r.

•>,

rj

Ï

r.

,-Æ

■

f

/»

•B

p*

i*

i

i -

I

.*'.J

•l

• Ja

2

JT-

&-M

Ld

gi

r?2L

w

a m

«1

•> •.-

’i.

-

3

gf ^

*

►

w-

'

i¹

■v

li

Z

Äl

y.

\

*

*qp"

'

r

>*•

:

■

k

"JĘ

'

*,« ’

i

r.

:ł

!>■

I.

W VJŁ T

\

;i

»

.r

M»

>i

1

ST**

»-JÜ1

c*

⁹%^

y

i?.

>

o-

F>i

» _*,

:•

UH'i

k°

■

■5’

°t

s

av

%f

S.«

ul

»

ö

.

v

r»-

«<5

to

3T

ł?a

i-i

5C

rd<

r„'

' H

;;

*>

.1

:

itf

L

m

E

-i

•J

L«i

»:

,

7«r<

bJ-

ii

■

*«r

* v.

r

>•

-

-

-

: .

à

TT

*7

»

Wi

a

;

«i

c*

?

\ £> j

*

m

>4

bi

:

.

m&m

rS.

as

‘i

i i

s.

•i

K

.

J

oXg

*

»O¹

:

i.

o

* V

*

Æ

ki-

§v

'

«5.

2a

j

\ • .

►8-

»

Kft

??.

i

lo

L*.

lei

v

V

*

0

*•

M

ss

2?i

»

m

Stel

Ifi

a

«i

V.

V

L‘-j

j

ff

EÄ

:

l!<

:

i**

;;-

■

w

&

$

",

F

,1

.

i CK

Ł*

■’

'i

i¹

K?

:.ii

a

«V

;

A-.-

l::

W

p

U

K

ió

ił

'*•

«t;

«

, .*

L

a

8

a

*-: .

:

El

i

3T - Vi4

% ,    " 'k

a

—-

MiiS

■

i-i

V.

3

Î

. j

ii

!•

&

5

iii

i«;

t-:

Lisr

v

.

_

y

; - <* .« »-

z

Ji : ,4:.

*

y

^ i#

‘ /f-\

i ¹ i

11

••K

rü

ł i'

n ^

S

j?

f*

a

b

8

OO

o

i.

*

i

•r

£?3

r

L®

1*1

a

r.

■

-

J

<

i «

li

A

M

pa

O?

,i

* v

t

r

*

.

4

f

Biblioteka Politechniki Kiakowskie|

100000302811

/

♦

i

#

.

"'"V

öfftntlichin Àrbwtêi

a'

/

o

X -5

o

$r°

HYDROGRAPHISCHER DIENST IN ÖSTERREICH

IA

;Ti

mm

/</■

DER

ÖSTERREICHISCHE

WASSERKRAFT-KATASTER

HERAUSGEGEBEN VOM

HYDROGRAPHISCHEN ZENTRALBUREAU

IM

<» 9

K. K. MINISTERIUM FUR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

ZI

V-

4Öeatlick*n Arbeit««

/•V

HEFT 5

INDEX UND BLATT 151 BIS 203

WIEN 1913

IM SELBSTVERLÄGE DES HYDROGRAPHISCHEN ZENTRALBUREAUS IM K. K. MINISTERIUM

FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

y.\ £

/

\ X

I

i

r

r

\

Y i

! V:

»

¥

41 O «

v e

i 5-1 e. ï ii

fc *f

co

\

oO

O

J

m

[sj-^oofZl

i\

/

i

/

(

7

i

:

i

'■> • \

}'

'![

Akc. Nr. _

1

CTf

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium ihr öffentliche Arbeiten.

aufgelegt im Jahre 1913.

Index.

Vorwort.

Das vorliegende V. Heft des Wasserkraftkatasters enthält 53 Blätter, die Gewässerstrecken von zusammen 977-72 km Länge umfassen. Von diesen entfallen 35 Blätter beziehungsweise 635-68 km auf die Alpenländer, 11 Blätter beziehungsweise 205-15 km auf die Sudetenländer und 7 Blätter beziehungsweise 136*89 km auf die Karpathenländer. Insgesamt sind damit im Kataster bisher Flußstrecken von zusammen 3731-90 km Länge auf 203 Blättern wasser-" kraftlich zur Darstellung gebracht worden. Die Blätter über die in Böhmen und in Galizien gelegenen Wasserläufe werden auch mit böhmischem bezie¹-, hungsweise polnischem Text hergestellt.

Die Form und Darstellungsweise der Katasterblätter ist die gleiche geblieben wie bei den früheren Heften. Erwähnt möge werden, daß dieses Sammel- - -werk auch auf der Leipziger internationalen Baufachausstellung des Jahres 1913 besonders beachtet worden ist und daß der von der Königlich Schwedischen Wasserfalldirektion und dem Hydrographischen Bureau in Stockholm in jüngster Zeit herausgegebene Wasserkraftkataster (Förteckning över Sveriges Vattenfall) sich auf ganz ähnlichen Grundlagen aufbaut. Bei jenen Katasterblättern, in welchen viele bestehende Werke zur Darstellung gebracht werden mußten, war es aus Gründen einer deutlichen Übersicht geboten, einen entsprechend größeren Maßstab änzuwenden als bei Blättern, die weniger oder gar keine Wasserwerke enthalten. Die hierdurch fallweise bedingte Ungleichheit der Maßstäbe bei Blättern eines und desselben Wasserlaufes wird wohl angesichts der erzielten größeren Deutlichkeit bei zusammengedrängten Werksanlagen kaum als Nachteil empfunden werden können.

Die stetig fortschreitenden Erhebungen in den Alpenländern haben dahin geführt, daß aus diesen Gebieten nunmehr größere zusammenhängende Flußabschnitte sowie die wichtigsten Teile ganzer Gewässerkomplexe katastermäßig bearbeitet vorliegen, so zum Beispiel was das erstere betrifft, die215-30km lange Innstrecke von der Reichsgrenze bei Windhausen bis Martinsbruck, was das letztere betrifft, Gewässer Vorarlbergs im Ausmaße von 291*08 km. Besonders ist aber mit diesem Hefte in den Karpathen- und Sudetenländern gegenüber den bis Ende 1912 erschienenen Katasterblättern ein sehr erheblicher Zuwachs zu verzeichnen, der sich mit 61 Prozent beziehungsweise 113 Prozent beziffert.

Um die summarischen Ergebnisse der wichtigsten Angaben des Katasters nach Flußgebieten leichter vergleichen zu können, wurden selbe wie im III. und IV. Hefte in der am Schlüsse des Index angefügten Tabelle zusammengefaßt. Die darin enthaltenen Summenwerte dürfen aber insbesondere rücksichtlich der pro Kilometer Flußlänge entfallenden „vorhandenen Brutto-Pferdekräfte“ nicht verallgemeinert werden, da diese Werte gegenüber den für die einzelnen Gewässer geltenden ganz bedeutende Differenzen aufweisen, weil der Umstand, welcher Kategorie die in den Summarien bisher zusammengefaßten Gewässerstrecken angehören, für die Summenwerte wesentlich ausschlaggebend ist. Bemerkenswert ist jedenfalls der geringe Prozentsatz der ausgenützten sowie der verhältnismäßig große Prozentsatz der dabei durch Gefällsverluste verbrauchten Wasserkräfte. Letztere Erscheinung ist hauptsächlich auf eine bis in jüngste Zeit gepflogene wenig rationelle Ausnützung zurückzuführen.

Im Blatt Nr. 52 und 53 des III. Heftes sind zufolge der im Jahre 1912 von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See über Änderungen an Wasserkraftwerken eingelangten Anzeigen sowie zufolge einiger nachträglich konstatierter Druckfehler mehrere Korrekturen vorzunehmen. Die bezüglichen Angaben sind aus den nachfolgenden Evidenzdaten, die auch den abzugebenden einzelnen Blättern in Form von Evidenzzetteln beiliegen, zu entnehmen. Von einer Berichtigung der Übersichtstabellen früherer Indizes wird grundsätzlich abgesehen, da in dem jeweils letzten Index alle bezüglichen Evidenzdaten berücksichtigt sind.

JedesBlattundjederlndexist einzeln käuflich. Der Bezugspreis ist wie bisher für ein einfaches Blatt mit 1 K, für ein Doppelblatt mit 2 K, für die Indizes zu Heft I, II und III mit 1 K und für die Indizes zu Heft IV und V wegen des größeren Umfanges mit 2 K festgesetzt. Die Blätter und die Indizes sind gegen Erlag des entfallenden Betrages im Hydrographischen Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten, Wien, IX/t, Porzellangasse 33, erhältlich. Bestellungen können in jeder beliebigen Weise (auch telephonisch Nr. 20.816) erfolgen. Die Versendung geschieht, wenn der Betrag nicht im vorhinein per Postanweisung übermittelt oder auf das Postscheckkonto Nr. 841.275 überwiesen worden ist, gegen Nachnahme.

Evidenzdaten zum III. Heft.

Die Saalach.

Bei den Angaben über die Größe des Niederschlagsgebietes haben die Ziffern richtig wie folgt zu lauten: Das Gesamteinzugsgebiet der Saalach von den Quellen bis zur Landesgrenze (km 30*30) hat eine Flächengröße von 879-6 km~ und läßt sich in folgender Weise gliedern :

Die Saalach bis unterhalb derMündung des Leogang- und Urschlaubaches ...................

Die Saalach vom Leogangbach bis zum Lerchbach . .

Der Lerchbach r. bei km 65-25    . .........

Die Saalach vom Lerchbach bis zum Euringbach . . .

Der Euringbach 1. bei km 63-60 ..........

Die Saalach vom Euringbach bis zum Buchweisbach .

Der Buchweisbach r. bei km 63*46 .........

Die Saalach vom Buchweisbach bis zum Mühlbach . .

Der Mühlbach 1. bei km 62*05 ...........

Die Saalach vom Mühlbach bis zum Dießbach .....

Der Dießbach r. bei km 58-44 ...........

Die Saalach vom Dießbach bis zum Prechlbach . . .

Der Prechlbach r. bei km 54-00 ..........

Die Saalach vom Prechlbach bis zum Weißbach . . .

Der Weißbach r. bei km 53*55    ..........

Die Saalach vom Weißbach bis zur Altache.....

Die Altache 1. bei km 5P80............

Die Saalach von der Altache bis zum Schüttachgraben

Der Schüttachgraben 1. bei km 50*6........

Die Saalach vom Schüttachgraben bis zum Wildenbach

Der Wildenbach r. bei km 48*77 ..........

Die Saalach vom Wildenbach bis zum Klauslbach . .

Der Klauslbach r. bei km 44*68 ..........

455-2 km²

P9

7-6

P8

2-7

0-1

14-5

2-0

2-2

10-6

15-2

24-3

3-4

0-4

25-3

3-1

P4

2-1

28-1

3-8

14-3

7-2

6-2

5»

Die Saalach vom Klauslbach bis zum Loferbach.......

Der Loferbach 1. bei km 44-23 ...............

Die Saalach vom Loferbach bis zum Schoberwelsbach ....

Der Schoberwelsbach r. bei km 4P15...........

Die Saalach vom Schoberwelsbach bis zum Wirmbach ....

Der Wirmbach 1. bei km 40-62    ..............

Die Saalach vom Wirmbach bis zum Donnersbach......

Der Donnersbach r. bei km 38-00 ..............

Die Saalach vom Donnersbach bis zum Unkenbach......

Der Unkenbach 1. bei km 36-43 .............

Die Saalach vom Unkenbach bis zum Steinbach.......

Der Steinbach 1. bei km 32-84 ...............

Die Saalach vom Steinbach bis zur Reichsgrenze (km 30-30) ...    ~ ~ „

Die durch diese Änderung der Teileinzugsgebiete bedingten Änderungen in den Wassermengen und sohin auch in den Brutto-Pferdekräften der einzelnen Teilstrecken der Saalach sind prozentuell so gering, daß von einer Korrektur der Werte der Tabelle I abgesehen werden kann.

Weiter hat zufolge Anzeige der Bezirkshauptmannschaft Zell am See zu lauten UnTabelle I : In Kolonne 11, Zeile 15 von oben: 630-5 statt 630-1 ; in Kolonne 15, Zeile 21 und 22 von oben: P9 bezw. 8-7 statt P5 bezw. 9-1; in Kolonne 17, Zeile 21 und 22 von oben: 80-3 bezw. 366-0 statt 63*4 bezw. 382-8; die Summe: 10.060-2 statt 10.060-1; in Kolonne 19, Zeile 19 von oben: 15*3 statt 1P0 und die Summe : 83-3 statt 79*0; in Kolonne 20, Zeile 19 und 20 von oben : 78-4 bezw. 366-0 statt 65-8 bezw. 382*8; die Summe: 9810*8 statt 9815*0. In Tabelle II, Post 2: In Kolonne 5: 630*5 statt 630-1; in Kolonne 9: PI statt 0-7; in Kolonne 11: Gottlieb Lindenthaler statt Peter Fernsebner; in Kolonne 16 und 17: 12*0 statt 7-7 und bei den Summen: 83*3 statt 79*9. Ferner ist noch in Kolonne 12 zu ergänzen : Erkentnis vom 23. Februar 1900, Z. 4086, Kollaudierungsbescheid vom 25. Dezember 1900, Z. 26699, und Erkenntnis vom 10. September 1913, Z. 6532.

Die vorangeführten Evidenzdaten stehen den Abnehmern für jedes Katasterblatt in besonderen Zetteln zur Verfügung.

0-4 km ' 117-3 „

2-8

Zusammenstellung der bisher erschienenen Blätter des Katasters.

Gewässerstrecke

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiete

Heftnummer

Blattnummer

von

km

Länge

in

km

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Zahl der Werksanlagen

Unmittelbar anschließen- Anmerkung de Blätter

Nr.

Österreichische Zuflüsse des Donaugebietes bis zur Innmündung.

Achenbach III. O.

Reichsgrenze bis Achensee

4*58 bis 19-77

15-19

Donau I. O. Isar II. O.

4.027-5

136-1

41-0

3.850-4

12

Zusammen

15-19

4.027-5

136-1

41-0

3.850-4

12

Inn- und Salzachgebiet.

Inn II. O.

Tösens bis Martinsbruck

397-00 bis 419-60

22-60

Donau I. O.

22.485-0

22.485-0

2 und 3

Inn II. O.

und

Mündung des Pitzbaches bis Tösens

355-00 bis 397-00

42-00

Donau I. O.

48.924-0

48.924-0

158 u. 159

a) Pfundserbach III. O.

32

Mündung bis Nauderer-Tscheibach

0-00 bis 6-30

6-30

3.723-5

147-7

449-3

3.126-5

10

und

b) Faggenbaeh III. O.

33

Donau I. O., Inn II. O.

Mündung bis Gepatschhaus

0-00 bis 27-60

27-60

9.016-1

168-9

332-4

8.514-8

26

Pitzbach III. O.

und

27

Mündung bis Mittelberg (Ursprung)

0-00 bis 36-00

36-00

Donau I. O., Inn II. O.

10.421-0

227-3

261-7

9.932-0

17

158

Inn II. O.

und

159

Enterbach- bis Pitzbachmündung

316-58 bis 355-00

38-42

Donau I. O.

42.935-5

42.935-5

2 und 3 160 u. 161

Ötztalerache III. O.

38

und

39

Mündung bis Zwieselstein

0-00 bis 41-39

41-39

Donau I. O., Inn II. O.

22.565-6

136-8

303-0

22.125-8

10

160

Inn II. O.

und

161

Wattenbach- bis Enterbachmündung

280-86 bis 316-58

35-72

Donau I. O.

26.036-2

26.036-2

158 u. 159 162 u. 163

162

Inn II. O.

und

163

Wildschönauerache- bis • Wattenbachmündung

241-72 bis 280-86

39-14

Donau I. O.

31.120-6

31.120-6

160 u. 161 164 u. 165

a) Kasbach III. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5 00

5-00

1.928-4

1.022-7

163-8

741-9

31

b) Moosbach IV. O.

58

und

59

Mündung bis km 0-10

0-00 bis 0-10

0-10

ad a), b), c) Donau I. O., ad a) und c) Inn II. O., ad b) Kasbach III. O.

44-0

15-1

0-4

28-5

c) Brandenbergerache III. O.

Mündung bis Reichsgrenze

0-00 bis 25-65

25-65

10.565-3

1.075-8

129-3

9.360-2

Ziller III. O.

74

Sonderbachmündung bis Gerlosbachmündung

20-48 bis 44-50

24-02

Donau I. O., Inn II. O.

7.521-7

141-0

378-2

7.002-5

11

a) Zemmbach IV. O.

75

Mündung bis km 22-00

0-00 bis 22-00

22-00

und

b) Tuxerbach V. O.

76

Mündung bis km 16‘20

0-00 bis 16-20

16-20

ad a), b) Donau I. O., Inn II. O., Ziller III. O., ad b) Zemmbach IV. O.

8.235-3

8.235-3

9.172-2

59-6

24-5

9.088-1

Gerlosbach IV. O.

77

Mündung bis km 20-65

0-00 bis 20-65

20-65

Donau I. O., Inn II. O. Ziller III. O.

13.878-9

312-0

249-6

13.317-3

Brixentalerache III. O.

111

Mündung bis Lauterbachmündung

0-00 bis 20-52

20-52

Donau I. O., Inn II. O.

4.823-6

1.607-2

652-3

2.564-1

29

Wildschönauerache III. O.

62

Mündung bis km 14-59

0-00 bis 14-59

14-59

Donau I. O., Inn II. O*

2.680-6

255-0

1707

2.254-9

14

164

Inn II. O.

und

165

Reichsgrenze bei Windhausen bis Mündung der Wildschönauerache

20T30 bis 241-72

37-42

Donau I. O.

39.774-3

39.774-3

162 u. 163

a) Windauerache IV. O.

60

Mündung bis km 13-68

0-00 bis 13-68

13-68

2.633-9

41-1

14-9

2.577-9

und

b) Kelchsauerache IV. O.

61

Donau I. O., Inn II. O., Brixentalerache III. O.

Mündung bis km 17-30

0-00 bis 17-30

17-30

6.346-6

168-8

188-3

5.989-5

a) Thierseerache III. O.

81

Trockenbachmündung bis Reichsgrenze

5-48 bis 18-10

12-62

b) Glemmbach IV. O.

Hasentalgraben bis Mündung in die Thierseerache

0-00 bis 7-45

7-45

ad a) und b) Donau I. O., Inn II. O.,

ad b) Thierseerache III. O.

1.409-8

305-9

82-4

51-6

1.275-8

305-9

Salzach III. O.

45

Lämmer- bis Fritzbachmündung

95-66 bis 116-99

21-33

Donau I. O., Inn II. O.

22.296-9

22.293-9

Fuscherache IV. O.

54

Traunerbach bis zur Mündung

0-00 bis 20-00

2000

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

7.655-4

262-4

75-5

7.317-5

Fritzbach IV. O.

31

Kreuzbergmaut (Mündung) bis Moosbachmündung

0-00 bis 22-42

22-42

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

5.589-6

187-3

134-7

5.267-6

13

Lämmer IV. O.

35

Mündung bis Rußbachmündung

0-00 bis 22-50

22-50

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

5.714-0

17-9

6-0

5.690-1

Saalach IV. O.

52

und

53

Lenzing bis Reichsgrenze

30-30 bis 66-71

36-41

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O..

* 10.060-2

166-1

* 83-3

* 9.810-8

* Mit Beziehung auf vorstehende Evidenzdaten.

Leogangbach V. O.

29

Mündung bis Hochfilzen

0-00 bis 13-25

13-25

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III.O., Saalach 1 V.O.

1.505-8

137-3

97-0

1.271-5

Zusammen

662-28

379.369-9

6.232-4

3.766-5

369.371-0

183

a) Kainisch-Traun III. O.

b) Altausseer-Traun III. O.

c) Traun II. O.

Traun II. O.

a) Ischl III. O.

b) Weißenbach III. O.

a) Langbathbach III. O.

b) Rettenbach III. O.

a) Forstaubach III. O.

b) Preuneggbach III. O.

a) Unterthalbach III. O.

b) Oberthalbach IV. O.

a) Großer Sölkbach III. O.

b) Kleiner Sölkbach IV. O.

a) Donnersbach (Irdning-bach) III. O.

b) Schrabach IV. O.

a) Gollingbach III. O.

b) Mittereggbach IV. O.

Ybbs II. O.

a) Seebach III. O.

b) Prollingbach IV. O.

c) Kleine Ybbs III. O.

Erlauf II. O.

a) Große Lassing III. O.

b) Ötscherbach III. O.

Traisen II. O.

Unrecht-Traisen III. O.

Gölsen III. O.

Drau II. O.

a) Sill-Villgratenbach

III. O.

Heftnummer

Blattnummer

von

und

43

und

44

42

66

91

89

90

108

103

und

104

177

und

178

112

149

und

150

139

106

156

und

Gewässerstrecke

km

Länge

in

km

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Zahl der Werks anlagen

Unmittelbar anschließende Blätter

Anmerkung

Nr.

Donaugebiet von der Inn- bis zur Marchmündung.

Mündung bis km 9-26

Mündung bis km 4-57

Hallstätter- bis Toplitzsee

Traunsee bis Hallstättersee

Mündung bis Wolfgangsee

Mündung bis km 9-20

Mündung bis Langbathsee

Mündung bis km 8-40

Mündung bis km 10-76

Mündung bis 7-84

Mündung bis km 12-80

Mündung bis km 7-74

Mündung bis km 15-88

Mündung bis km 8-33

Mündung bis Mörsbachmündung

Mündung in den Donnersbach bis km 5-70

Mündung bis Stillbachmündung

Mündung bis km 6-21

Lassingbach- bis Seebachmündung

Mündung bis Mittelsee

Mündung bis Theuretzbach

Mündung bis Zogelsbach

Erlaufsee bis Kienberg-Gaming

Mündung bis Annaberg

Mündung bis km 6'52

1 km ob der Gölsen-mündung bis Retzbachmündung

Mündung bis Keerbach-mündung

Mündung bis km 17-54

Gailbachmündung bis Sextenbachmündung

Mündung bis Einmündung des Kamelisenbaches

0 00 bis 9-26

0 00 bis 4-57

126-53 bis 153-30

85-21 bis 118-04

0 00 bis 12-37

0 00 bis 9-20

0 00 bis 8-72

0 00 bis 8-40

0-00 bis 10-76]

0-00 bis 7-84

0-00 bis 12-80

0-00 bis 7-74

0-00 bis 15-88

0-00 bis 8-33

0-00 bis 18-25

0-00 bis 5-70

0-00 bis 22-00

0-00 bis 6-21

76-04 bis 107-23

0-00 bis 6-42

0-00 bis 3-73

0-00 bis 12-55

39-56 bis 69-50

0 00 bis 7-91

0-00 bis 6-52

44-99 bis 68-96

0-00 bis 19-51

0-00 bis 17-54

Zusammen .

9-26

4-57

26-77

32-83

12-37

9-20

8-72

8-40

10-76

7-84

12-80

7-74

15-88

8-33

18-25

5-70

22-00

6-21

31-19

6-42

3-73

12-55

29-94

7-91

6-52

23-97

19-51

17-54

386-91

Donau I. O., Traun II. O.

Donau I. O., Traun II. O.

Donau I. O.

Donau I. O.

ad a), b) Donau I. O. ad a), b) Traun II. O. ad b) Ischl III. O.

ad a) und b) Donau I. O. Traun II O.

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Unterthalbach III. O.

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Großer Sölkbach III. O.

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Donnersbach III. O.

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Gollingbach III. O.

Donau I. O.

ad a), b) und c) Donau I. O. Ybbs II. O.

ad b) Kleine Ybbs III. O.

Donau I. O.

Donau I. O. Erlauf II. O.

Donau I. O.

Donau I. O. Traisen II. O.

Donau I. O. Traisen II. O.

Draugebiet.

395-22 bis 412-05

0-00 bis 16-46

1.569-9

801-8

9.308-7

12.792-5

2.604-2

522-7

1.237-4

869-3

1.367-6

2-077-0

3-081-2

784-2

5.608-1

2.324-6

4.117-2

984-2

5.351-7

1.115-1

5.535-0

229-9

415-3

1.513-9

5.740-6

866-4

405-6

4.947-3

4.313-4

1.129-7

81.614-5

37-0

23-6

1.509-3

84-0

45-2

672-6

43 und 44

456-5

563-1

745-1

52-6

112-5

200

17-3

74-6

307-6

30-2

160-7

374-0

8-5

264-4

28-0

237-4

51-1

337-6

680-5

4.285-2

7490

2.183-4

1.612-8

427-4

13.900-5

169-8

369-4

375-7

51-2

5-2

11-7

12-9

95-1

65-9

10-4

30-6

99-5

1-0

122-7

12-2

79-5

13-7

17-5

188-9

521-9

37-3

477-1

238-4

142-6

3.219-0

8.682-4

11.860-0

1.483-4

418-9

1.119-7

837-6

1-337-4

1.907-3

2-707-7

743-6

5-416-8

2.324-6

3.643-7

974-7

4.964-6

1.074-9

5.218-1

165-1

60-2

644-5

933-5

80-1

405-6

2-286-8

2.462-2

559-7

64.495-0

16

18

19

15

24

23

10

12

26

28

17

272

5 und 6

16-83

16-46

Fürtrag .    33-29

Donau I. O.

Donau I. O. Drau II. O.

2.097-6

5.499-8

7.597-4

203-2

295-6

498-8

97-4

245-6

343-0

1.797-0

4.958-6

6.755-6

10

29

39

109 u. 110

b) Sextenbach III. O.

Drau II. O.

Isel III. O.

Isel III. O.

a) Tauernbach IV. O.

b) Kaiserbach IV. O.

Schwarzbach (Deferegger-bach) IV. O.

Drau II. O.

Drau II. O.

Möll III. O.

Möll III. O.

Mallnitz IV. O.

Mühldorferbach IV. O.

a) Weißenbach III. O.

b) Tscherniheimerbach IV. O.

c) Fartener-Seebach V. O.

Wurzener Save II. O.

Wocheiner Save II. O.

a) Mojstraner Feistritz III. O.

b) Rotweinbach III. O.

c) Leibnitz (Lipnica) III. O.

a) Ribnica III. O.

b) Mostnica IV. O.

c) Wocheiner Feistritz III. O.

a) Neumarktier Feistritz III. O.

b) Mośenikbach IV. O.

c) Zavrsnica III. O.

Save II. O.

Kanker III. O.

Save II. O.

Vereinigte und Pöllander Zeier III. O.

Heftnummer

Ui

Blattnummer

Cn 3 tn •JO.O)

109

4 und

110

3    69

67

3 und

68

72

3 und

73

70

3 und

71

173

5 und

174

175

5 und

176

194

5 und

195

196

5 und

197

3    100

10

und

11

94

und

95

92

und

93

96

und

97

105

98

und

99

von

Gewässerstrecke

Mündung bis Einmündung des Villgratenbaches

Einmündung des Tristach-seebaches bis Gailbachmündung

Tauernbachmündung bis zur Mündung der Kl. Isel

Mündung bis Tauernbachmündung

Länge

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

km

in

km

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Zahl der Werksanlagen

Unmittelbar anschließende Blätter

Anmerkung

Nr.

Übertrag

33-29

7.597-4

498-8

343-0

6-755-6    39

0-00 bis 8-74

8-74

Donau I. O. Drau II. O.

1.375-9

264-1

1540

957-8

24

364-82 bis 395*22 30-40

Donau I. O.

24.969-4

1.088-0

1.978-2

21.923-2

57

106

173 u. 174

29-45 bis 46*18    16-73 Donau I. O., Drau II. O.

7.374-8

11-4

13-8

7.349-6

67 u. 68

0-00 bis 29-45    29 45 Donau I. O., Drau II. O. 17.681-0

Mündung bis Gschlößbach 0-00 bis 17-40    17-40

Mündung bis Ködnitzbach

0 00 bis 9-39

9-39

Donau I. O. Drau II. O. Isel III. O.

179-1

249-8

17.252-1

69

7.210-9

6.513-0

36-0

19-4

131-3

43-0

7.043-6

6.450-6

10

Mündung bis Patscherbach 0-00 bis 29*60    29-60

Donau I. O.

Drau II. O., Isel III. O.

15.834-5

892

158-7

15.586-6

21

Maßbachmündung bis Tristacherseebach

Lieser- bis Maßbachmündung

Mündung des Luisenbaches bis Ursprung

Mündung in die Drau bis Luisenbachmündung

Mündung bis Seebach

Mündung bis zum See

Mündung bis Weißensee

Mündung bis Weittalgraben

Mündung bis km 2-04

Vereinigung mit Wocheiner Save bis km 216-0

Vereinigung mit Wurzener Save bis Wocheiner Save

Mündung bis km 9-00

Mündung bis km 18-20

Mündung bis km 10-00

Mündung bis km 6-60

Mündung bis km 5-60

Mündung bis km 5*00

Mündung bis km 22-65

Mündung bis km 7-50

Mündung bis km 6-10

331-94 bis 384-82 32-88

295-27 bis 331 -94 36-67

38-00 bis 77-20    39 20

0-00 bis 38-00    38-00

0-00 bis 7-07

707

0 00 bis 8-10    8-10

0-00 bis 24-76    24-76

0-00 bis 3-92

0-00 bis 2-04

Zusammen

Donau I. O.

Donau I. O.

Donau I. O. Drau II. O.

Donau I. O. Drau II. O.

Donau I. O. Drau II. O. Möll III. O.

13.065-8

13.065-8

109 u. 110

14.742-8

11.148-6

18.663-8

6.681-0

4.631-6

7.951-9

5-3

40-7

14.696-8

173 u. 174

37-5

75-0

2.113-6

228-9

1.672-7

33-9

99-2

155-2

327-3

559-3

11.077-2

18.489-6

4.412-2

4.075-4

5.719-9

196 u. 197

194 u. 195

19

29

64

3-92

2-04

367-64

ad a), b), c) Donau I. O. ad a), b), c) Drau II. O. ad b) und c) Weißenbach

III.    O.

ad c) Tscherniheimerbach

IV.    O.

Savegebiet.

172-25 bis 216*00

0 00 bis 31-90

0-00 bis 9 00

0-00 bis 18-20

0-00 bis 10-00

0-00 bis 6-60

0-00 bis 5-60

0-00 bis 5-00

0-00 bis 22-65

0-00 bis 7-50

0-00 bis 6-10

187-0

187-0

29-4

2-2

1-7

25-5

165.658-8

6.301-2

4.289-1

155.068-5

286

43-75

31-90

900

18-20

10-00

6-60

5-60

5-00

22-65

7-50

6-10

Donau I. O.

Donau I. O.

Donau I. O. Save II. O.

ad a), b) und c) Donau I. O. Save II. O. ad b) Ribnica III. O.

ad a), b) und c) Donau I. O. Save II. O.

ad b) Neumarktier Feistritz III. O.

18.144-7

3.545-5

1.319-4

4.005-2

364-1

170-9

737-1

110-8

7-497-2

6.285-3

1.369-9

1.394-3

171-9

246-6

1.159-2

113-9

4-0

72-9

10-9

1.332-4

2.857-2

150-2

167-0

93-3

128-5

235-7

74-2

5-7

25-7

1-0

639-4

125-4

44-0

16.583-4

3.280-3

944-3

2.610-3

176-0

161-2

638-5

98-9

5.525-4

3.302-7

1.175-7

22

25

34

22

10

142

140

und

141

143

und

144

198

und

Kankermündung bis zur Vereinigung der Wurzener und Wocheiner Save

Mündung bis km 31*42

Laibachmündung bis zur Kankermündung

Mündung bis zu den Quellen

148-74 bis 172-25

0-00 bis 31-42

23-51

31-42

114-10 bis 148-74 34-64

0 00 bis 42-35

42-35

Fürtrag 298-22

Donau I. O.

Donau I. O. Save II. O.

Donau I. O.

Donau I. O. Save II. O.

10.070-6

5.786-9

19.143-9

4.009-2

82.560-7

799-3

788-5

3.060-7

587-0

12.7490

188-4

337-2

142-6

141-8

2.349-9

9.082-9

4.661-2

15.940-6

3.280-4

67-461-8

92 bis 95 und

143 u. 144

23

17

20

221

142

und

145 u. 146

Selzacher Zeier IV. O.

Steiner Feistritz III. O.

Save II. O.

111II. O.

111II. O.

111II. O.

111II. O.

a) Verbeliabach III. O.

b) Garnehrabach III. O.

c) Valschavielbach III. O.

a) Suggadinbach III. O.

b) Litzbach III. O.

Litzbach III. O.

a) Lutzbach III. O.

b) Ladritschbach IV. O.

c) Marulbach IV. O.

Mengbach III. O.

a) Alvierbach III. O.

b) Sarnina III. O.

Alfenzbach III. O.

a) Nenzigastbach IV. O.

b) Streubach IV. O.

c) Vernielbach III. O.

Subersach III. O.

a) Weißach III. O.

b) Rotach III. O.

Bolgenach IV. O.

Heftnummer

Blattnummer

200

166

und

167

145

und

146

47

12

23

46

48

49

13

24

und

25

51

50

55

von

Gewässerstrecke

Mündung bis zu den Quellen

Mündung bis zu den Quellen

Mündung des Medijabaches bis zur Laibachmündung

Gaschurn bis Vermontferner

Vandans bis Gaschurn

Lutzbachmündung bis Vandans

Mündung bis Lutzbach

Mündung bis Verbellaalpe

Mündung bis obere Garnehraalpe

Mündung bis Valschaviel-alpe

Mündung bis Vergaldner-alpe

Kl. Buchen- bis Dürrwaldalpe

Schruns bis Silbertal

Mündung bis Buchboden

Mündung bis oberhalb des Sehratobels

Mündung bis Faludrigen-bach

Mündung bis Nenzinger-himmel

Mündung bis Lünersee

Mündung bis Reichsgrenze

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

km

Länge

in

km

Übertrag . 298-22

0-00 bis 26-35

0 00 bis 35-30

75-70 bis 114-10

Zusammen

26-35

35-30

38-40

398-27

Donau I. O.

Save II. O.

Vereinigte Zeier III. O.

Donau I. O. Save II. O.

Donau I. O.

Rheingebiet.

54-25 bis 71-80

36-00 bis 54-25

20-29 bis 36-00

0-00 bis 20-29

0 00 bis 5-10

0-00 bis 7-30

0-00 bis 7-35

0-00 bis 11-50

8-30 bis 15-68

0-00 bis 8-30

0-00 bis 19-74

O'OO bis 4-45

0 00 bis 7-70

0 00 bis 15-23

0-00 bis 14-20

0-00 bis 8-25

17-55

18-25

15-71

20-29

5-10

7-30

7-35

11-50

7-38

8-30

19-74

4-45

7-70

15-23

Rhein I. O.

Rhein I. O.

Rhein I. O.

Rhein I. O.

ad a), b) und c) Rhein I. O. 111II. O.

ad a) und b) Rhein I. O., 111. II. O.

Rhein I. O. 111II. O.

ad a), b) und c) Rhein I. O., 111 II. O. ad b) und c) Lutzbach III. O.

Rhein I. O. 111II. O.

14-20

8-25

ad a) und b) Rhein I. O., Ili II. O.

und

56

57

203

201

; 5    202

Mündung bis Stuben

Mündung bis zum Eisentale

Mündung bis Spullern

Mündung bis km 5-46

Mündung bis Reichsgrenze

Mündung bis Reichsgrenze

Mündung bis Reichsgrenze

Mündung bis Reichsgrenze

0-00 bis 26-54

0-00 bis 4-00

0-00 bis 4-10

0-00 bis 5-46

0-00 bis 22-90

0 00 bis 12-40

0-00 bis 8-78

0-00 bis 18-60

Zusammen

!'

26-54

400

4-10

5-46

22-90

12-40

8-78

18-60

291-08

Rhein I. O., Ili II. O.

ad a) und b) Rhein I. O., Ili II. O., Alfenz III. O. ad c) Rhein I. O., 111 II. O.

Rhein I. O. Bregenzerache II. O.

Rhein I. O. Bregenzerache II. O.

Rhein I. O. Bregenzerache II. O. Weißach III. O.

Vor

handene

Aus

genützte

Durch

Gefälle ver- Verfügbare brauchte

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

82.560-7

12.749-0

2.349-9

Zahl der Werksanlagen

Nr.

67-461*8    221

2.787-3

5.471-9

23.674-8

114.494-7

5.525-2

12.285*2

12.698-3

15.819-7

1.561-7

1.773-1

2.309-0

5.311-1

2.567-7

4.493-7

6.266-5

577-8

2.817-3

11.922-2

9.279-3

2.886-7

6.616-2

530-6

*) 2.494-1

1.160-2

3.038-7

1.821-7

1.025-6

2.395-7

117.177-3

705-5

117-7

1.964-1

36

1.6930

15.147-5

30-3

131-0

2.456-1

3.112-7

31

263-5

379-3

25-7

7-5

16-6

1.142-2

278-1

619-3

184-5

300

39-9

8.719-8

876-5

3.344-1

58-9

237-2

1.069-8

874-5

12-7

164-5

235-0

157-0

4*1

47-9

167-1

24-9

12-6

481-3

7-6

2.902-4

23.674-8

96.C03-1

5.436-0

11.917-0

9.172-4

11.832-5

1.561-7

1.773-1

2.293-2

4.883-1

2.567-7

3.879-4

6.083-8

566-2

2.752-8

10.612-9

8.976-3

2.254-8

5.950-4

530-6

*) 2.494-1

84

341

1.160-2

3.038-7

1.821-7

9880

42-0    2.313-8

3.597-1

104.860-4

143 und

144

12

21    23 und 47

14    46 und 12

23

13

24

49

18

127

*) Bei zehn-monatigem Betriebswasser.

Etsch I. O.

a) Salurnbach II. O.

b) Suldenbach II. O.

c) Trafoierbach III. O.

Etsch I. O.

Schnalserbach II. O.

a) Pfeldererbach III. O.

b) Waltenbach III. O.

a) Kalmbach III. O.

b) Finelebach III. O.

Etsch I. O.

Valschauerbach II. O.

Eisack II. O.

Eisack II. O.

Eisack II. O.

Rienz III. O.

Gsieserbach IV. O.

Antholzerbach IV. O.

Ahrnbach IV. O.

Rainbach V. O.

Ahrnbach IV. O.

Heftnummer

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

km

Länge

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

in

km

• Etschgebiet.

Brutto Pferdekräfte bei Niederwasser

Zahl der Werksanlagen

Nr.

4    147 PeSel be* paas b‘s Haider-

2 und

see

17016 bis 193-00 22-84

Etsch I. O.

15.175-9

746-5

607-0    13.822-4    21

14

und

15

⁰⁰ Mündung in den Punibach bis Gließhöfe

0 00 bis 13-32    13-32

6.638-8

147-4

37

36

2 und

37

176-7    6.314-7    13

Mündung bis Innersulden 0-00 bis 15-64    15-64

Mündung bis Heiligen drei Brunnen

^ Passermündung bis Pegel bei Laas

und

15

5    170

5    171

5    172

4    148

40

0-00 bis 6-17

6-17

131-33 bis 170-16 38*83

ad a), b) und c) Etsch I. O. ad c)

Suldenbach II. O.

Etsch I. O.

9.860-5

1.809-3

158-6

610-6    9.091-3    12

1.809-3

69.764-0    12.066-0    4.984-9    52.713-1    56

Mündung bis zu den Quellen

0-00 bis 15-20    15-20

Etsch I. O.

15.529-1    6.130-4

345-4    9.053-3    20

Mündung bis Quellgebiet

Mündung bis Quellgebiet

Mündung bis Quellgebiet

Mündung bis Quellgebiet

Eisackmündung bis Passermündung

0-00 bis 10-80    10-80

Etsch I. O. Passer II. O.

5.613-1

117-8

173-6    5.321-7

0-00 bis 6-94

0-00 bis 4-90

0 00 bis 5-77

6-94

4-90

5-77

103-49 bis 131-33 27-84

2 und Mündung bis St. Gertraud 0-03 bis 33-08    33*08

41

120

4 und

121

4    119

t" -Ö 00

124

4 und

125

4    114

2.237-1

1.613-2

116-4

63-4

200-4    1.920-3    20

57-7    1.492-1

Etsch I. O. Passer II. O.

Etsch I. O.

Etsch I. O.

1.333-7

13.052-7

74-0

87-4

530-8

728-9    15

318-2    12.647-1

14

und

15

24.923-8    2.523-4    1.531-9    20.868-5    65

km 58-00 bis km 88-63 (Brennerbad)

Afersbachmündung bis km 58-00

Mündung bis zur Afersbachmündung

Gaderbachmündung bis Toblachersee

Mündung bis Pfinnbach

58-00 bis 88-63    30-63

41-52 bis 58-00    16-48

0-00 bis 41-52    41-52

33-86 bis 66*84    32*98

0-00 bis 15-45    15-45

3    80 Mündung bis Antholzersee 0-00 bis 18-38    18-38

63

3 und Rainbach bis Windtalbach 15-74 bis 45-07    29-33

64

3    78 Mündung bis km 14-76

0 00 bis 14-76    14*76

Etsch I. O.

Etsch I. O.

Etsch I. O.

Etsch I. O. Eisack II. O.

Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

Etsch 1. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

Etsch I. O., Eisack II. O., Rienz III. O., Ahrnbach IV. O.

17.352-3    1.337-6

908-9    15.105-8    34

119

18.352-4

107.534-1

24.904-1

1.921-5

4.164-8

10.722-1

5.158-6

117 u. 118

641-2    1.067-2    16.644-0    21 und

120 u. 121

29-3

56-0    107.448-8

119

1.970-8    1.450-8    21.482-5    47

229-7

605-6

490-3

122

und

123

325-4    1.366-4    24

643-6    2.915-6    50

632-1    9.599-7    59

372-4    1.293-5    3.492-7    24

65

3    65

Mündung bis Rainbach

0 00 bis 15-74    15-74

Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

2.482-8

301-2

86-9    2.094-7

63

und

64

Mühlwalderbach V. O. 3    79

Mündung bis Zösenbach

0-00 bis 14-25    14-25

Etsch I. O., Eisack II. O., Rienz III. O., Ahrnbach IV. O.

4.957-2

443-5

626-9    3.886-8    54

a) Gaderbach IV. O.

151

Mündung bis zum „Stern“

0-00 bis 26-77    26*77

5 und

b) Vigilbach V. O.

152

Mündung bis zu den Quellen

0-00 bis 8-36    8*36

ad a) und b) Etsch I. O. Eisack II. O.

Rienz III. O. ad b) Gaderbach IV. O.

14.271-5

4.114-3

215-9

356-7

88-4

254-4

13.967-2    9

3.503-2    25

Rienz III. O.

.£>■

M3 N OJ O. t\J

Mündung bis Gaderbach-mündung

0-00 bis 33-86    33-86

Etsch I. O. Eisack II. O.

50.131-2

1.387-2

280-0    48.464-0    2

124

und

125

a) Valserbach IV. O.

Mündung bis Jochtalbach

0-00 bis 7-60    7-60

4    113

b) Pfundersbach IV. O.

Mündung bis Daan

0-00 bis 12-97    12-97

ad a) und b) Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

4.706-2

7.425-3

476-1

424-0

122-7    4.107-4    17

452-2    6.549-1    29

Zusammen .

520-41

445.749-6

31.512-8

17.826-2

396.410-6

642

Gebiet der Gewässer des Küstenlandes.

16

Isonzo I. O.

1 und

17

Karfreit bis Trenta

93-60 bis 136-00    42-40

Isonzo I. O.

25.247-7

68-5

37-9    25.141-3    7

a) Zadnica II. O.

2    30

Mündung bis Belipotok-mündung

0-00 bis 2-40

2-40

ad a), b) und c) Isonzo I. O.

518-2

49-5

9-1

459-6    3

Fürtrag .    44-80

25.765-9

118-0

47-0    25.600-9    10

CD

Ei

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

km

Länge in km

Übertrag .    44*80

Vorhan

dene

Ausge

nützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

25.765*9

118*0

47*0

25.600*9

Zahl der Werksanlagen

Nr.

io

b) Bersnik II. O.

Mündung bis km 2*00

0*00 bis 2*00

2*00

665*0

21*3

12*0

631*7

30

ad a), b) und c) Isonzo I. O.

c) Lepjena II. O.

Mündung bis km 4*50

0*00 bis 4*50

4*50

560*8

560*8

a) Koritnica II. O.

Mündung bis Mittelbreth

0*00 bis 10*90    10*90

2.559*4

156*8

16*6

2.386*0

b) Predilca III. O.

Mündung bis km 2*14

0*00 bis 2*14

2*14

28

c) Możenca III. O.

Mündung bis km 1*80

0*00 bis 1*80

1*80

ad a) bis d) Isonzo I. O. ad b), c) und d) Koritnica II. O.

204*1

740*0

17*0

0*9

186*2

740*0

d) Bavsica III. O.

Mündung bis km 1*25

0*00 bis 1*25

1*25

296*4

18*7

4*8

272*9

Isonzo I. O.

168

Sta. Lucia bis Karfreit

73*85 bis 93*60    19*75

7.045*3

81*6

2*3

6.961*4

16 u. 17

a) Tominka II. O.

Mündung bis zu den Quellen

0*00 bis 11*35    11*35

4.054*1

169

b) Zadlaska III. O.

Mündung bis zum Ursprung

0*00 bis 5*32

5*32

ad a) Isonzo I. O. ad b) Isonzo I. O. Tominka II. O.

2.036*8

56*7

5*7

3.991*7

2.036*8

Zusammen .

103*81

43.927*8

470*1

89*3

43.368*4

22

Gebiet der Gewässer Dalmatiens.

18

Zermanja I. O.

und

19

Mündung bis Ursprung

0*00 bis 68*00

68*00

Zermanja I. O.

2.630*0*

192*0*

2.438*0*

20

Krupa IL O.

34

Mündung bis Krupaquelle

0*00 bis 10*00

10*00

Zermanja I. O.

630*6*

56*2*

1*0*

573*4*

115

Kerka I. O.

und

116

Mündung in den Prok-ljansee bis Wasserfall bei Topolje

0*00 bis 60*40

60*40

Kerka I. O.

17.896*4

8.727*1

1.300*5

7.868*8

46

* Bei zehn-monatigem Betriebswasser.

Butisnica II. O.

107

Mündung bis zur bosnischdalmatinischen Grenze

0 00 bis 23*30

23*30

Kerka I. O.

3.638*4

157*7

71*8

3.408*9

21

Cetina I. O.

und

22

Trilj bis Ursprung

50*00 bis 103*00

53*00

Cetina I. O.

5.667*5*

675*5*

4.992*0*

22

20

Cetina I. O.

20

Duare bis Trilj

25*00 bis 50*00

25*00

Cetina I. O.

33.504*0*

323*5*

33.180*5*

15

21

und

22

Zusammen .

239*70

63.966*9

10.132*0

1.373*3

52.461*6

116

Elbegebiet.

179

Elbe I. O.

5 und

180

Abzweigung des Opato-

witzer Werkskanals bis zur 283*11 bis 314*36 31*25 Mettaumündung

1.912*2    1.303*4

389*4

219*4    10

,181

Elbe I. O.

5    181

Chrudimkamündung

bis zur Abzweigung des 260*49 bis 283*11 22*62 Opatowitzer Werkskanals

1.780*7

167*3

426-7    1.186-7    3 jg £ jgj

182

Elbe I. O.

5 und

183

Doubrawa- bis Chrudimkamündung

217*81 bis 260*49 42*68

2.691*6

533*1

154*0    2.004*5    6

181

184 u. 185

184

Elbe I. O.

5 und

185

Mrdlina- bis Doubrawa-mündung

176*13 bis 217*81 41*68

3.012*5    1.952*3

168*5

⁸⁹¹'7 6 lit u! îlf

186

Elbe I. O.

5 und

187

Iser- bis Mrdlinamündung 143*96 bis 176*13 32*17

3.097*3    1.111*7

58*4

1 Q'?’70 a 184 u. 185 b 188 u. 189

188

Elbe I. O.

5 und

189

Moldau- bis Isermündung 109*21 bis 143*96 34*75

4.052*6    1.498*8

176*7    2.377*1    6    186 u. 187

130

Moldau II. O.

4 und

131

Luznitzmündung bis zur Maltschmündung

207*20 bis 246*00 38*80

Elbe I. O.

2.329*0

945*6

73*5    1.309*9    20

132

und

133

Moldau II. O.

u> cs co

O) & N

Wottawamündung bis zur Luznitzmündung

173*35 bis 207*20 33*85

Elbe I. O.

4.358*9

597*9

41*9    3.719*1

Q 130 u. 131, y 134 u. 135

134

Moldau II. O.

4 und

135

Mündung des Brzinabaches bis zur Wottawamündung

129*05 bis 173*35 44*30

Elbe I. O.

8.750*1

567*3

42*3    8.140*5

132 u. 133, 136 u. 137

136

Moldau II. O.

4 und

137

Sazawamündung bis zur Mündung des Brzinabaches

79*60 bis 129*05    49*45

Elbe I. O.

12.870*4

114*0

5*3    12.751*1

₃    134 u. 135,

138

Moldau II. O.

4    138

Beraunmündung bis Sazawamündung

64*49 bis 79*60    15*11

Elbe I. O.

1.730*7

72*8

5*6    1.652*3    1    136 u. 137

Zusammen .

386*66

46.586*0

8.864*2

1.542*3

36.179*5

82

Gewässerstrecke

Heftnummer

Blattnummer

von

km

Länge in km

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Dniestergebiet.

Vorhan

dene

Ausge

nützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwaser

Zahl der Werksanlagen

Nr.

Bystrzyca nadwórniańska III. O.

3 und

82

Buchtowiecmündung bis zu den Quellen

70-55 bis 104-34    33*79

83

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

3.641-8

60-9

122-7    3.458-2

OJ

a) Bratkowiec IV. O.

3    84

Mündung bis 4-18

0-00 bis 4-18

4-18

Dniester I. O., Bystrzyca II. O., Bystrzyca nadw. III. O.

64-6

64*6

b) Durniniec IV. O.

Mündung bis fern 3-80

0-00 bis 3-80    3*80

69-6

69*6

c) Gropieniec V. O.

3    84 Mündung bis km 3-70

0-00 bis 3-70

3-70

ad b) bis d) Dniester I. O.

Bystrzyca II. O. Bystrzyca nadwórniańska III. O.

ad c) Durniniec IV. O.

68-7

68*7

d) Rafajłowiec IV. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5-00

5-00

197-2

197-2

a) Salatruk IV. O.

Mündung bis km 10-44    0-00 bis 10-44    10-44

3    85

b) Douszyniec IV. O.

Mündung bis km 1P18    0⁻00 bis 11*18    11-18

ad a) und b) Dniester I. O.

Bystrzyca II. O. Bystrzyca nadwórniańska

III. O.

392-9

392-9

164-6

164-6

a) Zielenica IV. O.

86

3 und

87

b) Czernik V. O.

Mündung bis km 19-40    0-00 bis 19*40    19-40 ad a) und b) Dniester I. O. 1.012-2

Bystrzyca II. O.

--- Bystrzyca nadwórniańska

III. O.

ad c) Zielenica IV. O.

Mündung bis km 3-90

0-00 bis 3-90    3-90

81-1

1.012-2

81-1

a) Maksymiec IV. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5-00    5-00

114-2

114-2

b) Chrepelow IV. O. 3    88 Mündung bis km 7-60

0-00 bis 7-60

7-60

ad a), b) und c) Dniester I. O. Bystrzyca II. O. Bystrzyca nadwórniańska III. O.

152-9

2-9

0-8

149-2

c) Buchtowiec IV. O.

Mündung bis km 6-90

0-00 bis 6-90    6-90

99-5

99-5

Bystrzyca nadwórniańska    .

III. O.    ⁴

126 Einmündung des unteren

und Łukawiec bis Mündung 36-95 bis 70-55    33-60

des Buchtowiec

127

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

5.157-2

157-3

986-6    4.013-3

1n 82 u. 83 1U 154 u. 155

a) Bystrzyca nadwórniańska III. O.

154

Vereinigung mit der Bystrzyca sołotwinska bis Einmündung des unteren Łukawiec

14-74 bis 36-95    22-21

2.191-8

160-9

247-9    1.783-0

6    126 u. 127

b) Bystrzyca II. O.

155 Mündung bis zur Vereinigung der Bystrzyca nadwórniańska mit der Bystrzyca sołotwinska

0-00 bis 14-74    14-74

ad a) Dniester I. O.

Bystrzyca II. O. ad b) Dniester I. O.

1.695-6

103-2

60-0

1.532-4

153

a) Bystrzyca sołotwinska III. O.

Straßenbrücke in Porohy bis km 75-90

54-43 bis 75-9    21-47

1.611-8

1.611-8

128

und

129

b) Łopuszna IV. O.

Mündung bis km 2-90

0-00 bis 2-90    2-90

155-1

155-1

c) Kuźmieniec wielki IV. O.

101

4 und

Mündung bis km 5-62

0-00 bis 5-62

5-62

102

ad a) Dniester I. O. Bystrzyca II. O. ad b), c) und d) Bystrzyca sołotwinska III. O.

174-4

174-4

d) Rypna IV. O.

Mündung bis km 2-88

0-00 bis 2-88

2-88

42-8

42-8

e) Bystrzyk IV. O.

Mündung bis km 4-72

0-00 bis 4-72

4-72

126-2

126-2

Bystrzyca sołotwinska III. O.

128 Stebnikbachmündung bis 4 und zur Straßenbrücke in Porohy

129

17-45 bis 54-43    36*98

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

3.641-8

288-6

1.021-9    2.331-3

25

101 u. 102

153

Bystrzyca sołotwinska III. O.

5    153

Mündung bis Einmündung des Stebnikbaches

0-00 bis 17-45    17-45

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

1.626-5

462-2

397-3

767-0

25    128 u. 129

Zusammen

277-46

22.482-5

1.236-0

2.837-2

18.409-3

73

Pruthgebiet.

190

Pruth II. O.

und

191

Stobożnicabach bis Zeniecbachmündung

137-93 bis 18P70

43-77

Donau I. O.

6.251-7

135-9

318-8

5.797-0

192 u. 193

192

Pruth II. O.

und

193

330 m unterhalb der Berezowkamündung bis zur Mündung des Słoboznicabaches

99-21 bis 137-93

38-72

Donau I. O.

4.381-1

1.282-6

1.178-5

1.920-0

19

190 u. 191

Zusammen

82-49

10.632-8

1.418-5

1.497-3

7.717-0

24

Summarisches Ergebnis aus den bisher erschienenen Blättern des Katasters.

Flußgebiet

Blätter

anzahl

Länge der behandelten Gewässerstrecke

Vorhandene

Ausgenützte

Durch

Gefälls-

verluste

verbrauchte

Prozente

Verfügbare

Zahl der bestehenden Werksanlagen

Pro km vorhandene

der

ausgenützten

der durch Gefällsverluste verbrauchten

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Österreichische Zuflüsse des Donaugebietes bis zur Innmündung

15-19

4.027-5

136-1

41-0

3.850-4

12

265-1

3-4

1-0

Inn- und Salzachgebiet

35

662-28

379.369-9

6.232-4

3.766-5

369.371-0

183

572-8

1-7

1-0

Donaugebiet von der Inn- bis zur Marchmündung

21

386-91

81.614-5

13.900-5

3.219-0

64.495-0

272

210-9

17-0

3-9

Draugebiet

23

367-64

165.658-8

6.301-2

4.289-1

155.068-5

286

450-6

3-8

2-6

Savegebiet

21

398-27

114.494-7

15.147-5

3.344-1

96.003-1

341

287-5

13-2

2-9

Rheingebiet

17

291-08

117.177-3

8.719-8

3.597-1

104.860-4

127

402-6

7-4

3-1

Etschgebiet

30

520-41

445.749-6

31.512-8

17.826-2

396.410-6

642

856-5

7-1

4-0

Gebiet der Gewässer des Küstenlandes

103-81

43.927-8

470-1

89-3

43.368-4

22

423-2

1-1

0-2

Gebiet der Gewässer Dalmatiens

239-70

63.966-9

10.132-0

1.373-3

52.461-6

116

266-9

15-8

2-1

Elbegebiet

20

386-66

46.586-0

8.864-2

1.542-3

36.179-5

82

120-5

19-0

3-3

Dniestergebiet

16

277-46

22.482-5

1.236-0

2.837-2

18.409-3

73

81-0

5-5

12-6

Pruthgebiet

82-49

10.632-8

1.418-5

1.497-3

7.717-0

24

128-9

13-3

14-1

Zusammen .

203

3.731-90

1,495.688-3

104.071-1

43.422-4

1,348.194-8

2.180

♦

9

/

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 151 u. 152, aufgelegt im Jahre 1913.

Der Gaderbach

von km 0*00 bis km 26*77.

Der Vigilbach

von km 0*00 bis km 8*36.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Gaderbach.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Gaderbach. Flußgebiet V. Ordnung: Vigilbach.

Situationsskizze.

1000m S00 0

Mafssteib.

10 km

55

/ ' Mortifiai t

St.Lownzen

/Pflmmiz

r ïïôvs

JßA är/«>

•a

C9

CT?

Çô

r--*

\ Zmstàenpmserfc^^ '

Welschellen

â&fyÂ-

4r

c»f ib'-.^X

/ *: *

«!*

s?

yEnneberg

v.

ÄJMJ

^Piccolem

•^almbach \

.......r

St Martin in Thuin%

.■-■-JO

/•.............••■

J

■x.W'

eromanù, \

; <?

</

i—-"

J.

Campill %

/#■ f

v/ #/

/ "Â/

/Wengen

/    4

...

<?

tr

CpstiselIâZ.

L*s*?Gf*

t_.

:StLeonfian\c>chiasôiü

,C

<51

s

\v_

Collfuschgi

*A

<$>

\/

Die Umrahmung des Nährgebietes des Gaderbaches verläuft vom Ursprung des Sarebaches am kleinen Lagazuoi (2779 m) nach Westen über den Settsass (2562 m), den Pralongia (2141 m) und den Plan de sass (2515 m) zur Boëspitze (3152 m). Sie biegt nun rechtwinkelig nach Norden ab und führt in dieser Richtung vielfach gewunden über den Piscadoi (3008 m), das Grödner Joch (2137 m), den Col Turand (2655 m), den Puez (2673 m), diePuezspitze (2910 m), den Furcella Mont dal Ega (2638 m), den Tüllen (2531 m), den Kurtatsch (2124 m), den Maurer Berg (2326 m) und das Glittner Joch (2191 m) zum Gampill (2196 m), von wo ab sie in vorherrschend östlicher Richtung über den Kienberg (1233 m) und den in der Spezialkarte mit 972 m bezeichneten Höhenpunkt zur Einmündungsstelle des Gaderbaches in die Rienz herabsinkt. Am rechten Ufer erhebt sich die Grenzlinie in südlichem Zuge durch den Saalwald und die Wällischböden zu den in der Spezialkarte mit den Koten 1399 m und 1736 m angegebenen Punkten, wendet sich hierauf nach Osten und ersteigt durch den Stefansdorferwald den Kronplatz (2272 m). In ihrer nunmehr südöstlichen Fortsetzung führt sie über die Dreifingerspitzen (2477 m), den Krippeskofl (2485 m), den M. Sella di Sennes (2788 m), den Col de Ricegon (2650 m) und die Senneser Karspitze (2659 m) zum Seekofl (2810 m), biegt sodann in einem scharfen Bogen nach Süden ab, um in dieser Hauptrichtung über die in der Spezialkarte mit 2373 und 2243 m kotierten Erhebungen der Sennes-Alpe, den Forcella Camin (2613 m), die Croda del Becco (2794 m), das Limojoch, den Sligaspitz (2851 m) und den Monte Cavallo (2908 m) wieder den Klein Lagazuoi zu erreichen.

Das gesamte Einzugsgebiet hat eine Flächengröße von 394*8 km³ und läßt sich in nachfolgender Weise gliedern:

Der Gaderbach bis km 26*77 (resp. Großer Bach und Sarebach) .... 108*2 km²

... 15*5 „

.... 44*7 „ .... 1P7 „ . .... 21*0 „ ....    4*8    „

Der Gaderbach von km 26*77 bis km 23*40 .....

Der Chiasobach r. in km 23*40 ................

Der Gaderbach von km 23*40 bis km 22*83 ......

Der Pelzesbach r. in km 22*83.................

Der Gaderbach von km 22*83 bis km 21*98......

Die Abteier Mur 1. in km 21*98................

Der Gaderbach von km 21*98 bis km 20*70......

Der Cisabach r. in km 20*70 ..................

Der Gaderbach von km 20*70 bis km 18*00......

Der Giamploradbach r. in km 18*00............

Der Gaderbach von km 18*00 bis km 15*63 .....

Der Campillbach 1. in km 15*63................

Der Gaderbach von km 15*63 bis km 11*50......

Der Untermojbach 1. in km 11*50..............

Der Gaderbach von km 11*50 bis km 9*10.......

* Cowara

K,

V./

Der Gaderbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Gaderbach entsteht durch Vereinigung des Großen Baches und des Sarebaches, deren Quellgebiete in den Nordabhängen der Südtiroler Dolomiten liegen; ersterer kommt vom Grödner Joch, letzterer entspringt am Nord-abhange des kleinen Lagazuoi und durchfurcht das Abteier Tal. Nach dem Zusammenfluß der vorgenannten Quellbäche nimmt der Gaderbach im Abteier Tal einen vorwiegend nach Norden gerichteten Lauf und windet sich durch eine stellenweise sehr enge, von steilen Felswänden begrenzte Schlucht, die sich erst bei Preromang auf eine kurze Strecke etwas erweitert. Unterhalb Preromang durchnagt der Bach die gewaltigen Schuttkegel des Campill- und Untermojbaches und vereinigt sich bei Zwischenwasser mit dem Vigilbache. Nach Aufnahme des Vigilbaches verfolgt der Gaderbach in dem nach ihm benannten Tale bis zum Hörschwangbach die schon früher eingeschlagene Hauptrichtung und tost zwischen schroffen Felswänden über Blöcke und Stufen stürzend der Ortschaft Monthai zu. Bei Monthai biegt der Gaderbach nach Nordosten ab, in welcher Richtung er in nunmehr sanfterem Laufe bis Pflaurenz dahineilt, um sich unterhalb letztgenannten Ortes und nach einer scharfen Wendung nach Norden in die Rienz zu ergießen.

Der Gesamthöhenunterschied in der 26*77 km langen Gaderbachstrecke beträgt 590*5 m, woraus sich ein mittleres Gefälle von 22"/₀o ergibt. Als charakteristische Gefällsstufen sind hervorzuheben: die oberste Strecke von km 23*77 bis 26*77 mit 22%₀, die anschließende bis zur Abteier Murmündung in km 21*98 reichende Steilstufe mit 50%„, die 13*08 km lange Strecke bis km 8*90, welche ein ziemlich gleichmäßiges Gefälle aufzuweisen hat, mit 17% _ die folgende Stufe bis zur Hörschwangbachmündung in km 3*70 mit 32%₀ und schließlich die verhältnismäßig geringst geneigte Strecke bis zur Mündung des Gaderbaches in die Rienz mit 12%₀ Durchschnittsgefälle.

00)

Der Vigilbach r. in km 9*10...........

Der Gaderbach von km 9*10 bis km 7*71

Der Weitenthalbach 1. in km 7*71.......

Der Gaderbach von km 7*71 bis km 5*80

Der Onachbach 1. in km 5*80..........

Der Gaderbach von km 5*80 bis km 3*70

Der Hörschwangbach 1. in km 3*70.....

Der Gaderbach von km 3*70 bis km 0*00

Das Gadertal ist in der Strecke von der Mündung bis Piccolein in südwärts fallende Phyllite eingeschnitten, auf die talaufwärts bis Preromang Grödner Sandsteine und Bellerophonkalke, sodann bis zur Mündung des Giamplorad- oder Wengenerbaches Werfener Schiefer in gleichsinniger Lagerung folgen. In dem nächsten Abschnitte bis zur Vereinigung des Großen-und des Sarebaches bilden die Triasschichten ein flaches Gewölbe, welches vom Gaderbache längs seiner Achse durchschnitten wird, wobei er in der Strecke bis Costisella Werfener Schichten und weiter aufwärts Wengener Tuffmergel und Cassianer Kalkmergel erschließt. Aus dem Auftreten dieser weichen Gesteinsschichten erklärt sich die breite Talmulde von St. Leonhard, die erst in größerer Entfernung von den parallelen Wänden der aus Triaskalk und Dolomit aufgebauten Kreuzkoflgruppe im Osten und des Gardenazzagebirges im Westen begrenzt wird.

Über die Geschiebeführung des Gaderbaches ist zu erwähnen, daß sie eine sehr bedeutende genannt werden muß. Es werden im Bachbette reichliche Geschiebemengen von Korngröße, aber auch Blöcke von zernagtem Gestein bis zu zirka 1 m³ Inhalt zur Ablagerung gebracht.

Von dem Nährgebiete des Gaderbaches nehmen die Waldungen eine Teilfläche von etwa 41% ein, während auf Hutweiden und Alpen ungefähr 28%, auf Wiesen zirka 6%, auf Äcker und Gärten zirka 4% und auf unproduktiven Boden 21% entfallen.

W asserkraftverhältnisse.

In der Gaderbachstrecke von km 0*00 bis km 33*86 ergeben sich bei den der Tabellenberechnung zugrunde gelegten jährlich wiederkehrenden Niederwassermengen insgesamt 14.271*5 Bruttopferdekräfte, von welchen, da 215*9 bereits durch Wasserwerke ausgenützt und 88*4 durch Gefällsverluste verbraucht werden, 13.967*2 Bruttopferdekräfte verfügbar sind.

Der Vigilbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Vigilbach sammelt seine Quellwässer an den Westabhängen des M. Sella di Sennes und aus dem Höhenkessel der Kleinen Fanes-Alpe. Von den zahlreichen Quellen, welche meist aus dem Schotter hervortreten, versiegen viele sowohl im Sommer zur Zeit der größten Trockenheit als auch

Anteil an

der Gewässerstrecke

10

11

12

13    14

15

16

17    1    18

19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-merige bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden «

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Gaderbach von km 0-00 bis km 26*77.

o-oo

798-3

2050

3200

4900

2-3

3200

98-1

0-21

800-6

2050

3200

4890

1-8

3200

76-8

0-34

802-4

2050

3200

4890

5-4

3195

2300

807-8

2040

3190

4870

0-81

1-0

3190

42-5

808-8

2040

3190

4870

St. Lorenzen

St. Lorenzen

1-1

3190

46-8

la

1-10

1-34

3-36

3-70

4-40

5-80

809-9

812-6

813-4

833-7

841-3

874-3

917-6

2040

2040

2040

2020

2020

2010

2010

2000

178-6

3190

3180

3180

3160

3160

3140

3130

3120

4860

4850

4850

4790

4770

4720

4700

4670

80-4

1562-0

bis

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen in Pflaurenz (km 1-05), in Zwischenwasser (km 9-20) und in St. Leonhard (km 23-55) wurden auf den Pegel in Pflaurenz (km P56) bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in Pflaurenz 127 °/₀, respektive 182 o/₀ und in Zwischenwasser vor Einmündung des Vigilbaches 124 °/₀, respektive 189 °/₀ des zehn-monatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten durch ein geometrisches Nivellement, das an den Fixpunkt des militär-geographischen Präzisionsnivellements an der Gaderbach-Eisenbahnbrücke, südöstlicher Pfeilerstein (811*3197 m über der Adria), angeschlossen wurde.

2-7

0-8

20-3

7-6

3185

3180

3170

3160

114-7

33-9

858-0

320-2

(Hörschwangbach)

33-0

43-3

3135

3125

1379-4

1804-2

3183-6

- 6-78-

(Onachbach)

qwnp 1

Onach

1990

3090

4610

21-4

3080

878-8

- 6-82-

6-85

939-0

1980

3070

4580

25-0

3065

1021-7

1980

3060

4550

7-71

964-0

Welschellen

Enneberg

Welschellen

Enneberg

8-90

1005-8

1960

1950

1950

3020

3010

3010

4480

4460

4450

(Weitenthalbach)

3685-2

41-8

3015

1680-4

2-6

3010

104-3

9-10

1008-4

(Vigilbach)

1050

1720

2750

-10-72-

32-1

Tirol

Bruneck

1710

731-9

1040

1700

2720

-11-50-    11-50

1040-5

950

1570

2530

(Untermojbach)

23-4

1565

488-3

St. Martin

St. Martin

12-86

14-68

15-44

-15-63-    15-63

16-59

17-44

1063-9

1091-2

1105-3

1107-8

1125-1

1139-4

940

930

930

930

730

720

720

1560

1540

1530

1530

1170

1160

1150

2510

2470

2460

2460

1940

1930

1920

27-3

1550

564-2

2124-0

14-1

2-5

1535

1530

288-6

51-0

(Campilbach)

17-3

14-3

8-8

1165

1155

1150

268-7

220-2

134-9

Wengen

Wengen

17-85

17-93

18-00

1148-2

1149-8

1151-6

1151-8

720

720

720

720

610

1150

1150

1150

1150

970

1910

1910

1910

1910

1650

1-6

1-8

0-2

1150

1150

1150

24-5

27-6

31

(Giamploradbach)

37-3

8-0

1795-6

-19-64-

23-2

965

298-5

19-21

1175-0

610

960

1630

-20-16-

27-6

955

351-4

600

950

1620

20-70

1202-6

(Cisabach)

590

930

1590

19-9

925

245-4

21-65

1222-5

590

920

1580

9-6

920

117-8

Abtei

Abtei

590

920

1570

21-98

1232-1

580

900

1540

(Abteier Mur)

12-4

900

148-8

22-24

1244-5

580

900

1540

Fürtrag .

12.654-7

215-9

88-4

12.350-4

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

22-24

22-60

22-83

23-23

23-27

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinlich absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Übertrag . 12.654*7 215-9

88-4 12.350-4

1244-5    580    900

1268-0    580    890

1275-4    580    890

580    890

1540

1530

1530

1530

23-5

7-4

13-9

895    280-4

890    87-8

890    164-9

1289-3

570    870

1500

(Pelzesbach)

16-4

865

189-1

1305-7    570    860

1490

1-4

860

16-1

799-0 und

22

Anmerkung

1307-1    570    860

1490

3-5

860

40-1

1310-6    570    860

1480

Tirol

Bruneck

Abtei

Abtei

23-37

23-40

23-66

23-70

23-77

23-93

25-15

26-77

0-00

0-30

0-39

0-45

0-65

0-82

0-90

0-5

860

5-7

1311-1    570    860

570    860

1480

1480

1-3

860

14-9

1312-4

550    830

1430

(Chiasobach)

4-6

825

50-6

1317-0    540    820

1318-0    540    820

1321-5    540    820

1322-2    540    820

1325-0    540    820

1353-7    530    800

1388-8    520    780

1008-4

1013-6

1014-0

1015-3

1016-7

1017-1

1020-8

1025-8

1028-6

1031-3

1420

1420

1420

1420

1420

1380

1340

1-0

3-5

0-7

2-8

28-7

35-1

820

820

820

820

810

790

Summe .

10-9

38-3

7-7

30-6

310-0

369-7

14.271-5 215-9

817-8    6

88-4 13.967-2

Der Vigilbach von km 0-00 bis km 8-36.

900

900

900

900

900

900

900

900

900

900

880

1290

1700

1290

1700

5-2

0-4

1290

1290

89-4

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1290

1270

1700

1700

1690

1690

1690

1690

1690

1690

1660

6-9

1-3

1-4

0-4

3-7

5-0

2-8

2-7

1290

1290

1290

1290

1290

22-4

24-1

6-9

78-7

84-1

231-1

bis

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in Zwischenwasser (km 0-55) und in St. Vigil (in km 4*25, km 7*32, km 8-14 und km 8-36) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind in Zwischenwasser mit 122 °/₀, respektive 171 °/₀ der bezüglichen zehn-monatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstation Pflaurenz am Gader-bache.

3c

63-6

86-0

1290    48-2

1290

46-4

(Förtiangbach)

21-4

1270

362-4

Die Gefällsverhältnisse des Vigilbaches wurden durch ein an die Höhenpunkte des Gaderbaches angebundenes geometrisches Nivellement erhoben.

Tirol

Bruneck

Enneberg

Enneberg

1-59

1-69

1-78

1-85

1-93

2-01

2-45

2-48

2-52

1052-7

1057-0

1061-7

1063-6

1064-3

1067-5

1069-2

1071-5

1086-3

1087-1

1089-6

880

880

880

880

880

820

820

820

820

820

820

820

810

1270

1650

1270

1270

1270

1270

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1190

1170

1650

1650

1650

1650

1520

1520

1520

1520

1510

1510

1510

1480

4-3

4-7

1-9

0-7

1270

1270

1270

1270

(Pfarrbach)

3-2

1-7

2-3

14-8

0-8

2-5

72-8

79-6

32-1

11-9

1190

1190

1190

1190

1190

1190

50-7

61-4

39-6

859-2

27-0

36-5

234-8

12-7

39-7

(Hofbach)

Fürtrag .

1354-1

140-1

123-7

1090-3

12 3 4

co

<i

GO

<o

12

13

14

16    17    18    19    20    21

22

Anteil an

<D

C/5

jD

O

Sekundliche Abflußmenge in l für das

s-

t-.

politische

Lan-

des-

Be-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnumm er der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag .

1354-1 140-1    123-7 1090-3

2-52

1089-6

810

1170

1480

6-3

1170

98-3

2-68

1095-9

810

1170

1480

1-5

1170

23-4

1097-4

810

1170

1480

2-71

2-9

1170

45-2

1100-3

810

1170

1480

0-6

1170

9-4

2-74

1100-9

810

1170

1480

1-6

1170

25-0

1102-5

810

1170

1480

2-80

2-1

1170

32-8

1104-6

810

1170

1480

3-7

1170

57-7

2-88

1108-3

810

1170

1470

5-5

1170

85-8

1113-8

810

1170

1470

2-98

1-4

1170

21-8

1115-2

810

1170

1470

4-4

1165

68-3    105-2    91-6 844-8

bis

1119-6

810

1160

1460

13

308

1-1

1160

17-0

1120-7

810

1160

1460

0-2

1160

31

3-10

1120-9

810

1160

1460

5-2

1160

80-4

1126-1

810

1160

1460

3-18

1-9

1160

29-4

1128-0

810

1160

1460

5-1

1160

78-9

3-28

1133-1

810

1160

1460

2-7

1160

41-8

1135-8

810

1160

1460

3-33

2-7

1160

41-8

1138-5

810

1160

1460

18-2

1160

281-5

810

1160

1460

3-58

1156-7

(Talbach)

790

1140

1430

9-7

1140

147-4

1166-4

790

1140

1430

Tirol

Bruneck

3-79

0-9

1140

13-7

Enneberg

Enneberg

3-99

4-11

4-32

4-48

4-70

5-17

5-28

5-45

6-30

6-60

6-97

7-22

7-75

8-14

8-36

1167-3

1174-0

1180-0

1182-4

1189-2

1193-7

1194-9

1200-8

1213-5

1215-4

1219-0

1220-2

1230-0

1234-3

1257-1

1258-5

1262-2

1272-6

1284-7

1292-1

790

790

790

790

780

780

780

780

750

750

750

750

750

740

740

730

730

730

730

430

390

350

330

20

1140

1130

1130

1130

1130

1120

1120

1120

1080

1080

1080

1070

1070

1060

1060

1040

1040

1040

1040

620

570

510

480

30

1430

1420

1420

1420

1410

1400

1400

1400

1340

1330

1330

1320

1320

1310

1310

1280

1280

1280

1280

780

720

640

600

40

6-7

6-0

2-4

6-8

4-5

1-2

5-9

1135

1130

1130

1130

1125

1120

1120

101-4

90-4

36-2

102-5

67-5

17-9

88-1

(Hochalmbach)

12-7

1080

182-9

14

80-8    28-8 555-5

bis

16

1-9

3-6

1-2

9-8

4-3

1080

1075

1070

1065

1060

27-4

51-6

17-1

-    17a

139-2    30-6    10-3 773-7 und

60-8

(Rittjochquelle)

22-8

1040

316-2

17b

1-4

3-7

1040

1040

19-4

51-3

(Krippesquelle)

10-4

595

82-5

238-9

(Krippesbach)

12-1

7-4

495    79-9

255    25-2

Zusammen . 4114-3 356⁻7 254-4 3503-2

10

11

12

13

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrech thche Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke aus-genützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Gaderbach von km 0*00 bis km 26*77.

0-000    808-8 1380

1380

2-2

40-5

40-5

1380

1380

0-276    806-6

0-21 bis 0-81

1220

1220

Abzweigung des Kanals Post 1 b

Werkskanal 1. U.

0-413

0-463

0-527

806-3

804-2

804-0

801-1

800-6

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

1220

0-3

4-9

4-9

2-1

0-2

2-9

0-5

Mühle

Johann Leitner

Dekret der Bzh. Bruneck v. 20./VI. 1911, Z. 3.693/6

34-2

34-2

3-3

3-3

Elektr. Werk und Säge

Johann Kostner

47-2

47-2

8-1

8-1

er

0"34 bis 0-276, Post 1 a

0-000

0-038

806-6

806-4

160

160

160

160

0-2

0-4

0-4

Werkskanal 1. U.

0-058

0-198

804-6

804-3

804-0

802-4

160

160

160

160

160

160

160

160

4-8

0-3

0-3

1-6

Schmiede

Drechslerei

Maria Wanker

Johann Lechner

3-8

3-8

0-6

0-6

0-6

0-6

3-4

3-4

1-10 bis 1-34

0-000

813-4

2400

2040

0-5

16-0

13-6

Werkskanal 1. U.

812-9

2400

2040

0-222

810-0

2400

2040

2-9

Sägewerk

Josef Harrasser

Dekret der Bzh. Bruneck v. 24./III. 1888, Z. 2614 und v. 4./VII. 1899, Z. 8.544.

92-8

78-9

0-242

809-9

2400

2040

0-1

3-2

2-7

17-85 bis 17-93

0-000

1151-6

1000

720

0-1

1-3

1-0

Werkskanal 1. U.

1151-5

1000

720

0-070

1148-7

1000

720

2-8

Säge

Valentin

Wallentin

37-3

26-9

0-080

1148-2

1000

720

0-5

6-7

4-8

23-23 bis 23-37

0-000

1311-1

400

0-7

3-7

Werkskanal 1. U.

1310-4

400

0-120

1307-3

400

3-1

*)

Säge

Angelus Nagler

Dekret der Bzh. Bruneck v. 27./IX. 1904, Z. 12.962

16-5

*) Werksanlage in Verfall

0-145

1305-7

400

1-6

8-5

Cn

23-27 bis 23-37

0-000

131M

0-2

Werkskanal

r.U.

1310-9

0-100

1307-9

3-0

*) Mühle und Stampfe

Angelus Nagler

Dekret der Bzh. Brunebk v. 27./IX. 1904, Z. 12.962

0-105

1307-1

0-8

0-000

1322-2

0-3

CO

23-70 bis 23-77

1321-9

Werkskanal 1. U.

0056

0-066

0-000

1318-8

1318-0

1014-0

720

3-1

0-8

*) Schmiede, Mühle u. Stampfe

Peter Zingerle

Zusammen .

215-9

191-6    16-5    88-4    83-3

Der Vigilbach von km 0-00 bis km 8-36.

0-00 bis 0-30

720

1500

0-2

1-9

1-9

4-0

Werkskanal r. U.

1013-8

720

720

1500

0-215

1009-8

720

720

1500

40

Säge und Dreschmaschine

Philipp Elecosta

Dekret der Bzh. Bruneck v. 20./IV. 1899, Z. 5.152

38-4

38-4

80-0

0-300

1008-4

720

720

1500

1-4

13-4

13-4

28-0

0-000

1017-1

170

170

CM

0-39 bis 0-45

0-8

1-8

1-8

Werkskanal r. U.

1016-3

170

170

0-060

1015-3

170

170

1-0

Gerberei

Demichels Erben

2-3

2-3

0-063

1015-3

170

170

0-0

0-000

1028-6

1010

900

0-1

1-3

1-2

1010

900

0-002

1028-5

560

450

Abzweigung des Kanals Post 3 b

SB

0-65 bis 0-82

560

450

0-032

1028-1

0-4

3-0

2-4

Werkskanal r. U.

1028-0

330

270

Abzweigung des Kanals Post 3 c

330

270

0-1

0-4

0-4

0-072

1024-8

330

270

3-2

Mühle

Alois Rubatscher

14-1

11-5

330

270

0-2

0-9

0-7

0-080

1024-6

1010

900

Einmündung des Kanals Post 3 c

3-8

0-170

1020-8

1010

900

51-2

45-6

Fürtrag .

54-8

52-2

73-9

67-4

10

11

12

13    14    15

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

OJ

Xi

0-002 Post 3 a bis 0-012 Post 3 c

Werkskanal r. U.

Übertrag .    54*8

52-2

73-9

67-4

0-000 1028-5    450

1028-4    450

450

450

01

0-6

0-6

0-6

450

450

o-oio

2-4

Säge

1026-0    450

450

450

11

Dekret der Bzh. Bruneck

Alois Ellecosta v. 14,/vin. 1908, z. 11209, bis 14-4 __31./XII. 1938__

14-4

14-4

6-6

6-6

6-6

0-042    1024-9    450

450

450

0-000    1028-1    230

180

OJ

0-032 Post 3 a bis 0-080 Post 3 a

0006

0-0

Werkskanal r. U.

1028-1    230

1025-0    230

0012    1024-9

180

180

31

0-1

Schmiede

Franz Kerer

9-5

7-4

0-3

0-2

230

680

0 048    1024-6    680

0000 1063-6    930

1062-8    930

180

630

630

880

880

Einmündung des Kanals Post 3 b

0-3

0-8

2-7

2-5

9-9

9-4

0-085

3-9 Säge und Mühle

1058-9    930

880

Johann

Maneschg

48-4

45-8

1-59 bis 1-78

0-7

8-7

8-2

Werkskanal r. U.

0-095    1058-2

0-165

930

880

Abzweigung des Kanals Post 4 b

180

180

0-7

1-7

1-7

1057-5    180

180

3-2

Schmiede

1054-3    180

180

Johann

Kanetscheider

7-7

7-7

1-6

3-8

3-8

0-227    1052-7    180

180

4^

er

1-69 bis 0-095 Post 4 a

Fehlwasserkanal r. U.

0000 1058-2    750

700

0-003    1057-0    750

700

1-2

Fehlwasserkanal

12-0

11-2

0-000    1071-5    150

150

1-93 bis 2-01

Werkskanal r. U.

0-070

0090

0-000

1070-4    150    150

1068-1

1067-3

1087-1

150

150

80

150

150

80

1-1

2-3

0-6

2-2

2-2

Gerberei

Anton Trebo

4-6

4-6

1-2

1-2

CD

2-45 bis 2-48

Werkskanal 1. U.

1087-0

80

80

0-1

0-1

0-1

0024

1086-3

80

80

0-7

Wollkartatsche

Alois Pedewilla

0-7

0-7

0025

1086-3

80

80

o-o

0-000

1100-3

220

220

2-68 bis 2-71

Werkskanal r. U.

1100-2

220

220

0-1

0-3

0-3

0-025

1097-7

220

220

2-5

Mühle

Theresia

Obwegs

7-3

7-3

0-029

1095-9

220

220

1-8

5-3

5-3

0-000

1104-6

580

580

CO

2-74 bis 2-80

Werkskanal 1. U.

1104-2

580

580

0-4

3-1

31

0-056

11010

580

580

3-2

Schmiede

Vinzenz Peslalz

24-7

24-7

0-060

1100-9

580

580

01

0-8

0-8

0-000

1104-6

40

40

co

2 79 bis 2-80

Werkskanal r. U.

1104-1

40

40

0-5

0-3

0-3

0-003

1102-5

40

40

1-6

Tischlerei

Josef Comploi

0-9

0-9

0-004

1102-5

40

40

0-0

0-000    1115-2

550

550

0-8

5-9

5-9

550

550

2-88 bis 2-98

Werkskanal r. U.

0-018    1114-4

700

700

- 1-0

Einmündung des Kanals Post 11

9-3

9-3

1113-4    700

700

0-088

3-4

Mühle

1110-0    700

700

Mariangelus

Frenner

31-7

31-7

1-7

15-9

15-9

0-098    1108-3    700

700

0-018 Post 10 bis 3-08

Werkskanal r. U.

0000    1120-7    150

1118-2    150

150

150

2-5

5-0

5-0

5-0

150

150

0-119

3-5

1114-7    150

0-129    1114-4    150

150

150

0-3

Hausmühle und Tischlerei

Anton Ties

Dekret der Bzh. Bruneck 5./IX. 1911, Z. 4597/6, bis 31./XII. 1936

7-0

7-0

7-0

0-6

0-6

0-6

150

150

Fürtrag .

211-7

204-4

170-2

161-6

10

11

12

13

14

15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag. 21P7 204-4

170-2    161-6

0-000 1128-0    360    360

3-10 bis 3-18

2-1

10-1 10-1

1125-9    360    360

Werkskanal r. U.

0-068

3-2

Mühle

1122-7    360    360

Quirin Trebo

15-4    15-4

1-8

0-078    1120-9    360    360

8-6 8-6

0-000    1138-5    620    620

OJ

3-28 bis 3-33

1-5

12-4    12-4

Werkskanal r. U.

0-036

1137-0    620    620

1134-8    620    620

0-041    1133-1    620    620

1167-3

**

2-2

1-7

Schmiede

Anton Ties

18-2 18-2

14-0    14-0

14    37-9

1166-4

Wasserrad zum 0-9 Antrieb einer Pumpe

Hotel „Monte-

sella“ resp. Sparkasse Brixen

**) Nur während der Sommermonate im Betriebe.

0-000 1182-4    680    680

0-8

1181-6 680 680

7-3    7-3

0-073

3-4

1178-2    680    680

Mühle und Stampfe

Anton Maneschg

30-8    30-8

0-2

680 680

1-8 1-8

15a

3-99 bis 4-11

Werkskanal 1. U.

0-085    1178-0

180 180

0-0

Abzweigung des Kanals Post 15 b

1178-0    180    180

0-095

2-3 Wollkartatsche

1175-7    180    180

Anton Maneschg

5-5    5-5

1-3

180 180

31    31

0-114    1174-4

Einmündung des Kanals Post 15 b

680 680

0-4

0-116    1174-0    680    680

3-6    3-6

0-000 1178-0    500    500

15b

0-008 bis 0-114 der Post 15a

0-2

Werkskanal 1. U.

0-028

0-029

0-000

0-124

1177-8    500    500

1174-4    500    500

1174-4    500    500

1194-9    440    440

1193-7    440    440

1193-4    440    440

1-3    1-3

Mühle und Stampfe

Josef Ties vulgo Röster

22-7    22-7

0-0

1-2

70    7-0

0-3 Tischlerei

Bartholomäus

Rungger

1-8 1-8

4-32 bis 4-48

0-0

1193-4    440    440

Werkskanal 1. U.

0-147

3-2

1190-2    440    440

Säge

Hermann

Comploi

18-8 18-8

0-3

1189-9    440    440

1-8

1-8

0-160

0-2 Dreschmaschine

1189-7    440    440

Hermann

Mutschlechner

1-2 1-2

0-5

0-165    1189-2    440    440

2-9    2-9

0-000    1220-2    520    520

1-0

1219-2    520    520

6-9    6-9

0-140

3-2

1216-0    520    520

Säge

Anton Maneschg

22-2 22-2

17a

5-17 bis 5-45

0-1

Werkskanal r. U.

520    520

0-7    0-7

0-180 1215-9

300    300

Abzweigung des Kanals Post 17 b

0-1

1215-8    300    300

0-4    0-4

0-282

2-1

Mühle

1213-7    300    300

Josef Palfrader

8-4    8-4

0-2

0-287    1213-5    300    300

0-8 0-8

17b

5-28 bis 0-180 Post 17 a

0-000 1215-9    220    220

Fehlwasserkanal r. U. 0-015    1215-4    220    220

0-5

Fehlwasserkanal

1-5    1-5

Zusammen .    356-7 349-4

254-4

245-8

Bearbeitet:

Karl Mayerhofer, k. k. Ingenieur, und Gustav Kohlfürst, k. k. Ingeni

eur.

während der strengen Wintermonate. Das mäßig weite

Bearbeitet: K. k. Baurat Artur Born.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

W asserkraft-Kataster.

Der Sextenbach.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Talstrecke von der Wildschönauerache bis zum W

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

W asserkraft-Kataster.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

W asserkraft-Kataster.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

W asserkraftverhältnisse.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

W asserkraft-Kataster.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Gustav Kohlfürst.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Johann Petrić.

W asserkraft-Kataster.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Hinsichtlich des gesamten, 106*3 km² großen Niederschlagsgebietes des Vigilbaches ergeben sich nachstehend Unterteilungen:

58*9 km-

16-9 „ 4*0 „ 2*7 „ 2-6 „ P5 „ 2*2 „ PO „ 11*4 „ PO „ 2-8 „ P3 „

während der strengen Wintermonate. Das mäßig weite, von bewaldeten Berghängen umrahmte Tal, welches der Vigilbach in nordwestlicher Richtung durchfließt, wird bis St. Vigil „Rautal“ genannt. Von St. Vigil abwärts durcheilt der Bach, bis zu seiner Mündung in den Gaderbach bei Zwischenwasser die schon früher eingeschlagene Hauptrichtung beibehaltend, das eigentliche Enne-bergertal, dessen Bewohner dem rhäto-romanischen Stamme der Ladiner zuzuzählen sind.

Vom Quellgebiet bis zur Mündung hat der Bach bei einer Länge von 8*36 km eine Fallhöhe von 283*7 m> bezw. ein mittleres Gefälle von 34 %₀. Es lassen sich folgende vier charakteristischen Stufen unterscheiden: Die oberste Strecke von km 8-36 bis 6*97 mit ungefähr 24 %₀, die kurze Steilstufe bis km 6-60 mit 65 %„, die Strecke von km 6-60 bis 5*45 mit nur 12 %₀ und die im Gefälle zufolge mehrfacher Wehreinbauten vielfach wechselnde Schlußstrecke, d. i. von km 5*45 bis zur Mündung mit durchschnittlich 39 %<>.

Ausgehend vom Sligaspitz (2851 m) verläuft die Umgrenzung des Niederschlagsgebietes in einem engen nach Osten offenen Bogen, und hierbei den Gebirgsstock der Kleinen Fanes-Alpe umsäumend, über den La Varella (3037 m), den Kleinen Kreuzkofl (2911 m), den Roßhautkofl (3027 m) und den Neuner Spitz (2972 m) zum M. Sella (2656 m), wo sie in einem spitzen Knie nach Nordwesten abbiegt. In vorgenannter Richtung streicht sie über den Paresberg (2359 m), die Kreuzspitze (2028 m), den Rittberg (1939 m) und die Kor-oder Karspitze (1894 m) zum Piz di Plaiss (1698 m), von wo an sie in nördlichem Zuge zur Mündungsstelle des Baches herablangt. Am jenseitigen Ufer führt die Abgrenzungslinie vorerst in nördlicher Richtung nahe an der Kirche von Plaiken vorbei zum Mosenerberg (1968 m), schwenkt hierauf in rechtem Winkel nach Osten ab, um über die in der Spezialkarte mit 2036 m kotierte Kuppe den Krońplatz (2272 m) zu erreichen. Vom Kronplatz bis zum Ausgangspunkt der Gebietsbeschreibung, dem Sligaspitz, ist der Verlauf der Wasserscheide mit jenem Teile der Gebietsbeschreibung des Gaderbaches identisch.

Das Gebiet des Vigilbaches vom Ursprung bis km 8*36

Der Vigilbach von km 8*36 bis km 4*70.............

Der Hochalmbach r. in km 4*70....................

Der Vigilbach von km 4-70 bis km 3*58 ..............

Der Talbach r. in km 3*58........................

Der Vigilbach von km 3*58 bis km 2*52.............

Der Hofbach r. in km 2*52........................

Der Vigilbach von km 2*52 bis km 1*85.............

Der Pfarrbach r. in km 1*85..........*.............

Der Vigilbach von km 1*85 bis km 0*90.............

Der Förtiangbach r. in km 0-90....................

Der Vigilbach von km 0-90 bis km 0*00.............

Das Tal des Vigilbaches liegt in der Strecke von der Mündung bis St. Vigil in Phyllit, weiter aufwärts folgen Grödner Sandstein, Werfener Schichten, Buchensteiner und Wengener Dolomite auf der Ostseite, während auf der Westseite infolge von Verwerfungen das Profil sich bis zum Dachsteindolomit der oberen Trias verfolgen läßt.

Die Geschiebeführung des Vigilbaches ist bis zur Steilstufe oberhalb St. Vigil keine namhafte, vergrößert sich jedoch bachabwärts allmählich derart, daß im Enneberger Tal bis zur Mündung bereits erhebliche Geschiebemengen vorhanden sind.

In bodenkultureller Beziehung besteht das Einzugsgebiet des Vigilbaches ungefähr zu 28% aus Hutweiden und Alpen, 34% umfassen Wälder, 3% Wiesen, 4% Äcker und Gärten und die restlichen 31% urproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

In der besprochenen Strecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 4114*3 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen bereits 356*7 durch Wasserwerke und 254*4 durch Gefällsverluste verbraucht sind, somit 3503*2 Bruttopferdekräfte noch verfügbar bleiben.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wß im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Żur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern,, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

dl

WA S S E R K R A FT- KATA STER.

Der Gaderbaeh von km O'OO bis km 2677.

FluBband.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 151 u. 152, aufgelegt im Jahre 1913.

Campillbach

Abteier Mur

6 Campill

Untermojba/?/ Ô St. Martin in Thurn

Weitentalbach

Onacherbach

Hörschw^

ÖOnach

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz Flußgebiet IV. Ordnung: Gaderbaeh.

Pflaurenz

Der Yigilbaeh von

km O'OO bis km 8'36.

Flußband.

Flußgebiet IV. Ordnung: Gaderbaeh. Flußgebiet V. Ordnung: Vigilbach.

XL

Chiasobach ® ff St. Leonhard Ö^->Mjisabach Pelzesbach    —

Ô Wengen

Gaderbaeh

ÿ Welschellen

Ô Monthai

Rittjochquelle

Ô Zwischenwasser

St. Lorenzen

Krippesbach ^ ^^rippesquelle

Hochalmbach

Vigilbach

1400 ___

Giamplorad-()Ne^

Vigilbach

3200 l/sek

1380-.

1360--

1340 —

Längen profil

I,

Qi

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk, ® Elektrizitätswerk,

0 Fixpunkt.

Abflußm engen.

1320-_

bei Niederwasser.

Weitentalbach

Onacherbach

Hörschwangbach

__ 3100

_ _ 3000

__2900

_ _ 2800

co

1300 _

1290 - -

1280 —

3685*2

_ _ 2700 -.- 3700    1270 - -

Längenprofil.

Talbach

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft

# industrielles Kraftwerk.

Pfarrbach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

1300--

_ _2600 - - 3600 1260 - -

Förtiangbach

1280--

__2500 . _ 3500 1250-_

1260--

1240 - -

1220--

Wasserfall

Vigilbach

II

3183-6

_ _ 2400 - - 3400 1240 _ _

-_ 2300 -- 3300 1230 —

Wehr (verfallen)

CO

Talbach

Hofbach

JÏÏ

_cr

%

_Q

-r 13001 sek

1200

_ _ 2200 _ - 3200    1220 _ _

Wehr

1200 - -

-- 2100 -- 3100    1210- -

1180

1160

Wehr

I!

.- 2000 -. 3000 1200

1140

1120. _ E

Untermojbach

2806-4

Werkskanäle

__ 1900 _ _ 2900    1190-_

CD

1100--S

1080 - -

=0

1060 . -*1

co

1040,.

1020..

1000..

980

960 . _

940 _ _

Abflußmengen

Chiasobach

Pelzesbach

Abteier Mur

Gisabach

Giamplorad-(Wengen )Bach

Campillbach

\m

i!

II

1840-9

2124-0

—*-

. _ 1800 _ _ 2800 1180-_ § -1- 1700    _ _ 2700    1170 _    -

•o -j- 1600    _ _ 2600    1160    --

je

■qd _ _ 1500 - - 2500    1150 - -

co

•-.. 1400 - - 2400    1140 __

s

C

CD

Seehöhe in Metern

Krippesbach

Rittjochquelle

Wehr —

!iü

I !!

Krippesquelie

Jverkskanäle---

C

cc

co

li

PW

- - 1100

- - 1000

-.1000 - - 2000 1100._

— 900 -. 1900 1090 . _

CD

Qi

■CD

Wasserrad

03

103

eskanälei WI K

i ! ml II! II

Werkskanal—

Werkskanäle

Werkskanäle

Werkskanal zl;

Werkskanal

- -900

.£--800

co--700

920

u    !

!!    I

W!

K.

1784-7

1804-2

1821-0

1722-9

--800 _ _ 1800 1080

-_700 _ _ 1700    1070 __

900 __

1646-1

ll.

1572-2

--600 - - 1600 1060 __

EO

814-6

!j\S I! I i Isliiii

I I ïwelxlj /II'

I ™

I Ti⁹| ü

I S 874/1

H W !l

I !ff

1 ! 1041-6

Einlauf

9602

.E

bJD

! - - 600

33

PS

- - 500

- -400

900

Werkskanäle

--500 _ _ 1500 1050 __

032

33

fr

ll

C33

860

1352-0

1392-1

1416-1

13Ż3-6

- -400 .. 1400    1040 __

-O

'lilii

__Wehr

__Wehr.

- - 300

- -200

800

700

1326-8

300

665-1

820 __

1217-11|

_ _ 1300 1030

winii

! iwi

11926

1212-1

1161*9 ^ 1165*0

1178-2

--200 _ _ 1200 1020 _ _

604-3

573*9 i

800 X 780 Ë °L 900 ü?

4-fr-

km 26    25

fr

24    23

22

fr

21

fr

20

fr

19,

18

fr

17

fr-fr-$-fr

16

15

14

13

fr

fr

800 --

710-3 718-0 756-3\

767-2 817-8

799-0

863-4

903-8

12

11

fr

10

fr

fr

■fr-$-fr

fr

fr

2,

/ CD ! 03

M³?

100    - - 1100    1010 r

0    _ _ 1000    1000 J L

552-7

535-6

! 517*7

Î504*0\

! ¹ ", 5?³*?/⁵?⁶!⁹! i •

597-8

fr

ll

I 525 0

!j

700 --

679-7

600--

500. _

Brutto-Pferdekräfte

518-6

5120

/ Wasserkräfte.

/I verfügbare, /~\ verbrauchte.

Brutto-Pferdekräfte-

- - 900

PS

km 8-36    8

. _ 800    400

..700

_ _ 600    300 . _

..500

fr

fr

fr

fr

ll

I ll

—-Wehr

100

_ - 600

335-6

396-4

402-6

430-8

369-7

339-6

473*4. 4440.

445-4

413-3

401-4

fr

1 <*>

ns:

393*9

365-1

350-7

Brutto-Pferdekräfte

_ _ 500

-.400

265-9

266-6

200 - -

f Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

. . 400    200 _ _

320 2

259-0

- - 300

100

76-8

148-8

130-4

229-7/1

..200 100 _.

Brutto-Pferdekräfte

105-1

238-9

Wasserkräfte.

verfügbare, Äl verbrauchte.

312-2

276-0

323-3

323*7

281-5.

192-4

196-8

287-2

304-5

275-2

297-6

_ _ 300

251-1

244-2

183-0

187-6

urc

0i _ ^^ Kilometrierung 26

4*

25    24

/ / 60-7 kn 20-6 ^_!4-9

24-0

45-3

51-0

23

22

21

20

19    18

17

-fr-

16

fr

15

fr-fr

14

13

fr-fr-fr

12

11

10

104-3

112-0

100

fr-fr-fr

fr-fr

fr

fr

25-6

25-2

fr

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

173-5

060

88-1

33-3

40-9

109-6

80-9

102*8

154-1

171-5

11m

19-4

78-7

53*7

44-6

KÉH

52-4

90-1

180-6/ 112-9

-.200

109-1

105-9

1010    94-6 /105-0 \

IlSg

’M •

Hi M IpiIÄ

162-8

-.100

Werkskanäle

Werkskanäle

8h HG

km 8-36    8

fr

fr

. ......

7-0

'22*3

39-7

32-4.

0-8 5-4M

±0

W. K.

Werkskanäle

Werkskanäle .24, ,25.

Werkskanäle 21-23 19,18    17

NH M 4

15    13

ULE !:

Werkskanäle

Werkskanäle

6,7

N HH

7h

Wasserwerke

6.    Säge Angelus Nagler

7.    Mühle u. Stampfe Angelus Nagler

8.    Schmiede, Mühle u. Stampfe Peter Zingerle

Säge des Valentin Wallentin

3,4

Hi

Fehlwasserkanal

20 H

14h +12

Fehlwasserkanal

4N

N5

1.    Mühle Johann Leitner

2.    Elektrizitätswerk u. Säge Johann Kostner

3.    Schmiede Maria Wanker

4.    Drechslerei Johann Lechner

5.    Sägewerk Josef Harrasser

16. Schmiede Anton Ties

11. Schmiede Vinzenz Peslalz

6.    Säge u. Mühle Johann Maneschg 1. Säge u. Dreschmaschine Philipp Ellecosta

7.    Schmiede Johann Kanetscheider 2. Gerberei Demichels Erben

3. Mühle Alois Rubatscher

19.    Wollkartätsche Anton Maneschg    14. Hausmühle u. Tischlerei Anton Ties 9. Wollkartatsche Anton Pedewilla    4. Säge Alois Ellecosta

20.    Mühle u. Stampfe Josef Ties    15. Mühle Quirin Trebo    10. Mühle Theresia Obwegs

21.    Tischlerei Bartholomäus Rungger

22.    Säge Hermann Comploi

23.    Dreschmaschine Hermann Mutschlechner 18. Mühle u. Stampfe Anton Maneschg 13. Mühle Mariangelus Frenner

24.    Säge Anton Maneschg

25.    Mühle Josef Palfrader

17. Wasserrad des Hotel Montesella 12. Tischlerei Josef Comploi

8. Gerberei Anton Trebo

5. Schmiede Franz Kerrer

^ ' w / ' ’ Zentralbureau ini k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Darstellung.

Die Bystrzyca solotwińska

von km 0*00 bis km 17*45.

Katasterblatt Nr. 153, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniester. Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca. Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca

solotwińska.

TOIMir. 500 0

Situationsskizze.

Mafsstab.

K-

bystrzyca

CD

Q_

5?.

8-

rK

Pasiccznäiy%

Bystrzyca soiotwińsl^

v''

is

/ 40

10

L.

l.of

/ ■■■

Die linksufrige Gebietsabgrenzung, gegenüber der Einmündung des Stebnikbaches beginnend, zieht sich zunächst ungefähr einen Kilometer vom Flusse entfernt aufwärts bis zu dem in der Spezialkarte mit Seehöhe 377 m bezeichneten Terrainpunkte gegenüber Bohorodczany, führt nun in südwestlicher Richtung parallel zum Laufe des Matajówkabaches in 400 bis 460 m Seehöhe bis zur Straße Rosölna—Solotwina, wendet sich sodann in sanftem Bogen gegen Westen, erreicht auf Kote 782 m den Bergrücken Kosmaczka góra und auf dem letzteren westlich verlaufend die Klewa (874 m), den Quellenberg der Sadzawka. Von der Klewa angefangen bildet die Umrahmung die Wasserscheide zwischen den Flußgebieten der Bystrzyca solotwińska und der Lukiew, welche zunächst nördlich längs des Bergrückens Petryszyna góra, später nordöstlich über Terrainpunkte führt, welche in der Spezialkarte Höhenknoten 560, 533, 524 und 462 m aufweisen. ïn den Waldungen der Radczyńska buda biegt die Grenzlinie mehr östlich ab und senkt sich anfangs längs des Laufes des Pawelczebaches über Höhenpunkte von 384 und 362 m bis Jutrena góra (354 m), sodann sich südostwärts wendend bis zur Abzweigungsstelle des Kluzower Mühlbaches von der Bystrzyca solotwińska. Diesem Mühlbach auf einer Länge von ungefähr 2 km folgend, erreicht sie dann in gerader Linie östlich ziehend die Mündung der Bystrzyca solotwińska. Vom rechten Ufer aufwärts verläuft die Grenzlinie bis Horocholińskie pole südwestlich, wobei sie die Straße Stanislau-Wolczyniec an der Kreuzung mit der Bahnlinie Stanislau-Lemberg, ferner die Straße Stanislau-Tyśmienica überschreitet und in ihrem weiteren Verlaufe die durch die Höhenkoten 296 m, 320 m und 347 m bezeichneten Terrainpunkte streift. Auf dem Plateau des Horocholińskie pole macht sie eine scharfe Wendung gegen Norden und gelangt über den auf der Spezialkarte mit 339 m bezeichneten Terrainpunkt als Wasserscheide zwischen Radczanka und Stebnik zu der Mündung des letzteren.

Die nachstehende Zusammenstellung ergibt die zur detaillierten Darstellung der einschlägigen Abflußverhältnisse vorgenommene Unterteilung des in Betracht kommenden Einzugsgebietes.

Die Bystrzyca solotwińska vom Ursprünge bis inklusive Stebnikbach

in km 17*45.............................................

Die Bystrzyca solotwińska von km 17*45 bis zum Sadzawkabach. ...

Der Sadzawkabach 1. km 16*07.................................

von

488*4 km-

co

3*0 „ 161*5 „

Die Bystrzyca solotwińska von km 16*07 bis zum Radczankabach ... 22*1 „

Der Radczankabach r. km 11*04.......................... ^1 *4 .,

Die Bystrzyca solotwińska von km 11*04 bis zur Einmündung der

Bäche Posiecz, Ludiński, Huta und Manaster................

Der Posieczbach 1. km 7*51...................................

Der Ludińskibach 1. km 7*51 inklusive linkes Mühlbachgebiet bis

Posieczmündung........................................

Der Hutabach 1. km 7*51 inklusive linkes Mühlbachgebiet bei Ludiński-

mündung...............................................

Der Manasterbach 1. km 7*51 inklusive linkes Mühlbachgebiet bis

18*9 „ 21*4 „

2-1 „

9*3 „

9*8 „

co

<o

Hutamündung

Die Bystrzyca solotwińska von km 7*51 bis zum Czereszeńkówbach. 16*7 ,,

Der Czereszeńkówbach 1. km 3*60................. ............ 10*3 „

Die Bystrzyca solotwińska von km 3*60 bis zur Vereinigung mit der Bystrzyca nadwórniańska................................j.

10*2 „

795*1 kmJ

'I

<b

r->

Beschreibung des Gebietes.

Gesamtgebiet der Bystrzyca solotwińska

Dieses Gesamtflächenausmaß ist um 11 km~ geringer als die in der Publikation des k. k. hydrographischen Zentralbureaus „Beiträge zur Hydrographie Österreichs, Beilage zum I. Heft, Flächenverzeichnis, Wien 1896“, mit 806*1 km² ausgewiesene Gebietsfläche. Die Differenz von 11 km~ findet ihre Erklärung in dem Umstande, daß das unterste rechtsufrige Gebiet der Bystrzyca solotwińska in den Kluzower Mühlbach, mithin in die vereinigte Bystrzyca entwässert, infolgedessen es, als eigentlich zum Einzugsgebiete der Bystrzyca gehörig, in der vorstehenden Zusammenstellung nicht berücksichtigt worden ist.

Das Tal der Bystrzyca solotwińska ist im Unterlaufe von mächtigen Diluvialablagerungen begleitet. Im Westen liegen unter denselben jungtertiäre, sogenannte pokutische Tone, wogegen das ganze Stanislauer Senkungsfeld mit Schotter ausgefüllt ist. Östlich vom Flußlaufe erstreckt sich die über Schotterschichte lagernde Lößplatte, auf deren nördlichem Ende sich die Stadt Stanislau erhebt. Nördlich hiervon treten im älteren Alluvium des Flusses reiche Torflager auf. Die Sadzawka reicht mit ihrem Quellengebiet in die Ausläufer der Karpathen zurück, welche aus oligozänem Manilit, miozänen Sandsteinen und roten Salztonen bestehen.

Diese geologische Beschaffenheit des Flußgebietes sowie das starke Gefälle begünstigen die" Bildung des Geschiebes und dessen Beförderung, welch letztere auch in ziemlich großem Umfange zutage tritt.

In bodenkultureller Beziehung besteht das fragliche Einzugsgebiet zu 58% aus Äckern, Wiesen und Gärten, zu 6% aus Hutweiden und Alpen sowie zu 30% aus Waldflächen, wogegen 6% des Gesamtgebietes unproduktiv sind.

Das vorliegende Katasterblatt enthält den Unterlauf der Bystrzyca solot-wińska von der Stebnikbachmündung flußabwärts in einer Länge von 17*45 km als Fortsetzung der in den Blättern Nr. 82, 83 und 128, 129 veröffentlichten Flußabschnitte. Der Fluß bewegt sich in dieser Strecke inmitten von breiten Schotterfeldern in konstant nordöstlicher Richtung und ist zum Teil, namentlich in der Mündungsstrecke, reguliert. Unterhalb der Stadt Stanislau vereinigt sich die Bystrzyca solotwińska mit der Bystrzyca nadwórniańska. Außer der Sadzawka, welche die Wassermenge des Rezipienten stärker beeinflußt, nimmt die Bystrzyca solotwińska unterhalb der Mündung des Stebnikbaches nur einige ganz unbedeutende Bäche, hauptsächlich von der linken Tallehne auf. Das im allgemeinen ausgeglichene Gefälle beträgt im oberen Flußabschnitte von km 17*45 bis fc/n 7*32 durchschnittlich 3*9 %„, im unterem Abschnitte bis km 0*0 3*28 %„.

Wasserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind im gegenständlichen Flußabschnitte zusammen 1626*5 Bruttopferdekräfte zu gewinnen.

Die Wasserkraft des Flusses wird in seinem Unterlauf zu industriellen Zwecken sehr stark herangezogen, wobei jedoch mit dem Gefälle etwas verschwenderisch gewirtschaftet wurde. Von den 859*5 Bruttopferdekräften, die gegenwärtig dem Flusse entnommen werden, entfallen auf Gefällsverluste 397*3. Zur eventuellen Verfügung bleiben noch 767*0 Bruttopferdekräfte

1123 4 5 6    718

10

11

12

13

14

15

16

17    18    19 1 20    21

22

Anteil an

CL

CD

-i

S:

<5

jü

O

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhe bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

0-00

229-0

1700

2120

4620

4-4

2120

124-4

Wołczyniec

Wołczyniec

1-00

233-4

1700

2120

4620

2-6

2115

73.3

1-00 +

1-040

2360

1700

2110

4610

1-4

2105

39-3

46-8

35-1 *) 152-4

und

237-4

1690

2100

4600

Zur Ermittlung der in den Rubriken 12 bis 14 angegebenen Wassermengen wurden hauptsächlich die an der Bystrzyca sołotwińska in den Jahren 1902 und 1903 außerdem die in den Jahren 1911 und 1912 am Hauptfluß in Lachowce und Pasieczna sowie an den Seitenzuflüssen vorgenommenen hydrometrischen Erhebungen benützt. Die Angaben über Wassermengen der Werkskanäle basieren teilweise auf Resultaten von unmittelbaren Messungen, teilweise auf diesbezüglichen von der Bauleitung der Bystrzycaregulierung in Stanislau zur Verfügung gestellten Daten.

Das acht- beziehungsweise sechsmonatige Betriebswasser ist in dieser Flußstrecke auf Grund von Pegelaufzeichnungen in Pasieczna mit 134 °/₀ bezw. 168 °/₀ der zehnmonatigen Wassermenge anschlagen.

zu ver-

to

2-42

0-4

2100

11-2

Gefällserhebungen erfolgten auf nivellitischem Wege.

237-8

1690

2100

4600

2-1

2100

58-8

58-8

Knihinin

Knihinin

303

239-9

1690

1690

2100

2100

4600

4600

0-9

2100

25-2

3-60

240-8

(P. Czereszeńków)

1680

2090

4560

*) Die beiden Mühlbäche 1 und 2 münden nicht mehr in die Bystrzyca sołotwińska zurück, sondern ergießen sich direkt in die Bystrzyca nadwórniańska bezw. in die Bystrzyca, so daß zu den hier, der Tabelle II entsprechend ausgewiesenen, durch Gefällsverlust verbrauchten Wasserkräften von zusammen 383-4 Brutto-Pferdekräften noch 13-9 Brutto-Pferdekräfte hinzuzurechnen sind,

Differenz der in den Flußabschnitten, und zwar der Bystrzyca nadwórniańska von der Einmündung des Wolczyniecer Werkskanales bis Mündung der Bystrzyca sołotwińska einerseits und der Bystrzyca zwischen der Mündung der Bystrzyca sołotwińska und jener des Kłuzower Werkskanals andrerseits durch Gefällsverluste verbrauchten Wasserkräfte.

und zwar als

zur

1-5

2090

04

oj

41-8

4-34    242-3

1680

2090

4560

Stanislau

Pasieczna

Pasieczna

2-8

2C85

77-8

-5-58—

5-00

6-00

245-1

248-6

700    251-8

1670

1670

1660

2080

2080

4550

4550

2070    4540

3-5

3-2

2080

2075

97-1

88-5

124-3

Zagwoźdź

Zagwoźdź

7-36

253-0

1660

2070

4540

1-2

0-1

2070

2070

331

2-8

1660

2070

4540

Galizien

7-51

253-1

1610

2020

4430

(P. Posiecz,

P. Ludiński,

P. Huta, P. Manaster)

2-6

2020

700

Krechowce

Krechowce

—8-75—

—9’47—-

8-00

900

255-7

1610

2020

4420

3-1

2015

83-3

258-8    1610

2010

4400

415-4

348-3

3,

3a,

3b,

3c,

3-3

2005

88-2

4a,

Drohomirczany Pacyków

Drohomirczany Pacyków

—10'26—

—1 P09—

und

10-00

262-1

1600 2000

4380

4-2

2000

112-0

11-04

266-3

1600

1550

2000

4360

(P. Radczanka)

1950

4300

CO

1945    908

Bohorodczany

Łysieć Łysieć Łysieć Łysieć Łysieć Stary Miasto Stary Miasto Stary

Łysieć Łysieć Łysieć Łysieć Łysieć Stary Miasto Stary Miasto Stary

-12-09—

-13-56—

—14*12—

—15-21—

—16*00—

-16-48—

12-00

13-12

14-00

1500

16-07

269-8

274-1

276-8

280-6

285-8

1550

1540

1540

1530

1530

1300

1940

1940

1930

1930

1920

1620

3290

3290

3280

3280

3270

3640

rc

381-7

1940    111-2

1935    69-7

3-8    1930    97-8

5-2    1925 ' 133-5

(P. Sadzawka)

2-9

1615

62-4

•r

|ŁysiecStaryj

Łysieć Miasto

Łysieć Stary

Łysieć Miasto

-1703—

— 1713—

17-00

17-44

17-45

288-7

290-2

290-3

1290

1290

1280

1610

1610

1600

3620

3610

3610

47-7

1-5

0-1

1610

1605

Zusammen

32-2

2-1

2-1

1626-5

462-2 383-4*)

767-0

co

cn

10

Werksgraben

Postnummer

km 0-00 bis km 1 + 1-04 Kilometrierung

Name und Lage

Wołczyniecer Mühlbach r. U.

fern

Seehöhen des Niederwassers in m

11

12

13    14    15

I 16

17    18

19

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

1-540

2-185

0-000

1-330

236-0    650

234-9    650

232-5

231-3

237-8

237-1

650

650

300

300

650

650

650

650

300

300

1-1

9*5

9-5

2-4 Gipsmühle

Adolf Halpern

20-8

20-8

1-2

0-7

2-3 Dreschanlage

Mündung in die Bystrzyca

10-4

10-4

2-8

2-8

co

km 0-00 bis km 2-42

234-8

300

300

0-8

Gräfin Stella Dunin Borkowska

9-2

9-2

3*2

3-2

Kłuzower Mühlkanal 1. U.

234-0

300

300

2-682

231-9

300

300

2'1 Mühle und Säge

Gräfin Stella Dunin Borkowska

8-4

8-4

0-3

1-2

1-2

231-6

300

300

2-840

2-1

Mühle

Gräfin Stella Dunin Borkowska

8-4

8-4

229-5

300

300

2-0

Mündung in die Bystrzyca

8-0

8-0

3-120

227-5

300

300

0-000

290-2

800

800

0-8

8-5

8-5

289-4

800

800

0-632

2-3

Mühle

287-1

800

800

Georg

Bentkowski

24-5

24-5

0-6

6-4

6-4

286-5

*)

**)

*)

*) Betriebswasser **) Fehlwasser

1-333

600

200 600

200

2-3

Mühle

284-2

*)

*)

Selig Säger und Leib Dittmann

18-4

18-4

6-1

6-1

600

200 600

200

1-3

13-9

13-9

800

800

2-114

282-9

Abzweigung des Mühlkanals Post Nr. 3 a

400

400

0-1

0-5

0-5

282-8

400

400

2-320

2-0

Mühle

280-8

400

400

Rosenblatt und Baron

10-7

10-7

0-3

1-6

1-6

400

400

2-600

280-5

Einmündung des Mühlkanals Post Nr. 3 a

800

800

6-2

66-1

66-1

274-3

800

800

5-125

1-0

Mühle

Franz Głowacki

10-7

10-7

273-3

800

800

1-4

14-9

14-9

271-9

800

800

co

von km 4-34 bis km 17-44

5-905

269-1

800

800

2-8

0-2

Mühle

Moses

Lachmann

29-9

29-9

2-1

2-1

Stebniker Mühlbach r. U.

268-9

800

800

6-440

266-4

263-8

2-5

Säge

Selig Kornbaum

26-7

26-7

800

800

2-6

27-7

27-7

800

800

8-882

30

Mühle

Jakob Feuerstein

320

32-0

260-8

800

800

0-3

3-2

3-2

260-5

800

800

10-150

2-7 Wattelinfabrik

Arnold und Mendelsohn

28-8

28-8

257-8

800

800

0-1

1-1

1-1

800

800

10-250

257-7

Abzweigung des Gerbereikanals Post Nr. 3 b

550

550

0-1

0-7

0-7

257-6

550

550

11-031

3-6

Mühle

Adolf Tietze

26-4

26-4

254-0

550

550

1-1

8-1

8-1

550

550

11-430

252-9

Einmündung des Gerbereikanals Post Nr. 3 b

800

800

1-3

13-9    13-9

800

800

12-742

251-6

Abzweigung des Mühlkanals Post Nr. 3 c

550

550

0-4

2*9

251-2

550

550

12-950

248-5

550

550

₂.₇ Mühle

„Konstanzia“

Nathan Welzer

19-8

19-8

Fürtrag. J 274-7

274-7

212-8 212-8

10

11

12

13    14

15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

274-7

274-7

212-8 212-8

12-950    248-5

550

550

0-1

0-7

0-7

550

550

12-962    248-4

Einmündung des Mühlkanales Post Nr. 3 c

o>

von km 4-34 bis km 17-44

800

800

0-4

4-3

4-3

Stebniker Mühlbach r. U.

13-818

248-0

244-8

14-400    243-3

14-557    242-3

800

800

800

1200

1200

800

800

800

1200

1200

3-2

1-5

1-0

Mühle

„Rudolf“

Johann

Furkiewicz

34-1

34-1

16-0 16-0

Einmündung des Mühlkanales Post Nr. 4a

Rücklauf des Stebniker Mühlbaches in die Bystrzyca

16-0 16-0

O)

von km 2-11 bis km 2-60 des Stebniker Mühlbaches

Mühlkanal abgeleitet aus dem Stebniker

Mühlkanal (Post Nr. 3)

1. U.

0-000    282-9    400

282-8    400

400

400

0-1

0-5

0-5

0-242

2-0

Mühle

Leib

Dittmann

10-7

10-7

280-8    400

0-490    280-5

400

400

400

0-3

1-6

1-6

CO

er

von km 10-25 bis km 11-43 des Stebniker Mühlbaches

0000

257-7

250

250

Gerbereikanal abgeleitet aus dem Stebniker

Mühlkanal (Post Nr. 3)

r. U.

0-1

0-3

0-3

257-6

250

250

0-269

254-6

250

250

3-0

1-7

Gerberei

Hersch

Kaswiener

10-0

10-0

5-7

5-7

0-840

252-9

250

250

Co

von km 12-74 bis km 12-96 des Stebniker Mühlkanals

0-000

251-6

250

250

Mühlkanal abgeleitet aus dem Stebniker

Mühlkanal (Post Nr. 3)

1. U.

0-1

0-3

0-3

251-5

250

250

0-200

248-5

250

250

3-0

0-1

Mühle

Nathan

Welzer

10-0

10-0

0-3

0-3

0-304

248-4

250

250

0000

253-0

800

800

0-8

8-5

8-5

252-2

800

800

0-652

2-4

Mühle

Osias

Blumenfeld

25-6

25-6

249-8

800

800

0-3

3-2

3-2

>p

von km 3-03 bis km 7-36

1-243

249-5

800

800

3-1

Mühle*)

Horowitz & Kahn

33-1

33-1

Kamołyner Mühlbach r. U.

246-4

800

800

800

*) Zur Zeit der Aufnahme im Umbau begriffen. Koten entsprechen dem neuen Projekte.

0-9

9-6

9-6

800

1-660

245-5

Abzweigung des Mühlkanales Post Nr. 4 a

400

400

0-8

4-3

4-3

244-7

400

40Ö

3-472

3-2

Mühle

241-5

Josef

Teichberg

17-1

17-1

400

400

1-6

8-5

8-5

4-470

239-9

400

400

0-000

245-5

400

400

von km 1*66 der Post Nr. 4 bis km 14-40 der Post Nr. 3

0-351

0-1

0-5

0-5

245-4

400

400

1-6

Mühlkanal

r. U.

243-8

400

400

0-5

Mühle

„zum polnischen Geistlichen“

Josef

Piaskiewicz

8-5

8-5

Dieser Mühlkanal zweigt bei km 1-66 des Kamołyner Mühlkanales (Post Nr. 4) ab und mündet bei km 14-40 in den Stebniker Mühlkanal (Post Nr. 3).

2-7

2-7

0-640

243-3

400

400

Für trag .

423-8

423-8

295-8

295-8

CO

io

11

12

13    14    |    15    . 16

17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

423-8

423-8

295-8

295-8

0-000

274-1    450

450

Cu

•J'

21-0

21-0

270-6    450

450

1-524

to

Mühle

Josef Kostecki

12-0

12-0

268-6    450

450

2-4

2-4

CM

vom km 7-51 bis km 13-12

Pacykower Mühlbach 1. U.

2-237

5-759

6-635

268-2    450

265-8    450

258-0    450

256-0    450

253-1    450

450

450

450

450

450

•V

4-

co

Säge

Mühle

Alexander

Lewicki

Gemeinde

Zagwoźdź

Bezirkshauptmannschaft Stanislau Z. 3665 ex 1904

Zusammen .

14-4

14-4

46-8

46-8

12-0

12-0

17-4

17-4

462-2

462-2

383-4

383-4

Bearbeitet: K. k. Baurat Artur Born.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraus-

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar

sichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und fürdaszehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75 die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufenistin derKolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, derWerks-kanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

t

W A S S E R K R A FT- KATA STER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 153, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Bystrzyea sołotwińska von km 0 00 bis km 17 45.

P- Sadzawka

Stary Łysieć

?• Posiez

Umiński

Huta

^SPacyków

ï&lster

Kluzower

Mühlkanal

fyfeyca sototwińska

Ô Zagwoidi

Czereszeńków „Pasieczna g

'Ô

Flußband.

Woł,

tyniecer

■t

Stebnik

Łysieć (*)

Radczanka

Kanal/) £

290... m

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk. Flußgebiet I. Ordnung: Dniester.

Stanislau

Wołczyniec

Längen profil.

285

Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotwińska.    AbfI LlßlTieng6n

bei Niederwasser.

2200

I/sek

ca

P. Posiecz

Cj2

•-Ö

2100

280

Abflußmengen

II

Huta

Manaster

Czereszeńków

2000

.. 1900

275

P. Sadzawka

..1800

270

1700

._ 1600

265

..1500

.. 1400

260

255..

Seehöhe in Metern

250..

Abflußmengen in Sekundenlitern

..1300

..1200

..1100

. .1000

245..

41

À P

.. 900 900 PS

..800

786*5

240

Stebniker und Pacykówer Mühlbach

703-2

Stebniker und Kamołyner i Mühlbach

Schwelle

..700

..800

..600

..700

235--

Wasserkräfte.

..500

/I

615-0

230..

verfügbare, / I verbrauchte.

i

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

.. 400.. 600

503-0

imé

Wotczyniecer

und

..300

225..

412-2

I Die Stationierung des-Längenprofils bezieht sich auf *⁷^!die Kilometrierung der zukünftigen Regulierungstraße 4315 Un<* ersc^e’nen aus d'esem ^run^ die Distanzen zwischen j .    Jden einzelneij Kilometern verschieden groß.

I Kluzower Mühlbach

..500

..200

425-1

379-8

220;

366-3

<?

km

16

<>

<>

15

14

13

<>

12

-<>7

11

t34H

<>

hin um

100

400

300 pS

301-0

299-3

254-8

2313

200..

100..

Brutto-Pferdekräfte

96-7

196-5

221-5

229-2

237-2

242-0

248-2

Brutto-Pferdekräfte

..300

..200

'169-

133-5

124-8

124-4

123-8

96-0

II!

95 8

.. 100

34-3

46-9>

r55-5

35-9

50-5

40-1

0±

2-1

II

§§

Pi

Kilometrierung 17 Werkskanäle .

16

Pacykówer Mühlbach a)

Kamołyner Mühlbach b)

Kłuzower Mühlbach

Stebniker Mühlbach

Wołczyniecer Mühlbach c)

Mühle des Georg Bentkowski Mühle des Selig Säger u. Leib bittmann Mühle des Josef Kostecki a) Wasserwerke Mühle des Rosenblatt u. Baron Mühle des Leib Dittmann

.2= w).    r =====

Mühle des Franz Głowacki Mühle des Selig Kornbaum Mühle des Adolf Tietze    Konstanzia-Mühle des Nathan Welzer ⁻|e % ^P^ln ^Un'n ®or^ows*(a

Mühle des Jakob Feuerstein Mühle der Gemeinde Zagwoźdź a) Mühle des Nathan Welzer    ^    £

Säge des Alexander Lewicki a) Wattelinfabrik von Arnold Gerberei des Hersch Kaswiener Mühle des Horowitz &. Kahn b) | | | ®

Mühle des Moses Lachmann u. Mendelsohn    Mühle des Osias Blumenfeld b) Rudolf-Mühle des Johann Furkiewicz 1

"5 ~» <3

«o •=>

<u ..

CO

Ureschanlage

Mühle u. Säge,

Mühle

Gipsmühle des

Adolf Halpern c)

Hydrographisches Zentral-bureauim k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 1474 bis km 36*95.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniester.

II.

III.

•»

Bystrzyca.

Bystrzyca nadwórniańska.

Situationsskizze.

«feäLL _ L

Malsstab.

?    5_ł___£__6_7    »    9    «h»

S*

Katasterblatt Nr. 154 u. 155, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Bystrzyca von km 0*0 bis km 14*74.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniester.

Bystrzyca.

■n

II.

■Sïe/ci

JpzuüoI fê§L*

IJ

67e

• -otv/ra

10

Q& /iininicn

ii\

x—

vo----'

"N

r\

Stwiiéw

10

i%ona

w³

£ Hxkietyiuv

Or

ST

____J

°i(àyptn

r B:

7 Or . /

rJ^C^eniięjm

&/?t

:Èj / gif'fio/njnhïM

t /J^

i-::

/

ri

i---"V

r.

%/■

Beschreibung des Gebietes.

Im Nachstehenden ist die Bystrzyca nadwórniańska in der Flußstrecke von der Mündung des unteren Łukawiec in km 36*95 bis zur Vereinigung mit der Bystrzyca sołotwińska, km 14*74, behandelt, welche Flußstrecke an die in den Katasterblättern Nr. 82 und 83 sowie Nr. 126 und 127 enthaltenen Flußabschnitte nach unten anschließt.

Die Bystrzyca nadwórniańska Hießt in ihrem Unterlaufe in einem breiten aluvialen Tale, teilweise in zahlreiche Arme gespalten, teilweise, namentlich in der untersten Teilstrecke ungefähr von Chryplin abwärts, in einem regulierten Gerinne. Von der vorwiegend nordöstlichen Richtung biegt sie in einer Entfernung von zirka 4 km vor der Vereinigung mit der Bystrzyca sołotwińska gegen Nordwesten ab. Ihre Wasserführung nimmt in der Flußstrecke vom Łukawiecbache bis zur Worona nur unbedeutend zu, wobei der Fluß hauptsächlich unterirdisch durch den Abfluß aus den ausgedehnten Schotterfeldern gespeist wird.

Im km 17*0 der neuen Trasse erhält die Bystrzyca nadwórniańska ihren größten Zufluß, die Worona, deren Einzugsgebiet nicht viel kleiner ist als jenes des Hauptflusses selbst. Die Niederwassermenge des letzteren erfährt jedoch durch die Worona bloß einen 50"/₀igen Zuwachs, da die Ergiebigkeit des Woronaflußgebietes trotz seiner Ausdehnung verhältnismäßig gering ist.

Nach der Vereinigung mit der Bystrzyca sołotwińska in km 14*74 führt der Fluß den Namen Bystrzyca, bis zu seiner unterhalb der Ortschaft Jezupol erfolgenden Einmündung in den Dniester. Der Talboden ist in dem letzteren Talabschnitte ziemlich schmal, stellenweise rücken die flachen Lehnen des linksseitigen Hügellandes sogar an das Flußbett heran. Bis zur Mündung des Ciężówkabaches verfolgt die Bystrzyca in ihrem im allgemeinen stark gewundenen Laufe die nördliche Richtung, von der sie sodann wieder in die nordöstliche übergeht. Ihr Flußbett ist in der ganzen Strecke bereits durch Regulierungswerke verbaut.

In der Gefällsentwicklung läßt sich bei der Bystrzyca nadwórniańska eine Regelmäßigkeit nicht verkennen, wogegen der unruhige Verlauf der Ge-fällslinie der Bystrzyca auf den Einfluß der an den beiden Hauptkonfluenten im Zuge befindlichen Regulierungsarbeiten zurückzuführen sein dürfte. Das Gefälle der Bystrzyca nadwórniańska nimmt stetig ab und beträgt in der Flußstrecke von km 36*95 bis km 32*0, 4*08 %«, in der flußabwärts anschließenden Strecke bis km 21*16, 3*6%« und in der letzten Teilstrecke von km 21*16 bis 14*74, 2*66 «»/«„.

Die Bystrzyca weist von ihrem Beginn, das ist von der Vereinigung der Bystrzyca nadwórniańska mit der Bystrzyca sołotwińska, bis km 9*0 ein Gefälle von 1*47 %₀ auf; in der untersten Flußstrecke von km 9*0 bis km 0*0 beträgt ihr Gefälle 1*64 %₀.

Vom linken Ufer unterhalb der Mündung des Lukawiecbaches ausgehend, wird die Gebietsgrenze durch die Wasserscheide des Łukawiec- und Horocho-linabaches gekennzeichnet, die entlang dem Laufe des letztgenannten Baches bis zum Gebirgsrücken Wielka góra zieht und dann in einem kurzen, westlich offenen Bogen über den in der Spezialkarte bezeichneten Höhenpunkt 440 zur Höhenkote 488 gelangt. Hier wendet sich die Grenzlinie jäh gegen Westen, umkreist über Ostre (525m), teilweise die Straße Nadwórna-Bohorodczany berührend, das oberste Horocholinagebiet und führt nun, sich nordwestlich herabsenkend, zunächst als Trennungslinie zwischen dem Radczanka- undPochówka-bache in ihrem weiteren Verlaufe als Wasserscheide der beiden Bystrzyca-gebiete über die in der Spezialkarte ausgewiesenen Höhenpunkte von 357 m, 347 m und 296 m Seehöhe. Von letzterem Punkte abwärts verlaufend, streift die Grenzlinie die an der Straße Stanislau—Mykietyńce gelegene Kirche, durchquert die von Stanislau nach Wołczyniec führende Straße an der Kreuzung mit der Bahnlinie Stanislau—Lemberg, und erreicht in gerader Linie die Einmündung der Bystrzyca sołotwińska. Nach Übersetzung der Bystrzyca sołotwińska entfernt sich die Wasserscheide in westlicher Richtung von deren Mündung, nunmehr die Bystrzyca gegen die Bystrzyca sołotwińska abgrenzend, und gelangt zum Kłuzower Mühlbach, den sie aufwärts bis zur Abzweigungsstelle begleitet. Nach einer unvermittelten Wendung gegen Nordwesten, steigt sie bis zur Jutrena góra (354 m) ziemlich rasch an, biegt dann südwestlich ab und zieht parallel zum Laufe des Pawełczebaches über die in der Spezialkarte durch die Höhenkoten 362 m und 384 m gekennzeichneten Punkte, bis sie in den Wäldern von Radczyriska buda die Gebietsgrenze des Łukowicabaches erreicht. Als letztere verläuft nun die Umrahmung nordöstlich über Terrainpunkte, deren Höhen in der Spezialkarte mit den Koten 412 m, 378 m, 368 m, 366 m, 347 m und 331 m angegeben sind, wendet sich sodann gegen Osten und senkt sich parallel zum Laufe des Jezupolerbaches bis zur Mündung der Bystrzyca in den Dniester herab.

Am rechten Ufer führt die Grenze anfangs südwestwärts in zwei Zacken über Terrainpunkte, die in der Spezialkarte Seehöhen von 217 m, 273 my 345 /n, 346 m und 347 m aufweisen, zu dem gegenüber Jamnica am linken Ufer der Bystrzyca befindlichen Höhenpunkte von 353 m und bleibt nun parallel dem Flußlaufe der Bystrzyca und der Worona, wobei sie über die Erhöhung „Średni garb“ (311 m) bis zu dem in der Spezialkarte durch Höhenkote 311 m gekennzeichneten Punkte gelangt. Dann entfernt sie sich von der Worona in östlicher Richtung bis zu dem Terrainpunkte 351 m, um sodann in einem gegen Norden offenen Bogen, das obere Gebiet des Olszanieckibaches über Mohiłka (341 m) umkreisend, in der Seehöhe von 369 m die Olszanica zu erreichen. In ihrem zunächst nach Südosten gerichteten weiteren Verlaufe gelangt die Grenzlinie über die Höhe von Nadorożna (386 m) wieder in die Nähe der Worona, dann gleichgerichtet diesem Bache vorwiegend südwärts über Czar-nołózki (309 m) und Hrabila (324 m) bis Pyhanie (371 m). Von hier ostwärts bis zur Przybyłowska (381 m), ferner vorwiegend südlich um die Ortschaft Bohorodyczyn bis zur Anhöhe von Zapust Dąbrowa ziehend, wendet sich die Scheidelinie, das oberste Woronagebiet abgrenzend, ausgesprochen gegen Westen und gelangt dabei zu dem in der Spezialkarte mit 483 m bezeichneten Höhenpunkte bei Weleśnica leśna, von wo sie nun eine südwestliche Richtung verfolgend, über Majdan (553 m) und Horby im Quellengebiete der Worona die Erhebungen Czertene (755 m) und Koniacz (955 m) erreicht. Vom Koniacz senkt sich die Grenzlinie nördlich herab und gelangt bei Zabereźe auf den Talboden der Bystrzyca nadwórniańska. Sie verläuft sodann in nordöstlicher Richtung zwischen den Gebieten der Strymba und Flakomyjka bis Naza-wizów, geht nunmehr auf die Bahnlinie Stanislau—Woronienka über, welche sie bei Cucyłów verläßt, um längs der Landstraße Cucyłów—Tyśmienica und von letzterem Orte geradlinig zur Bystrzyca nadwórniańska gegenüber der Lukawiecmündung zurückzukehren.

Fortsetzung auf der letzten Seite.

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    :    13    14

Sekundliche Abnußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

15    16

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in /

17    18

19    20    21

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Die Bystrzyca von km 0-00 bis km 14-74.

22

Anmerkung

Pobereże

Pobereże

0-00

100

208-2

210-3

4760

6250

8680

2-1

6245

174-9

174-9

4750

6240

8660

105-

1-3

6235

1081

108-1

1-77

211-6

4740

6230

8640

1-1

6220

91-2

3-00

212-7

4730

6210

8620

2-5

6205

206-8

Jezupol

Jezupol

400

600

6-94

7-80

215-2

216-6

218-4

219-4

4720

6200

8600

103-2

600

398-4

1-4

6190

115-5

4700

4690

4690

6180

6160

6150

8570

8550

8540

1-8

1-0

6170

6155

148-1

82-1

Die in den Rubriken 12 bis 14 enthaltenen Wassermengen wurden mit Hilfe der in den Jahren 1902 und 1903 sowie im Jahre 1912 im Flußprofile bei Jezupol durchgeführten Wassermengenmessungen festgestellt, wobei die betreffende hydrologische Studie sich auf die Pegelbeobachtungen der Station Jezupol stützte.

Die 8- beziehungsweise 6monatige Betriebswassermenge ergibt sich aus den Dauerlinien der Jezupoler Pegelstation mit rund 150°/₍, beziehungsweise 200°/₀ des lOmonatigen Betriebswassers.

Die Angaben bezüglich des Flußgefälles dieser Strecke beruhen auf dem Wasserspiegelnivellement der Bauleitung der Bystrzycaregulierung in Stanislau. Im Jahre 1912 wurde bloß ein ergänzendes Nivellement des Jezupoler Mühlbaches vorgenommen.

Galizien

Stanislau

Sielec

Sielec

8-08-

879-

4660

6120

8500

9-00

221-9

4660

6120

8490

4650

6110

8480

(Cięźówka-Bach)

2-5

1-1

6120

6115

2040

375-8

89-7

9-80

223-0

J a m_n__i_c a

Wolczyniec |

4540

5960

8280

Wolczyniec

-1014-

-1300

11-00

12-00

12-85

13-74

14-74

224-3

225-5

2270

227-5

2290

4530

5950

8260

4520

4520

4510

4500

5940

5940

5930

5920

8250

8240

8230

8220

(Pawelcze-Bach)

1-3

1-2

1-5

0-5

1-5

5955

5945

5940

5935

5925

103-2

95-1

118-8

475-2

39-6

118-5

Wolczyniec

Wołczyniec

-14-45-

(Bystryzca sołotwińska)

Zusammen

1695-6

103-2

60-0

1532-4

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 14-74 bis km 36-95.

14-74

229-0

2840

3540

5310

2-3

3540

108-6

Wolczyniec

Podluże !

Wolczyniec

15-39

16-07

17-00

231-3

233-0

234-9

2840

3540

5310

1-7

3535

80-1

2830

3530

5300

278-0

1-9

3525

89-3

2820

3520

5280

(Worona-Fluß)

1820

2270

3400

—17-15 —

2-3

2265

69-5

j Podłuże

1800

1900

237-2

240-5

1810

1800

2260

2250

3400

3400

3-3

2255

99-2

-19-00—

2-5

2240

74-7

20-00    243-0

1780

2230

3400

-19-37 —

4-4

2220

130-3

Mykie- uliorniki

tyńce

*W,8‘ Uliorniki

tyńoe

21-60

22-16

23-40

247-4

248-5

253-2

1760

1750

1740

2210

3400

1-1

2205

32-3

127-3

*)

215-4

372-9

und

2200

3400

4-7

2190

137-2

Der Ermittlung der Wassermengen lagen Wassermengenerhebungen aus den Jahren 1902, 1903, 1911 und 1912 im Flußprofile bei Mykietyńce sowie eine Messung am Horocholinabache vom Jahre 1912 zugrunde. Die Niederwassermenge der Worona wurde auf rechnerischem Wege bestimmt, da es infolge des minderwertigen Pegelmateriales aus der Station Tyśmienica nicht möglich war, die in ausreichender Anzahl vorhandenen Wassermengenmessungen an der Worona für diesen Zweck zu verwerten.

Das 8- beziehungsweise ömonatige Betriebswasser kann in der Flußstrecke bis zur Woronamündung mit 125°/₀ beziehungsweise 225°/o der lOmonatigen Wassermenge angenommen werden. Für die betreffenden Werte innerhalb der Worona fehlen mangels eines Pegels in dieser Flußstrecke die Anhaltspunkte.

Die Gefällsverhältnisse des Flusses sowie der Mühlbäche sind teilweise durch das hydrographische Zentralbureau erhoben worden, teilweise sind hiefür die vorhandenen Nivellements der Bauleitung der Bystrzycaregulierung in Stanislau verwendet worden.

*) Der Mühlbach in Mykietyńce mündet bei Flußkilometer 0-29 in die Worona, so daß zu den hier ausgewiesenen, durch Gefälls-verluste verbrauchten Wasserkräften noch 1-3 Brutto-Pferdekräfte hinzukommen.

2180

3400

Galizien

Stanislau

Chrypiin

Chryplin

-23-64-

-24-25-

3-5

2175

101-5

2407

256-7

1730

2170

3400

2-5

2165

72-2

25-00

259-2

1720

2160

3400

1-3

2160

37-4

37-4

Opryszowce

Opryszowce

25-14

260-5

1720

2160

3400

3-2

2150

91-7

91-7

2600

27-10

263-7

267-4

1710

1700

2140

2180

1660 2080

3400

3400

3330

3-7

2135

105-3

105-3

(Horocholina)

2-7

2075

74-7

33-6

31-2

9-9

-27-53-

27-95

270 1

1650

2070

3320

3-5

2060

96-1

Czerniejów

Czerniejów

2900

273-6

1630

2050

3300

4-6

2040

125-1

3000

278-2

1620

2030

3280

30

2025

810

31-00

281-2

1610

2020

3270

4-0

2010

107-2

887-8

-31-86—    32-00

285-2

1600

2000

3260

Chomiaków

Chomiaków

16-6

1935

434-9

3600

36-95

301-8

303-5

1540

1930

3180

1-7

1920

43-5

1530

1910

3170

(Łukawiec dolny)

Zusammen

2191-8

160-9

*)

246-6

1783-0

10

11

12

13

14 1    15 |    16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Die Bystrzyca von km 0*00 bis km 14*74.

Jezupoler-Mühlbach Ł U.

0000

218-4

1800

1800

1-4

33-6

33-6

217-0

1800

1800

4152

1-5

Mühle

Gebrüder

Boryszkiewicz

36-0

360

215-5

1800

1800

von km P77 bis km 6-94

0-1

2-4

2-4

215-4

1800

1800

4-800

213-8

1800

1800

1-6

0-4

Mühle

Josef Kwasnicki

38-4

38-4

9-6

9-6

213-4

1800

1800

5-600

1-2

Mühle

Jsrael Glas

28-8

28-8

212-2

1800

1800

6-600

211-6

1800

1800

0-6

14-4

14-4

Zusammen

103-2

103-2

600

60-0

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 14*74 bis km 36*95.

Mühlbach

0-000

253-2

1000

1000

in

Mykietyńce

4-4

58-7

58-7

* Der Werkskanal mündet in die Worona.

r. U.

248-8

1000

1000

3-232

1-5

Mühle

Josef Brandler

20-0

20-0

247-3

1000

1000

von Worona km 0-29 bis km 23-40 *)

1-7

22-7

22-7

245-6

1000

1000

5-415

243-6

243-1

6-254

241-4

239-7

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2-0

0-5

1-7

1-7

Mühle

Mühle

Dr. Johann Mandaczewski

Marie Winnicki

26-7

26-7

6-7

6-7

22-7

22-7

22-7

22-7

7-810

2-1

Mühle

Dr. Johann Mandaczewski

28-0

28-0

237-6

1000

1000

8-650

235-0

1000

1000

2-6

Mündung in die Worona

34-6

34-6

to

von km 22-16 bis km 25-00

Mühlbach

0000

259-2

700

700

in

Opryszowce 1. U.

257-5

700

700

1-865

254-3

700

700

1-7

3-2

Mühle

Jakob Tannen und

Moses Nachmann

29-9

29-9

15-9

15-9

4-040

248-5

700

700

5-8

54-1

54-1

von km 27-10 bis km 27-95

Mühlbach

0-000

270-1

1800

1600

in

Czukałówka 1. U.

269-4

1800

1600

0-7

16-8

14-9

0-615

1-4

Mühle

Herz Uhrmann

Statthalterei Lemberg Zahl Villa, 1942/9 ex 1912

33-6

29-9

268-0 1800

1600

1-020 267-4    1800

1600

0-6

14-4

12-8

Zusammen

160-9

157-2

246-6

243-1

Bearbeitet: K. k. Baurat Artur Born.

Die hier behandelten Flußgebiete wurden für eine detaillierte Darstellung der Wasserkraftverhältnisse folgendermaßen unterteilt :

Bystrzyca nadwórniańska.

Das Einzugsgebiet der Bystrzyca nadwórniańska einschließlich

des Lukawiec .....................................

Die Bystrzyca nadwórniańska vom km 36’95 bis zum Horocho-

linabache.........................................

Der Horocholinabach 1. km 22-10.........................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 22-10 bis zur Worona.. .

Der Woronafluß r. km 17*00.............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 17-00 bis zur Vereinigung mit der Bystrzyca sołotwińska.......................

Gesamtgebiet der Bystrzyca nadwórniańska................

Die Bystrzyca.

Das Einzugsgebiet der Bystrzyca bei der Vereinigung der Bystrzyca nadwórniańska mit der Bystrzyca sołotwińska

in km 14-74.......................................

Die Bystrzyca von km 14-74 bis zum Pawełczebache.........

Der Pawełczebach 1. km 9*80.............................

Die Bystrzyca von km 9'80 bis zum Ciężówkabache.........

Der Ciężówkabach 1. bei km 7-80 . ........................

Die Bystrzyca von km 7-80 bis zur Mündung...............

Gesamtgebiet der Bystrzyca..............................

722-5 kmJ

9'4 „

1553-9 kmJ

2349-0 km2 17-5    „

56-9    „

5-1

13-0    „

39-0    „

2480-5 km-

Das untere Flußgebiet der Bystrzyca nadwórniańska begleitet von Westen die diluviale Lößplatte des Horocholinagebietes, welche in einer steilen Wand von 6—10 m Höhe hart am Flusse abbricht. Das Quellengebiet der Horocho-lina greift in die nördlichen Ausläufer der Karpathen hinüber, in deren geologischem Aufbau oligozäne Sandsteine vorherrschen. Rechts vom Flusse breitet sich ein weites quartäres Schotterfeld aus, das von der Strymba durchflossen und im Osten von dem Ungeheuern diluvialen Schuttkegel des Pruth begrenzt wird. Diesen Schuttkegel, dem die Worona entspringt, bilden bis etwa zur Einmündung der Strymba bei Tyśmienica Hügel aus tertiären Tonen und Sanden,

während an seinem geologischen Aufbau weiter abwärts bis zum Dniester tertiäre Gips- und Kreideschichten teilnehmen. Das linke, westliche Gehänge des Bystrzycatales besteht aus Löß, der auf pokutischen Tonen lagert. Die meisten Nebenflüsse, besonders Pawełcze und Ciężówka haben hier diese Unterlage im großen Umfange bloßgelegt.

Wie dies unter den eben skizzierten geologischen Verhältnissen nicht anders zu erwarten ist, gestaltet sich die Geschiebebewegung an der Bystrzyca nadwórniańska namentlich bis zur Mündung der Worona besonders lebhaft; unterhalb der Worona nimmt sie etwas ab, weil die letztere infolge ihres geringen Gefälles wenig Geschiebe der Bystrzyca zuführt. An der Bystrzyca ist die Schotterführung noch immer ziemlich stark, obwohl sie im allgemeinen nicht jenen Umfang erreicht, wie an den noch nicht regulierten Flußstrecken der beiden Bystrzyca, da der weiteren Erosion durch Regulierungswerke bereits Einhalt geboten wurde.

Nach der Bodenkultur entfallen von den beschriebenen Flußgebieten der Bystrzyca nadwórniańska und der Bystrzyca auf Äcker, Wiesen und Gärten 70 %, bezw. 76 %, auf Hutweiden und Alpen 13, bezw. 7 %, auf Waldflächen 14%, bezw. 11 °/„, auf unproduktiven Boden schließlich 3°/₀, bezw. 6%.

W asserkraftverhältnisse.

An der Bystrzyca nadwórniańska sind in dem Flußabschnitte von der Mündung des unteren Lukawiec bis zur Vereinigung mit der Bystrzyca sołotwińska bei normalen Niederwässern zusammen 2191-8 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen zurzeit 160-9 PS durch Werke, hauptsächlich Mühlen, ausgenützt und 247-9 PS durch Gefällsverluste verbraucht werden, mithin noch 1783-0 Bruttopferdekräfte verfügbar bleiben.

In der 14*74 km langen Flußstrecke der Bystrzyca können beim Niederwasser insgesamt 1695*6 Bruttopferdekräfte gewonnen werden. Für eine Ausnützung dieser Flußstrecke liegen die Verhältnisse insoferne sehr günstig, als das Betriebswasser längs des rechten, dicht an den Fluß gerückten steilen Talabhanges geführt und hiedurch beinahe das ganze verfügbare Gefälle verwertet werden kann. Bisnun ist die Ausnützung sehr bescheiden. Sie beträgt im ganzen 163-2 Bruttopferdekräfte, wovon 103-2 PS auf die bestehenden drei Mühlen in Jezupol und 60-0 PS auf Gefällsverluste entfallen. Es bleiben sohin noch 1532-4 Bruttopferdekräfte zur Verfügung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatlige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechs) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden.Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Anderseits ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinie die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

gm.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. M inisterium für öffentliche Arbeiten.

WA S S E R K RAFT- KATA STER.

Die Bystrzyca von km 0 00 bis km 1474.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 154u.155, aufgelegt im Jahre 1913.

jjjWe/czfl

OiCi&ówl<a

Flußband.

Bystrzyca nadwórniańska Wotczyniec

•w

(5 Jamnica

5 Sielec

E. St.

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 1474 bis km 36 95.

Flußband.

*-Bystrzyca

v. ÔJezupol IU

f

Sfaï

tiorocholina

Bystrzyca nadwórniańska Czukałówka 5

Opryszowce ÿ

XV

Bystrzyk nadwórniańska Wołczyniec §

<5 Chomiaków

5 Czerniejów

Chryplin^

Flußgebiet I. Ordnung: Dniester. Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

E SŁ ÔMykietyńce Uhorniki

Podłuże §

Worona

230

229

Längenprofil.

300 . _

Längen profil.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniester.

Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca nadwórniańska.

Abflußmengen

228

295 . _

227

Zeichenerklärung: J größere Ortschaft,

€> industrielles Kraftwerk.

bei Niederwasser.

3500 l/sek

226

Abflußmengen

225

bei Niederwasser.

6500 l/sek

290 __

_ _ 3250

224

Abflußmengen

_ _6000

285 ..

223

_ .3000

222

-.5500

280 __

221

..2750

220

-.5000

275 _ _

219

-.2500

218

4500

NO

«O

217

cu

--2250

216

215

214

213

Seehöhe in Metern

~o

^Of}/

4000

LO

CO

CN

CD

CO

c:

EO

3500

S

CN

CZ

CC2

PS

Seehöhe in Metern

o>

Abflußmengen

%

"O

2000

<D

CO

S- J750

fcUO

PS

1000

212

_o

900

3000

LO

LO

CN

887-8

CG

900

211

5= _ _ 1500

844-6

210

2500

800

S

CN

209

7917

208 - -

2000

cn

207 - -

700

669-7

1500

666*6

CN

205

Jezupoler Mühlkanal

600

Mühlbach in Czukałówka

_ . 1250

800

1 i

Mühlbach in Opryszowce I

mm

716-9

__1000

700

wm

647-4

__ 750

204

203.._

Oie Stationierung des Längenprofils bezieht sich auf die Kilometrierung der zukünftigen Regulierungstrasse und erscheinen aus diesem Grunde die Distanzen zwischen den einzelnen Kilometern verschieden groß.

561*6-3

1000

LO

CO

CN

585*6

— ■

■MSSÉI

Mühlbach in Mykietyńce

548-2

__ 500

600

202 _.

475-2

500

201 __

470-4

500

CN

500

478-4

473-5

__ 250

200 JL

km 14

<>

13

12

372-0

n/

10

<>

375-8    ⁶

<>-<>

5    4

<>

400

ŁO

CM

CN

<>

34

-Ô--c>

33

32

31

<>■

30

<>

29

<r>

28

27

<>

26

25

24

23

22

21

20

4-

19

18

16

15

400

PS

300

276-9

293-7

300

iS

309-1

310-9

343-2

344-0

313-3

263-6

271*7

269-3

g

CN

Brutto-Pferdekräfte

158-1

148-1

118-5

136-8

«.....i

89-7 -i

76-8

§§

lügs

163-2

Brutto-Pferdekräfte

200

c=>

CN

100

43-2

Up

Wmb,

■m

01

Kilometrierung u Werkskanäle

<>

13

12

11

10

<>

i§

-6-

hH '1 I I I l I l [

—- : o O L.

Brutto-Pferdekräfte

CO

Wasserkräfte.

/i verfügbare, Jj|

verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

180-0

173-7-,

177-3

162-6-^

CO

Jezupoler Mühlbach

CD

crq

34

-6-0*

33    32

31

30

29

28

236-0

mm

ÄÄf:ill8#

ifiSJISI

278-0

300

169-4

74-7

64-8

72-2

89-3

Brutto-Pferdekräfte

200

100

-i..

27

26

25

24

560

23

22

21

ip.    ^    t    L

20    19    18    17

1É

16

15

Mühlbach in Czukałówka

Mühlbach in Opryszowce

Wasserwerke

Mühle der Gebrüder Boryszkiewicz

Mühle des Josef Kwaśnicki

Mühle des Israel Glas

Mühle des Hersch Uhrmann

Mühle des Jakob Tannenbaum

u. Moses Nachmann

Mühlbach in Mykietyńce

Mühle des Josef Bandler

Mühle des Dr. Johann

Mandaczewski

Mühle der Marie Winnicka

Mühle des Or. Johann

Mandaczewski

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 156 u. 157, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Der Sill - Villgratenbach

von km 0*00 bis km 16*46.

Der Sextenbach

von km 0*00 bis km 8*74.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau. Flußgebiet III. Ordnung: Sextenbach.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Flußgebiet III. Ordnung: Sill-Villgratenbach.

K i KlàpfS^

î

v-

Situationsskizze.

Mafsstab.

__/

/

KSkrn

_ Arnim

Stallerbach x-

15

S

ce

...

w* ■ i

.Inner)

W&ratęn

kS

/# .--r

/$■■■ \

■i

É£

-----

’ hśAufser ViBÉfateip¹

y-........... '■..    ^

•'"..............jÿüfc-V

"'Xx /

SiUirn ś

md£

irau

Innichen

____/

-^”rrx

y^\Schmieden

•••

I?

SextifrV

.•"'^X ifoôS

cb

,.•*.....

«"

l

<£>

%

C/J -

r\

<s

X/

N--

•N

-'N

im Mittelläufe das nach ihm benannte waldreiche Villgratental bis Außer-Villgraten. Von dieser Ortschaft an verfolgt der Bach nach Aufnahme des wasserreichen Winkelthalbaches in seinem Unterlaufe eine hauptsächlich südliche Richtung, wobei er sich durch eine stellenweise sehr enge, romantische Schlucht zwängt und unterhalb Panzendorf in die Drau mündet.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Strecke des Sill-Villgraten-baches hat eine Länge von 16*46 km und weist einen Höhenunterschied von rund 520 m auf, woraus sich ein mittleres Gefälle von 32 %« berechnet. Als charakteristische Gefällsstufen sind zu unterscheiden: die Mündungsstrecke bis km 1*55 mit 13 %₀, die steile Strecke von km 1*55 bis km 5*10 mit 44 %₀, die anschließende Abflachung bis km 13*12 mit 21 %₀, die kurze Steilstufe im Oberlaufe zwischen km 13*12 und 15*09 mit 72 %« und schließlich die oberste Flachstrecke mit 22 %₀ mittlerem Gefälle.

Die Begrenzungslinie des Niederschlagsgebietes des Sill-Villgratenbaches verläuft vom Großen Degenhorn (2946 m) ausgehend, in einem fast halbkreisförmigen nach Westen offenen Bogen über die Hochwand (2730 m), die Hochalmspitze (2797 m), die Regenspitze (2892 m), das Arnschartl (2635 m), den Rapller (2811 m) und den Weißlachberg (2672 m) zur Stulperrast (2188 m), um nunmehr in fast südlicher Richtung der Mündungsstelle des Sill-Villgratenbaches in die Drau zuzustreben. Am rechten Ufer des Baches steigt die Scheidelinie nordwestwärts zum Thurnthaler (2407 m) empor, zieht dann westlich über das Marchkinkele (2545 m) — von welchem Punkt an sie die Hauptwasserscheide zwischen dem Drau und Rienzgebiet bildet — zum Pfannhorn (2663 m) und Gaishörndle (2611 m), wendet sich darauf in scharfem Knie nach Norden und gelangt über die Kerlspitze (2612 m) und die Tisch- oder Riepenspitze (2774 m) zum Hellböden (2707 m). Von letzterer Spitze führt die Umrahmungslinie nach Nordosten bis zum Gschritt (2750 m) und kehrt längs der klar ausgebildeten Kammlinie des Deffregergebirges über die Weiße Spitze (2962 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Großen Degenhorn, zurück.

Über die Unterteilung des Einzugsareales gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Der Sill-Villgratenbach (bis zur Mündung des Kalksteinbaches „Stallerbach“ genannt) von den Quellen bis km 16*46 (inkl.

Kamelisenbach)...........................................

Der Stallerbach von km 16*46 bis km 13*12.....................

Der Kalksteinbach r. in km 13*12......-.......................

Der Sill-Villgratenbach von km 13*12 bis 12*26..................

Der Ruschletbach r. in km 12*26 ..............................

Der Sill-Villgratenbach von km 12*26 bis 10*22..................

Der Ainathbach 1. in km 10*22.................................

Der Sill-Villgratenbach in km 10*22 bis 10*01....................

Der Tafinbach r. in km 10*01..................................

Der Sill-Villgratenbach von km 10*01 bis km 8*67................

Der Grafenbach 1. in km 8*67.................................

Der Sill-Villgratenbach von km 8*67 bis km 5*10.................

Der Winkelthalbach 1. in km 5*10..............................

Der Sill-Villgratenbach von km 5*10 bis km 3*50.................

Der Tiefenbach 1. in km 3*50..................................

Der Sill-Villgratenbach von km 3*50 bis 3*01.....................

Der Rannebach r. in km 3*01..................................

Der Sill-Villgratenbach von km 3*01 bis km 2*63.................

Der Breitenbach 1. in km 2*63.................................

Der Sill-Villgratenbach in km 2*63 bis km 0*00................ •..

Das gesamte Niederschlagsgebiet des Sill-Villgratenbaches umfaßt somit...................................................

27*5 km3 9*9 „ 17*0 „ 1*4 „

OCnWOOOW^M

>>

61*6 „ 3*7 „

>>

176*5 km\

"N,

Der Sill -Villgratenbach.

Das Tal des Sill-Villgratenbaches ist in geologischer Beziehung äußerst einförmig, indem es teils in Gneisphyllite (oberhalb Inner-Villgraten), teils in Quarzphyllite (unterhalb Inner-Villgraten) eingeschnitten ist.

Über die Geschiebeabfuhr ist zu bemerken, daß sich sowohl im Oberlaufe als auch im flacheren Mittelläufe namhafte Mengen kleineren Geschiebes ablagern. In dem steilen Unterlaufe bis zum Austritte ins breite Drautal finden sich im Bachbette Blöcke bis zur Größe von 0*5 m³ vor.

Von dem Nährgebiete des Sill-Villgratenbaches entfallen in bodenkultureller Hinsicht ungefähr 55% auf Hutweiden und Alpen, 31% auf Wälder, 3% auf Wiesen, 4% auf Äcker und Gärten und 7% auf unproduktiven Boden.

Beschreibung des Gebietes.

W asserkraftverhältnisse.

Der Sill-Villgratenbach, bis zu seiner Vereinigung mit dem Kalksteinbache „Stallerbach“ genannt, entspringt am Südabhange des Deffregergebirges. In seinem Oberlaufe durchfließt er das enge Arntal zunächst in westlicher, von der Einmündung des Klapfbaches an bis zum Kalksteinbache, km 13*12, in vorwiegend südlicher Richtung, biegt dann nach Südosten ab und durchzieht

In der bearbeiteten Bachstrecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 5499*8 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen 295*6 bereits durch Wasserwerke ausgenützt und 245*6 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleibt sohin noch eine verfügbare Leistung von 4958*6 Brutto-Pferdekräften.

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

0-00

0-54

0-78

0-97

1-27

1-47

1-55

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

1073-3

1077-7

1080-2

1082-6

1086-2

1088-4

1090-8

1092-8

1093-7

12    13    14

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

15

Absolutes Gefälle in m

16    17    18    19    20    21

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

22

Theoretische Brutto-Pferde-, kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefäilsverluste verbraucht

verfügbar

Postnuuimer der Zusammenstellung

Anmerkung

Der Sill-Villgratenbach von km 0*00 bis km 16*46.

1070

1340

2250

1060

1330

2240

4-4

2-5

1335

1330

78-3

44-3

1060

1050

1050

1050

1050

1050

1050

1330

1320

1320

1320

1320

1320

1320

2230

2220

2220

2220

2210

2210

2210

2-4

3-6

2-2

2-4

2-0

0-9

3-6

1325

1320

1320

1320

1320

1320

1320

42-4

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen in Panzendorf (km 0-15), im Pegelprofile bei Außer-Villgraten (km 5'02), in Außer-Villgraten (km 5-12) und in Inner-Villgraten (km 10-23) wurden auf den Pegel in Außer-Villgraten bezogen.

63-4

38-7

42-2

35-2

15-8

63-4

135-5

127-7

772-2

bis

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in Außer-Villgraten (km 5-02) 140 °/₀, respektive 204 °/₀ und in Inner-Villgraten (km 10-23) 136 °/₀, respektive 200 °/₀ des zehn-monatigen Betriebswassers.

Das Gefälle der Bachstrecke wurde durch ein geometrisches Nivellement ermittelt. Die Anbindung desselben erfolgte an den Fixpunkt des Präzisionsnivellements zwischen Südbahnkilometer 297-1 und 297-2 (Kote 1077-7900 m über der Adria).

Panzendorf

Panzendorf

1-73

2-31

2-39

2-41

2-55

2-63—    2-63

2-73

3-01

1097-3

1101-4

1123-9

1128-1

1132-2

1132-4

1150-4

1162-2

1167-5

1169-7

1050

1050

1040

1320

1320

1310

1040 , 1310

1040

1310

2210

2210

2190

2190

2190

4-1

22-5

4-2

4-1

0-2

1320

1315

1310

1310

1310

72-2

394-5

73-4

71-6

3-5

1040

1040

1040

1030

1030

1030

1020

1310

1310

1310

1300

1300

1300

1280

2190

2180

2180

2170

2160

2160

2130

18-0

11-8

1310

1310

314-4

206-1

(Breitenbach)

9-0

27-0

618-0

5-3

2-2

1300

1300

91-9

38-1

(Rannebach)

—3-50—

1020

1280

12-4    1280 211-6

3-50

1182-1

2120

1010

1270

2110

(Tiefenbach)

13-6

3-74

1195-7

1010

1270

2100

1270

230-3

4-59

1217-3

1000

1260

2070

21-6

1265

364-3

1354-3

21-1

1255

353-1

4-87

1238-4

990

1250

2060

Tirol

Bruneck

990

11-7

1250

195-0

5-10

5-30

5-32

1250-1

1252-6

1252-9

1254-5

620

620

620

620

1250

2050

780

780

780

780

1190

1190

1190

1190

(Winkeltalbach)

2-5

0-3

1-6

780

780

780

26-0

3-1

16-6

Außer-Villgraten

Außer-Villgraten

6-1

775

5-98

6-05

6-48

7-03

7-06

7-14

7-17

7-80

8-32

8-35

-8*44—    8-46

8-53

—8-67—    8-67

1260-6

1261-5

1263-0

1272-2

1288-4

1289-1

1292-3

1293-6

1294-1

1296-2

1308-9

1325-8

1326-5

1329-2

1331-2

1332-5

1334-2

1335-3

610

770

1180

63-0

610    770

1180

0-9

1-5

610

770

1180

9-2

610

760

1170

16-2

600

750

1160

770

770

765

755

9-2

15-4

93-8

46-2

7-8

414-2

6 bis 9

163-1

600

600

600

600

600

590

580

580

580

580

580

580

580

750

750

750

750

750

740

730

730

730

730

730

730

730

1160

1160

1160

1160

1160

1150

1140

1140

1140

1130

1130

1130

1130

0-7

3-2

1-3

0-5

2-1

12-7

16-9

0-7

2-7

2-0

1-3

1-7

1-1

750

750

750

750

750

745

735

730

730

730

730

730

730

7-0

32-0

13-0

5-0

21-0

126-2

165-6

6-8

26-3

19-5

12-7

16-5

10-7

10

8-7

4-8

538-0

bis

12

Inner-Villgraten

Inner-Villgraten

560

700

1090

(Grafenbach)

8-95

8-96

10-01

1340-9

1341-3

1353-3

560

560

550

510

700

700

690

640

1090

1090

1080

1020

5-6

0-4

12-0

700

700

695

52-3

3-7

111-2

(Tafinbach)

10

11

12    13

14    15    16    17

18

19

20 21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Zusammenstellung

Anmerkung

10-01

1353-3    510

640

1020

Übertrag 4063-4

199-4

167-3 3696-7

4-2

640    35-8

10-22

510

640

1020

1357-5

450

570

940

(Ainathbach)

23-2

560

173-2

11-44

1380-7    440

550

920

7-3

545

53-0

11-92

1388-0    430

540

910

0-2

540

1-4

11-93

1388-2    430

540

910

0-6

540

4-3

11-96

1388-8    430

540

910

0-5

540

3-6

1389-3    430

540

910

11-97

1-5

540

10-8

1390-8    430

540

910

29-3

13-7 451-4

13a

bis

2-2

540

15-8

15b

12-13

1393-0    430

540

910

1-0

540

7-2

12-16

1394-0    430

540

910

1-5

540

10-8

1395-5    430

540

910

12-22

1-9

540

13-7

1397-4    430

540

910

1-6

540

11-5

12-26

430

540

910

1399-0

(Ruschletbach)

420

530

890

21-9    525    153-3

13-12

410

520

880

1420-9

340

430

770

(Kalksteinbach)

5-2

430

29-8

13-23

1426-1    340

430

770

5-1

430

29-2

Tirol

Bruneck

Inner-Villgraten

Inner-Villgraten

13-29

13-34

13-49

13-53

13-67

13-73

14-08

14-11

14-30

14-37

14-44

14-57

14-73

14-75

14-77

15-09

15-67

16-46

0-00

0-07

1431-2    340

1433-9    340

1434-1    340

1444 6    340

1446-9    340

1449-3    340

1459-6    340

1465-6    340

1491-8    330

1493-9    330

1494-6    330

1503-9    330

1505-3    330

1509-9    330

1515-4    330

1524-6    320

1526-6    320

1527-3    320

1529-5    320

1563-3    320

1571-6    310

1593-7    300

1170-4

1171-5

430

430

430

430

430

430

420

420

410

410

410

410

410

410

410

400

400

400

400

400

390

380

770

770

770

770

770

770

760

760

750

750

750

750

750

750

750

740

740

740

740

740

730

710

2-7

0-2

10-5

2-3

2-4

10-3

6-0

26-2

2-1

0-7

9-3

1-4

4-6

5-5

9-2

2-0

0-7

2-2

33-8

8-3

22-1

430

430

430

430

430

425

420

415

410

410

410

410

410

410

405

400

400

400

400

395

385

15-5

1-1

60-2

13-2

13-8

58-4

33-6

145-0

11-5

66-9

64-6 653-4

16a

bis

22

3-8

50-8

7-7

25-1

30-1

49-7

10-7

3-7

11-7

180-3

43-7

157-1

113-4

Summe 5499'8

295-6

245-6 4958-6

Der Sextenbach von km 0*00 bis km 8*74.

680

680

930

930

1560

1560

1-1

930

13-6

1-1

930

13-6

Tirol

Bruneck

0-10

1172-6

680

930

1560

Innichen

Innichen

6-0

920

73-6

78-0

65-2

29-7

1 bis

0-73

0-75

0-93

1178-6

1179-0

1182-4

1183-8

670

670

670

670

910

910

910

910

1540

1540

1540

1540

*)

*)

* Die Differenz von 8-9 Brutto-Pferdekräften gegenüber den im Graphikon angegebenen 134-3 Brutto-Pferdekräften entfällt auf die Drau, in welche der Innichener Werkskanal direkt einmündet. In Kolonne 20 ist jene verfügbare Menge von Brutto-Pferdekräften eingetragen, welche im Sextenbache bloß bei Verwertung der Gefälls-stufe von km 0-93 bis zur Einmündung des Sextenbaches in die Drau verbleibt.

0-4

3-4

1-4

910

910

910

4-9

41-3

17-0

10

11

12    13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Anteil der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Übertrag

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Zusammenstellung

Anmerkung

164-0

78-0

65-2

29-7

* Die

0-93

1183-8

670    910

1540

8-2

905

98-9

1-35

1192-0

660    900

1530

2-5

900

30-0

der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten hydrometrischen Erhebungen im Pegelprofile bei Innichen (fc/n P03) und unterhalb Sexten (km 5-75) wurden auf den Pegel in Innichen bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in Innichen 140, respektive 239 <>/₀ und in Sexten 133, respektive 235 °/₀ des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten durch ein geometrisches Nivellement, das an die Höhenmarke des Präzisionsnivellements im Aufnahmsgebäude der Station Innichen (Kote 1178*3758 m über der Adria) angebunden wurde.»

1-45

1194-5    660    900

1520

4-5

Innichen

Innichen

895

53-7

1199-0    660    890

1510

63-4

35-7

438-5

OJ g ùj

O* p. pa

1-68

1-6

890

19-0

1200-6    660    890

1510

17-1

885

201-8

2-16

1217-7

650    880

1500

11-5

875

134-2

2-63

1229-2

640

870

1480

17-7

850

200-6

200-6

620

830

1420

■4-21 —

4-21

1246-9

(Ixenbach)

410

550

1010

10-4

545

75-6

5-12

1257-3

400

540

990

Tirol

Bruneck

19-6

525

137-2

49-5

23-1

213-4

6-54

1276-9

380

510

950

7-6

505

51-2

1284-5

370

500

940

6-96

3-3

500

22-0

1287-8

370

500

940

0-5

500

3-3

7-00

1288-3

370

500

940

11-8

490

77-1

Sexten

Sexten

7-72

7-79

7-98

8-74

1300-1

1302-6

1304-7

1305-8

1308-2

1317-8

350

480

920

2-5

480

16-0

350

480

920

2-1

480

13-4

350

480

920

73-2

38-9

75-6

OJ -O Xi ‘O giß

1-1

480

70

350

350

330

320

480

470

440

430

920

910

860

850

2-4

475

15-2

(Gölserbach)

9-6

435

55-7

Summe

1375-9

264-1

162-9 957-8

*)

*)

*)

*)

10

11

12

13

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in rn

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Sill-Villgratenbach von km 0*00 bis km 16*46.

0*000

1086*2

1320

1050

0*2

0*54 bis 0*97

1320

1050

3*5

2*8

Werkskanal r. U.

0*027

1086*0

1086*0

660

660

520

520

Abzweigung des Kanals Post 1 b

0*0

0*032

1083*1

660

520

2*9

Mühle

Alois Rainer

25*5

20*1

0*464

1077*7

660

520

5*4

47*6

37*4

er

1 *27 bis 1 *47    0*78 bis 0*027 Pos 1 a

0*000

1086*0

660

530

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

1084*0

660

530

2*0

17*6

14*1

0*073

0*166

0*000

0*121

0*205

0*000

1081*5

1080*2

1092*8

1092*3

1089*9

1088*4

1101*4

660

660

*)

1320

530

530

*)

1050

2*5

1*3

0*5

2*4

1*5

0*8

Säge

Säge *)

Alois Rainer

Johann Papprion

22*0

17*7

11*4

14*1

9*2

11*2

*) Zur Zeit der Aufnahme außer Betrieb

a>

1*55 bis 1*73

0*056

1100*6

1320

1050

5*0

Werkskanal r. U.

1095*6

1095*3

1320

1320

1050

1050

Säge

Alois Rainer

88*0

70*0

0*3

5*3

4*2

0*148

1*0

1094*3

1320

1050

Wasserrad**)

Bergwerksgesellschaft T essenberg-Panzen-dorf

17*6

14*0

0*6

10*6

8*4

0*164

1093*7

1320

1050

**) Wasserrad zum Betrieb einer Luftpumpe, derzeit nicht in Funktion

0*000

1132*2

*)

2*31 bis 2*39

0*1

Werkskanal 1. U.

1132*1

***) Zur Zeit der Aufnahme außer Betrieb

0*038

1128*1

4*0

4*2

Säge

Josef

Stallbaumer

0*089

1123*9

0*000

1150*4

150

tu

2*41 bis 2*55

150

4*4

8*8

8*8

Werkskanal 1. U.

1146*0

150

150

0*088

1141*5

150

150

4*5

Mühle

Franz Huber und Konsorten

9*0

9*0

9*1

18*2

18*2

0*145

1132*4

150

150

0*000

co

5*30 bis 5*32

1254*5

250

250

0*1

0*3

0*3

Werkskanal 1. U.

1254*4

250

250

0*019

1253*1

250

250

1*3

Mühle und Dresche

Jakob

Weitlahner

4*3

4*3

0*5

1*7

1*7

0*024

1252*6

250

250

0*000

1263*0

120

5*98 bis 6*05

120

0*4

0*6

0*6

Werkskanal 1. U.

1262*6

120

120

0*047

12615

120

120

1*1

Mühle

Karl Kraler

1*8

1*8

0*9

1*4

1*4

0*075

1260*6

120

120

0*000

co

7*03 bis 7*06

1292*3

750

600

0*2

2*0

1*6

Werkskanal r. U.

1292*1

750

600

0*021

1288*5

750

600

3*6

Säge, Mühle und Dresche

Johann Gasser

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Lienz vom 6./VIII. 1904 Nr. 8591 ex 1903

36*0

28*8

0*034

0*1

1*0

0*8

1288*4    750

600

0*000

co

7*14 bis 7*17

1296*2

140

140

0*3

0*6

0*6

Werkskanal 1. U.

1295*9

140

140

0*024

1293*7

140

140

2*2

Mühle

Johann Ortner und Johann Bachmann

4*1

41

0*1

0*2

0*2

0*031

1293*6

140

140

0*000

8*32 bis 8*35

1329*2

140

140

0*0

Werkskanal 1. U.

1329*2

140

140

0*021

1327*1

140

140

2*1

Mühle

Peter Dörfler und Konsorten

3*9

3*9

1*3

2*4

2*4

0*033

1325*8

140

140

0*000

1334*2

140

140

8*46 bis 8*53

0*9

1*7

1*7

1333*3

140

140

Werkskanal r. U.

0*068

0*075

1*7

Mühle

1331*6

140

140

Michael Steidl und Konsorten

3*2

3*2

0*7

0*7

1331*2

140

140

0*4

Fürtrag

197*8

162*9

167*3

140*3

10

11

12

13    14    15 I 16    17

18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

12

8-95 bis 8-96

0-000

1341-3    300

300

Übertrag

197-8

162-9

167-3

140-3

Werkskanal L U.

1341-3    300

300

00

o-ooi

0-4

1340-9    300

300

Dreschmaschine Michael Steidl

1-6

1-6

0-003

1340-9    300

300

0-0

0-000

1390-8    350

350

1390-3    350

0-5

350

2-3

2-3

0-028

13a

11-92 bis 11*97

Werkskanal 1. U.

0-038

0-046

0050

13890    350

1389-0

350

50

1388-6    50

1388-1    50

1388-0    50

350

350

50

50

50

50

1-3

0-0

0-4

0-5

0-1

Mühle

Josef Rainer und Konsorten

6-1

6-1

Abzweigung des Kanals Post 13 b

Dreschmaschine

Josef Mühlmann vulgo Millet

0-3

0-3

0-3

0-3

0-1

0-1

13b

11-93 bis 0-038 Post

13a

Fehlwasserkanal 1. U.

0-000

0-003

13890    300

1388-2    300

300

300

0-8

Fehlwasserkanal

3-2

3-2

14

11-96 bis 11-97

0000

1390-8    50

50

Werkskanal r. U.

1390-8    50

50

0-0

0002

1388-9    50

50

1-9

Dreschmaschine

Josef Senfter

1-3

1-3

0003

1388-8    50

0-1

50

0-1

0-1

0-000

1397-4    540

430

15a

12-13 bis 12-22

540

430

0-5

3-6

2-9

Werkskanal 1. U.

0036

0-073

0-090

1396-9

360

290

Abzweigung des Kanals Post 15 b

1396-7    360

1393-3    360

1393-0    360

290

290

290

0-2

3-4

0-3

Säge

Josef Mühlmann

16-3

13-1

1-0

1-4

0-8

1-2

15b

12-16 bis 0-036 . Post 15 a

0-000

1396-9    180

140

Werkskanal 1. U.

1396-4    180

140

0-5

1-2

0-9

0022

1394-2

180

140

2-2

Mühle

Josef Mühlmann und Josef Schmiedhofer

5-3

4-1

0030

1394-0

180

140

0-2

0-5

0-4

0-000

1434-1

120

120

1433-6

120

120

0-5

0-8

0-8

0-026

16a

13-23 bis 13-34

1431-9

120

120

1-7

Mühle

Fraktionen Eggeberg und Hauser

2-7

2-7

Werkskanal r. U.

1430-4

120

120

1-5

2-4

2-4

0-079

1428-8

120

120

1-6

Mühle

Fraktionen 'Eggeberg und Senfter

2-6

2-6

120

120

2-7

4-3

4-3

0-120

1426-1

160

160

Einmündung des Kanale Post 16 b

0-121

1426-1

160

160

0-0

16b

0-120 Post 16 a bis 13-29

0000

1431-2

40

40

Werkskanal r. U.

1430-6

40

40

0-6

0-3

0-3

0-048

1428-2

40

40

2-4

Wollkartatsche Josef Schettkafte

1-3

1-3

0-060

1426-1

40

40

2-1

1-1

1-1

17

13-49 bis 13-53

0000

1449-3

140

140

Werkskanal 1. U.

1448-4

140

140

0-9

1-7

1-7

0-031

1446-3

140

140

2-1

Mühle

Fraktionen Lahner u. Haider

3-9

3-9

0-043

1444-6

140

140

1-7

3-2

3-2

18

13-67 bis 13-73

0000

1465-6

200

200

Werkskanal 1. U.

1462-7

200

200

2-9

7-7

7-7

0-055

1461-4

200

200

1-3

Mühle

Josef Lanser

3-5

3-5

0-061

1459-6

200

200

1-8

4-8

4-8

0-000

1494-6

250

250

19

14-08 bis 14-11

0021

1493-8

250

250

0-8

2-7

2-7

Werkskanal r. U.

1492-4

250

250

1-4

Mühle

Fraktionen Lahnberg u. Lüfter

4-7

4-7

0-038

1491-8

250

250

0-6

Fürtrag

247-4

208-1

2-0

2-0

212-0

183-5

10

11

12

13

14 |    15 |    16 |    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

14-37 bis 14-44

0-000 1509-9    300

Werkskanal

1. U. 0-068

1507-7    300

1505-3    300

0-070    1505-3    300

0-000 1526-6    400

1525-6    400

300

300

300

300

320

320

Übertrag 247-4

208-1

212-0 183-5

2-2

2-4

0-0

1-0

Mühle

Fraktionen Haider und Lüfter

9-6

9-6

8-8 8-8

5-3    4-3

0-048

4-7

1520-9    400

320

Säge

Nachbarschaft

Inner-Villgraten

25-1

20-1

0-3

14-57 bis 14-73

Werkskanal r. U.

0-065 1520-6

0-123

400

320

1519-4    320

1517-0    320

320

320

320

320

320

320

1-2

2-4

0-2

1-6    1-3

Abzweigung des Kanals Post 21 b

Stampfe und Lodenwalke

Alois Vierhatter

10-3

10-3

5-1    5-1

0-9    0-9

0-131    1516-8

400

320

Einmündung des Kanals Post 21 b

0-159    1515-4    400

320

1-4

7-5    60

0-065 bis 0-131 der Post 21a

Fehlwasser- 0-000    1520-6    80

kanal r. U.

0-068    1516-8    80

3-8

Fehlwasserkanal

4-1

Cd

14-75 bis 14-77

0-000    1529-5    120

Werkskanal 0-015 r. U.

120

0-2

0-3    0-3

1529-3    120

1527-3    120

0-021    1527-3    120

120

120

120

2-0

0-0

Mühle

Fraktion Vierhatter

3-2

3-2

Zusammen 295*6

251-3

245-6 210-2

Der Sextenbach von km 0*00 bis km 8‘74.

0-07 bis 0-10

0-000

1172-6

300

220

0-6

2-4

1-8

Werkskanal r. U.

1172-0

300

220

0-014

1171-7

300

220

0-3

Lohstampfe

Josef Baumgartner

1-2

0-9

0-027

1171-5

300

220

0-2

0-8

0-6

0-000

1183-8

910

670

1-0

12-1

8-9

910

670

0-171

1182-8

Abzweigung des Kanals Post 2 b

610

450

1-4

11-4

8-4

1181-4

610

450

0-248

2-8

Säge und Mühle

Johann Fauster

22-8

16-8

1178-6

610

450

Cd

SO

Drau km 411-80 bis Sextenbach km 0-93

1-2

9-8

7-2

610

450

0-404

0-408

1177-4

1177-4

310

310

230

230

Abzweigung des Kanals Post 2 d

0-0

2-2

Sennerei

Sennereigenossenschaft Innichen

9-1

6-7

Innichener Werkskanal r. U.

1175-2

310

230

0-0

310

230

0-425

0-648

0-760

0-848

0-910

0-000

1175-2

1173-5

1172-8

1172-6

1170-7

1170-6

1169-8

1169-3

1182-8

610

610

610

610

610

610

610

610

300

450

450

450

450

450

450

450

450

220

Einmündung des Kanals Post 2 d

1-7

0-7

0-2

1-9

0-1

0-8

0-5

Schmiede und Dreschmaschine

Johann Aichner

5-7

4-2

13-8

10-2

1-6

1-2

Mühle

Schmiede

Michael Viertier

Peter Sulzenbacher

15-5

11-4

0-8

0-6

6-5

4-8

4-1

3-0

er

0-73 bis 0-171 Post 2 a

1-2

4-8

3-5

300

220

0-005

1181-6

Abzweigung des Kanals Post 2 c

Werkskanal r. U.

1181-4

300

220

0-2

0-8

0-6

300

220

0-018

1179-3

300

220

2-1

Schmiede

Jakob Erharter

8-4

6-2

0-043

1178-6

300

220

0-7

2-8

2-1

0000

1181-6

*)

*)

0-75 bis 0-005 Post 2 b

0-2

Werkskanal r. U.

0-008

1181-4

*) Zur Zeit der Aufnahme außer Betrieb.

1179-6

1-8

0-6

Lederwalke*

Johann Mitterhofer

0-029

1179-0

10

11

12

13    14    15

16

17 !    18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

O.

0-404 bis 0-425 der Post 2 a

Werkskanal r. U.

0-000    1177-4

0-003

1177-4

1175-2

0-021    1175-2

0-000 1200-6

0-163

1199-7

300

303

300

300

890

890

220

220

220

220

660

660

Übertrag

69-2

51-0-

65-2

48-1

00

2-2 Wollmaschinen Josef Zacher

o-o

0-9

8-8

6-5

10-7

7-9

C«

SB

1-35 bis 1-68

1195-8

890

660

3-9

Säge und elektrisches Werk

Franz Ortner

46-3

34-3

Werkskanal 1. U.

0-164    1195-8

890

800

660

600

0-0

Abzweigung des Kanales Post 3 b

0-221

1195-7

800

600

0-1

1-1

0-8

1193-6

800

600

2-1

22-4

16-8

0-313    1192-0

800

600

1-6

Säge

Franz Ortner

17-1

12-8

OJ

CT

1-45 bis

0-164 der Post 3 a

Fehlwasserkanal 1. U.

0-000    1195-8

90

60

1-3

0-024    1194-5

90

60

Fehlwasserkanal

1-5

1-0

0-000    1287-8

500

370

0-3

2-0

1-5

0-060    1287-5

500

370

340

250

Abzweigung des Kanales Post 4 b

0-080

1287-4

340

250

0-1

0-5

0-3

1285-5

340

250

1-9

Mühle

Andreas Schmiedhofer

8-6

6-3

0-116    1285-5

340

250

0-0

4^

SB

96-9 stq FS-9

500

370

Einmündung des Kanales Post 4 b

Schmiedener Werkskanal r. U.

0-212    1283-9

500

250

370

190

1-6

10-7

7-9

Abzweigung des Kanales Post 4 c

0-240

1283-9

250

190

00

1280-6

250

190

3-3

Holzsäge

Anton Stauder

11-0

8-4

0-248    1280-6

250

190

0-0

500

370

Einmündung des Kanales Post 4 c

0-367

1279-8

500

370

0-8

5-3

3-9

1277-2

500

370

2-6 Elektrizitätswerk

Josef Holzer

17-3    12-8

0-439    1276-9

500

370

0-3

2-0

1-5

CT

0-060 bis 0-116 der Post 4 a

Werkskanal r. U.

0-000    1287-5

0-008

1287-5

1285-8

0-056    1285-5

160

160

160

120

120

120

160 120

0-0

1-7

0-3

Schmiede

Peter Ortner

3-6

2-7

0-6

0-5

4^

0-212 bis 2-48 der Post 4 a

Werkskanal r. U.

0-000    1283-9

0-008

1283-9

250

250

1281-2    250

0-028 12806

250

180

180

180

180

0-0

2-7

0-6

Genossenschafts

mühle

Veit, Thaler und Konsorten

9-0

6-5

2-0

1-4

0-000    1305-8

480

350

0-4

2-6

1-9

0-040

1305-4

480

350

1302-9

480

350

2-5

Mühle

Josef Egerter

16-0    11-7

0-246

1301-6

480

350

1-3

8-3

6-1

1298-9

480

350

2-7

Mühle

Blasius Schmiedhofer

17-3    12-6

0-287

1298-6    480

350

0-3

1-9

1-4

1298-3

480

350

0-3

Tischlerei und Dreschmaschine*’¹'

Nikolaus Watschinger

1-9

1-4

**) Derzeit nicht im Betrieb.

0-2

0-345

1298-1

480

350

1-3

0-9

CP

CS

7-00 bis 7-79

1297-6

480

350

0-5

Hutmacherei

Josef Wassermann Valentin Kieniger

3-2

2-3

Sextener Werkskanal r. U.

0-444

1297-2

1295-0

0-515    1294-6

0-519

1294-6

1293-0

0-526    1293-0

0-770

1290-5

1288-5

0-777    1288-3

480

480

480

320

320

320

320

480

480

480

480

350

350

350

230

230

230

230

350

350

350

350

0-4

2-6

1-9

2-2

0-4

00

1-6

00

2-5

20

0-2

Schmiede

Franz Mayr

14-1    10-3

2-6

1-9

Abzweigung des Kanales Post 5 b

Gyps- und Knochenmühle

Karl Stemberger

6-8

4-9

Einmündung des Kanales Post 5 b

16-0    11-7

Schmiede

Franz Harbacher

12-8

9-3

1-3

0-9

er

0-515 bis 0-526 der Post 5 a

Werkskanal r. U.

0-000    1294-6

0-010

1294-4

1293-0

0011    1293-0

160

160

160

160

120

0-2

0-4

0-3

120

120

120

1-4

00

Hausmühle

Franz Holzer

30

2-2

Zusammen

264-1    194-6

162-9    120-0

Bearbeitet: Karl Mayerhofer, k. k. Ingenieur, und Gustav Kohlfürst, k. k. Ingenieur.

Der Sextenbach von km 8*74 bis km 7*98

Der Gölserbach r. in km 7-98..........

Der Sextenbach von km 7*98 bis km 4*21

Der Ixenbach 1. in km 4*21............

Der Sextenbach von km 4-21 bis km 0*00

Der Sextenbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Sextenbach entsteht aus zahlreichen Quellen, die in der Nähe der österreichisch-italienischen Grenze am Westabhange des Monte Croce entspringen. Er durcheilt in vorherrschend nordwestlichem Laufe das bis zum Ixenbache ziemlich weite und quellenreiche Sextental, welches sich nach der Einmündung des vorgenannten Baches in den Sextenbach durch Herantreten der Gehänge sehr verengt. Bei Innichen führt der Sextenbach seine Wässer der vom Toblacherfelde herabkommenden Drau zu.

Die bearbeitete, 8*74 km lange Bachstrecke reicht bis zur Villgratenbach-mündung und weist bei einem Höhenunterschied von rund 147 m ein mittleres Gefälle von 17%« auf. Man unterscheidet bloß zwei charakteristische Gefälls-stufen: die obere von km 2-63 bis km 8*74 mit 15%„ und die untere von km 0-00 bis km 2*63 mit 22%„ mittlerem Gefälle.

Die linksufrige Umrahmungslinie des Einzugsgebietes zieht von der Kreuzhöhe (1802 m) ausgehend, längs der Reichsgrenze gegen Italien in mehrfachen Windungen in vorherrschend südwestlicher Richtung über den Papern-kofl (2374 /Ti), die Rothwandspitze (2966 m), die Hochbrunner-Schneid (3061 m) und den Zwölferkofl (3091 m) zum Paterkofl (2744 m). Bei letzterem biegt die Scheidelinie nach Nordwesten ab, um über den Toblinger Knoten (2615 m), den Schwalbenkofl (2697 m), den Birkenkofl (2905 m) und den Haunold (2907 m) zum Gantkofi (2682 m) zu gelangen. Gleichzeitig bildet der vorbeschriebene Linienzug einen Teil der Hauptwasserscheide zwischen dem Schwarzen Meere und der Adria. Vom Gantkofl fällt die Begrenzungslinie in nördlicher Richtung über den in der Spezialkarte mit Kote 495 m bezeichneten Punkt zur Mündung des Sextenbaches in die Drau herab. Am jenseitigen Ufer streicht die Trennungslinie zunächst nahezu parallel zum Laufe des Sextenbaches bis zum Lambügel (1420 m) und zieht sodann in vorwiegend westöstlicher Richtung über das Hasenköpfl (2103 m) und die Helmspitze (2434 m) zum Hollbruckereck (2583 m), bei dem sie nach Süden abschwenkt, um, den Altherberg und Kammberg (1749 m) übersetzend, wieder zur Kreuzhöhe zurückzukehren.

Die hier in Betracht fallende Unterteilung des Niederschlagsgebietes ist aus nachstehenden Angaben zu entnehmen.

Der Sextenbach von den Quellen bis km 8*74 (inkl. Villgratenbach 57*8 km³

0-9 „ 3-3 „ 9-3 „ 27-4 „ 9-8 „

Das gesamte Niederschlagsgebiet des Sextenbaches umfaßt somit... 108*5 km-.

Das Sextental bildet die Grenze zwischen den Südtiroler Dolomiten und den Karnischen Alpen und ist daher in seinen beiden Gehängen verschieden ausgebildet. Den Fuß derselben bildet beiderseits Grödner Sandstein, darauf folgt im Westen die Serie der Triaskalke und Dolomite bis zum Dachsteinkalk, während die höheren Teile des östlichen Gehänges durch die den Sandstein unterlaufenden gefalteten Phyllite und altpaläozoischen Schiefer gebildet werden.

Der Sextenbach führt in seinem Oberlaufe bis zur Ixenbachmündung nur wenig Geschiebe und solches nur von geringer Größe. In dem etwas steileren Unterlaufe kommen erhebliche Geschiebemengen von Korngröße, aber auch Gesteinsstücke bis zur Größe von 0‘25 m³ zur Ablagerung.

Von dem geschilderten Einzugsgelände entfallen beiläufig 27 % auf Hutweiden und Alpen, 38ü/o auf Wald, 5% auf Wiesen, 5% auf Äcker und Gärten und die restlichen 25% auf Ödland.

Wasserkraftverhältnisse.

Bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte des Sextenbaches 1375*9 Bruttopferdekräfte. Dermalen sind durch Werke 264*1 ausgenützt und 162*9 durch Gefällsverluste verbraucht. Von der Summe der Bruttopferdekräfte, welche durch Werke und Gefällsverluste in Anspruch genommen sind, entfallen 8*9 Bruttopferdekräfte auf Ausnützung von Drauwasserkräften in der Strecke von der Drau km 411*80 bis km 412*05 so daß vom Sextenbache noch 957*8 Bruttopferdekräfte unaus-gewertet sind.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WA S S E R K RA FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 156 u. 157, aufgelegt im Jahre 1913.

Der Sill-Villgratenbaeh von

„ Flußband.

km O'OO bis km 16 46.

Wl

Ainathbach

Tw

Stock

ach

Tiefęnbąch

Inner-Villgraten

Nußgebiet I. Ordnung: Donau.

Nußgebiet II. Ordnung: Drau.

Flußgebiet III. Ordnung: Sill-Yillgratenbach.

Panzendorf J <à

Der Sextenbaeh von km 000 bis km 874.

Flußband.

Ixenbach

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau. Flußgebiet III. Ordnung: Sextenbach.

fl

Sextenbach    Innichen ®,

LU

00

A7JÜ

1600

1550

KaWeinbach RuscWetbach

Längenprofil.

Tafmbach

Sill-Villgratenbach Ô Außer-Villgraten

Wannebach

® Sillian Ô

bacb

Abflußmengen

_1400

TT

bei Niederwasser.

1500

Wehr

Wehr

Zeichenerklärung: (*) größere Ortschaft

@ industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk,

0 Fixpunkt.

m\

Pi

_ J300

_-1200

1350 __

1450

1325 __

Wehr

_ _ 1100

Längenprofil.

1400

Werkskanäle I

_-1000

1300 __

Wehr

II

Wehr

II

II

PS

cu_?

cü

Abflußmengen

bei Niederwasser.

looo l/sek

__ 900

__1400

1350

Wehr

1354-3

1275 ..

<u

Wehr

900

1300

1250

Seehöhe in Metern

Wehr

Wehr

CU

li

__Wehr

1142-7

„,Wehr

1035-4

1200

Abflußmengen in Sekundenlitern

_ _ 800    _ _1300

1250 __

__ 800

700

600

__ 500

__1200

1225 __

-.1100

_ _1000

Seehöhe in Metern

^ofi/

WerkskanäleJ

700

1200 _ _

I !i

Werkskanäle

Werkskanäle

Werkskanäle

^bWußrnengc^

ü: j

I|i

Werkskanäle

Werkskanäle

957-1

a>

ii

1150

1100

ill 1 11    II Werkskanäle

1 U 755-14/

II!

912-4

912-8

870-4

__ 400

__ 900

1175 __

!!

1050

11    1649-1

-.T.T-r— «^4--

cp

/!

710-4

!1

III

!i

il

CU

!l

654-01

Wehr

CU

807-0

__ 300

__ 800

Werkskanäle

— Wehr

Abflußmengen in Sekundenlitern

__ 600

__ 500

__ 400

__ 300

768-3

6751

726-1

690-9

__ 200

__ 700

1150 --

i!

l!

i!

__ 200

1000

<>

M I 622-1-jfl i ji/ii £

!    563-7-/ j, |ri

>! i śJ i i

LH 11

<>

!4 685-9

Hl

Hi

II

cr>

CJi

611-7-

-Wehr

__ 100

__ 600

1125--

100

PS

600

551-5

548-1

537-6 Ü

I 539-5“

km 16

15

14

13

12

<>

11

494-4-Ó-

LUI—ó

<>

PS

458-6-:

10

468-2 5

<>

J.

500

1100 X

<>

<>

<>

<>

500

400___

425-3

439-1

422-5

442-2

PS

__400

400 ___

385-1

369-8

373-6

350-3

359-5

300--

311-3

- 3190

'334-9

336-1

200 —

100 - -

Brutto-Pferdekräfte

113-4

286-2

285-4

__ 300

300 __

256-1

231-0

HU

226-7

252-3

259-7

263-2

206-4

192-0

157-1

195-7

212-3

223-1

226-6

241-0

2412 7

180-3

189-3

164-8

196*5

207-1

r178-5

177*9—?

194-4

195-0

199-0-f

63-3

81-7

91-1

111-6 JLq /—Çnb

153-3

167-2

114-9

111-2

130-0

1450

135-6

Brutto-Pferdekräfte

__ 200

__ 100

200 _ _

100 __

Brutto-Pferdekräfte

km 8

Wasserkräfte.

yA verfügbare, y\

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

verbrauchte.

286-0

184-4

187-7

210-4

200-6

107-3

112-1

134-3

438-7

408*7 :

355-0

336-0

150-4

164-0

136-8VJ134-3

__400

__300

99-1

125-4

Brutto-Pferdekräfte

...200

84-1

107-1

ox

Kilometrierung

<>

16

15

r 14-2

3-5

<>

14

13

13-7

co

St^37-3

43-0

4-8 7-2

12-2

7F0- -f 73-0    46-2

m_v

<?

<>

<>

12

11

10

'3

1-6 ₈

39'0+y,-

13-5 2V0- “26"0

<>- ■ •    3-9*=p—-

47-7

38-1

71-6 g

36-0

/ 9-0

■■■

55-7

70-9

73-2

72-6

CM

_ _ 100

0±

³₇⁶.i>20-6 22-0

<>

<>

⁷²’⁴/ 58-3

19*0 Y 17-0 ,

^63-2

Werkskanäle

Werkskanäle Werkskanäle

29)H H26 «25 H H H20 2827    24 23 21

Werkskanäle

ISH |17

Werkskanäle

14#    13H Hl2

Werkskanäle

ii II Hw-

Werkskanäle

9H

OO !

~rr o?

Werkskanäle

Werkskanäle

Werkskanäle

5HM nh

i14

Fehlwasserkanal

H22

19H 15H16

Fehlwasserkanal

Wasserwerke

20.    Mühle der Fraktionen Eggeberg &. Hauser

21.    Mühle der Fraktionen Eggeberg u. Senfter

22.    Wollkartatsche Josef Schottkafte

23.    Mühle, Fraktionen Zahner u. Haider

24.    Mühle Josef Lanser

25.    Mühle d. Fraktionen Lahnberg u. Lüfter

26.    Mühle d. Fraktionen Haider u. Lüfter

27.    Säge Nachbarschaft Inner-Villgraten

28.    Stampfe u. Lodenwalke Alois Vierhatter

29.    Mühle Fraktion Vierhatter

15.    Mühle Josef Rainer & Konsorten

16.    Dreschmaschine Josef Mühlmann

17.    Dreschmaschine Josef Senfter

18.    Säge Josef Mühlmann

19.    Mühle Josef Schmiedhofer

u. Konsorten

12. Mühle Peter Dörfler

13. Mühle Michael Steidl & Konsorten

14. Dreschmaschine Michael Steidl

8. Mühle u. Dresche Jakob Weitlahner

9. Mühle Karl Kraler

fc I 8-5

Ś4

ë -

£i

. o

• I 1-2 2^ o> J

co S

G> p²

1.    Mühle Alois Rainer

2.    Säge Alois Rainer

3.    Säge Johann Papprion

4.    Säge Alois Rainer

5.    Wasserrad, Bergwerksgesellschaft Tessenberg-Panzendorf

6.    Säge Josef Stallbaumer

7.    Mühle Franz Huber & Konsorten

17 bis 23 12 13

24H 15NH16

12.    Mühle Andreas Schmiedhofer

13.    Holzsäge Anton Stauder

14.    Elektr. Werk Josef Holzer

15.    Schmiede Peter Ortner

16.    Genossenschaftsmühle Veith Thaler &. Konsorten

17.    Mühle Josef Egerter

18.    Mühle Blasius Schmiedhofer

19.    Tischlerei und Dreschmaschine Nikolaus Watschinger

20.    Hutmacherei Josef Wassermann u. Valentin Kieniger

21.    Schmiede Franz Mayr

22.    Gips- und Knochenmühle Karl Stemberger

23.    Schmiede Franz Harbacher

24.    Hausmühle Franz Holzer

Fehlwasserkanal H    7||

2 bis 6

H8 H9

Hl

1.    Lohstampfe Josef Baumgartner

2.    Säge u. Mühle Johann Fauster

3.    Sennerei der Sennereigenossenschaft Innichen

4.    Schmiede u. Dreschmaschine Johann Aichner

5.    Mühle Michael Viertier

6.    Schmiede Peter Sulzenbacher

7.    Schmiede Jakob Erharter

8.    Lederwalke Johann Mitterhofer

9.    Wollmaschinen Josef Zacher

10.    Säge u. Elektr. Werk Franz Ortner

11.    Säge Franz Ortner

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium

\/

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Der Inn

von km 316*58 bis km 355*00.

Situationsskizze.

1000m 5oo 0    1    2    3

I ui i li ml

. * "V

Katasterblatt Nr. 158 u. 159> aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Mafsstob

5    6    7    8    9    10 km

<£/ / /# /

.*;

&/

Tmst t

S50

<?

E.ß:0tztal

Die Wasserscheide für die gegenständliche Strecke des Innflusses zieht vom Beginn derselben, km 355-00, am linken Ufer in nordöstlicher Richtung über den Tschirgant (2372 m) und den Simmering (2098 m) zum Grünstein (2667 m), sodann vorwiegend parallel zum Inn verlaufend in östlicher Richtung über den Hochplattig (2697 m), die Hochwand (2724 m) und die Hochmunde (2594 m) zum Hochmoos (1555 m). Vom Hochmoos bis zur Reitherspitze (2375 m) umgeht die Trennungslinie in einem nach Nordosten offenen Bogen das Tal des Drohnbaches, eines Zubringers der Isar, und gelangt sodann über den Holzkopf (1894 m) eine vorwiegend südliche Richtung verfolgend zur Mündungsstelle des Enterbaches in den Inn bei km 316*58. Am rechten Ufer verläuft die Wasserscheide über das Rangerköpf] (1938 m) bis zum Roßkogl (2643 m) in südwestlicher, sodann über die Paiderspitze (2815 m) und den Grießkogl (2887 m) bis zum Kreuzjoch (2565 m) in nordwestlicher Richtung, wendet sich dann gegen Süden und zieht, von kleinen Krümmungen abgesehen, vorwiegend diese Richtung beibehaltend über den Geißkogl (2823 tn), die Kraspesspitze (2955 m), den hohen Seblerkogl (3238 m), den Hinteren Brunnenkogl (3326 m), die Schaufelspitze (3333 m), die Sonklar-Spitze (3403 m), die Scheiblehnen (3072 m), den Timelsjochberg (2969 m) und die Seeber-Spitze (3308 m) zur Hochwildspitze (3480 m). In letztgenanntem Punkte biegt die Trennungslinie beinahe rechtwinkelig gegen Westen ab, steigt über den Fälschung (3353 m), die Marzellspitze (3528 m), die Finailspitze (3514 m) und die Krah-wand (3251 m) zur Weißkugel (3746 m) auf, zieht sodann in nordöstlicher Richtung über den Weißkamm zum Fluchtkogl (3514 m) und zur Hochvernagt-Spitze (3531 m), dann ostwärts über die Wildspitze (3774 m) zum Weißenkogl (3412 m) und kehrt von da, vorwiegend gegen Norden streichend, über das Pitztaler Jöchl (2995 m), die Hohe Geige (3395 m), den Loibiskogl (3089 m), den Grießkogl (3040 m), den Wildgrat (2974 m) und den Zeigerberg (2387 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Mündungsstelle des Pitzbaches in den Inn zurück.

KSt \t

Silz i i

\,

•*'

E.St,

Klarnrob.

\y

Stara*

erb;

["ist.n-i Stanis-Źł/ f&s~-

3........

%>

\ \\\

A*:

Enterb.

KSt.

Pfaffe n-1

'■\\ hofen/ •*\:

: Flaurling t

Teils

i* •

E.St.

\\S

v1.

Das für dieses Katasterblatt in Betracht kommende Einzugsgebiet von 5406-5 kmJ unterteilt sich bei Berücksichtigung der bedeutenderen Zubringer wie folgt:

Gebiet des Inn bis km 355-00 .............

Der Inn von km 355*00 bis km 354-20......

Der Waldenbach r. bei km 354*20 .........

Der Inn von km 354*20 bis km 353-15......

Der Waldelebach r. bei km 353*15 .........

Der Inn von km 353-15 bis km 35P90......

Der Leonhardsbach r. bei km 351-90.......

Der Inn von km 351*90 bis km 348*86......

Die Ötztaler Ache r. bei km 348*86.........

Der Inn von km 348*86 bis km 336*86......

D*er Klammbach 1. bei km 336*86 ..........

Der Inn von km 336*86 bis km 335*78......

Der Stamserbach r. bei km 335*78 .........

Der Inn von km 335*78 bis km 334*40......

Der Lehnbach 1. bei km 334*40............

Der Inn von km 334*40 bis km 331*40......

Der Rietzerbach r. bei km 331*40..........

Der Inn von km 331*40 bis km 328*70......

Der Klausbach r. bei km 328*70 ...........

Der Inn von km 328*70 bis km 327*62......

Der Gießbach 1. bei km 327*62............

Der Inn von km 327*62 bis km 324*44......

Der Erzbergbach 1. bei km 324*44 .........

Der Inn von km 324*44 bis km 322*80......

Der Kanzingbach r. bei km 322*80.........

Der Inn von km 322*80 bis km 317*14......

Der Niederbach 1. bei km 317*14..........

Der Inn von km 317*14 bis km 316*58......

Der Enterbach r. bei km 316*58...........

4162*5 km2 3*6 „ 11*8 „ 3*0 „ 7*6 „ 3*2 „ 5*8 „ 8*6 „ 893*0 „ 51*2 „ 25*6 „ 0*6 ,. 18*9 „ 1*9 „ 29*9 „ 10*2 „ 8*0 „ 6*9 „ 7*4 „ 1*9 „ 31*3 „ 16*3 „ 11*5 „ 7*9 „

__y

\yj

Beschreibung des Gebietes.

Der Inn ist dem vorliegenden Katasterdoppelblatte in einem Stücke des Mittellaufes behandelt, an das flußaufwärts die in den Katasterblättern Nr. 2 und 3, flußabwärts die in den Katasterblättern Nr. 160 und 161 bearbeiteten Abschnitte ergänzend anschließen.

Innerhalb dieser 38*42 km langen Strecke durchströmt der Inn das hier streckenweise noch ziemlich enge, beiderseits von steilen Berghängen eingeschlossene Inntal in anfangs nordöstlicher, später, von km 324*50 an, in südöstlicher Richtung.

Der oberen Teilstrecke zwischen km 355*00 und km 366*86 kommt ein durchschnittliches Gefälle von 3*8 %₀ zu. In der unteren Teilstrecke, von km 336*86 bis km 316*58, beträgt das Durchschnittsgefälle 2°/

00-

K.

12*5 „ 6*0 „ 12*2 „

Das Inntal vom Enter- bis Pitzbach ist bis Telfs noch ausgeweitet, dann aber einer großen Bruchspalte folgend flußaufwärts eingeengt. Der Nordalpenzug wird hier vornehmlich aus Hauptdolomit zusammengesetzt, wozu in der Mienninger Kette Wettersteinkalk tritt, während das Urgebirge im Süden Gneiß und Glimmerschiefer aufweist. Die Glazialbildungen treten in diesem Flußabschnitte zurück und finden sich etwas umfangreicher nur zwischen Enterbach und dem Schuttkegel von Flaurling vor. Weitere Schuttkegel sind jene auf denen die Orte Rietz und Stams liegen. Bei Silz machen sich glaziale Schuttablagerungen des Ötztales bemerkbar, die talaufwärts an Mächtigkeit zunehmen und bei der Ötztalmündung mit dem Materiale eines in postglazialer Zeit Tschirgantkamme niedergegangenen Bergsturzes vermengt sind. Bei Roppen endigen diese Ötztaler Schuttmassen. Hier treten die Kalke der Nordalpen auf das rechte Innufer über wodurch das Inntal speziell bei der Pitzbachmündung beträchtlich eingeengt wird.

Der Inn führt ziemlich bedeutende Mengen von Geschiebe mittleren und kleinen Kalibers, das ihm durch die zahlreichen meist wildbachartigen Charakter aufweisenden Nebenbäche zugeführt wird.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Einzugsgebiet zirka 8% auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 25% auf Hutweiden und Alpen, zirka 27% auf Wald und zirka 40% auf unproduktiven Boden inklusive Gletscher.

W asserkraftverhältnisse.

vom

Bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind in der behandelten Innstrecke zusammen 42.935*5 Bruttopferdekräfte vorhanden. Eine Ausnützung des Inn zur Gewinnung von Energie findet dermalen in der dargestellten Strecke nicht statt.

STAATSDRUCKtRt*

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Anteil

o.

n>

"l

<3

(/)

<D

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

wasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Reith

| (niing

) Reith

| Inzing

-316-65-

316-58    597-4 22460 32700

316-80    597-8 22440 32670

22410 32630

45730

45690

45640

0-4 32685    174-3

0-7 32650 304-7

-317-14- 317-14    598-5

22310 32490

Niederbach

45440

Pettnau

Innsbruck

j Flaurling ( Kalling j

Pettnau

Flaurling j Hatting I

-318-38-

-320-55-

319-10    601-9 22240 32400

320-70    604-8 22190 32330

321-70    606-5 22150 32280

-322-42- 322-80    608-2

-322-80-

3-4

32445

1470-8

45320

45220

45150

4664-5

2-9

1-7

1-7

32365

32305

32255

1251-4

732-2

731-1

Zur Bestimmung der Wassermengen des Inn in der Strecke von km 316-58 bis km 355-00 wurden die hydrometrischen Erhebungen in Imst, km 355-74 und in Innsbruck, km 298-60, sowie die an den bedeutenderen Zubringern nächst deren Mündungen durchgeführten Wassermessungen herangezogen.

Die acht und sechs Monate lang verfügbaren Mengenwerte betragen rund 123 Prozent, bezw. 215 Prozent der betreffenden zehn-monatigen Wassermengen.

Das Längenprofil wurde auf Grund eines trigonometrischen Nivellements festgelegt, wobei als Kontrollpunkte die Schienenoberkantenhöhen der Staatsbahnlinie Innsbruck-Bregenz benützt wurden.

22120 32230

21920 31960

323-50    609-7 21890 31920

21850 31870

45080

44700

44640

44580

Kanzingbach

1-5

20

31940

31895

638-8

850-5

324-44    611-7

21750 31740

44400

Erzbergbach

Telfs

Pfaffenhofen

Telfs

Pfaffenhofen

325-40    613-6 21710 31680

326-25    615-4 21660 31620

327-44    618-0 21620 31570

21610 31560

44310

44230

44160

44140

1-9

1-8

2-6

0-5

31710

31650

31595

31565

803-3

759-6

1095-3

210-4

4357-9

327-62    618-5

Gießbach

21350 31210

43650

2-4 31200 998-4

21330 31190

43620

328-70    620-9

Klausbach

-328-82-

21280 31110

43500

2-6

31100

329-88    623-5 21260 31090

1078-1

43470

2-2

31065

330-90    625-7 21230 31040

911-2

43410

Rietz

Rietz

0-5

31035

207-0

-331-01-

21220 31030

5583-1

43390

331-40    626-2

Ritzerbach

21150 30940

43260

1-1

30930

331-95    627-3 21120 30920

453-6

43230

-332-18- 332-92

2-0

30900

824-0

629-3 21090 30880

43160

2-7

30855

1110-8

21060 30830

43100

334-40    632-0

Lehnbach

Tirol

Mieming

Siams

Mieming

Stams

20810 30500

20790 30480

42630

42600

2-8 30490 1138-3

335-78    634-8

20630 30270

42300

Stanserbach

1138-3

0-9

336-25    635-7 20630 30270

42300

1-6

30270

363-2

-336-75-

20630 30260

42290

30265

645-7

1008-9

336-86    637-3

20410 29980

Klammbach

41890

1-3

337-25    638-6 20400 29960

29970

41860

519-5

3-7

29920

-339-70-

339-00    642-3 20330 29880

41740

1476-1

5-8

29840

Silz

Silz

340-80    648-1 20270 29800

41630

2307-6

3-6

341-98    651-7 20230 29740

41550

29770

1429-0

-342-00 -----

-342-18 - 343-50    657-0 20170 29660

41450

5-3

29700

2098-8

344-35    660-1 20140 29620

41390

3-1

29640

1225-1

15549-4

Imst

Haiming

Haiming

345-61    664-6 20090 29560

346-55    668-0 20060 29520

347-65    672-1 20020 29470

19980 29410

41300

41240

41170

41090

4-5

3-4

41

4-5

29590

29540

29495

29440

1775-4

1339-1

1612-4

1766-4

348-86    676-6

-348-90-

17580 26340

36360

Ötztaler Ache

349-60    679-6 17560 26320

36330

30

26330

1053-2

350-40    682-9 17530 26290

36290

3-3

26305

1157-4

Roppen

Roppen

351-50    687-5 17510 26250

351-90    689-7

36230

4-6

26270

1611-2

17510 26240

36220

2-2

26245

769-9

17460 26180

36130

Leonhardsbach

352-05    690-5 17460 26180

36110

0-8

26180

279-3

10633-4

17430 26140

36080

5-6

26160

1953-3

-353-12 - 353-15    696-1

17370 26060

35960

Waldelebach

17350 26030

35910

6-1    26045 2118-3

Karres

Arzi )

Karres

-354-22-

354-20    702-2

17250 25900

35720

Walderbach

• Arzl

17220 25860

35660

4-9 25880 1690-8

35500    707-1

16200 24660

33360

Pitzbach

Bearbeitet: K. k. Ing. Alfred Teubner.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Fußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

s

\

:

■i.

i-

i

<

i

;

.

\

.*•

r -

■/

: •

•••

-

-r

v

i

i

i.

, •

s.

rr-

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

6 Imst

Inn

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 158 u. 159 aufgelegt im Jahre 1913.

Der Inn von km 316 58 bis km 355 00.

Klammbach

Flußband.

Gießbach

Erzbergbach

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Niederbach

Lehnbach

Ôîelfs

___

»1

5o    / <o

Leo^

E. St. Ötztal

E. St.

CO

Hz

Stamserbach

Ô ”H’

Stams

co

Rietzerbach '

CO

Klausbach

E. St. 5 Pfaffenhofen

Kanzingbach

+ E. St. O Flaurling

H. St. Hatting

33000 l/sek

Enterbach

32800

Ötztaler Ache

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft.

32600

710 JJ

Abflußmengen

bei Niederwasser

Niederbach

700 - -

Längenprofil.

690- -

15549-4

15029-9

Stamserbach

Lehnbach

Rietzerbach

Klausbach

Gießbach

Erzbergbach

Kanzingbach

Einmündung des Enterbaches

32400

32200

32000

31800

31600

31400

31200

31000

30800

30600

PS

16000

15000

680 —

30400

30200

30000 ± 14000

670 —

foflubmengen

13553-8

Klammbach

29800

660 - -

in Sekundenlitern

29600

29400

29200

13000

29000 4- 12000

s

CO

Seehöhe in Metern

«5

03

rvl

:0

11246-2

10633-4

28800

28600

28400

28200

11000

g

CO

28000

10000

9817-2

27800

9580-2

27600

9000

cn

co

<=>

27400

8422-8

27200

g

CO

CD

_Einmündung des Pitzbaches

Waldenbach

Waldelebach

Leonhardsbach

6811-6

6493-3

è©

27000 I 8000

7718-4

'S

s*

26800

26600

26400

26200

7000

6041-7

26000 I 6000

5762-4

5583-1

25800

g

CO

25600

5000

4717-9

4664-5

25400

4584-7

4357-9

4490-2

25200

590 X km 355

-4-4-

354 3809-1 7353

352

351

350

4-

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

/I

4185-5

<>

323

322

321

320

319

318

317

25000 ± 4000

PS

3378-8

3506-6

3719-1

cp

ai

3000___

Wasserkräfte.

-C3

2868-4

L_

3000

2714'7

/I

2595-4

•4—;

verfügbare.

2388-4

OQ

Brutto-Pferdekräfte

1690-8

1766-4

1934-8

2065-3

2000

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

1463-3

1008-9

1138-3

1305-7

1110-8

1000

645-7

731-1

210-4

355

Kilometrierung

354

353

352

351

350

349

348

347

4-

346

345

344

4-

343

342

341

4-

340

339

338

337

336

335

334

333

332

331

330

329

328

327

326

325

324

323

322

321

CN

CO

co

CO

co

So ~Q~

I—316-58

«1

I

1*1

W asserkraft-Kataster.

Katasterblatt Nr. 160 u. 161, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentral-bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Der Inn

von km 280*86 bis km 316*58.

Situationsskizze.

Mats slab

1000m». 0123456703 10km

_P\

V--"

_____.."£3.1

Bauiiüârchen

Voldertal b.

r\%

Hall i%S^

E.Sl .l    \

[290

#•

ESt.Kum.Ur

ipm

X

?y

ran^

Mühtàuf^ Jnn s J, ra

nulbdhnhof

■g

•s

Y.

<2

7/ÿWTôfs%

E=

----

liemafe

xjfflwV

n V-"

("-'s

ScMofsj,

'^UyJlŻirl

/Tsi

/•

/■

/•'

r%

Beschreibung des Gebietes.

Der Inn durchfließt in der hier bearbeiteten Strecke, welche flußaufwärts an die in den Katasterblättern Nr. 158 und 159, flußabwärts an die in den Blättern Nr. 162 und 163 behandelte Flußstrecke anschließt, zwischen km 316*58 und km 301*10 das im Norden durch steile Felsabhänge (Martinswand etc.) begrenzte Inntal in südöstlicher Richtung; er umgeht zwischen km 301*00 und km 293*00 in einem nach Süden offenen Bogen den Schuttkegel bei der Sillmündung, auf dem der größte Teil der Landeshauptstadt Innsbruck liegt, und setzt seinen Lauf in dem von Innsbruck an breiteren Unterinntal in nordöstlicher Richtung fort.

In der behandelten 35*72 km langen Flußstrecke beträgt bei einem Gesamthöhenunterschiede von 50*7 m das durchschnittliche Gefälle l*4%o.

Die für diesen Flußabschnitt maßgebende Gebietsgrenze verläuft am linken Innufer von der Mündung des Enterbaches, km 316*58, zunächst über den bereits in dem Katasterblatt Nr. 158/59 erwähnten Holzkopf (1894 m) bis zur Reither-spitze (2375 m) in nordöstlicher, sodann über die Erlspitze (2407 m), den Großen Solstein (2542 m), die Hafelekaarspitze (2334 m) und die Rumer Spitze (2460 m) bis zum Stempeljoch (2218 m) in vorwiegend östlicher Richtung, biegt dort rechtwinkelig gegen Norden ab und gelangt über die Stempeljochspitze (2532 m) zum Hinteren Bachofen (2673 m). In letztgenanntem Punkte wendet sich die Trennungslinie wieder gegen Osten und zieht über die Speckkaarspitze

(2623 m) und die Große Bettelwurfspitze (2725 m) streichend, bis zur Walder-alpe(1501 m), von wo sie in südlicher Richtung zur Mündungsstelle des Wattenbaches in den Inn herabgelangt. Am rechten Innufer steigt die Wasserscheide in südlich gerichtetem Zuge über die Kreuztaxen (1591 m), die Rothe Wand (2220 m), den Hirzer Berg (2725 m), die Thorwand (2741 m), den Plunderling (2858 m) und die Große Kaserer Spitze (3270m) zur Hohen Wandspitze (3284 m) und zieht sodann, von kleinen Krümmungen abgesehen, in westlicher Richtung über den Kraxentrager (3000 m), den Wolfendorn (2775 m), den Brennersattel (1370 m), die Santigspitze (2313 m), den Pflerscher Tributaun (3102 m), die Weißwandspitze (3018 m), den Wilden Freiger (3394 m) und die Schaufelspitze (3333 m) zur Stubaier Wildspitze (3305 m). Von letzterem Punkte kehrt die Trennungslinie auf dem bereits im Katasterblatte Nr. 158 und 159 beschriebenen Wege über den Hinteren Brennerkogl (3326 m), den Hohen Sebler Kogl (3228m), die Kraspesspitze (2955 m) und den Geißkogl (2823 m) bis zum Kreuzjoch (2565 m) gegen Nordosten, sodann vorwiegend gegen Nordwesten streichend über den Grießkogl (2887 m), die Paiderspitze (2815 m), den Roßkogl (2643 m) und das Ranger Köpfl (1938 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Mündungsstelle des Enterbaches in den Inn zurück.

Über die in Betracht kommende Unterteilung des Niederschlagsgebietes von zusammen 6936*7 /cm² gibt die nachstehende Tabelle Aufschluß:

Das Gebiet des Inn bis km 316*58 . ..

Der Inn von km 316*58 bis km 312*95 Der Schloßbach 1. bei km 312*95 ....

Der Inn von km 312*95 bis km 310*88

Der Ehnbach 1. bei km 310*88.......

Der Inn von km 310*88 bis km 310*28

Die Melach r. bei km 310*28........

Der Inn von km 310*28 bis km 304*18 Der Axamerbach r. bei km 304*18 . ..

Der Inn von km 304*18 bis km 302*46 Der Geroldsbach r. bei km 302*46 ...

Der Inn von km 302*46 bis km 299*13

Der Loferbach 1. bei km 299.13 .....

Der Inn von km 299*13 bis km 298*90 Der Höttingerbach 1. bei km 298*90..

Der Inn von km 298*90 bis km 296*45 Der Mühlauerbach 1. bei km 296*45 ..

Der Inn von km 296*45 bis km 295*89

Die Sill r. bei km 295*89 ...........

Der Inn von km 295*89 bis km 292*70 Der Aldranserbach r. bei km 292*70..

Der Inn von km 292*70 bis km 291*10 Der Herztalbach r. bei km 291*10....

Der Inn von km 291*10 bis km 289*27 Der Rumersbach 1. bei km 289*27....

Der Inn von km 289*27 bis km 287*34 Der Kenjachbach 1. bei km 287*34 . ..

Der Inn von km 287*34 bis km 286*90 Der Weißenbach 1. bei km 286*90 ...

Der Inn von km 286*90 bis km 285*40 Der Zimmertalbach r. bei km 285*40 .

Der Inn von km 285*40 bis km 283*86 Der Voldertalbach r. bei km 283*86 ..

Der Inn von km 283*86 bis km 283*05

Der Fallbach 1. bei km 283*05 .......

Der Inn von km 283*05 bis km 284*50

Der Bärenbach 1. bei km 281*50 .....

Der Inn von km 281*50 bis km 280*86 Der Wattenbach r. bei km 280*86.....

Das Inntal- vom Watten- bis Enterbach wird im Norden von Kalkgebirge, vor allem von Wettersteinkalk (Solstein und Martinswand), Hauptdolomit (Zunderköpfe) und Raiblerschichten, im Süden von Urgesteinen, Quarz und Gneisphillit sowie Tonglimmerschiefer flankiert und erscheinen beide Talgehänge meist durch Glazialbildungen eingehüllt. Die Schotterterrassen der Eiszeit am linken Ufer „Gnadenwaldterrasse“ benannt, werden durch Schuttkegel von Wildbächen und durch Einschnitte der Seitentäler unterbrochen. Einer der größten Schuttkegel ist jener des Halltales, welcher eine zeitweise Aufstauung des Inn bewirkt und letzteren derart gegen das Südgehänge gedrückt hat, daß hier eine lebhafte Erosion der Glazialschotterablagerungen stattfinden mußte. Bei Innsbruck hat dagegen das Delta der Sill den Lauf des Hauptflusses nach Norden verschoben. In der Umgebung der Landeshauptstadt Tirols stehen interessante Glazialbildungen, vor allem die auch als Baustein geschätzte Höttingerbreccie an. Flußaufwärts von Innsbruck ist derTalboden als ehemaliger Seegrund vielfach versumpft und sind die eiszeitlichen Schuttmassen größeren Umfanges auf das rechte Innufer beschränkt.

Innerhalb der in Rede stehenden Strecke führt der Inn ziemlich bedeutende Mengen mittleren und groben Geschiebes.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Teileinzugsgebiet der vorliegenden Innstrecke zirka 14% auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 29% auf Hutweiden und Alpen, zirka 32% auf Wälder und zirka 25% auf unproduktiven Boden inkl. Gletscher.

W asserkraftverhältnisse.

TI „ 8*8 „ TI „ 0*3    „

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die in der hier behandelten Innstrecke vorhandenen Wasserkräfte 26.036*2 Bruttopferdekräfte. Eine Ausnützung des Inn zur Gewinnung von Energie findet in der in Rede stehenden Strecke dermalen nicht statt.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13    14

15

16    17

18 I 19 I 20    21

22

Anteil an

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Kaiastral-

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

280-86    546-7 33590 46030 65570

Fritzens

Wattens

Fritzens

Wattens

0-2 46030    122-7

281-00    546-9 33590 46030 65570

0-6 46025 368-2

33580 46020 65560

-282-10-

281-50    547-5

Bärenbach

33470 45870 65360

Zur Bestimmung der Wassermengen des Inn wurden die hydrometrischen Erhebungen in Imst, km 355-74, in Innsbruck, km 298-60 und in Kufstein, km 220-15, sowie die an den bedeutenderen Zubringern nächst deren Mündungen durchgeführten Wassermessungen herangezogen. Die acht und sechs Monate lang verfügbaren Mengenwerte betragen rund 123 °/₀ beziehungsweise 215 °/0 der betreffenden zehnmonatigen Wassermengen.

Das Längenprofil wurde auf Grund eines trigonometrischen Nivellements festgelegt.

In das Nivellement einbezogene Fixpunkte :

Höhenmarke in der Eisenbahnstation Innsbruck = 584 ■ 1063, Höhenmarke in der Station Hall i. T. = 563 • 5996 m über der Adria.

0-9

45860

550-3

282-10    584-4 33450 45850 65340

2200-7

0-8

45830

488-9

Baumkirchen

Volders

Baumkirchen

Volders

283-05    549-2

283-86    550-3

33430 45810 65280

33370 45730 65180

33360 45710 65160

33010 45230 64530

Fallbach

1-1

45720

670-6

Voldertalbach

-284-50

1-9

45205

1145-2

32970 45180 64470

1145-2

-285*34-

285-40    552-2

Zimmertalbach

32670 44780 63940

Mils

Mils

1-0 44775 597-0

286-15    553-2 32630 44770 63930

Tulfes

Tulfes

0-9 44760 537-1

32650 44750 63800

-286-90- 286-90    554-1

Weißenbach

1490-1

32470 44500 63580

0-6

44500

356-0

32470 44500 63570

Tirol

Innsbruck

-287-57- 287-34    554-7

Kinzachbach

Hall i. T.

32260 44220 63200

288-47    556-2 32250 44210 63190

32250 44200 63180

1-5

1-4

44215

44205

884-3

825-2

289-27    557-6

Rumersbach

Ampaß

Ampaß

-291-03-

32120 44020 62950

0-6

44020

352-2

289-60    558-2 32120 44020 62950

1-3

44010

762-8

32100 44000 62920

Thaur

Thaur

291-10    559-5

Herztalbach

32060 43950 62850

6678-0

2-4

43945

1406-2

32050 43940 62830

| Arzl | Ruin |

Amras_[_

! Arzl I Ruin

Amras

-292-70- 292-70    561-9

31890 43720 62540

-293-32- 293-15

562-5 31880 43710 62520

Aldranserbach

0-6

2-2

43715

43705

349-7

1282-0

-294-10- 294-80

564-7 31870 43700 62510

1-4

43695

815-6

31870 43690 62500

295-90    566-1

Sill

-295-82-

25140 36290 51250

Mühlau

Innsbruck

Mühlau

Innsbruck

-297-21-

296-45    566-8

0-7 36290 338-7

25140 36290 51240

25080 36200 51130

Mühlauerbach

Fürtrag

11.852-7

11.514-0

Schluß.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

Tabelle I.

10

12    13    14

15    16    17    18

19    20

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

Irl r

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II £2

22

Anmerkung

Hötting [ Mühlau

Mühlau

296*45

566*8 25080 36200 51130

Übertrag 11.852*7

11.514*0

Hötting

-297*21-

297*83

568*5 25040 36150 51080

1*7

36175 820*0

-297*50-

1*3

36125 626*2

Innsbruck

Innsbruck

298*90

569*8

25000 36100 51000

24940 36020 50890

24940 36020 50890

Höttingerbach

0*3

36020

144*1

299*13

570*1

Loterbach

5795*2

24850

35890 50710

0*5

35885

239*2

299*50

570*6 24840

35880 50700

-29943

1*7

35870

813*1

300*35

572*3 24820 35860 50680

1*6

35855

764*9

301*20    573*9 24810 35850 50650

Wilten

Wilten

1*9

35840

907*9

24800 35830 50620

302*46    575*8

Geroldsbach

Hötting

Hötting

24680 35670 50390

1*3

35665

618*2

-303*20-

303*25    577*1

24670 35660 50380

1*1

35655

522*9

=====

304*18    578*2

24660 35650 50360

Axamerbach

Völs

Völs

24470 353S0 50000

0*8

35370

377*3

Tirol

Innsbruck

-306*90

-307*00

305*10    579*0

307*05    582*4

24440 35350 49940

24370 35260 49820

3*4

35305

1600*5

4370*6

Kematen

Kematen

1*5

35240

704*8

308*05    583*9

24340 35220 49750

2*1

35190

985*3

-309*96

309*34    586*0

24290 35160 49670

1*5

35135

702*7

24260 35110 49810

310*28    587*5

Melach

Unter Perfuß

Unter Perfuß

23010 33420 46760

22930 33310 46610

0*9

33365

400*4

310*88    588*4

Ehnbach

22810 33180 46390

Zirl

Zirl

1*6

33140

7070

-311*85-

311*90    590*0

22750 33100 46290

1*6

33075

705*6

22720 33050 46230

312*95    591*6

Schloßbach

4358*4

22630 32930 46050

1*7

32920

746*2

313*87    593*3

22610 32910 46020

1*4

32905

614*2

314*60    594*7

22600 32900 46000

1*5

32875

657*5

-315*34-

315*90    596*2 22570 32850 45930

Inzing

1*2

32845

525*5

22560

32840 45920

316*58    597*4

Enterbach

22460

32700 45730

Zusammen

26036*2

26036*2

Bearbeitet: K. k. Ing. Alfred Teubner.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Schl

Ehnbach

7 6 Zirl

Inn

^ H.St. EnW^ Ô Inzing

Sl

Melach

LÜ

co

Ô Kematen

598 "!.

E-St- vaisÖ,

Kxamerbach

596. _

594. _

Längenprofil.

592..

590. _

588..

586 __

584. _

582 __

580. _

578..

576 ..

574..

cjn

CN

cji    cn

co    *^4

OO    c=>

co    co

LO    LO

to

Seehöhe in Metern

CO

LO

CN

cn

05

G>

OO    C£>

LCS    IO

m    Lo

4356-4

WAS SERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Der Inn von km 280 86 bis km 316 58.

Katasterblatt Nr. 160 u. 161, aufgelegt im Jahre 1913.

Geroldsbach

Loferbach

k-k.

S-^!Shn

CO

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft, 0 Fixpunkt.

4370-6

FluDband.

Müh/.

Rumersbach

Weiß

^ ^Mühlau

Kinzachbach

H. St. Rum

LU

OO

•ra 6 Hall i. T.

Ô Mils

Fallbach

Baumkirchen . H.St. 5

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

_^ärenbach

Innsbruck Ô F^P.

Westbahnhof

⁼ *1^

Aldranserbach

Hauptbahnhofi

5456-5

>/^Herzta

Inn

Zimmertalbach

Voldertalbach

Ô Volders Wattenbach

47m³/sek

Abflußmengen

bei Niederwasser.

co

CO

Aldranserbach L

Herztalbach

Rumersbach L

Kinzachbach I__

Weißenbach L

6678-0

Zimmertalbach

Voldertalbach

Fallbach

Bärenbach

Einmündung des Wattenbaches-

oi

co

Q_

co §

_ _ 42 . _6600

..6400

_ _ 41 -_ 6200

. _ 6000

5795-2

5793-7

4968-5

Abflußmengen in m³/sek

5800

5600

OO

co

5400

5200

oo

co

5000

JC

îti

0-1    Ol

Ol    Ol

O    KO

Ol    Ol    Ol

-P»    -f*.

4*.    cr>    co

NO

3 ,316-58- L,_Einmündung des Enterbaches

_ Geroldsbach

Loferbach

-Q 4636-5

CD

tüO

:0

Mühlauerbach

_ _ 4800

Abflußmengen

. Schloßbach

CO

3956*0

3993-3

4010-3

3249-0

Ehnbach

Melach

Axamerbach

8213-9

3866-2

3627-0

3853-5

4616-3

co

oo

OS

'S

io

co

co

_ _ 4600

_ _ 4400

_ _ 4200

_ _ 4000

_ _ 3800

. _ 3600

_ _ 3400

_ _ 3200

315

314

2543-4

<>

312

4*

309

308

307

•0-

co

cr>

Cn

St

S-i-

co

302

301

300

299

298

297

296

295

294

293

292

291

290

289

288

-0-

NS

oo

co

oo

CM

oo -o-

oo

Ol

oo -y-

OO -6-

co

sf

98-083-w g

| I I II ^44-H

OO

co

_ _ 3000

_ _ 2800

co

KO

_ _ 2600

2392-8

2447-3

- _ 2400

2200 ??

2200-7

2000

2049-0

2097-6

2078-0

1800-.

1797-2

1600- _

1688-0

1400-1. jg

Wasserkräfte.

y/i verfügbare.

1709-2

Brutto-Pferdekräfte

_ _ 2200

_ _ 2000

_ _ 1800

1490-1

_ _ 1600

_ _ 1400

03

“O

1183-0

1141-1

1145-2

1159-5

__1200

a>

iooo - _ ä:

800 .. g

_ _ 1000

CQ

702*7

600 _ _

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

815-6

893-1

670-6

_ _ 800

525-5

522-9

_ _ 600

400 _ _

356-0

-.400

200 _ _

_ _ 200

a3

t=

c:

bJD

CD

co

5Î

CO

co

co

CN

CD

oo

oo

co

co

co

CN

Ił

£-6-

KO

CO

co

oo

cn

csi

co

KD

co

C-n

-0-

o

CSI

KD

CO

CO

292

291

290

289

288

287

286

285

284

283

282

TTT

TT"rT

281

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 162 u. 163, aufgelegt im Jahre 1913.

Der Inn

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

von km 241*72 bis km 280*86.

Situationsskizze.

1000m 0    1

Mafsslal)

234507Ô9    10 km

CD

r-

'W

kJ'

V--'

c/r

«ó Krami&qt h

•H

» g sa

Urir

II

'te'»

Air

-^tgsertL

Vomperh

LSL

Ol*

C/5

l Trrfens V

yj

fWeer

N,

"TO?/!/!

/"

Beschreibung des Gebietes.

In der im vorliegenden Katasterblatte behandelten Strecke zwischen der Mündung der Wildschönauerache und der Mündung des Wattenbaches durchströmt der Inn das hier schon ziemlich breite Tal durchwegs in nordöstlicher Richtung. An die genannte Strecke schließt stromaufwärts die in den Katasterblättern Nr. 160/61, stromabwärts die in den Blättern Nr. 164/65 behandelte Innstrecke an.

Das Längenprofil der gegenständlichen, 39*14 km langen Flußstrecke weist zwischen km 249*8 und km 280*86 ein durchschnittliches Gefälle von 0*9 %„ auf, daran schließt sich zwischen km 246*90 und der Mündung der Brandenbergerache, km 249*80, ein kurzes steileres Stück mit 1*8 %o Gefälle, während der untersten Teilstrecke von km 241*72 bis km 246*90 ein Gefälle von 1 %o zukommt.

Die Trennungslinie des Niederschlagsgebietes für die in Rede stehende Innstrecke umgeht von der Mündungsstelle des Wattenbaches in den Inn, km 280*86, nach kurzem nördlich gerichteten Laufe von der unbenannten, in der Spezialkarte mit 1501 kotierten Spitze aus in einer langgestreckten, nach Osten offenen Schleife über die Große Bettelwurfspitze (2725 m), die Speckkarspitze (2623 m), die Kanzel (2513 m) und die Plattenspitze (2492 m) bis zur Lamsenspitze

(2501 ni) streichend, das Tal des Vomperbaches und zieht sodann überden Lunstkopf (2141 ra), den Ochsenkopf (2148 m) und den Bärenkopf (1987 rn) bis zur Ortschaft Maurach am Achensee gegen Nordosten. Von letztgenannter Ortschaft an verfolgt die Wasserscheide, von kleineren teilweise S-förmigen Krümmungen abgesehen, über den Gschollkopf (2039), das Spieljoch (2237), die Gamsspitze (1909 m), den Zwölferkopf (1490 m), die Gufferspitze (2192 m), die Halslspitze (1863 m), den Kitzlberg (1806 m), den Rißerkogl (1827 ni) und den Rothkopf (1600 ni) bis zur Wasserspitze eine vorwiegend nordöstliche Richtung, wendet sich sodann über die Brecherspitze (1684 ni) ziehend ein kurzes Stück gegen Osten und gelangt von der Aiplspitze (1758 m) in südlich gerichtetem Verlaufe über den Auerberg (1665 m), den Kreuzberg (1718 m), das Hintere Sonnwendjoch (1988 m), den Voitsberg (1789 m) und den Nachberg (1541 m) zur Mündungsstelle der Wildschönauerache in den Inn, km 241*72. Am rechten Innufer steigt die Grenzlinie des Einzugsgebietes in anfangs südöstlicher Richtung über das Kragenjoch (1427 m) bis zum Prentner-joch (1730 m), sodann in südlicher Richtung über das Feldalpenhorn (1926 m), das Schweighoferhorn (1990 m) und das Sonnenjoch (2288 m) zum Thorhelm (2405 m), wendet sich von da rechtwinkelig gegen Osten bis zum Frommeikopfkogel (2434 m) und zieht dann wieder in vorwiegend südlicher Richtung über den Gerlospaß ( 1486 m), den Steinkaarkopf (2392 m), den Hohen Schaflkopf (3062 m) und die Reichenspitze (3305 ni) zum Dreiecker (2893 m) auch Feldspitze genannt. Von letzterem Punkte bis zur Hohen Wandspitze (3284 m) verläuft die Trennungslinie vorwiegend gegen Südwesten und berührt hierbei die nachstehenden markanten Punkte: Rauchkofi (3252 m), Wagnerschneidspitze (2901 m), Wollbachspitze (3201 m), Große Löfflerspitze (3382 m), Mösele (3486 m), Hochfeiler (3523 m) und Pfitscherjoch (2248 m). Von der anschließenden Hohen Wandspitze kehrt dann die Wasserscheide vorwiegend gegen Norden streichend auf dem bereits in den Katasterblättern Nr. 160/61 beschriebenen Wege über die Große Kasererspitze (3270 m), die Geierspitze (2858 m), die Thorwand (2741 m), den Hirzerberg (2725 m), die Rothe Wand (2220 m) und die Kreuztaxen (1591 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Mündungsstelle des Wattenbaches in den Inn, zurück.

Das Gesamteinzugsgebiet des Inns bis zur Mündung des Wattenbaches, km 280*86, beträgt 6936*7 km². Das für die vorliegende Inn-strecke maßgebende Teileinzugsgebiet von 1987*4 km² gliedert sich mit Rücksicht auf die bedeutenderen Nebenbäche in folgender Weise:

Der Inn von km 280*86 bis km 277*43.....

Der Weerbach r. bei km 277*43 ..........

Der Inn von km 277*43 bis km 273*42 ....

Der Pilibach r. bei km 273*42............

Der Vomperbach 1. bei km 273*42 ........

Der Inn von km 273*42 bis km 269*64 ....

Der Lahnbach r. bei km 269 64 ..........

Der Inn von km 269*64 bis km 267*28 ....

Der Stanserbach 1. bei km 267*28.........

Der Inn von km 267*28 bis km 265*0 .....

Der Buchbach r. bei km 265*0 ...........

Der Inn von km 265*0 bis km 262*84 .....

Der Kasbach 1. bei km 262*84............

Der Inn von km 262*84 bis km 256*74 ....

Die Ziller r. bei km 256*74 ..............

Der Inn von km 256*74 bis km 253*50.....

Der Habacherbach 1. bei km 253*50 .......

Der Inn von km 253*50 bis km 253*0......

Die Alpacherache r. bei km 253*0.........

Der Inn von km 253*0 bis km 249*80 .....

Die Brandenbergerache 1. bei km 249*80 . . .

Der Inn von km 249*80 bis km 242*82 ....

Der Maukenbach r. bei km 242*82 ........

Der Inn von km 242*82 bis km 242*30 ....

Der Fellentalerbach 1. bei km 242*30 ......

Der Inn von km 242*30 bis km 241*72 ....

Die Wildschönauerache links bei km 241*72

4*8 km²

79*2 „ 23*1 „ 27*1 „ 45*8 „ 10*1 „ 8*9 „

Id —

7-8 „ 70 „ 14-2 „ 180 „ 33-4 „ 1136-9 „ 6-0 „ 21-4 „ 2-0 „ 83-6 „ 5-7 „ 282-9 „ 4-9 „ 18-8 „ 0-9 „ 17-7 „ 0-7 „ 86-6 „

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

12    13

14

15    16    17    18    19    20

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehohen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II £2

22

Anmerkung

■7"

241-72

503-0 46090

62990 91400

0-4 62985 335-9

46080

62980 91390

242-30

503-4

(Feilentallerbach)

45920

62770 91110

Breitenbach

Kundl

Breitenbach

Kundl

0-6

62765

502-1

45910

62760 91100

242-82

5040

45740

62530 90800

(Maukenbach)

Zur Bestimmung der Wassermengen des Inn zwischen fern 241-72 und km 280-86 wurden die Ergebnisse der hydrometrischen Erhebungen am Inn in Innsbruck und Kufstein sowie die Wassermengenbestimmungen, welche an den bedeutenderen Zubringern durchgeführt wurden herangezogen.

Das acht- beziehungsweise sechsmonatige Betriebswasser beträgt bei derMeßstelle Innsbruck 129 °/₀, beziehungsweise 218 °/₀, bei der Meßstelle Kufstein 138 °/₀, beziehungsweise 219 °/₀ des zehn-monatigen Betriebswassers.

Das Längenprofil wurde auf Grund eines trigonometrisch erhobenen Längenprofils festgelegt. Als Fixpunkte dienten die Höhenmarken in den Eisenbahnstationen:

Jenbach Brixlegg Kundl .

531-7790 m 525-7723 „ 512-6784 „

0-9

62525

750-3

243-90

504-9

45740

62520 90790

0-6

62515

500-1

8254-0

244-45

505-5

45730

62510 90780

-245-08-

1-1

62505

916-7

245-65

506-6

45730

62500 90760

1-2

62500

10000

Radfeld

Radfeld

-247-34-

246-90    507-8

45720

62500 90750

1-6

62495

1333-2

247-80

509-4

45710

62490 90740

1-8

62485

1499-6

Kufstein

248-80

511-2

45710

62480 90730

-249-10-

1-7

62475

1416-1

Rattenberg •

Rattenberg

249-80    512-9

45700 62470 90720

(Brandenberger Ache)

43020

58640 85480

0-8

58630

625-4

-250-93-

250-85    513-7 43000

58620 85450

Tirol

Kramsach

Volldöpp

0-7

58610

547-0

251-65    514-4 42990

58600 85430

0-6

58590

468-7

2187-8

Brixlegg

Brixlegg

252-45    515-0 42980

58580 85410

0-7

58575

546-7

42970 58570 85390

253-00    515-7

(Alpacher Ache)

42230

57570 84070

0-2

57560

153-5

-253-20-

42210

57550 84040

253-50    515-9

(Habacherbach)

42020

57290 83700

Reith

Reith

-254-21-

254-90    517-1

42000

75270 83670

1-2

57280

916-5

2291-2

0-7

57255

534-4

Münster

Münster

-256-74-

-258-08-

255-65    517-8

256-74    518-7

41080

41970

37500

57240 83630

57220 83600

51220 72600

0-9

1-2

57230

686-8

(Ziller)

51180

818-9

Straß

Straß

258-10    519-9 37440

51140 72480

1-1

51110

749-6

Schwaz

Wiesing

Wiesing

258-95 ,521-0 37400

259-85    522-2 37350

51080 72400

51010 72330

1-2

51045

816-7

5033-1

-260-69-

1-3

50985

883-7

-260-83-

260-75    523-5 37310

50960 72250

1-1

50930

747-0

Fürtrag .

17766*1

17766T

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

(Fortsetzung.)

10

11

12

13    14    15    16    17    18    19

20 21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

Ui

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Übertrag .

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

17760-1

17760*1

261-70    524-6 37270

50900 72170

1-5

50860

1017-2

Jenbach

37200

50820 72070

Jenbach

262-84    526-1

(Kasbach)

36650

50140 70980

0-6

50110

400-9

Buch

Buch

263-45    526-7 36610

50080 70920

0-7

50045

467-1

-264-22- 264-30    527-4 36560

50010 70830

0-7

49990

466-6

36520

49970 70760

265-00    528-1

(Buschbach)

36460

49890 70650

1-0

49870

664-9

---266-10- 266-02    529-1 36430

49850 70600

Schwaz

Stans

Stans

1-4

49825

930-1

267-28    530-5

36390

36160

268-00    531-3 36100

49800 70530

49490 70120

49410 70020

(Stanserbach)

0-8

49450

527-5

7656-2

1-0

49390

658-5

Vomp

Schwaz

Vomp

Schwaz

-268-81- 268-85    532-3 36070

49370 69970

0-9

49345

592-1

n.

36030

49320 69900

-269-31- 269-64    533-2

(Lahnbach)

35950

49210 69760

Tirol

0-4

49200

262-4

-270-30- 270-01    533-6 35940

49190 69730

1-3

49175

852-4

271-15    534-9 35920

49160 69690

Vomp

Vomp

-271-94-

1-4

49135

917-2

272-25    536-3 35880

49110 69630

Pili

Pili

1-4

49100

916-5

35860

49090 69600

-273-42- 273-42    537-7

(Vomperbach und Pilibach)

35210

48210 68440

1-1

48180

706-6

274-20    538-8 35170

48150 68370

Weer

Weer

1-6

48090

1025-9

275-95    540-4 35080

48030 68210

Terfens

Terfens

1-3

47990

831-8

2756-1

277-15    541-7 35010

47950 68100

277-43-

0-3

47940

191-8

35000

47930 68070

277-43    542-0

(Weerbach)

34290

46980 66820

0-8

46975

5011

Innsbruck

| Kolsaß

j Kolsaß

-278-43- 278-05

-279-72- 279-10

542-8 34280

544-1 34270

46970 68810

46950 68780

1-3

2-6

46960

46935

814-0

1627 1

2942-2

Fritzens

Wattens

Fritzens

Wattens

34250

46920 66740

280-86    546-7

(Wattenbach)

33590

46030 65570

Zusammen .

31120*6

31120-G

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

zusammen

für Energiezwecke findet innerhalb der genannten Strecke dermalen nicht statt.

Die Talstrecke von der Wildschönauerache bis zum Wattenbache oberhalb Hall verläuft noch innerhalb des Nordalpenzuges und nur die Partie von Schwaz bis Wattenbach liegt an der Grenze zwischen Ur- und Kalkgebirge. Das linke Talgehänge wird von dem vorwiegend aus glacialen Schottern und Moränen bestehenden Material zusammengesetzt, das sich als „Mittelgebirge“ gegen 300 m über den gegenwärtigen Talboden erhebt. Der Nordalpenzug weist in diesem Abschnitte vornehmlich Hauptdolomit auf, während das Gebirge südlich des Inns aus Schiefern, Sandsteinen und Ramsaudolomiten besteht. Hier befinden sich zahlreiche alte und neue Bergbauanlagen. Das ziemlich breite Inntal wird an mehreren Stellen durch Schuttmaterial eingeengt, so bei Rattenberg, wo ein Bergsturz vom Pletzachkopfe den Inn gegen das südliche Gehänge drängt, ferner bei Jenbach und Vomp, wo die Schuttkegel des Kas- und Vomperbaches in das Inntal vorgebaut sind, und endlich bei Schwaz, wo einerseits der Lahnbachschuttkegel und auf der gegenüberliegenden Talseite die Abrutschungen der Glacialbildungen des Mittelgebirges bei Ficht den Talboden einschnüren.

Die Geschiebeführung des Inns ist in der behandelten Strecke durch erhebliche Mengen mittlerer Korngröße gekennzeichnet.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Teileinzugsgebiete zirka 12% auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 27% auf Hutweiden und Alpen, zirka 41% auf Wald und zirka 20% auf unproduktiven Boden inklusive Gletscher.

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind in der Innstrecke zwischen km 241*72 und km 280*86, 31120*6 Brutto-Pferdekräfte vorhanden. Eine Ausnützung

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle 1 gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungs- . punkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Um ständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Vomperbach

Stepserbach

H. St.

Ô Terfens

AV

Weerbach

Öw

eer

Pilibach

Uhnbach

Ô Schwaz

W A S S E R K R A FT- KATA S T E R.

Graphische Darstellung.

Der Inn von km 24172 bis km 280 86.

Katasterblatt Nr. 162 u. 163, aufgelegt im Jahre 1913.

Kasbach

Ô Jenbach 0E. St.

Flußband.

H. St. Zillertal

Habacherbach

Brandenberger Ache

Kramsach

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Fellentalerbach

Inn

Buschbach

Alpacher Ache

E. St.

Ô Rattenberg

H. St.

Maukenbach

E. St.

Ziller

Brixlegg

Wildschönauer Ache

Ô/Kundl

Abflußmengen

546 __

Zeichenerklärung: Ö größere Ortschaft 0 Fixpunkt.

bei Niederwasser.

544 _ _

Längenprofil.

542 _ _

540 _ _

538 __

536 __

7656-2

534 __

532-,

7255-3

Ziller

Habacherbach

Alpacher Ache

Brandenberger Ache

Maukenbach

Fellentalerbach

Einmündung

der Wildschönauer Ache

CT>

CO

CN|

CO

CTS

a>

<*>

co £

7918-1

8254-0

- - 60

-.8200

. -8000

_ _ 59 -. 7800

- - 7600

7416-0

_ _ 58

- - 7400

__ 57 -. 7200

LT)

- - 7000

co

io

oo

04

U“5

6788-2

- - 6800

CO

Ol

m

LO

04 CD 04    04

LO LO

Seehöhe in Metern

6321-6

6665-7

6165-6

tn

tn

-- 6600

tri

CO

UD

co

tri

tn

04

CD    OO

i—    co

to    LO

tn    tri

CD    CD

4a»»    OD

NO

_ Einmündung des Wattenbaches

Weerbach

Vomperbach u. Pilibach

Lahnbach

Stanserbach

4726-6

Abflußmengen

4199-1

5656-7

Buschbach

Kasbach

Abflußmengen in m³/sek

tn

cn

co

04

LO

5248-9

4214-2

5033-1

C°///

4248-9

OO

- - 6400

- - 6200

- - 6000

- - 5800

- - 5600

- - 5400

- - 5200

- -5000

- -4800

- -4600

- -4400

- - 4200

500 __

- - 4000

--46

498 __

-. 3800

496 JL

269

<î>

259

km 280-86    280

279

278

277

276

275

274

273

272

271

270

3540-6

268

267

266

265

264

263

262

261

<>■

<>■

4-

TTT

±45 -. 3600

260    3464-6

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

. - 3400

PS

3000

2942-2

2948-5

2915-7

2800 ..

2756-1

2600

2686-1

2647-9

Brutto-Pferdekräfte

to

ND

CO

2400 _ _

2441-1

2291-2

2200 _ _

2000 - _

2049-5

Wasserkräfte.

2137-7

2187-8

OO CO    04    CD

OJ    04    04    CN    CS|

1800

1600

1400

1200

Brutto-Pferdekräfte

1627-1

1833-7

/i

verfügbare.

1764-2

1562-4

1416-1

..1800

. .1600

_-1400

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

1221-1

—1200

1000 _ _

1023-6

916-5

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

1017-2

1015-4

-.1000

800 _ _

_ _ 800

600 _ _

686-8

546-7.

g

co

400 __

200

191-8

km 241-72

g

CM

Kilometrierung 280

279

278

277

276

275

274

<>■

273

272

271

270

269

<>■

268

267

266

265

264

263

4-

262

261

TTT

J-0

260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 164 und 165, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Der Inn

von km 204*30 bis km 241*72.

Situationsskizze.

1000m 0    1

Mafsstab

S B 7    8    9 IDlim

^v/>

//

/\

205    •.

ci J

"'V<,

Ń........

-\..........■

mm

Gemçrab^,

•/

Niederndorf y * ^Jennb.

Hä

Kiefersfê}de.n\ \W..

mu?

*•.

V.

Jh[er§$9

SjiarcW

............AJ

.'■ RStL ajiglxunpfenj/.

.....*

â;

/**

Wr.

St:

^chb,

iniibich

\2M)

rr-:

ffWorg

W \\ \

l)

St

a\ \

&\

^ h'undl

\_

t;

fûrlch

CD

C___

Beschreibung des Gebietes.

berg (1789 m) und den Kreuzberg (1718 m), in welchem Punkte sie die österreichisch-bayrische Grenze überschreitet, dann bis zur Auerspitze (1811m), biegt sodann rechtwinkelig gegen Osten ab und gelangt über den Hausberg (1271m) zum Großen Traiden (1853 m). Von letzterem Punkte streicht die Trennungslinie bis zum Wendelstein (1837 m) abermals in direkt nördlicher Richtung, wendet sich dann bis zum Mutterberg (1261 m) ein kurzes Stück gegen Nordosten und zieht über den Dämpfei (1353 m) bis zum großen Mühlberg (1220 m) in südlicher, endlich über die Austritter Alpe (1200 m) und den Wildbarren (1427 m) in vorwiegend östlicher Richtung zum Endpunkte der im vorliegenden Blatte behandelten Strecke, woselbst der Inn vollständig auf bayrisches Gebiet Übertritt.

Am linken Innufer führt die Wasserscheide zwischen Flußkilometer 204*30 und der in der Spezialkarte mit 1033 kotierten Spitze in einer langgestreckten nach Südwesten offenen Schleife über das Grenzhorn (1369 m) und den Hochriß (1569 m) zum Linneberg (1567 m) und Spitzstein (1598 m), umgeht dabei das Tal des Trockenbaches und zieht sodann bis zum Wandberg (1455 m) ein kurzes Stück gegen Osten. Von letztgenanntem Punkte bis zum Geigenkopf (2070 m) verfolgt die Trennungslinie eine direkt südliche Richtung und berührt hierbei die nachstehenden markanten Punkte: Brennkopf (1315 m), Heuberg (1608 m), Hochalp-Spitze (1574 m), Treffauer Spitze (2304 m), Rauher Kopf (1581 m), Gaisberg (1769 m), Kreuzjoch (1728 m), Brechhorn (2032 m) und Gerstinger Joch (2047 m). Vom Geigenkopf verläuft die Grenzlinie vorwiegend westlich über den Grünkopf (1950 m), das Kröndlhorn (2444 m), den Tristkopf (2362 m), den Schwebenkopf (2354 m), den Salzachgeier (2470 m) und den Trommelkopf (2434 m) zum Torhelm (2495 m), wendet sich in letzterem Punkte gegen Norden und kehrt in anfangs nördlich, dann nordwestlich gerichtetem Verlaufe auf dem bereits in Katasterblatt Nr. 162/63 beschriebenen Wege über das Sonnenjoch (2288 m), das Schwaighoferhorn (1990 m), das Feldalpenhorn (1926 m), das Prentner Joch (1730 m) und das Kragenjoch (1427 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Mündungsstelle der Wildschönauer Ache in den Inn zurück.

Das für dieses Katasterblatt in Betracht kommende Einzugsgebiet von 9860*2 km² unterteilt sich bei Berücksichtigung der bedeutenderen Zubringer wie folgt:

Der Inn bis km 241*72...................

Der Inn von km 241*72 bis km 237*03......

Der Aubach r. in km 237*03 ..............

Der Inn von km 237*03 bis km 236*70......

Der Wörglerbach r. in km 236*70 .........

Der Inn von km 236*70 bis 235*90.........

Die Brixentaler Ache r. in km 235*90 ......

Der Inn von km 235*90 bis 227*08.........

Der Nasenbach 1. in km 227*08............

Der Inn von km 227*08 bis km 226*00......

Der Mühlbach r. in km 226*00 ............

Der Inn von km 226*00 bis km 221*60 .....

Der Weißachbach r. in km 221*60 .........

Der Inn von km 221*60 bis km 217*90.....

Der Sparchenbach r. in km 217*90.........

Der Inn von km 217*90 bis km 216*40......

Die Thierseer Ache 1. in km 216*15........

Der Inn von km 216*15 bis km 210*96......

Der Gerngraben 1. in km 210*96...........

Der Inn von km 210*96 bis km 209*48......

Der Jennbach r. in km 209*48 ............

Der Inn von km 209*48 bis km 209*25 .....

Der Auerbach 1. in km 209*25.............

Der Inn von km 209*25 bis km 207*60......

Der Trockenbach r. bei km 207*60.........

Der Inn von km 207*60 bis km 204*30

Die Innstrecke von der Reichsgrenze bei Windhausen bis zur Mündung der Wildschönauer Ache bildet einen Teil des Durchbruchtales, das sich der Inn durch die nördlichen Kalkalpen geschaffen hat. Der Hauptdolomit, welcher an der bayrischen Grenze das Tal einengt, tritt bei Oberaudorf zurück, wodurch ein weites Becken entsteht, das dem Flußbette Verwilderung gestattet. Nordöstlich von Kufstein wird das Tal wieder enger, da der Hauptdolomit zu beiden Seiten des Flusses im Pendling und Kufsteiner Walde nahe an denselben herantritt. Weiter talaufwärts erlangen glaciale Bildungen eine erhöhte Bedeutung. Schotter und Moränenmaterial begleitet nunmehr den Flußlauf und tritt in solchen Höhen auf, daß diese Glacialterrassen mit dem Ausdrucke „Mittelgebirge“ bezeichnet worden sind. Solche Bildungen hüllen auch die alttertiären, kohlenführenden Schichten bei Kirchbühel und Häring ein. Der Talboden, meist aus Alluvionen des Inn bestehend, ist in der Strecke Kufstein-Wildschönauer Ache sumpfig und wird zum großen Teil von Auwäldern eingenommen.

In der gesamten bearbeiteten Strecke werden ziemlich bedeutende Mengen Geschiebes kleineren Kalibers zu Tal gefördert. In bodenkultureller Hinsicht besteht das Einzugsgebiet zu 24% aus Äckern, Wiesen und Gärten, zu 20% aus Hutweiden und Alpen, zu 49% aus Wald und zu 7% aus unproduktivem Boden.

8924*1 km*

7*7

14*5

1*8

22*2

0*7

. . . 328*5

16*9

30*0

0*9

15*6

15*1

119*4

12*7

34*4

3*3

147*5

8*5

12*0

1*5

56*8

3*5

45*3

2*1

24*6

10*6

?>

»i

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

In der im vorliegenden Katasterblatte behandelten Flußstrecke durchfließt der Inn das breite Unterinntal zwischen /c/7i 215*50 und km 241*72 in vorwiegend nordöstlicher, sodann zwischen /cm 204*30 und /cm 215*50 in nördlicher Richtung.

Das Längenprofil dieser 37*42 km langen Strecke weist bei einem absoluten Höhenunterschiede von 43*8 m ein durchschnittliches Gefälle von rund

W asserkraftverhältnisse.

1*2 o/oo auf.

Die Grenzlinie der Wasserscheide für das in Betracht kommende Teileinzugsgebiet des Inns verläuft von der Mündung der Wildschönauer Ache, km 241*72, zunächst gegen Norden über den Nachberg (1549 m), den Veits

In der beschriebenen Flußstrecke sind bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser 39.774*3 Brutto-Pferdekräfte vorhanden. Eine Ausnützung der Wasserkräfte des Inn zur Energiegewinnung findet dermalen nicht statt.

K.

NOr- UNO STAATtORUCK»»*:.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13

14    15    16    17 |    18    19

20 21

22

Anteil an

ci

g!

<D

'S)

jL>

O

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jähr-lich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

204-30    459-2 52550 71710 109220

1-7

71690

1625-0

205-44    460-9 52520 71670 109160

0-5

71655

477-7

206-18    461-4 52500 71640 109130

Erl

Erl

0-7

71625

668-5

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der im Pegelprofil Kufstein durchgeführten hydrometrischen Erhebungen. Ferner wurden zur Beurteilung der Wasserführung die an den bedeutenderen Zubringern nächst deren Mündungen durchgeführten Wassermessungen herangezogen.

Die acht-beziehungsweise sechsmonatigen Wassermengen sind im Pegelprofil Kufstein mit 138, beziehungsweise 219 °/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Die Gefällsverhältnisse des Inns wurden auf Grund eines trigonometrischen Nivellements festgelegt.

206-78    462-1    52490 71610 109090

0-9

71595

859-1

4583-4

52470 71580 109050

207-60    463-0

(Trockenbach)

52420 71500 108740

■209-68-

0-5

71490

476-6

208-78    463-5 52410 71480

108720

0-5

71475

476-5

52400 71470

108710

209-25    4640

(Auerbach)

52000 70930 107990

Königreich Bayern

Niederndorf

Niederndorf

0-2

70910

189-1

Tirol

Kufstein

-211-50-

51970 70890 107930

209-48    464-2

210-96    466-5

51870 70770

51860 70750

51750 70610

212-34    467-6 51730 70580

213-08    468-0 51720 70560

213-85    468-9 51710 70550

214-79    470-0 51690 70530

(Jennbach)

107700

107680

107490

107460

107440

107420

107400

2-3

70760

21700

(Gerngraben)

1-1

0-4

0-9

1-1

70595

70570

70555

70540

1035-4

7250-7

376-4

846-7

1034-6

Ebbs

Ebbs

1-7

70520

1598-5

51670

70510

107360

216-40    471-7

(Thierseer Ache)

51110

69730

105660

0-5

69725;

464-8

216-70

472-2

51100

69720

105640

1-5

69705

1394-1

51080

69690

105610

-217-88- 217-90

473-7

(Sparchenbach)

Langkampfen

Thier

21900

475-2

50850

50810

69370

69320

105090

105020

1-5

69345

1386-9

6755-0

-219-23-

1-0

69300

9240

Tirol

Kufstein

Kufstein

Kufstein

22015

220-86

476-2

477-5

50780

50760

69280

69250

104970

104930

1-3

1-5

69265

1200-6

69230

1384-6

-221-18-

Langkampfen

Langkampfen

50730

69210

104880

221-60

479-0

49750

67990

102600

(Weißachbach)

Fürtrag

18589-1

18589-1

Anteil an

p.

-1

<L>

ö

CO

U,

jD

O

10

11

12    13    14    15    16    17    18    19

20 21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag

18589-1

18589-1

221-60    479-0 49750

67990

102600

Kufstein

Kufstein

1-3

67970

1178-1

222-60    480-3 49730

67950

102550

1-4

67930

1268-0

223-65    481-7 49700

67910

102500

|Schwoich|

|Schwoich|

-224-40-

0-7

67885

633-6

224-68    482-4 49660

67860

102430

1-0

'67835

904-5

4795-6

-225-95-

49620

67810

102360

226-00    483-4

(Mühlbach)

Langkampfen

Langkampfen

49480

67620

102110

0-9

67615

811-4

49470

67610

102100

227-08    484-3

(Nasenbach)

49200

67250

101630

0-6

67235

537-9

227-89    484-9 49180

67220

101600

0-8

67215

717-0

Kirchbichl

Kirchbichl

228-75    485-7 49170

230-10    486-3 49150

231-25    488-5 49130

67210

67180

67160

101580

101540

101500

0-6

2-2

2-1

67195

67170

67145

537-6

1970-3

1880-1

9847-2

-232-39-

232-65    490-6 49100

67130

101460

Tirol

Kufstein

2-0

67115

1789-7

234-00    492-6 49080

67100

101420

1-0

67090

894-5

234-68    493-6 49070

67080

101390

Angath

Angath

1-7

67065

1520-1

49050

67050

101360-

-235-90-

235-90    495-3

(Brixentaler Ache)

46900

64150

93660

1-3

64145

1111-8

46890

64140

93650

1111-8

-236-80-

236-90    496-6

(Wörglerbach)

46690

63870

93300

Unterangerberg

Unterangerberg

Wörgl

0-3

63860

255-4

46670

63850

93270

237-03    496-9

(Aubach)

46540

63680

93040

1-2

63670;

1018-7

237-86    498-1    46520

63660

93010

-238-41-

1-5

63650

1273-0

238-90    499-6 46500

63640

92980

5430-6

-238-93-

0-7

63630

593-9

239-80    500-3 46490

63620

92960

Breitenbach

Kundl

Breitenbach

Liesfeld

0-8

63610

678-5

240-90    501-1 46480

63600

92940

1-9

63595

1611-1

46470

63590

92920

241-72    503-0

(Wildschönauer Ache)

46090

62990

91400

Zusammen

397 74-3

39774-3

ro

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen,, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Kundig/ q

Südbahn u. k. k. Staatsbahn

Aubach

E. St.

Wörglerbach

Brixentaler Ache

E. St.

Wörglc^v

Kirchbichl

'v

504™

502 _ _

500

Längenprofil.

498 --

496

494 _.

492 _ _

490 - -

486 - -

Einmündung der Wildschönauer Ache

8054-7

CN

oo

"3-

CO CO

oo

Seehöhe in Metern

CN

4^

CJ~>

CO co

Brixentaler Ache

6084-4

CO

co

464

5430-6

462 _ _

460 __

Abflußmengen

5175-2

458 __

=3

456 __ J

Wörglerbach-

454

4156-5

4204-3

452 _ _

450 -Ł

<>

km 241-72    241

4-

240

239

238

237

236

235

4-

234

233

232

231

230

g C/3

2883-5

UD

CM

2414-6

2289-6

W A S S E R K RA FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Der Inn von km 204 30 bis km 24172.

Katasterblatt Nr. 164 u. 165, aufgelegt im Jahre 1913.

Nasenbach

Flußband.

Thierseer Ache

Auerbach

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

H. St\ Langkampfen

Mühlbach

Weißachbach

Südbahn

E. St.

6 Kufstein Sparchenbach

Kiefersfelden 6

Gerngraben

E. StX

Königl. bayr. Staatsbahn

AV

AN.

Niederndorf Ô

A 7

Trocken bzdy

Inn

72 m³/sek

8592-3

229

9309-3

228

9847-2

Mühlbach

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Weißachbach

Sparchenbach

Thierseer Ache

Gerngraben

Jennbach L Auerbach

Trockenbach

Österr.-bayr. Grenze

_ _ 71

_ _70

PS

10000

. _ 9500

_ _ 69 _ _ 9000

-. 8500

68

- - 8000

Nasenbach

<>■

223

7250-7

7061-6

6755-0

Abflußmengen in m³/sek

67 .. 7500

- - 7000

6290-2

Län

^Profil

66

- - 6500

-.65 - - 6000

- - 5500

--64

_ _ 5000

4795-6

4896-1

4891-6

4583-4

CO

CO

_. 4500

_ _ 4000

227

226

225

224

3617-5 /    222

221

220

2585-2

219

3509-2

218

217

216

215

214

2633-1

3856-2-

213

212

211

210

209

208

207

206

205

CN

CO

3479-8

_ _ 3500

2958-7

2480-7

Brutto-Pferdekräfte

_ _ 3000

_. 2500

Brutto-Pferdekräfte

1611-1

1520-1

Wasserkräfte.

2349-5

/I

__ 2000

verfügbare.

1812-2

1715-9

1384-6

1598-0

-.1500

1111-8

g

CO

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

953-1

-.1000

811-4

g

iD

476-5

_ _ 500

0-JL

Kilometrierung 241

240

239

238

237

236

235

234

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

206

"nrr

J- 0

205    204-30

Hydrographisches Zentralbureau imk. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 166 und 167, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Steiner Feistritz

I. Ordnung: Donau. II. Ordnung: Save.

Flußgebiet Flußgebiet

FlußgebietIII. Ordnung: Steiner Feistritz.

von km 0*00 bis km 35-30

Situationsskizze.

Mafsstal)

1000m    0    1 l

10km

tS

"V*

......:.

T

____y Feistritz Ursprung \**

t»

Wy

•••

.....

:\%

v.#

'$&*•

Strèine &

«s»®

59

SÂt/I f\N

Minkendotf- •*•.. \

,>s

:**\J

__

.*

LSt

-4/

\

j)

oms choie •

y & *••

t Blr

'Ł

Hs

r\

\J

*.

<£

V*

Forts rhach\%-.

ftft:

SP

\\A

$y—^

\ S Lustttd

ÿ Jüein

$ Domku ^

CN

ri

^.y

Gebietsbeschreibung.

Die Steiner Feistritz entspringt als starke Quelle am Ostabhange des vom Grintovc nach Süden verlaufenden Höhenrückens der Sanntaleralpen.

Ihr durchhaus südlich gerichteter Lauf führt sie mit beträchtlichem Gefälle zunächst zwischen steilen reichbewaldeten Berghängen bis zu der bei Oberstreine beginnenden Talweitung, die sie in sanfterem Zuge durchfließt. Dann zwängt sie sich bei Stein durch das sich dort nochmals verengende Tal und durchzieht nun die breite Ebene, die sich im Süden an das fruchtbare Laibacher Feld anschließt, um unterhalb Förtschach in die Save zu münden.

In der Strecke vom Ursprünge bis zur Mündung in die Save weist die Feistritz bei einer Längenentwicklung von 35*30 km eine Fallhöhe von 328*4 m, somit ein Durchschnittsgefälle von 9*3 pro Mille auf. Vom Ursprünge bis zu dem Gefällsbruchpunkte in km 25*72 beträgt das relative Gefälle 18*0 per Mille, in der zweiten Strecke von km 25*72 bis km 10*50 beträgt es 7*8 pro Mille und in der Schlußstrecke von km 10*50 bis zur Mündung in die Save 3*4 por Mille.

Vom Grintovc (2559 m), der höchsten Erhebung der Sanntaleralpen, verläuft die Umgrenzungslinie in östlicher Richtung über den Langkofel (2479 m), die Rinka (2441 m) und den Steiner Sattel (1879 m) zur Ojstrica (2350 m),

wendet sich hier spitzwinkelig nach Süden über den Dedec (2020 m), die Ced-lica (1612 m), den Peterlinek (1832 m) und den Na Krizi (1632 m) zum Polański rob (1570 m), um sodann mit der Landesgrenze zwischen Krain und Steiermark zusammenfallend vorerst nach Osten zum Krajnski reber (1435 m), dann über , den nach Süden führenden Kamm mit der Plesine (1332 m) und dem Lom (1184 m) zur Cerna (902 m) und danach wieder nach Osten gerichtet über den Tovsti vrh (1197 m) und den Javorsak (1343 m) zum Kurji vrh (1508 m) zu gelangen. Vom Kurji vrh aus zieht sie in mehrfachen Windungen hauptsächlich in südlicher Richtung über die Erhebungen Jivje (717 m), Kojnik (878 m), Spilk (954 m) den Śipek Wald und den Rebar (875 m) zur Ortschaft St. Agnes (674 m), weiter über den Veliki hrib (742 m) und die Ortschaften Werch und Kandersch (508 m) zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 600 m bezeichneten Punkt westlich des Dorfes Watsch, wo sie nach Westen abbiegt und über die Bergspitzen Slivna (870 m), Cicel (818 m) nach Murovca (740 m) gelangt. Nach einem weiteren westlichen Verlaufe von etwa 3 km wendet sich die Umrahmungslinie bei Opaskę (518 m) wieder nach Süden und fällt über Eidusna (495 m) zur Mündung der Feistritz in die Save herab. Auf das rechte Ufer übersetzend verläuft die Scheidelinie in nordwestlicher Richtung über das Laibacher Feld und die Bergkuppe der Soteski hrib (405 m) zum Uranschitz (641 m), wendet sich hier nach Nordosten über den Höhenrücken bis zum Wobouźe (407 m), gelangt in nordwestlicher Richtung über den Debeli vrh (466 m) und das Hochplateau von Oberkrain zu dem Ausläufer der Sanntaler Alpen, dem Olscheuk (529 m), und zieht dann ostwärts über den Presek (741 m) und die Kopa (1043 m) zum Krvavec (1853 m). Von da steigt die Scheidelinie über den verkarsteten Grat des nach Norden ziehenden Gebirgsstockes über den Veliki Zvoh (1964 m), längst des steilen Greben (2224 m) und über den Kanker Sattel (2060 m) aufwärts zum Grintovc, dem Ausgangspunkte der beschriebenen Umrahmung.

Über die Unterteilung des Einzugsgebietes der Steiner Feistritz gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Die Feistritz vom Ursprünge bis km 33*67

Der Belabach r. bei km 33*67 ..........

Die Feistritz von km 33*67 bis km 31*76 .

Die Korośca 1. bei km 31*76...........

Die Feistritz von km 31*76 bis km 29*54 .

Der Konjski potok r. bei km 29*54 .....

Die Feistritz von km 29*54 bis km 26*70.

Die Bistricica r. bei km 26*70 ..........

Die Feistritz von km 26*70 bis km 26*67 .

Der Ćrna potok 1. bei km 26*67 ......

Die Feistritz von km 26*67 bis km 21*90 .

Der Neulbach 1. bei km 21*90..........

Die Feistritz von km 21*90 bis km 10*80 .

Der Racabach 1. bei km 10*80..........

Die Feistritz von km 10*80 bis km 3*80 ..

Die Pesata r. bei km 3*80..............

Die Feistritz von km 3*80 bis km 0*00 ...

Es umfaßt demnach das gesamte Einzugsgebiet der Steiner Feistritz vom Ursprünge bis zur Mündung in die Save ein Areale von 537*2 km².

Das Tal der Steiner Feistritz ist von seinem Ursprünge bis zur Einmündung des Ćerna potok in Kalke der mittleren Trias eingeschnitten. Im Grunde des Tales werden an einer Stelle (bei der natürlichen Brücke) oligozäne Strandbildungen angetroffen, weiter abwärts hat der Bach einen Stock von Quarzporphyr entblößt. Unterhalb der Mündung des Ćerna potok vermindert sich die Höhe der Gehänge, die von hier ab nur auf der Ostseite aus Triaskalken bestehen, auf der Westseite aber aus Mergeln und Sandsteinen miozänen Alters aufgebaut sind. Während die östlichen Gehänge in derselben Zusammensetzung den Bachlauf bis Hudo begleiten, weichen die westlichen von Stein abwärts zurück und schaffen so eine breite Talfläche, die von diluvialen Schottern erfüllt ist und sich als ein Ausläufer des Laibacher Beckens darstellt. Zwischen Hudo und Domschale erstreckt sich dieses auch auf das östliche Ufer des Baches, dann treten hier wiederum Anhöhen an denselben heran, diezwischen Domschale und Jauchen aus triadischen Kalken und Dolomiten, weiter abwärts aus Karbonschiefern bestehen. Im Westen begleiten bis Stop niedere diluviale Schotterterrassen den Bachlauf; weiter abwärts verschwinden sie und es erfolgen hier ziemlich reichliche Grundwasseraustritte.

Die Steiner Feistritz führt in der ganzen behandelten Strecke ziemlich große Mengen kleineren und mittleren Geschiebes.

Vom Nährgebiet entfallen auf Waldbestände 51 %, auf Äcker und Wiesen 33% und auf unkultivierten Boden 16% des Einzugsgebietes.

W asserkraftverhältnisse.

25*2 km²

8*7

7*6

11*6

5*3

4*1

5*4

10*0

0*0

17*3

9*5

87*5

14*8

169*2

8*1

148*3

4*6

Bei dem jährlich zu gewärtigenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 5471*9 Brutto-Pferdekräfte, wovon 1693*0 durch bestehende Wasserwerke bereits ausgenützt, 876*5 durch Gefällsverluste verbraucht und mithin 2902*4 Brutto-Pferdekräfte noch verfügbar sind.

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    13

14    15    16    17    18

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

19    20    21

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

22

Anmerkung

0-00    261-4    1900    2600

4700

Lusttal

Lusttal

Förtschach

7-2    2690    249-6

2-04    268-6    1900    2600

2-67    270-5    1900    2600

4700

4700

1-9    2600    65-9

3-5    2600    121-3

3-70—

1900

2600

4700

3-80    274-0

Peśata

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in Förtschach km 2-67, Domschale km 10-55, Stein km 2P61, ferner in km 2P90, km 29-60 und km 35-29 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit durchschnittlich 146°/₀, beziehungsweise 197°/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebs-zu bewerten.

1390

1900

3700

Jauchen

2-1

1920

53-8

Sela

4-50    276-1    1400

5-24    278-3    1410

5-82    280-4    1120

1940

1980

2010

3620

3530

3430

wassermengen

Sämtliche Höhenköten des Flußlaufes wurden mittels eines geometrischen Nivellements bestimmt. Die Koten sind auf den Repère-Punkt I. Ordnung des Militärgeographischen Institutes in Wir bei Haus Nr. 3 mit der Seehöhe 309-1630 m bezogen.

2-2

2-1

1960

1995

57-5

55-9

Domschale

620—

4-4

2045

120-0

Breso-

witz

Bre- Jauchen

Studa

7-06

so-

284-8    1440

2080

3320

0-6

2080

16-6

890—

285-4    1440

2080

3320

7-2

2155

206-9

-9-50—    9-60    292-6    1480

2230

3010

Podretsche

Domschale

Podretsche

Domschale witz

4-4

2255

132-3 1134-6 653-1    606-3

-980—

297-0    1500

2280

2900

Ol 2. m

—10-54-    10-50

10-90-    10-80

1-6

2280

48-6

298-6    1500

2990

2280

2900

0-4

2290

12-2

1500

2300

2870

Raca

Jarsche

Jarsche

11-55-

1100

1700

2060

34-8    1675    777-2

333-8    1050

1650

2320

| Radomie

Hometz

Radomie

13-70-    16-25

335-0    1050

1650

2320

1-2    1650    26-4

Hometz

—16-50-    16-50

336-8

1050

1650

2340

1-8    1650    39-6

4-1    1645    89-9

340-9

1040

1640

2360

Wolfsbach

Wolfsbach

16-93-    16-96

0-4    1640

8-7

341-3

353-3

1040

1030

1640

1630

2360

2440

12-0    1635    261-6

Krain

Stein

18-77

2-3    1630    50-0

Schmarza

Schmarza

355-6

1030

1630

2440

3-1    1625    67-2

— 19-35-    19-35

358-7

1020

1620

2470

114-7

2-2    1620    47-5

19-70    360-9

1020

1620

2490

4-1    1615    88-3

20-36    3650    1010    1610

2520

6-0 1610 128-8

20-60- 20-98    371-0    1010    1610

2550

2-4    1605    51-4

Stein

Stein

21:60    373-4    1000    1600

2580

1-7    1600    36-3

1000

1600

2600

—21-87- 21-90    375-1

Neulbach

800

1300

1950

1300

21-91    375-1

800

1300

1950

0-7

1300

12-1

375-8    800

1300    1950

2202

0-8

1300

13-9

376-6    800

1300

1950

0-7

1295

12-1

22-17    377-3    800

1290

1950

bis

01

1290

1-7

377-4    800

1290

1905

22-18

2-5

1290

43-0

Munkendorf

Munkendorf

22-43

22-70

22-78

379-9    800

381-4    800

382-8    800

384-1

385-2

385-6

1290

1950

1-5

1285

25-7

1280

1280

1950

1950

1-4

1-3

1280

1275

23-9

22-1

790

790

790

386-4    790

1270

1270

1270

1270

1940

1940

1940

1940

1-1

0-4

0-8

1-3

1270

1270

1270

1270

18-6

6-8

13-5

220

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    13    14

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Oi

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser 3$ in l

17

18    19    20

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II £2

22

Anmerkung

Übertrag.

3028-9 1134-6

653-1

721-0

Stein

387-7

790

1270    1940

Siehe Anmerkung *** der Tabelle II Seite 9.

22-95

1-2

1270

20-3

388-9

790

1270    1940

0-4

1270

6-8

389-3

790

1270    1940

-23-15-

23-14

1-0

1270

16-9

390-3

790

1270    1940

1-2

1265

20-2

391-5

790

1260    1940

23-29

0-8

1260

13-4

392-3

790

1260    1940

0-8

1260

13-4

393-1

790

1260    1930

23-44

0-9

1260

15-1

Stein

Münkendorf

394-0

395-0

790

780

1260    1930

1250    1930

1-0

1255

16-7

Münkendorf

Koschische

23-58

395-5

397-0

23-72

397-2

398-5

780

780

780

780

1250    1930

1250    1930

1250    1930

1250    1930

0-5

1-5

0-2

1-3

1250

1250

1250

1250

8-3

25-0

3-3

21-7

460-0

167-8

177-9

bis

23-86

0-4

1250

6-7

398-9

780

1250    1930

1-1

1245

18-3

400-0

780

1240    1930

24-02

0-1

1240

1-7

400-1

780

1240    1930

2-5

1240

41-3

402-6

780

1240    1930

—24-20-    24-20

1240

36-4

404-8

780

1240    1930

2-7

1220

43-9

43-9

—25-27-

25-72

417-5

760

1200    1910

7-7

1190

122-2

Krain

Stein

Streine

Goditsch

Streine

452-2

750

1180    1900

26-57

429-1

750

1180    1900

3-9

0-2

1180

1180

61-4

3-1

750

1180    1900

26-67

429-3

Crnapotok

730

1150    1780

-26-68-

0-1

1150

1-5

98-4

55-6

171-3

und

730

1150    1780

10

26-70

429-4

Bistricica

720

1130    1680

4-0

1130

60-3

26-94

433-4

720

1130    1680

1-9

1130

28-6

435-3

720

1130    1670

27-21

3-2

1130

48-2

438-5

720

1130    1670

8-2

1120

122-5

28-10

446-7

720

1110    1670

7-9

1110

116-9

28-71

454-6

720

1110 1660

11-3

1105

166-5

719-3

Supaineniwe

Supaineniwe

720

1100    1650

29-54

31-06

31-76

32-19

33-67

34-17

35-30

465-9

488-5

506-5

517-7

5450

554-4

589-8

700

660

640

570

550

480

480

450

400

1060 1600

1020    1530

1000    1500

900    1380

880    1340

790    1220

720    1120

680    1070

600    960

Konjskipotok

22-6

18-0

1040

1010

313-4

242-4

Koroscapotok

11-2

890

132-9

27-3

835

303-9

10690

Belabach

9-4

700

87-7

35-4

640

302-1

Zusammen.

5471-9

1693-0

876-5 2902-4

10

11

12

13 |    14    15    16

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0000

285-4    1170

870

Cn

23-4

17-4

283-9    1170

870

0-780

Mühle und Säge Franz Lozar

283-6    1170

870

Erk. d. Bezhmschft. Stein v. 16. Mai 1909, Z. 7072

4-7    3-5

rp

20-3

15-1

282-3    1170

870

1-210

Mühle

Karl Mihelcic

20-3    15-1

281-0    1170

870

50

9-4

7-0

280-4    1170

870

1-800

io

Erdfarbenfabrik Johann Gorcar

3-1    2-3

280-2 1170

870

<35

250

18-6

278-6    1170

870

2-220

05

Erdfarbenfabrik Franz Pevec

25-0    18-6

277-0    1170

870

* Die durch Werke ausgenützten Bruttopferdekräfte dieses Werkskanales bei Niederwasser betragen 213-9, jene durch Ge-

fällsverluste verbrauchten 271,6. Von letzteren P S entfallen 110-7 auf die Strecke der Save von der Einmündung der Feistritz bis zur Mündung des Kanals.

** In den Seitenkanal sub 1 a wird nur bei Hochwasser das den Lusttaler-Werkskanal überlastende Wasser geleitet.

CM

7-8

5-8

276-5    1170

870

1*

von km 110-00 der Save bis km 7-06 der Steiner Feistritz

2-850

2-970

co

Schmiede

Franz Jerman

Lusttaler-Werkskanal-1. U.

3-840

4-140

4-440

4-960

5-350

6-040

6-490

9-990

275-6

2750

274-4

272-9

272-8

271-7

1170    870

1170

1170

1170

1170

1170

1170

271-6    1170

269-9    1170

268-5    1170

266-9    1170

265-5    1170

264-7    1170

264-2    1170

262-6    1170

262-1    1170

2610    1170

254-3 1170

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 22. Oktober 1883, Z. 9610, bzw. 22. Juli 1885, Z. 7894

14-0    10-4

9-4

7-0

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

870

50

in

00

cb

«o

Einmündung des Seitenkanales Post 1 a

Mühle und Säge

Karl Mihelcic

Erk. d. Bezhmschft. Stein v. 16. Mai 1899, Z. 7072

23-4    17-4

9-4

70

1-6

1-2

Mühle

Johanna Bayer

17-2    12-8

1-6

1-2

Erdfarbenfabrik

Erdfarbenfabrik

Mühle und Säge

Erdfarbenfabrik

Mühle

Finks Eidam

Finks Eidam

Blasius Valjavec

Finks Eidam

Anton Kastelic

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 29. September 1900, Z. 12959

26-5

25-0

12-5

250

17-2

19-7

18-6

9-3

18-6

12-8

21-8

21-8

7-8

7-8

104-5

16-2

16-2

5-8

5-8

77-7

la**

v.fcm2⁻970d.Lusttal erkan.b. fern 4-50 d. St.-Feistritz

0-000

276-1

Seitenkanal

0-760

275-0

0000

335-0    910

570

d>

19-4

12-2

333-4    910

570

0-600

CO

4l

Säge und Mühle

Andreas Rak

331-0    910

570

Erk. d. Bezhmscht. Stein v. 28. August 1860, Z.3743

29-1

18-2

6-1

3-8

330-5    910

570

0-920

Mühle

Maria Nastran

19-4

12-2

328-9    910

570

00

9-7

6-1

Werkskanal

r. U.

328-1    910

570

1-390

326-1    910

570

Mühle und Elektrizitätswerk

Julius Stare

Erk. d. Bezhmschft. Stein v. 30. August 1860, Z. 3742

24-3

15-2

Co

3-6

2-3

325-8    910

570

1-850

N5

322-6    910

570

Säge und Elektrizitätswerk

Felix Stare

38-8

24-3

10-9

6-8

er

10

11

12

13

14    15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

325-5

2290

321-3

233-2

321-7

910    570

2-560

. 4-1

Mühle

Franz Majdic

49-7

31-2

317-6

910    570

10

12-1

7-6

316-6

910    570

3-270

1-6

Mühle

Alois Zajc

19-4

12-2

315-0

910    570

0-7

8-5

5-3

314-3

910

570

3-640

1-3

Mühle und

313-0

910

570

Säge

Anton Vaupotic

Erk. der Bezhft. Stein vom 4./VII. 1913, Z. 14850

15-8

9-9

0-2

2-4

1-5

312-8

910

570

3-910

311-4

910

570

.. Mühle und Schmiede

Josef Kral

Erk. der Bezhft. Stein v. 1. IX. 1866, Z. 3965

170

10-6

0-5

6-1

3-8

310-9

910

570

4-190

1-7

Mühle

Mathäus Slabie

20-6

12-9

309-2

910

570

0-2

2-4

1-5

309-0

910

570

4-550

1-4

Mühle und

307-6

910

570

Säge

Valentin Tic

Erk. der Bezhft. Stein v. 14./IX. 1860, Z. 3961

17-0

10-6

0-3

3-6

2-3

307-3

N>

von km 5-82 bis km 16-25 der Steiner Feistritz

910

570

4-750

5-270

305-6

305-1

Säge und Elektrizitätswerk

Franz Srnon

Erk. der Bezhft. Stein v. 14./IX. 1860, Z. 3961 u. v. 10./VI. 1912, Z. 13428

20-6

12-9

910

910

570

570

0-5

2-0

Mühle

Jakob Boncar

6-1

3-8

Mlinca Werkskanal r. U.

5-570

5-620

5-800

6-090

7-140

7-400

7-920

10-870

11-300

0-000

303-1

302-8

301-4

301-0

299-6

299-5

298-4

298-1

296-3

295-7

294-0

293-9

292-2

291-4

289-8

283-0

281-1

280-4

298-6

910

570

0-3

Erk. der Bezhft. Stein v. 10. IX. 1860, Z. 3893

24-3

15-2

3-6

2-3

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

910

1350

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

570

900

Schmiede und Säge

Johann Gabric

Erk. der Bezhft. Stein v. 14./X. 1872, Z. 5081

17-0

10-6

4-9

30

1-4

o-i

0-3

1-8

0-6

1-7

0-1

1-7

0-8

1-6

6-8

1-9

0-7

Mühle

Mühle

Säge

Mühle

Mühle und

Säge

Mühle

Mühle

Johann Kuralt

Johann Kuralt

Anton Skok

Franz Mihelcic

Elias Beno

Jakob Richter

Andreas Zajc

Erk. der Bezhft. Stein v. 10./IX. 1860, Z. 3893

Erk. der Bezhft. Stein v. 4./X. 1905, Z. 15309

17-0

13-3

21-8

20-6

20-6

19-4

23-1

10-6

8-4

13-7

12-9

12-9

12-2

14-4

1-2

0-8

3-6

7-3

1-2

9-7

82-5

8-5

2-3

4-6

0-8

*61

51-7

5-3

oj

von km 9-60 bis km 10-50 der Steiner Feistritz

298-6

1350

900

0-270

296-5

1350

900

2-1

Strohhutfabrik

Ladstätter & Cie.

37-8

25-2

Werkskanal r. U.

0-700

1-670

0-1

1-8

1-2

296-4

294-4

292-6

1350

1350

1350

900

900

900

20

1-8

Mühle

Rudolf

Bertoncel

360

24-0

32-4

21-6

Fürtrag .

736-5

489-4

519-2

358-7

10

11

12

13    14

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0000

341-3    740    480

Übertrag .

736-5 489-4

519-2

358-7

3-2

31-6

20-5

338-1    740    480

0-630

1-9

336-2    740    480

Säge

Mathias Drolc

18-7

12-2

0-4

3-9

2-6

335-8    740    480

0-880

2*2 Mühle und Säge Kaspar Marinsek

21-7

14-1

333-6    740    480

1-9

18-7

12-2

331-7    740    480

1-660

2-3 Säge und Mühle

329-4    740    480

Bartholomäus

Jarsovec

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 27. August 1866, Z. 3706

22-7

14-7

1-4

13-8

9-0

328-0    740    480

2-100

326-4    740    480

1-6 Mühle und Säge

Johann Kral

15-8    10-2

0-2

2-0

1-3

740    480

* Zu den durch Gefällsverluste im Kanal sub Post 4 verbrauchten 154-8 PS kommen noch 17-8 PS die auf die Strecke der Raca von km 0-00 bis km 1 *60 entfallen, so daß im Kanal bei Niederwasser 244-5 PS durch Werke, 172-6 PS der Feistritz infolge der Gefällsverluste verbraucht werden.

** Das gesamte Betriebswasser wird von jedem Werke zur Hälfte ausgenützt. Die Teilung bezw. Vereinigung der Werkskanäle erfolgt unmittelbar bei den Werken selbst.

2-280

326-2

740    480

Abzweigung des Leerlaufes Post 4 a

0-2

2-0

1-3

von km 1-60 des Racapotok bis km 16-96 der Steiner Feistritz

2-400

2-475

Mlinsca-Werkskanal 1. U.

2-810

3-370

3-500

3-780

4-050

4950

5-120

5-210

5-580

5-810

3260    740    480

324-1    740    480

1-9 Mühle und Säge

Franz Skerjanc

Erk. d. Bezhmschft Stein vom 27. August 1860, Z. 3406 und 25. Oktober 1877, 6323

18-7    12-2

0-1

1-0

0-6

740    480

3240

323-5

322-0

320-3

317-6

317-2

316-9

3160

314-0

313-6

311-7

308-2

305-5

306-4

3050

305-0

303-6

303-3

301-3

300-8

740    480

740    480

740    480

740    480

740    480

740    480

740

480

Einmündung des Leerlaufes Post 4 a

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

480

0-5

4-9

3-2

1-5

1-7

2-7

0-4

Säge

Säge

0-3 Tischlerei

0-9

20

0-4

1-9

3-5

1-7

0-1

1-4

00

1-4

0-3

20

0-5

Franz Skerjanc

Johann Bonac

Johann Brecelnik

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 18. Mai 1858, Z. 1923 und 5. Juli _1864, Z. 1758_

14-8    9-6

26-6    17-3

30    1-9

16-8

10-9

3-9

2-6

8-9

5-8

Mühle und Säge

Valentin Zupanc

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 6. Oktober 1863, Z. 2870

19-7    12-8

3-9

2-6

Mühle

Mühle

Mühle und Säge

Mühle

Mühle

Grazer

Eskomptebank

Franz Majdic

Franz Majdic

Franz Majdic

Franz Majhen

18-7    12-2

34-5

22-4

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 16. September 1863, Z. 2664

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 7. Mai 1851, Z. 3847 und 16. April _1852, Z. 1702_

16-8 10-9

13-8    9-0

13-8    9-0

19-7    12-8

1-0

0-6

3-0

4-9

1-9

3-2

von km 2-280 bis km 2-475 des Mlinścakanals

0000

326-2

Leerlauf

0-190

3240

0-000

355-6

900

560

0-5

60

3-7

355-1

900

560

0-240

1-5

Möbelfabrik

von km 16-50 bis km 18-77 der Steiner Feistritz

0-570

Werkskanal r. U.

1-240

1-320

1-335

353-6

353-5

351-5

350-1

348-5

348-5

346-7

348-5

346-7

900

900

900

900

900

450

450

450

450

560

560

560

560

560

280

280

280

280

Johann Bahovec

18-0 11-2

01

1-2

0-7

20

1-4

1-6

0-0

1-8

1-8

01

Mühle und Säge

Mühle und Säge

Mühle**

Säge**

Josef Okorn

24-0    14-9

16-8

10-5

Anton Vaupotic

Georg Śesek

Rudolf Schnabel

19-2    11-9

10-8    6-7

10-8    6-7

1-2

0-7

Cn

10

11

12

13 |    14

15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

346-6

900

Übertrag .

1063-8 699-7

699-2 475-0

560

1-485

1-0

Schmiede

Jakob Klemenc

12-0

7-5

Cn

von km 16-50 bis km 18-77 der Steiner Feistritz

1-695

345-6

345-5

343-6

900

560

0-1

1-2

0-7

900

900

560

560

1-9

00

Mühle

Johann Slatner

22-8

14-2

* Außer Betrieb.

** In der Hafnerei des Rudolf Schnabel zweigt vom Werkskanal (Post Nr. 6) ein Kanal ab, dessen Wasser nach Bedarf zu einem im Winter zur Eiserzeugung dienenden Teiche geleitet wird.

Werkskanal r. U.

343-6

900

560

1-805

1-975

2-185

2-305

0-000

1-392

1-732

1-922

1-942

342-3

342-2

341-0

340-4

339-9

336-8

404-8

384-1

383-9

1-3

Fabrik *

900

900

900

900

900

900

630

630

630

382-4    630

382-1

380-2

380-2

379-2

378-2

560

560

500

560

560

560

380

380

380

380

Viehzucht

genossenschaft

15-6

9-7

0-1

1-2

0-6

0-5

3-1

Schmiede

Fabrik *

20-7 Elektrizitätswerk

0-2

1-5

0-3

1-2

0-7

Johann Jerman

Vidic u. Cie.

K. u. k. Pulverfabrik

Erk. d. Bezhmschft Stein vom 17. Juni 1889, Z. 5838

14-4

9-0

7-2

4-5

*** Die Säge des Josef Janezic und die Mühle der Maria Bre-śar nützen je die Hälfte des Kanalwassers aus. Das Betriebswasser fließt in zwei nebeneinander situierten Gerinnen, die bei der Säge des Josef Janezic beginnen und bei der Mühle der Maria Bre-śar sich vereinigen.

6-0

3-7

37-2

231

173-9 104-9

1-7

1-1

Säge und Schmiede

Johann Pohlin

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 17. Juli 1865, Z. 1911

12-6

7-6

2-5

1-5

630

380

1-9

Schmiede

Florian Kregar

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 8. November 1852, Z. 10.560

16-0

9-6

630

380

o-o

630

380

PO Hafnerei**

Rudolf Schnabel

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 4. Juli 1888, Z. 1518

8-4

5-1

630

380

1-0

8-4

5-1

630

380

CO

von km 19-70 bis km 24-20 der Steiner Feistritz

2-470

2-590

Werkskanal r. U.

2-670

3-110

3-330

3-520

3-530

3-930

4-610

377-3

376-0

374-5

374-4

373-7

37P8

369-8

369-3

369-0

367-1

369-0

367-1

366-0

361-8

630

380

630

630

630

630

630

630

1200

600

600

600

600

1200

1200

360-9    1200

380

380

380

380

380

380

880

440

440

440

440

880

880

880

0-9

1-3

Mühle

Terpinc

7-6    4-6

10-9

6-6

1 -5 Pulvermühle

Radeśic

12-6    7-6

0-1

0-8

0-5

0-7

1-9

2-0

0-5

0-3

1-9

1-9

1-1

4-2

0-9

Tischlerei

Schmiede

Säge

Julius Weibl

Franz Dornik

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 13. September 1860, Z. 3963

Einmündung des Nebenkanals Post 6a

Josef Janezic

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 13. September 1860, Z. 1860

5-9    3-5

16-0    9-6

16-8

11-3

4-2

2-5

4-8

3-5

15-2

11-1

Mühle ***

Maria Bresar

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 13. September 1860, Z. 1860. beziehungsweise 28. Oktober 1910, Z. 24.176

15-2

11-1

17-6

12-9

Putzpulverfabrik

Krainische Eisen-waren-Industrie-gesellschaft

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 25. März 1872, Z. 1332

67-2

49-3

14-4

10-6

CO

von km 20-98 der Feistritz bis km 3-330 des Werkskanals Post 6

0000

371-0

570

500

1-7

12-9

11-3

Seitenkanal

0-140

369-3

570

500

bo

cn

05

10

11

12

13

14

15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

durch Werke aus- durch Gefällsverluste genützt bei

verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

1486-0

969-5

840-2 569-2

0-000

404-8

400    400

11-2

11-2

402-7

400    400

0-514

Mühle

Franz Males

400-6

400    400

Erk. d. Bezhmschft. Stein vorn 26. April 1859, Z. 1706

11-2

11-2

* Unter der Voraussetzung, daß das Triebrad der Badeanstalt betrieben wird.

** Der Kanal dient der fallweisen Zufuhr von Mehrwasser für denW erkskanal Post 7.

ro

18-7

18-7

397-1

400    400

1074

Säge

Jakob Sitar

394-8    400    400

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 12. Juli 1860, Z. 3176

12-3

12-3

394-8    400    400

1-106

(Ó

Mühle

Jakob Sitar

392-9    400    400

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 12. Juli 1860, Z. 3176

10-1

10-1

:c

4-3

4-3

392-1

400    400

1-326

'y

389-3    400    400

Mehlmühle der Zementfabrik

Alois Praschniker

14-9

14-9

2-7

2-7

400

400

von km 21-91 bis km 24-20 der Steiner Feistritz

1-461

2-501

388-8

400

400

388-6    400

387-4

400

400

400

tö

Werkskanal 1. U.

387-4

400

400

2-627

2720

3-090

3-340

3-517

3-530

3-570

3-610

387-0

386-9

385-2

383-9

381-7

380-1

379-2

378-8

378-8

376-1

376-0

375-1

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

580

580

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

-i

rp

d>

©>

•-

-j

•*

Einmündung des Seitenkanals Post 7 a

Zementfabrik

Stoßrad für das Triebseil

Ziegelei

Mühle u. Säge

Lohstampfe

Säge

1-1

1-1

Alois Praschniker

Alois Praschniker

Alois Praschniker

Alois Praschniker

Johann Bolak

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 13. November 1860 und vom 9. August 1869

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 13. November 1860 und vom 9. August 1869

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 13. November 1860 und vom 9. August 1869

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 26. April 1859, Z. 1706

Einmündung des Kanals Post 8

Johann Bec

Einmündung des Kanals Post 8 c

6-4

6-4

2-1

2-1

0-5

0-5

91

9-1

6-9

6-9

11-7

11-7

8-5

8-5

4-8

4-8

2-1

2-1

14-4

14-4

0-5

0-5

7-0

4-8

* « * r~

von 1*461 d. Kan. P. 7 b. km 22*95 der St. Feistritz

Seitenkanal zum Werkskanal Post 7

0-000

0020

388-9

388-8

oo

von km 3-517 des Kanals Post 7 bis km 22-43 der Steiner Feistritz

0000

0-270

0-337

382-8

382-3

380-1

3800

250

250

250

250

180

Cn

lo

Schmiede

Johann Hocevar

Erk. d. Bezhmschft. Stein vom 23. Jänner 1852, Z. 965

Abzweigung des Kanals Post 8 a

7-3

1-7

0-3

Werkskanal 1. U.

0-372

0-466

0-516

379-9

379-1

378-8

0-2

180

180

180

00

oj

Abzweigung des Kanals Post 8 b

Abzweigung des Kanals Post 8 c

1-9

10

11

12

13    14    15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

* oo

von km 0*337 d. Kanals Post 8 bis km 22-17 d. Steiner Feistritz

Abzweigkanal 1. U.

Übertrag . 1590-9 1066-5

908-0 630-5

0-000    379-7    90

0-095    377-3    90

2-4

2-9

*    æ

*    oo

von km 0*372 d. Kan. Post 8 bis km 22-07 d. St. F.

Abzweigkanal 1. U.

0-000    379-5

* Der Kanal dient zur Entlastung des Kanals Post Nr. 8

** Das Wasser dieses Kanals wird zur Speisung eines Teiches verwendet, von dem es nach Bedarf in die Feistritz abgelassen werden kann. Es wurde angenommen, daß bei Niederwasser keine Füllung des Teiches erfolgt.

*** Von dieser ausgewiesenen Summe der durch Gefällsverluste

Pferdekräfte sind laut Anmerkung* sub Post 1, 110-7 PS abzuziehen, während laut Anmerkung** sub Post 4, 17-8 PS hinzuzuzählen sind, um dieinTabellel in Kolonne 19 ausgewiesene Summe zu erhalten.

verbrauchten

00

von km 0-466 des Kanals Post 8 bis km 3-570 des Kanals Post 7

Werkskanal 1. U.

0-000    379-1    180

378-9    180

0-030

377-1    180

0-080    376-0    180

0-000    429-1    600    600

0-2

0-5

. „ Triebrad

der Badeanstalt

Alois Praschnike

4-3

1-1

2-6

2-0

16-0

16-0

CD

von km 25-72 bis km 26 57 der Steiner Feistritz

0-450

427-1    600    600

424-1    600    600

3-0 Mühle und Säge Alois Perné

24-0

24-0

Werkskanal 1. U.

0-740

422-7    600    600

419-4    600    600

0-810    417-5    600    600

1-4

3-3

1-9

Säge

J ohann Iskra

26-4

26-4

11-2 11-2

15-2    15-2

von km 26-94 bis km 27-21 der Steiner Feistritz

Werkskanal 1. U.

0-000    438-5    900    600

437-7    900    600

0-8

9-6    6-4

0-200

4-0

Säge

Steiner Bürgerkorporation

Konzessions-Erkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Stein vom 31. Mai 1890, Z. 6000 und 27. September 1890, Z. 12.524

4-8

32-0

433-7    900

0-210    433-4    900

600

600

0-3

3-6

2-4

Summe . 11693-0

1148-9

969-4

681-7

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Johann Petric und k. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die -vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

590 m

580

Längen profil.

570 __

ßelabach

560__

550 ..

Ca

Sv

Konskipotok

ßrnapotok

540 __

Urśic H.

\ KoroScapotofy- Ste"wFeistritz

530 __

BistricicapotoV

520 __

510 __

500 __

490 __

480 __

470 __

460 __

450

440

Wehr

430

Wehr

420--

410

400

390

380__

370. _

Seehöhe in Metern

360__

350. _

KoroScapotok

Konskipotok

Örnapotok

340 __

330, _

ßelabach

Bistricicapotok

320 __

310

1069-0

300

290 __

280 __

270

826-6 ,

260--

719-3

250 M.

693-7

600 __ PS

km 35

34

33

32

31

30

29

28

27

596-8

500 __

479-9

400__

300 __

200 __

Brutto-Pferdekräfte

302-1

389-8

313-4

203-1

141*7

138-6

100 __

137-1

48-2

76-8

Oi

Kilometrierung 35 Werkskanäle

34

33

32

31

30

<>

29

28

27

7.    Mehlmühle

8.    Zementfabrik

9.    Stoßrad f. d. Triebseil

Wasserwerke

1.    Säge der Steiner Bürger-Korporation. 10. Ziegelei

2.    Mühle und Säge Alois Perne

3.    Säge Johann Iskra

4.    Mühle Franz MaliS

5.    Säge Jakob Sitar

6.    Mühle Jakob Sitar

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Steiner Feistritz von km 0 00 bis km 35'30.

Münkendorf,

Katasterblatt Nr. 166u.167, aufgelegt im Jahre 1913.

cc

cx

Oberstreine

Wehr

Wehr

Neulbach

Flußband.

<5 Wir

CD. Qf

®\ © Zs

#    # Domschale $

Flußgebiet I. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung: Steiner Feistritz.

Lusttal (J /ö / / 05

Fortschach

ca

CO

Zeichenerklärung: größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, 0 Elektrizitätswerk, 0chemo-technisches Werk, a Fixpunkt.

wĘmmM

Pesata

PeSata

Abflußmengen

bei Niederwasser.

2078-5

2394-0

I/sek 2600

PS-,.2400

2500

2400

__2300

_ _ 2300

_ _ 2200

2144-4

. _ 2200

_ _ 2100

_ _ 2100

Wi

ca

►o

wä

w/iĘ/mm

_ _ 2000

_ _2000

ca

cc

1845-9

1957-2

__ 1900

1903-4

__ 1800

_ _ 1900

Wehr

Wehr

Neulbach

'/////////,

Wehr

Wehr

Wehr

Wehr

Wehr

Wehr

<D

Abflußmengen

1790*1

1787*7

__ 1700

_ _ 1800

iS

W/A,

1670*0

1653-4

1558*5

1675*5

1645*9

1591*3

a>

Wehr

CD

Wehr

1314-2

1369*4

1352*8

1524-2

1491*4«

Wä

ià

Abflußmengen in Sekundenlitern

__ 1600

__ 1500

_ _1400

_ _1300

—1200

—1100

--1000

- - 1700

- -1600

- -1500

—1400

if

805*7

1253-«

.1265-6

900

- - 800

1132-8

.. 700

1079-8    1084*6

-- 600

Brutto-Pferdekrätte

- -1300

- _1200

-.1100

CD

Wehr

__ 500

— 400

-.1000

WM//A

-- 900

_ _ 300

__ 200

-- 800

| 717*4

__ 100

<>

<>

26

25

24

23

22

21

<>

<>

20

19

588*6

627*8

18

17

<>

16

15

« ,/ »

u' 13

700

12

11

10

__600

392-4

285-5

265-2

325*3

258*4

154*^

241*5

154*0

26

488*8

537*2

474*9

500*9

368-5

462*8

446*2

466-3

476*2

346*4

327*8

321*0

221*3

307*5

129-4 162*7 207*9 126-1 MI179-4 194.5

104-4

97*7

79*4

77*7

43*9

<>

25

24

_ÊæIÀm/w/H/m

— in7.7 420*6

ocq.

śmm

1396*4

«ffe-i ²⁸⁴'²

^3 234-8

^^^—^-148-2

‘104*3 ¹⁰⁷'° 127 6

ull/MulnW/////// ///////,

410-2

320-3

47*5

23

22

21

4—13

Steiner Werkskanal

16. K. u. k. Pulverfabrik

3 ¹⁴“¹⁵

16 — 26

24. Säge Josef Janeźić

Alois Praschniker 17. Säge und Schmiede Janko Pohlin 25. Mühle Maria Breśar

18.    Schmiede Florian Kregar

19.    Hafnerei Rudolf Schnabel

20.    Mühle Terpinc

21.    Pulvermühle Radeśić

11.    Mühle und Säge

12.    Lohstampfe Johann Bolak

13.    Säge Johann Beć

14.    Schmiede Johann HoCevar

15.    Triebrad der Badeanstalt Alois Praschniker 23. Schmiede Franz Oornik

22. Tischlerei Julius Weibl

449*8

w/m.

> 311*6 f 314*2 270-0 ^>287-8

180-3 Y 17i.₆

114*7

50-0

19

18

17

<!>

<>

^ __________

16

15

14

13

12

11

10

Schmarza-Werkskanal b

27-36

32.    Schmiede Jakob Klemenc

33.    Mühle Johann Slatner

MlinScakanal

37 — 50

Mlincakanal

40. Mühle und Säge Johann Kral 26. Eisenwarenfabrik Krainische Industrie-Ges. ³⁴- Fabrik (außer Betrieb)’ Vlehzucht*Gen. 41. Mühle und Säge Franz Skerjanc

35. Schmiede Jakob Jerman

27.    Möbelfabrik Johann Bahovec

28.    Mühle und Säge Josef Okorn

29.    Mühle und Säge Anton Vanpotiö

30.    Mühle Georg Śeśek

31.    Säge Rudolf Schnabel

42. Säge Franz Skerjanc 36. Fabrik (außer Betrieb) Vidic &. Cie, 43. Säge Johann Benać

Wasserkräfte.

/| verfügbare, 0\

verbrauchte,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

71 — 72

51-70

Lusttaler Werkskanal

4>

TT

TTT-1"

73-84

47.    Mühle

48.    Mühle und Säge - Franz Majdić

49.    Mühle

55.    Mühle Franz Majdić

56.    Mühle Alois Zajc

57.    Muhle Josef Vanpotié

58.    Mühle und Schmiede Josef Kral

59.    Mühle Matthias Slabić

__500

_h400

-.300

-.200

100

63. Schmiede und Säge Johann Gabrić 71. Strohutfabrik Ladstätter &. Cie.

72.    Mühle Rudolf Bertoncel

73.    Mühle und Säge Franz Lożar

74.    Mühle Karl Mihelćić

75.    Erdfarbenfabrik Johann Gorcar

76.    Erdfarbenfabrik Franz Pevec

77.    Schmiede Franz Jermann

78.    Mühle und Säge Karl Mihelćić

64.    Mühle

65.    Mühle

66.    Säge Anton Skok

67.    Mühle Franz Mihelćić

Johann Kuralt

50.    Mühle Franz Majhen

51.    Säge und Mühle Andreas Rak

52.    Mühle Maria Nastran

38.    Mühle und Säge Kaspar MarinSek    45. Mühle und Säge Valentin Zupanc 53 ^le un(j Elektrizitätswerk Julius Stare 61. Säge und Elektrizitätswerk Franz Smon 69. Mühle Jakob Rihter

39.    Säge und Mühle Barthol. JarSovec    46. Mühle Grazer Eskomptebank

37. Säge Matthias Drole

44. Tischlerei Johann Brecelnik

60. Mühle und Säge Valentin Tić

68. Mühle und Säge Elias Bens

54. Säge und Etektrizitätswerk Felix Stare 62. Mühle Jakob Bonćar

70. Mühle Andreas Zajc

79.    Mühle Johanna Bayer

80.    Erdfarbenfabrik

81.    Erdfarbenfabrik

82.    Mühle und Säge Blasius Valjavec

83.    Erdfarbenfabrik Finks Eidam

84.    Mühle Anton Kastelic

Finks Eidam

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 168, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Flußgebiet I. Ordnung: Isonzo.

Der Isonzo

von km 73*85 bis km 93*60.

1000 m 0

lllllllllll

«S-

Situationsskizze.

Mafsstab

2    5    4    5    6    7    8    9 1okm

ff

V 1    Vndders)lMX=

c°

** J

ż Kcirfreü

Kamnojh

UND

%\ \

Vrsno

\°

\s

.85

St.Lucia

( /)§/

/ Uf?

WoUscmth

%/xf

& Volarje

ftdiooto/f

i&abriw‘ ......

(•H A d i s/c A

."s/ulolmin

.... Tolmein

\/

Tomink

<3

Die Wasserführung des Isonzo weist in der behandelten Strecke auf die geologische Beschaffenheit des Untergrundes zurückzuführende Besonderheiten auf. Das Minimal- und Niederwasser nimmt von Karfreit bis Volarje zu, während von da ab sich Einsickerungszonen bemerkbar machen. Der Verlauf höherer Wasserstände läßt jedoch auf eine bei größeren Niederschlägen eintretende unterirdische Retention des Wassers auf der ganzen Strecke schließen. Die in Betracht kommenden Zubringer sind mit Ausnahme der Tominka wasserarm, und ist ihre Ergiebigkeit nicht abhängig von der Größe des Einzugsgebietes.

Die Umrahmungslinie des in Betracht kommenden, auf der südlichen Seite besonders schmalen Niederschlagsgebietes führt von Karfreit über die Ortschaft Drezenca in nordöstlicher Richtung zum Kamme des Gebirgsstockes des Krn bei Höhenkote 2133 m; weiter nördlich bei der Erhebung Vrata (2014 m) wendet sie sich mehr gegen Osten und erreicht bei der Lavsevica (2003 m) den Hauptkamm der Julischen Alpen, auf dem sie, zugleich als Landesgrenze zwischen dem Küstenlande und Krain, das Gebiet der Wocheiner Save von dem des Isonzo trennt und südöstlich über den Kuk (2086 m) bis zum Vohu (1923 m) verläuft. Von dort ab erfolgt im allgemeinen südwestwärts ein Abfallen der Niederschlagsgrenze zur Vereinigungsstelle des Isonzo mit der Idria bei St. Lucia. Auf das rechte Ufer übergehend hat die Begrenzungslinie vorwiegend nordwestlichen Verlauf. Über die Bergkuppe St. Maria (453 m) wird die Erhebung Jeża (929 m) erreicht und der weitere Zug durch den Kamm des Kolovratgebirges gekennzeichnet. Vom Orte Luico steigt die Wasserscheide zum Monte Matajur (1641 m) an, wendet sich hier scharf nach Norden, zieht über den sanften Talsattel bei Staro Selo, erreicht weiter nordwärts den Starjski vrh (1136 m) und fällt von hier gegen Osten nach Karfreit ab. Der rechtsrandige Verlauf der Wasserscheide wird streckenweise von der Reichsgrenze gegen das Königreich Italien begleitet.

Das umschriebene Gebiet hat eine Fläche von 195-7 km² und läßt sich in folgende Teile gliedern:

Der Isonzo von km 93*60 bis km 91 -76.

Die Rośica 1. bei km 91-76...........

Die Idria r. bei km 91*76............

Der Isonzo von km 91*76 bis km 91*06.

Der Derganjśc r. bei km 91*06........

Der Isonzo von km 91*06 bis km 85*60

Der Merzli potok 1. bei km 85*60 .....

Der Isonzo von km 85*60 bis km 80*56.

Die Kamenica r. bei km 80*56........

Der Isonzo von km 80*56 bis km 77*80.

Die Tominka 1. bei km 77*80 .........

Der Isonzo von km 77*80 bis km 77*10

Die Godica 1. bei km 77*10...........

Der Isonzo von km 77*10 bis km 75*28.

Der Hotevlje-Graben r. bei km 75*28.

Der Isonzo von km 75*28 bis km 73*85

1*5 km2 9*9 „ 22*5 „ 1*3 „ 2*9 „

15*1    „

4*6 „ 6*0 „ 76*1 „ 0*6 „ 5*6 „ 4*4 „ 1-7 „ 1*6 „

Die hier behandelte Isonzostrecke reicht vom Pegelprofil in Karfreit, km 93*60, bis zur Mündung der Idria, km 73*85. Die aufwärtige Strecke und zwar vom Ursprung bis Karfreit, ist im Katasterdoppelblatte Nr. 16 und 17 dargestellt, die größeren Zubringer in dieser Strecke: Zadnica, Bersnibach, Lepjenabach und Koritnica sind in den Katasterblättern Nr. 28 und 30 behandelt.

Bis zum Karfreiter Pegelprofile beträgt das Niederschlagsgebiet 432*4 km², so daß das gesamte Einzugsgebiet bis zur Idriamündung mit 628*1 km3 resultiert.

Beschreibung des Gebietes.

Unterhalb Karfreit setzt der Isonzo seinen von Żaga an nach Südost gerichteten Lauf in gleicher Richtung bis Prapetno fort, wo er nach Bildung eines rechtwinkeligen Knies nach Südwest abbiegt und sich nach kurzem Laufe knapp unterhalb St. Lucia mit der von Südosten kommenden Idria vereinigt.

Das Bett des Isonzo ist vom Ausgange des engen Felsdurchbruches bei Karfreit angefangen breit und in großer Ausdehnung von Sand und Schottermassen erfüllt, die zahlreiche Flußspaltungen und Schotterbänke verursachen. Von Tolmein bis zur engen Felsschwelle bei St. Lucia weist der Fluß wie in seinem oberen Gebiet alpinen Charakter auf.

Von Karfreit bis zur Idriamündung hat der Isonzo eine Länge von 19*75 km mit einem Höhenunterschiede von 67*3 m, was einem Durchschnittsgefälle von 3*4%o entspricht. Ausgeprägte Gefällsstufen lassen sich hier nicht unterscheiden, obwohl die Gefällsverhältnisse nicht gleich bleiben. Oberhalb St. Lucia zwischen km 74*16 und km 74*30 fällt der Fluß über eine Felsbarre

6*1 m hoch herab.

Geologisch stellt sich das Tal des Isonzo von Karfreit bis zur Idriamündung als ein Längstal dar, welches in mesozoische Schichten eingesenkt ist. Es ist durch eine große Störungslinie vorgezeichnet, welche geradlinig zwischen Tolmein und Karfreit verläuft und längs welcher der Dachsteinkalk des Nordgehänges über die Kreide- und Eozänschichten, Kalke, Breccien und Schiefer etwas überschoben ist. Das Südgehänge wird nur von beiden letzteren Formationen gebildet. Das Tal wurde während der Glazialzeit mehrmals verschüttet und wieder erodiert, so daß sich in ihm mehrere Niveaus von diluvialen Schotterterrassen verfolgen lassen.

Vom Nährgebiete des Isonzo von Karfreit bis zur Idriamündung entfallen auf Äcker und Wiesen 28*8%, auf Waldbestände 27%, auf Hutweiden und Alpen 29*8% und 14*4% auf unproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

In der hier behandelten Strecke beziffern sich die vorhandenen Wasserkräfte bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser auf 7045*3 Bruttopferdekräfte, von denen durch zwei Wasserwerke 81*6 ausgenützt und 2*3 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß noch 6961*4 Bruttopferdekräfte verfügbar bleiben. Eine rationelle Ausnützung der Wasserkräfte dieser Strecke ist nur aus der Verwertung der Hochwasserabflüsse durch Anlage von Staubecken zu erwarten.

Anteil an

p.

CP

-s

••

7:

<3

C/3

e/j-

<D

o

CP

10

11

12

13

14

15

16    17 |    18    1    19 |    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

t-

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

| Woltschach

Selo

73-85    128-9 4900    9390

18980

0-6

9395

75-2

co

r-

00

C/I

74-16    129-5 4900    9400

19010

81-6    2-3

756-2

6-1

9405

764-9

74-30    135-6 4900    9410

19020

St. Lucia

St. Lucia

3-5

9430

440-1

Die Feststellung der Wassermengen erfolgte auf Grund der ob St. Lucia (fcm 74-10) in Volarje (km 84-50), und in Karfreit (km 93-60) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen. Außer den Messungen der Wassermengen des Hauptrezipienten liegen Messungen der Zubringer und zwar der Idrica, der Kamenica, des Godicabaches und des Hotevljegrabens vor.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind in oberwähnten Meßstellen mit durchschnittlich 150°/₀ beziehungsweise 212°/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen anzunehmen.

4910    9450

19110

75-28    139-1

Hotevljegraben

Die Höhenkoten der Flußstrecke wurden mittels geometrischen Nivellements bestimmt, das an die Repèrepunkte I. Ordnung des militärgeographischen Instituts in Woltschach (Haus Nr. 67) mit der Kote 194-6472 und in Karfreit (Pfarrkirche) mit der Kote 236-4976 angeschlossen ist.

Modrejce

4880    9390

18990

2-3

9425

289-0

75-85    141-4 4920    9460

19160

3-9

9530

495-6

’J'

4940    9600

19540

77-10    145-3

Godicabach

2555-5

Polubino

4930    9570

19480

2-2

9585

281-2

4940    9600

19570

00

©

77-80    147-5

Tominka

4280    7950

15320

Tolmein

7-9

8085

851-6

80-10    155-4 4360    8220

16090

Tolmein

1-8

8250

198-0

00

4380    8280

16250

Küstenland

Tolmein

Woltschach

Dolje

Woltschach

00

Oj

80-56    157-2

4360    8240

16170

84-50    165-0 4500    8740

17700

Kamenica

7-8

8490

883-0

883-0

Volarje

5-5

8565

628-1

4270    8390

17770

lß

00

85-60    170-5

Merzli potok

4140    8090

16950

X

Ol

cc

5-0

7785

519-0

Idersko

Kamno

Idersko

86-90    175-5 3780    7480

17100

3-0

7155

286-2

88-30    178-5 3380    6830

17250

00 00 © CO

d> ©

o ©

4-7

6455

404-5

89-90    183-2 2920    6080

17450

3-9

5810

302-1

2590    5540

17590

2766-7

91-06    187-1

Derganjsc

Libussina

Smart

2580    5520

17510

1-7

5480

124-2

91-60    188-8 2520    5440

17540

Idersko

Idersko

0-6

5430

43-4

2520    5420

17540

Rosica

-j

91-76    189-4 2470    5310

17160

Idrica

to

'V

2380

5130

16560

Karfreit

Ladra

Karfreit

6-8

5065

459-2

93-60    196-2 2300

*)

*)

*) Die im Katasterdoppelblatte Nr. 16 und 17 ausgewiesenen Wassermengen, Höhenkoten und Pferdekräfte bedürfen einer Richtig-• Stellung, die nach Abschluß einschlägiger neuerer Erhebungen bewirkt werden wird.

5000

16600

Zusammen .

7045-3

81-6    2-3

6961-4

10

11

12

13

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Bruttopferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    135-3 1700

1200

km 74-19 bis km 74-30

01

2-3

1-6

Werkskanal r. U.

135-2 1700

1200

0-015

2-1

Säge

und Mühle

Franz Mikuż

47-6

33-6

*) Ein eigentlicher Unterwasserkanal besteht nicht, das Wasser fällt nach Verlassen des Werkes in Kaskaden herab.

133-1    1700

1200

135-6 1700

1200

km 74-30

Werkskanal 1. U.

1-5

Mühle

Franz

Velikonja

34-0

24-0

134-1    1700

1200

Zusammen .

81-6

57-6

2-3

1-6

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werks-gräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechs) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Anderseits ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinie die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

t

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Der Isonzo von km 73*85 bis km 93*60.

Flußband.

Katasterblatt Nr.168, aufgelegt im Jahre 1913.

ügjfca

Merzlipotok

Tominka

N,

Flußgebiet I. Ordnung: Isonzo

(5 Karfreit Idrica

6 Volarje

Tolmein

St. Lucia

Isonzo

198 m

Idersko

Kamenie;

Isonzo**⁻Ö Woltschach

HotevljegjjS^

196. _

Zeichenerklärung: <5 größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk.

194. .

192-.

190. _

Längenprofil.

2766*7

PS-t-2800

188..

186-_

184..

Godicabach

Hotevljegraben

2555*5

-. 2700

I sek 10.000 .. 2600

182..

..9500    .. 2500

180-_

178-.

Ql

176..

Li

Kamenica

Tominka

..9000    .. 2400

— 8500    ..2300

05

174. _

172

2138*6

Abflußmengen

_ _ 8000 ..2200

170__

bei Niederwasser.

2115*4

.. 7500    .. 2100

168. _

_ _ 7000

_ _ 2000

166. _

_. 6500

__ 1900

Seehöhe in Metern

CO

CO

CN

oo

CO

154__

152- -

150

148_ _

146. _

144. .

142..

140. _

138 __

134..

132..

130--

NO

oo

CNJ

CD

km 93

Idrica RoSica

DerganjSc

626*8

1619*6

1333*4

1330*8

1826*4.

Abflußmengen in Sekundenlitern

_ _ 6000

.. 5500

-.5000

- - 4500

_ _ 4000

- - 3500

- -3000

- - 2500

__ 1800

__1700

en

co

g

Brutto-Pferdekräfte

_ _1200

_ _ 1100

1049*6

- - 2000

--1000

928*9

883*0

764*9

- -1500

-- 900

840*1

--1000

-- 500

-- 800

-- 700

<>-$

92

^-£-$-£-£

91    90    89    88    87    86    85

■4-4-<>7

84    83    82

81

■4-$-f-$-<!>-<>-

80    79    78    77    76    75

-- 600

74

g

LO

CO

502*6

459*2-

Wasserkräfte.

-- 500

Brutto-Pferdekräfte

g

CO

g

evi

100--

0X

km 93

Werkskanäle

Wasserwerke

/i

verfügbare,/® verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

$-<>

92

91

198*0

83*9

-- 400

-- 300

-- 200

100

<>

90

■<>-$-

89    88

-4-$-<J>—-1?-4-—¹—<î>--b-<>-4^

87    86    85    84    83    82    81    80    79    78    77    76    75

74

W. K.

I. U. Mühle Franz Velikonja r. U. Säge u. Mühle Franz Mikuî

W asserkraft-Kataster.

Katasterblatt Nr. 169, aufgelegt im Jahre 1913.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Die Tominka

von km 0*00 bis km 11*35.

Die Zadlaska

von km O’OO bis km 5*32.

Flußgebiet I. Ordnung: Isonzo. Flußgebiet II. Ordnung: Tominka.

Flußgebiet I. Ordnung: Isonzo. Flußgebiet II. Ordnung: Tominka. Flußgebiet III. Ordnung: Zadlaska.

1000m

Situationsskizze.

Mafsstttb

Cn

j¹

ft ORZ'

/ \\\ UND

••

........! ÏÔ

G R A Dît S C AJ

Fologar

\.

«J,

‘'•Pi'

Wolt-

schachi

•i

C/5

gefalle von 77*7%₀. Dem engen Bette zwischen Pologar und der Dante-Grotte von km 8*95 bis km 3*46 kommt ein mittleres Gefälle von 38*8°/oo> endlich der Strecke im Tolmeiner Becken von /cm 3*46 bis zur Mündung durchschnittlich ein Gefälle von 116*5%o zu.

Die Wasserführung der Tominka unterliegt nicht unerheblichen Schwankungen. Sowohl bei Minimal- und Niederwasser als auch bei den Betriebswassermengen ist die Wassermenge in den Zwischengebieten sukzessive zunehmend. Wenn auch die Quellen ein vorwiegend unterirdisches Einzugsgebiet haben, wurden lokale Einsickerungszonen hier nicht konstatiert.

Die Begrenzungslinie des Niederschlagsgebietes verläuft, ausgehend von der Pyramide der Krn (2245 m), zunächst nach Nordost zur Vrata (2014 m), biegt dort nach Nordost ab und erreicht nach einigen Krümmungen die Lavsevica (2003 m) am Kamm der Julischen Alpen, der in südöstlicher Richtung bis zum Vohu (1923 m) die Wasserscheide des Isonzo- und Savegebietes und zugleich die Landesgrenze zwischen Küstenland und Krain bezeichnet. Nun folgt nach Südwest über den kleinen Kuk (1838 m) und den Triglav vrh (980 m) ein Abfallen der Umrahmungslinie zur Mündung der Tominka. Der rechtsufrige Teil der Niederschlagsgrenze streicht vorwiegend in nordwestlicher Richtung zunächst über den Merzli vrh (1360 m) zum Rudeci rob (1916 m) und zum Krn.

Das Niederschlagsgebiet der Tominka hat eine Fläche von 76*1 km² und wird folgendermaßen unterteilt:

Die Tominka bis zu den Quellen bei km 1P35

Die Tominka von km 11*35 bis km 7*25......

Der Zastenabach r. bei km 7*25.............

Die Tominka von km 7*25 bis km 6*30.......

Der Ćadrabach 1. bei km 6*30..............

Die Tominka von km 6*30 bis km 3*46.......

Die Zadlaska 1. bei km 3*46................

Die Tominka von km 3*46 bis km 0*00.......

Das Tominkatal zeigt einen verwickelten und ungleichmäßigen Aufbau. Die Quellen der Tominka wurzeln im Dachsteinkalke des Wocheinerkammes. Weiter abwärts bildet das Tal die Grenze zwischen einer überkippten Falte aus jurassischen Gesteinen (Kalken und Schiefern) im Osten und von Kreideschichten (Woltschacher Plattenkalken, Rudistenbreccien und Schiefern) im Westen, welche sodann weiter abwärts bis zur Mündung des Zadlaskabaches beide Gehänge bilden. Hierauf durchschneidet der Bach einen niedrigen Rücken aus Dachsteinkalk, um sodann in das Becken von Tolmein zu gelangen, wo er sich bis zu seiner Mündung in Diluvialschottern bewegt.

Von der gesamten Einzugsfläche nehmen Wiesen und Acker 15*4%, Waldbestände 32*2%, Hutweiden und Alpen 35*8% und unproduktiver Boden 16*6% ein.

21*9 km2 12*5 „ 5*6 „ 0*7 „

•    2*3 „

•    5*3 „ 22*7 „

5*1    „

■Çadnv.'g

/    'o/

.* • *

HIL

jJ    *• j-Żabce*    Znbce

^jgjîpante -

Zatobrun

/ c \Tolmeiw

*«v

r

Z5S&

(frotte : \c: *•.

;V v

_A

Wasserkraftverhältnisse.

In der besprochenen Strecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 4054*1 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen 56*7 durch Werke und 5*7 durch Gefällsverluste verbraucht sind, somit 3991*7 Bruttopferdekräfte noch verfügbar bleiben.

00

Die Tominka.

Beschreibung des Gebietes.

Die Quellen der Tominka, dieses wasserwirtschaftlich bedeutendsten Zubringers des Isonzo, treten in dem imposanten Talabschluß, der von den östlichen Partien des Gebirgsstockes des Krn gebildet wird, unter Massen

großer Blöcke zu Tage.    .

Die Richtung des Baches wird nach kurzem Laufe nach Südost) wobei er sich zwischen gewaltigen Schuttmassen und Bergstürzen ,sein Bett gräbt, eine vorwiegend südliche 5 nur von der Einmündung des Cadrabaches bis zur Mündung der Zadlaska bei der Dante-Grotte ist der Bachlauf ein südöstlicher. Ungefähr von der Talerweiterung bei Pologar bis Zastena ist das Bachbett im unteren Profilteile in Felsen kanonartig eingeschnitten, worauf bis zur Zadlaskamündung ein ziemlich gleichförmiges steilgeböschtes Dreieckprofil den Taleinschnitt kennzeichnet. Bis auf die durch den Zastenabach am rechten und den Ćadrabach am linken Ufer verursachten Einschnitte weisen die Felslehnen nur eine geringe Gliederung auf. Das schluchtartige Bett der oberen Tominka hat einen echt hochalpinen Charakter. Von der Dante-Grotte abwärts tritt die Tominka in ein ausgebildetes breites Bett, das zwischen abgelagerten Schottermassen und Blöcken mehrmals seine Richtung auf kurze Strecken wechselt und unterhalb Tolmein sein Wasser an den Isonzo abgibt.

Vom Quellgebiete bis zur Mündung hat der Bach eine Länge von 11*35 km mit einer Fallhöhe von 534*5 m, welche in mehrere Stufen unterteilt werden kann. Das Steilgefälle der obersten Stufe in der Region der Schuttmassen und Bergstürze von den Quellen bis km 10*25 beträgt durchschnittlich 163*6%„, dem folgt die Stufe von km 10*25 bis km 8*95 mit dem Durchschnitts-

Die Zadlaska.

Beschreibung des Gebietes.

Den Zadlaska-Ursprung bilden starke, bachartige, zwischen Felsblöcken hervorbrechende Quellen, die östlich von Ravne-Zabce aus einem Seitengraben des topographisch stark markierten tiefen Bettes, das bei gewöhnlichen Wasserständen vollkommen trocken ist, hervortreten. Der gewaltige Bergsturz von Ravne hat durch Verschüttung des alten Bettes den Bach an die linke Felslehne gedrückt, in die er sich ein neues, die große Trümmermasse nach Osten bogenförmig umschließendes Wildbett mit steiler, stufenförmiger Sohle gegraben hat. Am Südrande des Bergsturzes, in der Mündungszone des alten verschütteten Zadlaskabettes, tritt wieder ein Bündel starker Quellen auf. Unterhalb dieser Quellen wird der Lauf des Baches vorwiegend südwestlich, das Flußbett ist in Felsen eingerissen und steil geböscht. Vom Folovscekbach an, der eine tiefe Furche in die rechte Lehne gesägt hat, ist die Schluchtstrecke gleichförmig von steilen Wandflächen begrenzt. Im untersten Teile des Laufes bis zu seiner Vereinigung mit der Tominka bei der Dante-Grotte hat der Bach eine westliche Richtung.

Das Bachgefälle mit der Fallhöhe von 606*2 m auf 5*32 km verflacht sich bis zur Mündung allmählich, doch lassen sich drei Stufen unterscheiden. Die oberste, zugleich steilste Stufe reicht von km 5*32 bis km 3*90 und hat durchschnittlich 238%o Gefälle. Der folgenden 3*02 km langen Strecke bis km 0*88 kommen durchschnittlich 79%o und der 0*88 km langen Schlußstrecke 35°/ Gefälle zu.

Die Abflußverhältnisse der Zadlaska müssen als normal bezeichnet werden. Die subterrane Entwässerung der Bergsturzmasse von Ravne verursacht unterhalb des Quellenbündels ob des Mlincabaches bei höheren

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    13

14

en

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflüß

menge bei Niederwasser

in l

17 1    18 |    19 i 20

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II bü

22

Anmerkung

Die Tominka von kmO’OO bis km 11*35

Polubino

0.00

147-5

165-1

660

650

1650

1550

4250

3800

17-6    1600    375-5

1-40 -    1-40

0-9    1550    18-6

166-0

650

1550

3800

0-2    1545

Tolmein

1-47

166-2

168-2

650

650

1540

1530

3770

3700

2-0    1535    40-9

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in Tolmein, km P40, bei der Dante-Grotte, km 3-46, ferner bei Pologar, km 880, sowie an einigen der Zubringer durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind in Tolmein mit 153, beziehungsweise 216°/₀, bei der Zadlaskamündung und in Pologar mit 138, beziehungsweise 176°/₀ der zehnmonatigen anzunehmen.

1-70

Żabce

171-7

650

1530

3700

3-5    1530    71-4

0-7    1525    14-2

56-7

5-7

767-4

Die Gefällsverhältnisse der Tominka sind von der Mündung bis zur Zadlaska mittels eines geometrischen Nivellements, das an den Repèrepunkt I. Ordnung des Militärgeographischen Instituts in Weltschach (Haus Nr. 67) mit der Kote 194-6472 angeschlossen ist, von da an aufwärts ist das Gefälle auf barometrischem Wege bestimmt worden.

172-4

640

1520

3830

1-94

2-3    1520    46-6

174-7

640

1520

3630

13-1    1480    258-5

- 2-17

630

1440

3130

3-46

187-8

Zadlaska

- 3-50 -

430

1100

2500

74-2

955

954-7

5-90

262-0

320

830

1980

19-0

810

205-2

Küstenland

Tolmein

Tolmein

6-30

6-70

7-25

300

790

1900

281-0

290

780

1860

302-0    280

760

1810

270

740

1750

Ćadrabach

1745-5

21-0

37-0

770

750

215-6

370-0

339-0

Zastenabach

220    640    1490

Cadra

Zatolmin

7-80

8-95

10-25

366-0    200    570    1320

401-0    140    430    960

502-0    90    280    560

10-38    540-0    80    260

520

27-0    605    217-8

35-0    500    233-3

101-0    355    478-1

38-0    270    136-8

62-0    250    206-6

1478-8

10-52    602-0    80    240

470

19-0    235    59-5

10-66    621-0    70    230

430

20-0    215    57-3

10-92    641-0    60    200

350

14-0    180    33-6

11-20    655-0    50    160

260

27-0

11-35

682-0    40    150

cn

55-8

Zusammen . 4054*1

56-7

5-7

3991-7

Die Zadlaska von km O’OO bis km 5*32

000

187-8

200

340

630

30-2

370

149-0

Cadra

0-88

218-0

230

400

720

61-0

425

345-7

1-70

279-0

270

450

800

56-0

475

354-7

2-24

300

500

870

2-40

335-0

Folovscekbach

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der bei der Dante-Grotte in km 0-00, in km 2-40, 3‘90 und bei Ravne Żabce in km 5'25, sowie am Folovscekbach und an der Mlinca durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind bei der Einmündung mit 135, beziehungsweise 187°/₀, in km 2*40 mit 144, beziehungsweise 201 und bei Ravne Żabce mit 170, beziehungsweise 266°/₀ der zehnmonatigen festgestellt worden.

180

340

560

Küstenland

Tolmein

Tolmein

180

340

560

8-0

340

36-3

2-50

343-0

150

300

500

Mlincabach

2036-8

113-0

250

376-7

gefunden.

Die Gefällsverhältnisse wurden auf barometrischem Wege

Żabce

3-90    456-0

100

200

550

112-0

190

283-7

568-0

80

180

510

4-46

210

180

50-4

589-0

80

180

510

11-0

180

26-4

4-61

600-0

70

180

500

1940

160

413-9

5-32

7940

50

150

460

*) Am Ursprung der Zadlaska werden von Quellwasser unmittelbar zwei kleine HauSmiihlen betrieben, deren unbedeutende Wasserkraft hier keine Berücksichtigung gefunden hat.

Zusammen .

2036-8

*)

2036-8

10

11

12

13

14

15    16

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Die Tominka von kmO'OO bis km 11*35

0*000

171-7

850

600

km L70 bis km P47

0-5

5-7

40

Werkskanal r. U.

0-212

171-2

850

600

5-0

Säge, Mühle und

Sesselfabrik

Oskar Gabrscek

56-7

40-0

166-2

850

600

Bearbeitet vom k. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

Wasserständen eine erhebliche Zunahme der Wassermenge. In der folgenden Strecke bis zur Mlnica ist eine Zunahme des Bachwassers nur bei Minimal-und Niederwasser zu konstatieren, während bei höheren Wasserständen eine Versickerung eintritt, die sich in der Strecke vom Folovscekbaches bis zur Mündung bei jedem Wasserstande bemerkbar macht.

Die Grenze des Niederschlagsgebietes verläuft linksufrig vom Kuk (2086m) — gleichbleibend mit der Wasserscheide der Tominka — nach Südost am Grate der Julischen Alpen bis zum Vohu (1923 m), wo sie nach Südwest abbiegt. Am Triglav vrh (980 m) verläßt sie die Wasserscheide der Tominka und gelangt nordwestwärts zur Mündungsstelle der Zadlaska. Am rechten Ufer zieht die Umrahmungslinie nach Norden auf dem zwischen der Tominka und der Zadlaska sich einschiebenden Bergrücken zu dem schmalen Kamm des Hrusevec vrh (1569 m) und in derselben Richtung weiter bis zum Kuk.

Hinsichtlich des nur 22'7 km² großen Niederschlagsgebietes ergeben sich nachstehende Unterteilungen:

Das Gebiet der Zadlaska bis zum Ursprung bei km 5*32

Die Zadlaska von km 5*32 bis km 2*50...............

Der Mlincabach 1. bei km 2*50.......................

Die Zadlaska von km 2-50 bis km 2*40...............

Der Folovscekbach r. bei km 2*40..................

Die Zadlaska von km 2-40 bis km 0-00................

Der Aufbau des Zadlaskatales ist sehr ungleichmäßig. Die Quellen der Zadlaska liegen an der Stelle, wo infolge einer großen Störung die Dachsteinkalke des Wocheinerkammes an liassische Schiefer stoßen. Weiter abwärts passiert der Bach zuerst ein Gewölbe aus Juraschichten (Kalken und Schiefern), als dessen Kern Dachsteinkalk bloßgelegt wird, und sodann eine Mulde aus Kreideschichten (Schiefern, Mergeln und Breccien).

Im Flußbette lagern stellenweise größere Trümmer- und Schuttmassen, die oft eine breccienartige Verkittung aufweisen.

Der Nährboden der Zadlaska hat einen Waldbestand von etwa 23% der Gesamtfläche; zirka 37% des Einzugsareales werden von Hutweiden und Alpen eingenommen und rund 40% sind unproduktives Land.

Wasserkraftverhältnisse.

5*8 km‘J

8*8

1*7

0*0

3*1

3*3

55

55

Die Zadlaska weist bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 2036*8 Bruttopferdekräfte auf, die als zur Gänze verfügbar angenommen werden können. Am Ursprung der Zadlaska befinden sich zwei unweit voneinander gelegene kleine Hausmühlen, die periodisch unmittelbar von Quellwasser betrieben werden. Die Ausnützung der Wasserkraft durch diese kleinen Werke hat hier keine Berücksichtigung gefunden.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

zwar

woraus

und Werks-

an

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken graben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Pbstnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

*

WASSERKRAFT-KATASTER.

Katasterblatt Nr,169, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Die Zadlaska

von km 000 bis km 11'35. von km 0 00 bis km 5 32.

Die Tominka

Flußband.

Zadlaska

Flußgebiet I. Ordnung: Isonzo. Flußgebiet II. Ordnung: Tominka.

Flußband.

ikdr.

lüMnka

$ Cadra

Pologar §

A Dante Grotte Tominka

Flußgebiet I. Ordnung: Isonzo. Flußgebiet II. Ordnung: Tominka.

Flußgebiet III. Ordnung: Zadlaska.

Za Raban    ___Zadlaska

Mlinca

700-^m

Za-Stenabach

Zatolmin

Tolmein

Ô Ravne

Folovsekbac/i

Dante Grotte

6 Żabce

680_ _

Längen profil.

Zeichenerklärung: ÿ größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk.

660- -

Abflußmengen

l,sek i»

Zeichenerklärung:

§ größere Ortschaft.

Zadlas

I sek 500

£40- -

bei Niederwasser

PS

800.

..1600 1800 780.

Längenprofil.

620- -

1745-5

760.

600- -

. .1500

740.

..450

-.1700

720.

580--

_ .1400

700.

560- -

_ -1600 680

Folovsekbach

%

\°%

2036-8

PS--- 2100

..2000

540- -

520..

Zadlaska

_ .1300

660.

640

_ .400

1478-8

500-_

. .1200

-.1500

1887-8

-.1900

620.

600.

--Î800

480. .

460. _

.öS

440. _

420. _

400- -

Seehöhe in Metern

1261-0

380—

360_ .

Za-Stenabach

Cadrabach

-v.

Abflußmengen in Sekundenlitern

1100__1400 580_ _

560. _

. .1000

540. _

350

- -1300

..900

- -1200

..800

520

500

480

460

440

Seehöhe in Metern

S-

Mlinca

-o

, —ł

fi

1542-1

Abflußmengen in Sekundenlitern

..1700

..1600

.300

-.1500

. .1400

340-.

-.700

-.1100

420

..250

320- _

1027-7

400

_.1300

300..

-. 600. .1000

380

360

280. .

1187-4

..1200

-.500

340

1151-1

-.200

260.

-- 900

320.

-.1100

240..

829-8

- - 400

300.

220..

790-8.

- - 800 ²⁸°-

-.1000

200.

180.

160

/Triftschleuse

___/Wehr_____

-/Wehr------

- - 300

-- 700

- - 200

260.

240.

220.

200.

-.150

.. 900

.. 800

140. .

<>

km ii

10

585’6-j ₆

<>

CO-O-

NO-CS-

± 100-- 600

180.

774-4.

549-6

700

PS

km 5

J-100

700

CO

500

600..

454-3

431-6

435-7

412-8

Brutto-Pferdekräfte

370-0.

390-7

319-3

305-1

g

CN

206-2.

Ï/I

Wasserkräfte.

verfügbare,.

verbrauchte.

258-5

Brutto-Pferdekräfte

400 ⁵⁰⁰--

400_ _

300

300. _

Brutto-Pferdekräfte

490-7.

440-3

413-9

Wasserkräfte.

/I

Brutto-Pferdekräfte

g

LT5

g

■'S"

200

verfügbare.

g

CO

146-7

100__

89-4

55-8

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

62-4 56-7

100

200. _

100_ _

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

g

CSI

0±

Kilometrierungii

<>

<>

10

0 oi

Kilometrierung 5

Wr,

CD

Werkskanäle

Werkskanal

Wasserwerke

^ 1Ś

rg J5 >*8

is s !

- a> OJ

8, S“

i« <3 g

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 170, aufgelegt im Jahre 1913.

Der Schnalserbach

von km 0*00 bis km 15*20.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Schnalserbach.

Situationsskizze.

1000m    0

Mafsstab

3    4    5    6

10 km

_X

c/>

■y:

Ątfasta

V"

N""'

.    .    . ^^iqgbachj

■Ź (Uns er irait.•

••

Tl

I........

Penaudbach

ÊïKartHaus

Pfossentale^

37

\.....

ss

37

ôliatltariiiïilwnj

&7

\x

<?/

ai

r*

bei einem Gesamtgefälle von 1097 m ein relatives Gefälle von durchschnittlich 72*2 %₀ auf.

Die Wasserscheide des Schnalserbaches verläuft von der Inneren Quellspitze (3514 ni) ausgehend linksseitig zunächst ostwärts über das Teufelseck (3230 m) bis zu der Spitze „Im hinteren Eis“ (3270 m), dann über das Hochjoch (2846 m) bis zur Krahwand (3251 ni) ein kurzes Stück gegen Südosten und zieht dann in vorwiegend östlich gerichtetem Verlaufe über die Finailspitze (3514 m), den Similaun (3607 /n), die Marzellspitze (3528 m), die Roßbergspitze (3633 m), die Röthenspitze (3400 m), die Kaarlesspitze (3471 m) und den Fälschung (3353 m) zur Hochwildspitze (3480 m). In diesem Punkte wendet sich die Trennungslinie gegen Südosten bis zur Hohen Weiß (3282 m), biegt dann beinahe rechtwinkelig gegen Südwesten ab und führt über die Schwarze Wand (3179 m) und die Rotheckspitze (3331 m) zum Texel (3320 m), um von da vorwiegend gegen Süden streichend über das Gingeljoch (2970 m), die Kirchbachspitze (3091 m) und den Sonnenberg (1408 m) die Mündungsstelle des Schnalserbaches in die Etsch zu erreichen. Am rechten Ufer gelangt die Wasserscheide von der erwähnten Mündungstelle aus, von einigen kleineren Krümmungen abgesehen, in vorwiegend nordwestlicher Richtung wieder bis zur Inneren Quellspitze und berührt dabei die nachbenannten markanten Punkte: Schermetz (2106 m), Trumserspitze (2910 m), Marzollspitze (2927 m), Zermingerspitze (3059 m), Mastaun (3200 m), Berglerspitze (3000 m), Kortscher Schafberg (3110 m), Salurnspitze (3435 ni) und Schwemserspitze (3457 ni).

Die hier in Betracht kommende Unterteilung des Einzugsgebietes ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen:

Das Gebiet des Schnalserbaches bis km 15*20 .

Der Leiterbach 1. bei km 15*20.........

Der Schnalserbach von km 15*20 bis km 14*73

Der Vernaggbach 1. bei km 14*73........

Der Schnalserbach von km 14*73 bis km 12*37.

Der Mastaunbach r. bei km 12*37........

Der Schnalserbach von km 12*37 bis km 10*00

Der Penaudbach r. bei km 10*00........

Der Schnalserbach von km 10*00 bis km 8*47 .

Der Pfossentalerbach 1. bei km 8*47.....

Der Schnalserbach von km 8*47 bis km 4*80 . .

Der Mahralpenbach 1. bei km 4*80.......

Der Schnalserbach von km 4*80 bis km 0*00........„

Das gesamte Niederschlagsgebiet des Schnalserbaches umfaßt somit 218*1 km².

Das Schnalsertal ist in nordöstlich streichende Gneise, Schiefergneise und Hornblendeschiefer, und zwar quer zum Schichtstreifen eingeschnitten. Der Talboden ist reichlich mit dem Schutt eiszeitlicher Gletscher und rezenter Wildbäche bedeckt.

Bezüglich der Geschiebeführung ist zu erwähnen, daß der Schnalserbach ziemlich bedeutende Mengen Geschiebe mittlerer Größe führt.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Gesamteinzugsgebiete des Schnalserbaches zirka 2 % auf Äcker, Wiesen und Gärten, 32 % auf Hutweiden und Alpen, 11 % auf Wald und 55 % auf unproduktiven Boden inklusive Gletscher.

<1 (Jl

Beschreibung des Gebietes.

W asserkraftverhältnisse.

Die Quellflüsse des Schnalserbaches, der obere und untere Bergbach, entspringen am Südabhange des zum Gebiete der Ötztaler Alpen gehörenden Hintereis-Ferners. Der Schnalserbach durchfließt in seinem südöstlich gerichteten Laufe das nach ihm benannte Schnalsertal, das den Übergang vom Vintschgau in das Ötztal vermittelt.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte, für eine Wasserkraftausnützung besonders in Betracht kommende Flußstrecke weist

Bei dem alljährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 15.529*1 Bruttopferdekräfte, von denen derzeit 6130*4 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 345*4 durch Gefällsverluste verbraucht sind, so daß die verfügbaren Wasserkräfte mit 9053*3 Bruttopferdekräften zu bewerten sind.

Anteil an

PL

a>

i

fl>

CL>

jü

O

10

11

12    13    14

15

16    17    18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

<D

T3

Lan-

des-

Be-

zirks-

Behörde

Naturns

.S

Tomberg

Katastral

gemeinde

Naturns

Jufahl

Katharinaberg

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei lOmonatigem Betriebswasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei lOmonatigem Betriebswasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

000

0-25

1-75

3-39

3-45

543    1050    1500

564    1040    1500

688    1030    1470

822    1010    1440

830    1010    1440

2250

2250

2210

2170

2170

—3-82-

—4-21

-8-89—

21    1500    420-0

124    1485 2455-2

134    1455 2599-6

8    1440    153-6

18    1430    343-2

*)

*)

6058-7

132-6

214-2

Die Bestimmung der Wassermengen erfoglte auf Grund der im Profil Alt-Ratteis, km 4-25, durchgeführten hydrometrischen Erhebungen. Zur Bestimmung der Dauer der vorhandenen Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstation Staben, km 0-07, herangezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Werte der Wassermengen sind mit durchschnittlich 135 °/₀, beziehungsweise 181 o/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Wassermenge zu bewerten.

Das Längenprofil wurde auf Grund eines barometrischen Nivellements festgelegt.

4-07

4-28

4-61

4-80

5-90

6-20

6-32

7-40

8-47

9-45

9-56

9-80

1000

11-56

848    1000    1420

854    1000    1420

865-0    990    1420

868-2    990    1420

990    1410

2150

2150

2120

2120

2110

871

950    1360

2030

932    920    1330

1980

952

910    1320

972    910

1075    890

1180

1320

1290

1970

1960

1900

6    1420    113-6

11    1415    207-5

3-2    1410    60-2

2-8    1410    52-6

Mahralpenbach

61

20

20

103

105

*) Von den hier gemäß Tabelle II ausgewiesenen 6191-3 durch Werke ausgenützten und durch Gefällsverluste verbrauchten Bruttopferdekräften sind 34-1 Bruttopferdekräfte abzuziehen, welche auf die Gefällsstrecke der Etsch zwischen der Mündung des Schnalserbaches und der des Werkskanales der Bozen-Meraner Etschwerke entfallen.

Bei km 4-00 zweigt der Naturnser, bei km 2-40 der Stabener Bewässerungswaal ab. Beide sind bei Niederwasser trocken und erhalten im Bedarfsfälle zur Bewässerung oder zeitweiligen Inbetriebsetzung einiger kleiner Hausmühlen Wasser aus dem Reservoir, beziehungsweise aus dem Oberwasserstollen des Bozen-Meraner Elektrizitätswerkes.

1345

1325

1320

1305

1275

1093-9

353-3

3520

1792-2

1785-0

7-4

40-6 5328-4

Cn

870

590

1229    580

1237    570

1263    570

1269

1260

1850

Pfossentalerbach

840

820

820

810

1260

1240

1240

1230

49

26

830

820

815

810

542-3

87-5

6-8

9-2

961-1

CD

282-5

64-8

!»

570

810

1220

Penaudbach

490

690

1040

112

665

993-1

1381    450

640

970

11

640

93-9

Tirol

Meran

11-70

1201

1392    450

1407    450

640

630

960

950

15

635

127-0

15-8

15-4

1350-3

00 g. <1

Schnals

630

50-4

12-13

12-20

1413    440

1419    440

440

630

630

620

950

950

940

630

625

50-4

66-7

12-37    1427

Mastaunbach

370

520

790

48

510

326-4

13-20    1475    360

500

770

500

600

Unser Frau

13-38

13-42

13-49

13-60

13-74

13-88

13-93

14-00

14-32

14-46

14-64

14-65

14-73

15-20

1484

1485

1487

1492

1496

1503

1512

1525

1577

1602

1610

1611

1616

1640

360

500

760

500

6-7

360

360

350

350

350

350

350

340

340

340

340

340

330

330

280

500

500

500

490

490

490

490

480

480

480

480

480

460

460

390

760

500

13-3

760

760

750

750

750

750

740

740

740

740

730

700

700

600

500

495

490

490

33-3

26-4

45-7

58-8

41-7

147-6

1199-3

— er oo 55‘ co

13

52

25

490

485

480

480

480

480

84-9

338-3

160-0

51-2

6-4

32-0

Vernaggbach

24

460

147-2

Leiterbach

Zusammen:

15529-1

6130-4

345-4

9053-3

10

11

12

13

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

CM

Mündung bei km 146-86 | Mdg. bei km 146-75 in die Etsch Abzw. km 0-25

in die Etsch

Abzw. km 4-61

Werkskanal l. U.

Werkskanal 1. U.

0000

4-200

4-830

4-950

0-000

0-130

0-188

868-2 1420

861-6 1420

541-6 1420 541-2 1420 564-0    ~

556-8

554-2

551-1

548-4

990

990

990

990

6-6

125-0

87-1

320"0 Elektrizitätswerk

Städte Bozen u. Meran

6058-7 4224-0

0-4

7-2

2-6

31

2-7

7-6

5-3

Schmiede

Mühle

Bozen-Meraner Etschw.

Jakob Lahnbacher

Bei Niederwasser außer Betrieb.

OJ

Cn

CO

<1

ll-56 bis 11-70 9-45 bis 9-56 6-20 bis 6-32 4-07 bis 4-28 3’39 bis 3'45

0-302

0-000

542-2

830-0

6-2

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

0-048

0-061

0-000

0-102

0-220

0-000

0-094

0-124

0-000

0-099

0-111

0-000

0-138

0-149

0-000

826-5

822-9

822-0

854-0

852-6

849-7

848-0

972-0

964-6

961-5

952-0

1237-0

1236-4

1233-0

1229-0

1392-0

1384-8

1381-6

1381-0

1419-0

180

180

180

180

180

150

150

150

150

70

70

70

70

180

180

180

150

150

150

150

70

70

70

70

3-5

3-6

0-9

1-2

2-9

1-7

7-4

3-1

9-5

0-6

3-4

4-0

7-2

3-2

0-6

Säge

Mühle

Schmiede

Mühle

Schmiede

Alois Blas

Johann Gurschier

Georg Gamper

Engelbert Gurschier

Bartholomäus Raffeiner

17-8

17-8

Außer Betrieb, Oberwassergerinne vollkommen verfallen.

Bei Niederwasser außer Betrieb.

•4

6-8

30

•4

•8

3-0

22-8

22-8

1-2

1-2

8-0

8-0

6-7

6-7

0-6

0-6

co

12-01 bis 12-20

200

200

0-042

1418-4

200

200

0-6

1-6

1-6

Werkskanal r. U.

0-186

1415-3

1410-1

60

60

60

60

60

60

Abzweigung des Kanales Post 2 a

3-1

5-2

Mühle

Thomas Ritz

4-2

4-2

2-5

2-5

00

u>

12-13 bis 0-042 Post 8

Werkskanal r. U.

0-198    1407-0

ÖTKIÖ 1418-4

0-032

1417-9

1413-3

0-037    1413-0

0-000    1492-0

0-160    1489-1

60

60

3-1

2-5

2-5

140

140

140

140

120

120

70

140

140

140

140

100

100

60

0-5

4-6

0-3

2-9

0-9

0-9

Säge

Josef Sauter

8-6

8-6

0-6

0-6

Abzweigung des Kanales Post 9 a

4-6

3-9

CO

13-20 bis 13-60

0-220

1488-0

70

60

1-1

1-0

0-9

Werkskana! 1. U.

1484-0

70

60

4-0 Dreschmaschine

Josef Rainer

3-7

3-2

0-336

1481-8

1479-3

70

70

60

60

2-2

2-1

1-8

2-5 Mühle u. Stampfe

Johann Sauter

2-3

2-0

0-390

1478-3

70

60

1-0

0-9

0-8

1475-4

70

60

2-9

Mühle

Johann Sauter

2-7

2-3

CO

I»

13-42 bis 0-160 Post 9

Werkskanal 1. U.

0-410    1475-0

’Ö-ÖÖÖ’ 1489-1

0-018

1488-7

1485-7

70

50

50

50

60

40

40

40

0-4

0-4

0-3

0-4

0-3

0-2

3-0 Mühle u. Stampfe

Josef Rainer

2-0

1-6

13-49 bis 14-32    13-38 bis 13-74

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

0-026 1485-0    50

0000 1496-0 220

0-360

1489-3    220

1485-1    220

0-380 1484-0 220 0000 1577-0 60

0-760

1500-5

1496-4

60

60

40

0-7

0-5

0-4

200

200

200

200

40

40

40

6-7

4-2

1-1

76-5

19-7    17-9

Säge

Joh. u. Sebast. Gurschier

12-3

11-2

3-2

2-9

61-2    40-8

4-1 Mühle u. Stampfe

Josef Sauter

3-3

2-2

0-840

0-000

1487-0    60

1525-0    100

40

9-4

7-5

50

100

13-88 bis 14-00

0-068

1521-9    100

100

3-1

4-1

4-1

Werkskanal 1. U.

1517-7    100

100

4-2 Mühle u. Stampfe

Alois Gurfier

5-6

5-6

0-108

1516-1

100

100

1-6

2-1

2-1

50

50

Abzweigung des Kanales Post 12

0-128

1503-0

50

50

13-1

8-7

8-7

12a

13-93 bis 0-108 Post 12

0000

1516-1

50

50

Werkskanal 1. U.

0-006

1515-8

1512-8

50

50

50

50

0-3

30

Mühle

Franz Sauter

2-0

20

0-2

0-2

0009

1512-0

50

50

0-8

0-5

0-5

14-46 bis 14-64

0000

1610-0

70

70

Werkskanal r. U.

0-138

1607-7

1603-8

70

70

70

70

2-3

3-9

Mühle

Alois Gamper

3-6

3-6

2-1

2-1

0194

0000

1602-0

16400

70

80

70

80

1-8

1-7

1-7

14-65 bis 15-20

0-540

1617-7

80

80

22-3

23-8

23-8

Werkskanal r. U.

1613-8

80

80

3-9

Mühle

Andreas Volker

4-2

4-2

0-574

1611-0

80

80

2-8

30

Summe .

6130-4 4291-9

345-4 278-7

Bearbeitet: K. k. Ing. Alfred Teubner

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der

betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt

man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der ari denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Katasterblatt Nr. 170, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Der Schnalserbach von km 0*00 bis km 15 20.

Vernaggbach

Pfossentalerbach

Flußband.

4/>

D®

Katharinaberg §

Mahralpenfo^

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch.

Flußgebiet II. Ordnung: Schnalserbach.

Elektrizitätswerk®

Werkskanal desBozenferaner

® Ô Karth

Srtnalserbach

aus

Unserfrau $

Penaudbach

XJ §

m—► Schnalserbach

Mastaunbach

1700 m

Zeichenerklärung: größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk,

6405-5

PS T-⁶⁵⁰⁰

Längenprofil.

© Elektrizitätswerk.

Abflußmengen

1600

1500

Mahralpenbach

bei Niederwasser.

5985-5'

r.

-6157-2

l/sek ^oo

;5759‘5

1400

6000

I!

5376-4

1300

5500

1400

i!

.1200

1300

Pfossentalerbach

5000

1100

Ii

1200

.1000

II

II

4500

1100

1000

Seehöhe in Metern

4282-5

.900

|l

Penaudbach

I,

WA

3929-2

ll

ii

ii

900

800

Leiterbach

Vernaggbach

Mastaunbach

3577-2

L_

QJ

l!

3530-3

3411-8

Abflußmengen in Sekundenlitern

..800

..700

_ _600

..500

_ _ 4000

. _ 3500

Ni

_ -3000

-.400

700

ÉS

..300

- - 2500

600

_ .200

500

_ .100

- -2000

WĄ W®

m.

W\

i!

1785-0

400

<>

Il I I !

<>

<>

km 15

14

13

12

11

10

3,

I i T ' Pi

±0

- -1500

1388-6

1381-5

1000_

PS

9822

995-5

948-9

922-5

876-8.

818-0

1062-2

1002-2

9771

/ Wasserkräfte.

/I verfügbare,

/ H verbrauchte.

930-7.

874-8

777-1

500 --

Brutto-Pferdekräfte

733-1

tili

236-8

396-8

126-5

388-4

434-8

185-6

f 120-9 141-4 107-7r 168-1

294-5

347-3.

179-2:

80-0

[177-2

181-0

167-5

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungs- 433-9

strecken bei Niederwasser dar.

320-3

^382 5

r-

Brutto-Pferdekräfte

147-2

384

JEL 117-1

2681

V;-'

25-6

30-9

•7 V16-0 ²⁰⁻⁸

31-2

64-8.

16-0

48-0

1128

0-6

imwÄ

“““ ^

Kilometrierung 15

13

12

11

10

<>■

1 2

N=HH

4    5 6-8

NH . NH

Werkskanäle

Wasserwerke

io

N -".' 4

HP

1.    Mühle Andreas Volker

2.    Mühle Alois Gamper

3.    Mühle und Stampfe Alois Gufler

4.    Mühle Franz Sauter

5.    Mühle und Stampfe Josef Rainer

6.    Dreschmaschine Josef Rainer

7.    Mühle und Stampfe Johann Sauter

8.    Mühle Johann Sauter

9.    Säge Johann und Sebastian Gurschier

10.    Mühle und Stampfe Josef Sauter

11, 12    13

m n

11.    Säge Josef Sauter

12.    Mühle Thomas Ritz

13.    Schmiede Barth. Raffeiner

W. K.

W. K.

Mühle Engelbert Gurschler Jt

Schmiede Georg Gamper ]E

Mühle Johann Gurschler ]]

Werkskanal des Bozen-Meraner Elektrizitätswerkes

Säge Alois Blas i

NH

-5

-Q

-O

q?

“O

-O

.2>

CO

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 171, aufgelegt im Jahre 1913.

Der Pfeldererbach

von km 0*00 bis km 10*80.

Der Waltenbach

von km 0*00 bis km 6*94.

Flußgebiet L Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Passer. Flußgebiet III. Ordnung: Pfeldererbach.

Situationsskizze.

Mafsstob

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Passer. Flußgebiet III. Ordnung: Waltenbach.

1000m

lim

cnjH

tO —I

in-4

CßH

oo-

9    10 km

/"

: x\*

txPfelders

—-- ■■'ZK-

. . ' <S«

JF

(3308 m) bis zum rauhen Joch (2925 m) gegen Nordosten und gelangt, von letztgenanntem Punkte über den Weißerkogl (2399 m) und den unteren Muth (2031 m) gegen Südosten streichend, zur Einmündung des Pfeldererbaches in die Passer. Am rechten Ufer verläuft die Trennungslinie von der erwähnten Mündungsstelle bis zum Tschigot (2999 m) in vorwiegend südwestlicher Richtung und berührt hierbei die nachgenannten markanten Punkte: Platter Berg (2210 m), Kolbenspitze (2868 m), Ulsenspitze (2840 m) und Hochschieferspitze (2807 m). Beim Tschigot biegt die Wasserscheide beinahe rechtwinkelig gegen Nordwesten ab und kehrt über die Röthelspitze (3038 m), die Lodnerspitze (3268 m), die Hohe Weiß (3282 m) und das Eisjoch (2908 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Hochwildspitze zurück.

Über die Unterteilung des Einzugsgebietes in der in Betracht kommenden Strecke gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß :

Das Gebiet des Pfeldererbaches bis km 10*80........

Der Pfeldererbach von km 10*80 bis km 8*80........

Der Valtschnallbach r. bei km 8*80..............

Der Pfeldererbach von km 8*80 bis km 5*20.........

Der Valtmarbach r. bei km 5*20................

Der Pfeldererbach von km 5*20 bis km 4*10.........

Der Imstbach 1. bei km 4*10............... . . .

Der Pfeldererbach von km 4*10 bis km 1*63.........

Der Grubbach 1. bei km 1*63..................

Der Pfeldererbach von km 1*63 bis km 1*48.........

Der Varmazonbach r. bei km 1*48...............

Der Pfeldererbach von km 1*48 bis km 0*00.........

Das Gesamtniederschlagsgebiet des Pfeldererbaches umfaßt somit

23*0 km2 5*7 „

cn to

2*0 „ 0*1 ., 5*1 „ 2*5 „

...s

81*5 km².

mb*

^§QbZ

' X-î

ff l

?rW /

Passer

'rrt

Der Oberlauf des Pfeldererbaches liegt in Gneisphyllit; von Lazin abwärts ist der Bach bis nahe an die Mündung in Gneis eingeschnitten, welcher von Glimmerschiefer überlagert wird, worauf kurz,vor der Mündung Hornblendeschiefer angetroffen werden. Bis Platt folgt der Bach in einer Längstalstrecke dem Schichtstreichen, weiter abwärts durchquert er in einem Durchbruchstale die Gesteinschichten. An den Talhängen findet sich reichlich Glazialschutt, der das Entstehen von Murgängen begünstigt.

Von dem Einzugsgebiete des Pfeldererbaches entfallen in bodenkultureller Beziehung auf Äcker, Wiesen und Gärten zirka 4%, auf Hutweiden und Alpen zirka 61%, auf Wald zirka 20% und auf unproduktiven Boden zirka 15%.

Moos

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 5613*1 Bruttopferdekräfte, vondenen derzeit durch diebestehenden, fast durchwegs ziemlich primitiven Wasserkraftanlagen 117*8 Bruttopferdekräfte ausgenützt und 173*6 Bruttopferdekräfte durch Gefällsverluste in Anspruch genommen werden, so daß die verfügbaren Wasserkräfte mit 5321*7 Bruttopferdekräften zu bewerten sind.

2£«5eA

Der W altenbach.

Beschreibung des Gebietes.

StLeonhard iE

vX

CO

CO

rbachN

\⁶³

Der Pfeldererbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Pfeldererbach entspringt am Ostabhange des Langtalerferners und durchfließt in nordöstlich gerichtetem Verlaufe das nach ihm benannte Pfelderertal.

Im vorliegenden Katasterblatte ist die für eine Ausnützung in Betracht kommende Strecke des Gewässerlaufes von km 0*00 bis km 10*80 behandelt. Die obere Teilstrecke von der Einmündung des Valtmarbaches, km 5*20 bis km 10*80 weist ein durchschnittliches Gefälle von 50*2 %₀ auf, während der unteren Teilstrecke zwischen km 0*00 und km 5*20 ein solches von 122*1 %o zukommt.

Der Waltenbach entspringt am Nordabhange des Schafberges und durchfließt in vorwiegend westlicher Richtung das naturschöne, beiderseits von steilen bis hoch hinauf bewaldeten Berghöhen eingeschlossene Wannsertal.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Flußstrecke umfaßt den für eine Ausnützung besonders in Betracht kommenden Teil des Gewässerlaufes von der Einmündung in die Passer bis km 6*94, mit einem Höhenunterschied von 777 m. Das relative Gefälle der behandelten Flußstrecke beträgt 112*0%₀.

Vom Ötschspitz (2592 m) aus verläuft die Wasserscheide des Waltenbaches zunächst in vorwiegend westlicher Richtung über das Wannserjoch (2254 m) und die Alpenspitze (2479 m) zur Hohen Warte (2735 m); von da biegt sie gegen Südwesten ab, zieht über den Unterberg (2707 m), den Schafberg (2583 m) und die Hochalplspitze (2535 m) zu der unbenannten, in der Spezialkarte mit 2547 m kotierten Spitze und zieht von diesem Punkte in direkt nordöstlicher Richtung über das Hühnerspiel (2450 m), die Harlinger Jochspitze (2505 m) und die Hochspitze (2340 m) zum Plattnerberg (2162 m), von wo sie sich in gleicher Richtung zur Mündungsstelle des Waltenbaches in die Passer herabsenkt. Am rechten Ufer steigt die Trennungslinie in nordöstlicher Richtung zum Saxner (2358 m) an und wendet sich von dieser Stelle ab in anfangs östlich, dann in südöstlich gerichtetem Verlaufe über die Jaufenspitze (2483 m)y die Hochplattspitze (2548 m) und die Gasscheibenspitze (2456 m), dem Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Ötschspitz zu.

Die hier in Betracht kommende Unterteilung des Niederschlagsgebietes ist aus der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Das Gebiet des Waltenbaches bis km 6*94 Der Waltenbach von km 6*94 bis km 6*50

Der Sailerbach 1. bei km 6*50.......

Der Waltenbach von km 6*50 bis km 1*10 Der Pfistradbach 1. bei km 1*10.....

Der Waltenbach von km 1*10 bis km 0*00................ * * „

Das gesamte Niederschlagsgebiet des Waltenbaches umfaßt somit 44*0 km².

Der Waltenbach liegt im Streichen des den Brixener Granitstock im Norden begleitenden Gneisphyllitzuges.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Gesamteinzugsgebiete des Waltenbaches zirka 11% auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 42% auf Hutweiden und Alpen, zirka 39% auf Wald und zirka 8% auf unproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

7*4 kni 0*4 „ 6*1 „ 16*6 „ 12*4 „

1*1

Die Wasserscheide des Pfeldererbaches verfolgt von der Hochwildspitze (3480 m) ausgehend über das Langtalerjoch (3156 m) und den hinteren Seelenkogl (3480 m) bis zum Rotmooskogl (3242 m) eine vorwiegend nördliche Richtung, zieht sodann über den Heuflerkogl (3220 m) und die Seeberspitze

In der behandelten Flußstrecke sind bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser insgesamt 2237*1 Bruttopferdekräfte vorhanden, von denen dermalen 116*4 Bruttopferdekräfte durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 200*4 Bruttopferdekräfte durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß noch 1920*3 Bruttopferdekräfte zur Verfügung stehen.

u.

Anteil an

p-

'/

o

*1

10

11

12    13    14

15

16

17

18    19 I 20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfiuß-menge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Pfeldererbach von km O’OO bis km 10’80.

o-oo

939

430

630

960

0-56

1045

106

625

883-3

420

620

940

0-66

1054

620

74-4

420

620

940

0-75

12

1066

620

99-2

76-1

97-6

1457-2

410

620

940

70

615

400

610

930

574-0

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgt auf Grund der im Gebiet der Passer erfolgten hydrometrischen Erhebungen und Niederschlagsbeobachtungen. Die Höhenkoten des Längenprofiles wurden mittels eines barometrischen Nivellements bestimmt, während die einzelnen, durch Werke ausgenützten Stufen auf Grund trigonometrischer Nivellements festgelegt worden sind.

1-48

1136

390

570

870

Varmazonbach

390

570

860

15    570    114-0

1-63

1151

Grubbach

Moos

Moos

380

550

840

2-45

1208

370

540

820

57

545

414-2

2-82

132

535

941-6

1340

370

530

800

3-45

44

525

308-0

1384

360

520

790

520

55-5

3-56

1392

360

520

790

31-7

36

515

247-2

71*6 2906-3

360

510

780

4-10

1428

Imstbach

Tirol

Meran

340

490

750

12

490

78-4

4-21

4-41

1440

1455

340

490

750

15

485

97-0

330

480

740

119

475

753-7

Platt

Platt

—4-90—

5-20

1574

330

470

730

Valtmarbach

270

390

610

32

380

162-1

5-92

1606

260

370

570

43

345

197-8

1649

220

320

500

7-42

320

4-3

1650

220

320

500

37

8-59

1687

200

280

450

300

148-0

5-6

2-4

552-7

8-65

1693

200

280

440

280

22-4

280

26-1

190

280

430

8-80

1700

150

220

340

Valtschnallbach

66

210

184-8

9-63

1766

140

200

300

200

16-0

9-68

1772

140

200

290

48

195

124-8

4-4

20

405-5

10-25

1820

130

190

280

35

185

86-3

10-80

1855

120

180

270

Summe

5613-1

117-8

173-6

5321-7

Der Waltenbach von km 0*00 bis km 6 94.

0-00

647-0

260

380

800

33-4

380

169-2

0-47

680-4

260

380

800

5-3

380

26-9

0-52

685-7

260

380

790

5-9

380

29-9

0-58

691-6

250

380

790

96-5

*)

106-6

228-0

bis

20-8

375

104-0

0-74

712-4

250

370

780

20-5

370

101-1

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund der durchgeführten hydrometrischen Erhebungen im Profil km 0-04. Zur Ermittlung der Dauer der vorhandenen Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstation Saltaus an der Passer herangezogen.

Die Höhenkoten des Flußlaufes sind auf Grund eines barometrischen Nivellements festgelegt worden, während die der einzelnen bestehenden Wasserkraftanlagen auf nivellitischem Wege bestimmt wurden.

250

370

780

1-10

732-9

Pfistradbach

180

260

550

165-1

250

550-3

1-83

898-0

160

240

510

104

230

318-9

*) Werkskanal Post 1 mündet in die Passer, so daß zu den hier ausgewiesenen, durch Gefällsverluste verbrauchten Bruttopferdekräften noch 3-8 Bruttopferdekräfte hinzukommen, welche auf die Gefällsstrecke der Passer zwischen der Mündung des genannten Werkskanals und der Mündung des Waltenbaches in die Passer entfallen.

2-70

1002

150

220

460

Tirol

Meran

St. Leonhard i. P.

St. Leonhard i. P.

100

210

280-0

3-34

3-56

3-68

3-76

4-77

4-96

5-90

6-50

6-57

6-65

6-86

6-94

1102

1143

1164

1178

1254

1267

1335

1373

1382

1389

1413

1424

140

130

130

130

120

110

90

80

40

40

40

40

40

200

200

190

190

170

160

140

120

70

70

70

60

60

430

420

400

400

350

340

280

250

140

140

140

130

130

41

21

14

76

13

68

38

24

11

200

195

190

180

165

150

130

109-3

54-6

35-5

18-4

84-9

1658-2

182-4

28-6

136-0

65-9

Sailerbach

70

70

65

60

8-4

6-5

20-8

8-8

1-5

8-9

34-1

10

11

12

13    14

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Pfeldererbach von km O'OO bis km 10*80.

0-000

1066-0

620

410

0-56 bis 0-75

0-155

1058-3

1053-5

Werkskanal r. U.

1052-9

0-166

1048-5

620

620

620

620

410

410

410

410

7-7

63-7

42-1

4-8

0-6

4-4

Schmiede

Mühle

Johann Plattner

Johann Plattner

39-7

26-2

5-0

3-3

36-4

24-1

0-196

620

410

2-3

19-0

12-6

1046-2

620

410

Einmündung des Kanals Post 1 b

0-202

1045-0

620

410

1-2

9-9

6-6

0-000

1054-0

CT

km 0-196 Post 1 a bis 0-66

1-7

0-084

1052-3

Abzweigung des Kanals Post 1 c

Werkskanal r. U.

1052-1

0-2

0-090

0-091

0-101

1047-1

1046-9

1046-2

5-0

0-2

0-7

Mühle

Genossenschaft

Einmündung des Kanals Post 1 c

km 0-084 bis km 0-091, Post 1 b

o-ooo

1052-3

Werkskanal r. U.

0-006

0007

1051-5

1047-3

1046-9

0-8

4-2

0-4

Mühle

Genossenschaft

to

3-45 bis 3-56

0-000

1392-0

70

70

Werkskanal 1. U.

1387-4

70

70

4-6

4-3

4-3

0-107

1384-9

70

70

2-5

Mühle

Johann Gögele und Genossen

2-3

2-3

0-118

1384-0

70

70

0-9

0-8

0-8

0-000

1455-0

480

330

480

330

8-1

51-8

35-6

0162

1446-9

OJ

4-21 bis 4-41

480

330

Abzweigungen des Kanals Post 3 b

Werkskanal r. U.

1446-4

480

330

0-5

3-2

2-2

0-173

1441-8

480

330

4-6

Säge

Genossenschaft

Sefnar

29-4

20-2

480

330

0-3

1-9

1-3

0-178

1441-5

480

330

Einmündung des Kanals Post 3 b

0-201

1440-0

480

330

1-5

9-6

6-6

km 0-162 bis km 0-178, Post 3 a

0-000

1446-9

Werkskanal 1. U.

1445-0

1-9

0002

0-017

1442-2

1441-5

2-8

0-7

Mühle

Josef Pixner und Alois Gögele

8-59 bis 8-65

0-000

1693-0

100

100

Werkskanal 1. U.

1691-6

100

100

1-4

1-9

1-9

0049

1687-4

100

100

4-2

Mühle

Genossenschaft

Zepichl

5-6

5-6

0-060

1687-0

100

100

0-4

0-5

0-5

Cn

9-63 bis 9-68

0000

1772-0

80

80

Werkskanal r. U.

1770-5

80

80

1-5

1-6

1-6

0-045

0054

0-000

0-155

0-163

0-170

0-174

1766-4

1766-0

685-7

675-0

672-4

672 1

672-0

669-2

668-9

80

80

190

190

190

190

120

120

120

120

190

80

80

4-1

0-4

Mühle

Genossenschaft

Larzins

Zusammen

4-4

4-4

0-4

0-4

117-8    82-8

173-6

119-8

Der Waltenbach von km O’OO bis km 6*94.

130

130

130

130

90

90

90

90

130

10-7

27-1

18-5

2-6

0-3

01

2-8

0-3

Schmiede

Jakob Gadner

6-6

4-5

0-8

0-5

Abzweigung der Kanäle Post 1 b und 1 c

Mühle

Genossenschaft St. Leonhard

4-5

3-4

0-2

0-5

0-1

0-4

Rücklauf der Kanäle Post 1 b und 1 c

0-00 bis 0-52

667-9

190

130

1-0

2-5

1-7

Werkskanal r. U.

0-206

664-1

663-1

190

190

130

130

3-8

1-0

Säge

Bartholomäus Gufler

9-6

6-6

2-5

1-7

0-298

661-4

190

130

1-7

Lodenstampfe

Alfons Haller

4-3

2-9

0-310

661-1

190

130

0-3

0-8

0-5

658-5

190

130

2-6

Mühle

Genossenschaft St. Leonhard

6*6

4-5

657-5

0-405

190

130

10

2-5

1-7

655-1

190

130

2-4

Mühle

Genossenschaft St. Leonhard

61

4-2

653-0

190

0-530

130

2-1

5-3

3-6

649-1

190

130

3-9

Säge

Anton Tschöll

9-9

6-8

0-532

648-5

190

130

0-6

1*5

1-0

10

11

12

13

14    15

16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in / für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenutzt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

er

km 0*163 bis km km 0*163 bis km 0*174 Post la 0-174 Post la

Übertrag .

47-6

32-9

43-7

29-7

Werkskanal

r.U.

Werkskanal r. U.

0-000    672-1    70

672-0    70

0-007

669-2    70

0-013    668-9    70

0-000    672-1

0-008

40

40

40

40

01

0'1

0-1

2-8

0-3

Gerberei

Alois Tschöll

2-6

1*5

0-3

0-2

6720

669-2

0012    668-9

0-1

2-8

0-3

Tischlerei

Johann Galler

0-47 bis 0-58

Werkskanal 1. U.

0000    691-6    180

0-059

688-0 180

681-7    180

0068    680-4    180

0-000    732-9    300

120

120

120

120

250

3-6

8-6

5-8

6*3 Elektrizitätswerk St. Leonhard

Dekret der B. H. Meran vom 30. V. _1901, Z. 9378_

15-1

10-1

1-3

3-1

2*1

0-74 bis 1*10

0-330

722-2    300

250

10-7

42-8

35*7

Werkskanal 1. U.

716-7    300

250

5-5 Mühle u. Schmiede Josef Fiegs Erben

22-0

18-3

0-348

715-7    300

250

1-0

40

3-3

713-4    300

250

2-3

Säge

Josef Fiegs Erben

9-2

7-7

1-0

0-378    712-4    300

250

4-0

3-3

0000    1143-0    120

120

3*34 bis 3*56

0-212

Werkskanal r. U.

0-217

1109-5    120

1108-6 120

1107-8    120

1105-7    120

0-226 1102-0 120

120

120

120

120

120

33-5

53-6

53-6

0-9

0-8

2-1

3-7

Mühle

Mühle

Interessentenschaft

Außer-Walten

Interessentenschaft

Außer-Walten

1-4

1-4

1*3

1-3

3-4

3-4

5-9

5-9

3*68 bis 3-76

Werkskanal 1. U.

0-000    1178-0    90

1169-1    90

0067

1167-9    90

0-086 1164-0 90 0000 1267-0 120

1264-2    120

90

90

90

90

100

100

8-9

1-2

3-9

2-8

10-7

10-7

Mühle

Interessentenschaft

Walten

1-4

1-4

4-7

4-5

4-7

3-7

0142

CO

4-77 bis 4-96

Werkskanal 1. U.

0-148

0-155

12630    120

1261-7    120

1257-1    120

1256-6    120

1255-8    120

0-206    1254-0    120

100

100

100

100

100

100

2-2

0-3

4-6

0-5

0-8

1-8

Schmiede

Anton Klotz

3-5

2-9

0-5

0-4

Säge

Mühle

Anton Oberbrandacher

Anton Oberbrandacher

7-4

1-3

6-1

1*1

0-8

2-9

0-7

2-4

00

6-86 bis 6-94    6-57 bis 6-65

Werkskanel

r.U.

Werkskanal r. U.

0-000    13890    50

1385-5    50

0054

1383-8    50

0089    1382-0    50

0000 14240    40

0 043

1417-4    40

1416-6    40

0081    14130    40

40

40

40

40

40

40

40

40

3-5

2-3

1-9

1*7 Hausmühle Anton Lechtaler

1-8

6-6

0-8

3-6

1-1

0-9

1*2

3-5

1-0

3*5

Hausmühle

Johann Kufler

0-4

0-4

1-9

1*9

Zusammen .

116-4

88-1

200-4

171-9

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt dieWasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

W asserkraft-Kataster.

Katasterblatt Nr. 172, aufgelegt im Jahre 1913.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Der Kalmbach

von km 0*00 bis km 4*90.

Der Finelebach

von km 0*00 bis km 5*77.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Passer.

. Flußgebiet III. Ordnung: Kalmbach.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Passer. Flußgebiet III. Ordnung: Finelebach.

1000m    0

Lim lu il I

Situationsskizze.

Mafsstob.

L-ho

ro -

lOH

CO

fr

Stück eine südwestliche Richtung und gelangt endlich vom Spitzhorn nordwest-wärts über den Schwarzkogl (2671 m) und das Grünjoch (2805 m) wieder zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Hochschieferspitze.

Die Größe des Einzugsgebietes von den Hochregionen bis km 4*90 beträgt 11.9 km. DerKalmbachstrecke von km 0*00 bis 4*90 kommt ein Gebiet von 11*8 km zu, so daß das Gesamteinzugsgebiet des Kalmbaches 23*7 km² beträgt.

Der Kalmbach liegt zur Gänze im Streichen des den Ifinger-Brixener Granitstock im Norden begleitenden Gneisphyllitzuges. Entsprechend dem wildbachartigen Charakter des Kalmbaches führt derselbe bedeutende Mengen Geschiebes mittlerer und großen Kalibers.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Gesamtniederschlagsgebiet des Kalmbaches auf Äcker, Wiesen und Gärten 12%, auf Hutweiden und Alpen 52%, auf Wälder 33% und auf unproduktiven Boden 3%.

W asserkraftverhältnisse.

).....

T\

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 1613*2Bruttopferdekräfte,von denen derzeit 63*4 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und57*7 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß die noch verfügbaren Wasserkräfte mit 1492*1 Bruttopferdekräften zu bewerten sind.

\T

"'v miens \M

cVi

-4L_J

Der Finelebach.

Beschreibung des Gebietes.

er

Kasersee/

\ Langsee/^

\/

Der Kalmbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Kalmbach entspringt am Nordabhange des die Wasserscheide zwischen dem Falser- und Spronsertale bildenden Höhenzuges und durchfließt in nordöstlicher Richtung das wildromantische Falsertal.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte, für eine Wasserkraftausnutzung in Betracht kommende Bachstrecke von der Einmündung in die Passer bis km 4*90 weist bei einem Gesamthöhenunterschiede von 966 m ein relatives Gefälle von durchschnittlich 197*2 %o auf.

Die Wasserscheide des Kalmbaches verfolgt von der Hochschieferspitze (2807 m) ausgehend über die Ulsenspitze (2840 m) die Kolbenspitze (2868 m) und die Mahtspitze (2265 m) bis zur Matatzspitze (2182 m) eine nordöstliche Richtung, wendet sich in letztgenanntem Punkte rechtwinkelig gegen Südosten und senkt sich in dieser Richtung zur Mündungsstelle des Kalmbaches in die Passer. Am rechten Ufer zieht die Trennungslinie von der erwähnten Mündungsstelle zunächst in südöstlicher Richtung über zwei unbenannte, in der Spezialkarte 1:75.000 mit 1339 und 1762 kotierte Spitzen, ferner über die Sattelspitze (2135 m) zu der nächst dem Saltauser-Jöchl (2286 m) gelegenen Spitze mit Kote 2345, verfolgt sodann zwischen diesem Punkte und dem Spitzhorn (2531 m) ein kurzes

Der Finelebach, der Abfluß des Kasersees, durchfließt in fast durchwegs südöstlich gerichtetem Laufe das beiderseits von steilen bewaldeten Hängen eng eingeschlossene Spronsertal.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Strecke umfaßt den Bachlauf von der Einmündung in die Passer bis km 5*77. Dieser für eine Ausnutzung in Betracht kommenden Teilstrecke des Finelebaches kommt bei einem Gesamthöhenunterschiede von 1470 m ein durchschnittliches Gefälle von 186*8%o zu.

Die Wasserscheide des Finelebaches zieht sich vom Tschigot (2999 m) ausgehend zunächst in nordöstlicher Richtung über in der Spezialkarte mit 2688, 2780, 2769 und 2579 kotierte unbenannte Berggipfel zur Hochschieferspitze (2807 m). Von dort streicht sie im allgemeinen südostwärts und parallel zum Laufe des Finelebaches über das Grünjoch (2805 m), den Schwarzkogl (2671 m) und das Spitzhorn (2531 m) zum Hahnenkamm (2123 m) und fällt dann die Ortschaften Gfeis und Kuens berührend, mehr gegen Süden einschwenkend zur Mündungsstelle des Finelebaches in die Passer ab. Am rechten Ufer steigt die Trennungslinie in nordwestlicher Richtung über die Ortschaft Melaun und die Lokalität „auf der Muth“, über die Muthspitze (2295 m) und die Röthelspitze (2632 m) wieder zum Ausgangspunkte der Beschreibung der Gebietsumrahmung, zum Tschigot zurück. Das Gesamtniederschlagsgebiet des Finelebaches hat eine Größe von 18*6 km*; die Größe des Einzugsgebietes der hier behandelten Strecke von km 0*00 bis km S’il beträgt 9*3 kmz.

Der Oberlauf des Finelebaches liegt in Augen- und Knotengneisen der Texeigruppe, weiter abwärts schneidet er in nordöstlich streichende Schiefergneise ein, die mit Hornblendeschiefern wechsellagern. Bei Kuens ist das Ur-gebirge von den mächtigen Schottermassen eines interglazialen Schuttkegels überlagert, die ihrerseits wieder von Moränen bedeckt und stellenweise in Erdpyramiden zergliedert sind. Bei der Mündung berührt der Bach neuerdings eine größere Gneispartie. Der Finelebach führt große Mengen groben Geschiebes zu Tal.

Von dem Gesamteinzugsgebiete des Finelebaches entfallen in bodenkultureller Beziehung auf Äcker, Wiesen und Gärten zirka 20%, auf Hutweiden und Alpen 50%, auf Wälder 25% und auf unproduktiven Boden 5%.

W asserkraftverhältnisse.

In der behandelten Bachstrecke sind bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser 1333*7 Bruttopferdekräfte vorhanden, von denen dermalen 74*0 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 530*8 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß noch 728*9 Bruttopferdekräfte verfügbar bleiben.

HOF- UM» STAATSORUCKtREI.

Anteil an

U.

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

000

003

0-12

105

2-09

2-16

2-18

2-24

11

12

13

14    15    16    17    18

Sekundliche Abflußmenge in l für das

19    20    21

22

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenutzt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Kalmbach von km O’OO bis km 4’9O.

536

537

547

701

846

855

858

864

120

120

120

100

90

90

90

90

170

170

170

150

140

140

130

130

300

300

300

280

240

240

230

230

170

2-3

10

170

22-7

18-6

4-1

611-1

Die Bestimmung der Wassermengen wurden auf Grund der bei km 0-45 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen ermittelt. Zur Beurteilung der Dauer der vorhandenen Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstation Saltaus an der Passer herangezogen.

154

160

328-5

Die Höhenkoten des Flußlaufes wurden auf Grund eines barometrischen Nivellements festgelegt, während die einzelnen durch Werke ausgenutzten Stufen m ttels trigonometrischen Nivellements festgelegt wurden.

145

145

140

135

130

130

280-3

16-8

5-4

10-4

12-1

Tirol

Meran

St. Martin

St. Martin

2-30

2-37

2-49

300

3-08

3-37

3-39

3-75

4-40—    4-30

871

893

908

983

997

1051

1066

1180

1406

90

90

90

80

80

80

80

70

70

130

130

130

120

120

120

120

110

100

230

220

220

210

200

200

200

180

170

22

15

75

14

54

15

114

226

130

130

125

120

120

120

115

105

38-1

260

1250

22-4

86-4

240

174-8

316-4

44-8

53-6

268-2

612-8

Riffian

Riffian

96

95

121-6

4-90

1502

60

90

150

Summe .

1613-2

63-4

57-7

1492-1

Der Finelebach von km O'OO bis km 5*77.

0-00

372

90

130

200

58

125

96-7

0-71

430

90

120

190

20

Kuens

Kuens

120

32-0

1-04

450

80

120

180

39

120

62-4

1-30

489

80

120

180

65-1

*)

524-1

388

72

115

110-4

N> P

212

561

70

110

160

Zur Ermittlung der Wassermengen und zur Berechnung der Dauer der vorhandenen Wassermengen wurde das auf Grund von hydrometrischen Erhebungen, Pegel- und Niederschlagsbeobachtungen im Passergebiet gewonnene Beobachtungsmaterial verwendet.

Die Höhenkoten des Flußlaufes wurden durch ein barometrisches, die der Werkskanäle durch ein trigonometrisches Nivellement festgelegt.

*) Der Werkskanal Post 1 mündet in die Passer; von den hier ausgewiesenen, durch Gefällsverluste verbrauchten Brutto-Pferde-kräfte sind 20-0 abzuziehen, welche auf die Gefällsstrecke der Passer zwischen der Mündung des Finelebaches und der des Werkskanales entfallen.

— 2-50

137

105

191-8

2-76

698

70

100

150

101

100

134-7

Tirol

Meran

Tirol

Tirol

3-14

3-63.

3-68

4-12

4-55

5-10

5-45

5-77

799

864

877

982

1049

1212

1360

1450

70

60

60

60

60

50

50

50

100

150

65

95

82-3

90

90

90

80

80

70

70

140

140

130

120

110

100

100

13

90

15-6

Cw

105

90

1260

8*9

6-7

690-1

67

85

75-9

163

148

90

80

75

70

173-9

148-0

84-0

10

11

12

13    14    |    15

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenutzt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Kalmbach von km 0*00 bis km 4*90.

o-ooo

547-0

170

120

0*03 bis 0*12

0037

546-1

170

120

0*9

20

1*4

Werkskanal r. U.

0-089

0-092

541.3

541-1

537-7

537-0

170

120

4*8

Säge

Andreas Hofer

10*9

7*7

170

170

170

120

120

120

0-2

0*5

0-3

3-4

0-7

Mühle

Franz Lambrecht und Joh. Schiefer

7-7

5-4

1*6

1*1

to

OJ

2*18 bis 2*24    2*09 bis 2*16

0000

855-0

140

90

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

0-050

0-072

0000

0-061

0-063

853-8

846-5

846-0

864-0

862-5

858-3

858-0

140

140

140

130

130

130

130

90

90

90

90

90

90

90

1-2

7-3

0*5

1*5

4-2

0-3

2*2

1*4

Säge

Mühle

Johann Lambrecht

Josef Lambrecht

136

8-8

0*9

0-6

2*6

1*8

7*3

5*0

0*5

0-4

CO

<1

3*37 bis 3*39    3*00 bis 3*08    2*37 bis 2*49    2*24 bis 2*30

0-000

871-0

80

80

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

Werkskanal r. U.

0063

0-069

0-000

0080

0122

0000

0079

0091

0000

0-000

1*310

1*324

1*400

1*496

869-1

865-1

864-0

908-0

901*3

896-5

893-3

997-0

988-7

983-9

982-0

10660

1057-3

1053-3

10510

799-0

744-5

739-0

739*0

733*0

709*0

704*6

7009

693*0

80

80

80

130

130

130

130

120

120

120

120

70

70

70

70

100

100

100

100

100

100

100

100

100

80

80

80

90

90

90

90

80

80

80

80

70

70

70

70

1-9

4-0

1-1

6-7

4-8

3*5

8-3

4-8

1*9

8-7

40

2*3

2*0

20

Mühle

Mühle

Mühle

Mühle

Genossenschaft

Franz Burgschwenter

Alois limer

Alois Lambrecht u. Gen.

Zusammen .

4*2

4-2

1*2

1*2

11*6

8*0

8*3

5*8

6*1

4*2

li

i'i

13*3

8*8

7-7

3-7

63-4

5*1

3*7

45.7

Der Finelebach von km 0*00 bis km 5*77.

70

70

70

70

70

70

70

70

70

3*0

2*0

8-1

2-1

57-7

8*1

2*1

43-4

54-5

72-6

50-8

5-5

o-o

6*0

24-0

4-4

3-7

7*9

Säge

Mühle

Mühle

Mühle

Peter Haller

Genossenschaft

Genossenschaft

Genossenschaft

7*3

80

5*9

10*5

5-1

00

o-o

5*6

4*1

7*4

320

22*4

4*9

3*5

0-00 bis 3*14

Werkskanal r. U.

1-588

2*049

2*241

2-530

2*532

2-656

4-300

0-000

655*8

6500

629*7

626*0

621*0

617-6

603-0

598-9

588-8

582*1

571*0

569-6

357-0

450-0

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

70

37*2

49*6

34-7

5*8

20-3

3-7

5*0

3*4

14-6

4-1

10-1

6-7

11*1

1-4

212-6

90

Mühle

Mühle

Mühle

Schmiede

Mühle

Sennerei

Genossenschaft

Marie Kofler

Genossenschaft

Alois Eder

Johann Unterhölzer

Genossenschaft

7*7

4*9

4-5

5-5

8-9

1*9

5*4

3*5

3*2

3*8

6*3

1*3

27*1

18*9

6*7

19-5

13-5

14-8

283-4

4*7

13-6

9-4

10-4

198-4

5a

0-71 bis 1*04

0-130

441-0

Einmündung des Kanales Post 2b

Werkskanal r. U.

0-290

4390

433-3

2-0

5*7 Säge u. Schmiede

Alois Schmidt

0-320

430-0

3-3

CM

CT

OJ

3*63 bis 3*68    0*130 Post 2 a bis 1*30

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

0-000    489-0

0*129

472*4

468*5

16*6

3*9

Mühle

Genossenschaft

0-219

456*9

451*5

0-231

450-0

446*1

0*273    441*0

0-000    877*0

0*043

876*8

869*4

0*054    864-0

90

90

90

90

60

60

60

60

11-6

5-4

1*5

3*9

5*1

0-2

7-4

5*4

Mühle

Schmiede

Säge

Alois Amort

Johann Bergmann

Johann Kofler

8*9

5*9

0*2

0*2

6*5

4*3

Summe .

740

51*6

530-8

371*3

Bearbeitet: K. k. Ing. Alfred Teubner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungs-punkle aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete RechnungsVorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 172, aufgelegt im Jahre 1913.

Der Kalmbaeh von km 0 00 bis km 4 90. Der Finelebaeh von km 0 00 bis km 577.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Passer. Flußgebiet III. Ordnung: Kalmbaeh.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Passer. Flußgebiet III. Ordnung: Finelebaeh.

FluBband.

Flußband.

-o

Kalmbaeh

c/>

co

Finelebaeh    —>

Kuens Ô \W

Zeichenerklärung:

Ô größere Ortschaft,

$ industrielles Kraftwerk.

1450.m

Längenprofil.

1500.

-ängenprofil.

1400-.

1350-_

705-7

Abflußmengen

1450.

1300..

bei Niederwasser.

,3oJ/sek

1400.

Abflußmengen

1350.

bei Niederwasser.

l/sek '

170

633-8

1250-_

120-_

640 PS

1200.. _

1300.

612-8

631-5

1250.

608-8

1200.

1150.

1100.

pr

1050.

1000.

950.

900- _

Seehöhe in Metern

850- _

438-0

TO

OO

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanäle

fr

fr

Werkskanal

-JODCOTOZiK3TO4-Cn«=D CD    CD    CD CD CD    CD CD CD    CD .TO

CD

»SD

CD

CD    CO

CD    OO

CO    LO

CO

g

UD

1150- _

1100..

1050

1000

623-4.

607-8.

628-0 ¹¹⁰--

640^

620--

100.

en

oo

1% I

TO    CD

569-2 . 90.

g

LO

650- _

600-_

550::

s g -g è S s

Abflußmengen in Sekundenlitern

-F*4^-P-4s*-F*»cncncn

TOhO-^TOOOTONO-lï*

TOTOTOTOTOTOTOCD

I-1-h

950

900

850

800

750

700

650

600

TO    TO

OO    CO

CO    CO

-23

CD

c:

qj

:Q

CD

CD

CO

481-8.

Werks kanai

405-9.

Werkskanäle

a»

550- _

531-3.

492-1

80.

TO

uO

465-1

436-9.

I 40

413-4

::

■ 30.

Abflußmengen in Sekundenlitern

tn    er»

cd

CD    TO

OO

-g»

CD

CO CD CM TO

CO

CO

CD

500 A _

Kilometrierung 4-90

! I¹''

i in i ii

283-8.

280-3

,1

TO-Ö^«

ci

CO CO

»SD    2

CD    CD    CD

I-h

Brutto-Pferdekräfte

500 —

450--

400::

TO

OO

g

CM

332-0.

326-5.

17-4

350±

km 577

mm

g

co

TO

CD

jJgjP

/Ww

mm

s

co

TO

TO

'M

mWwm

WMwÆ.

257-8.

TO

h

200PS

180. _

Wasserkräfte.

WMmÊms

mÊk

mÊBm......

(■L

mWm

WM

mm\

to    to

TO    tO

CM    CM

TO

CM

m,

S

CM

160._

140. _

132-8.

iii verbrauchte.

120- _

121-6

110-4

100-_

98-4

80. _

81-7J

60. _

mm

63-9.7

CD    CD    CD

CM    CD    OO

Brutto-Pferdekräfte

verfügbare,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

1347.

Æ

mm

um

Brutto-Pferdekräfte

CD    CD

CD    OO

CM    *—

mm

—*    —»    —*    —*

CD    NO    CD

CD    CD    CD    03

40.-

37-9

20.

24-0.

NO

to <=>

CN|

cd to

CM

ii

wÊÊÊm /

WÊÊÊÊ

OO

15-6

NO    -F*

TO    CD

OA

<P

TO

Kilometrierung 4-90

Oi'

TO

Werkskanäle

Werkskanäle Werkskanäle

Werkskanal

Werkskanal

nr

MWN

zm

Werkskanäle

1-10 N

11 T 14

Wasserwerke

Mühle Alois Lambrecht und Genossen.

Mühle Alois limer

1. Mühle Franz Burgschwenter

1 2 34

2. Genossenschaftsmühle

3. Mühle Josef Lambrecht

4. Säge Johann Lambrecht

Säge Andreas Hofer

Mühle Franz Lambrecht und Johann Schiefer

Säge Johann Kofler

1.    Säge Peter Haller 8. Schmiede Alois Eder

2.    Genossenschaftsmühle 9. Mühle Johann Unterhölzer

3.    Genossenschaftsmühle 10. Sennerei der Genossenschaft Tirol

4.    Genossenschaftsmühle    11. Genossenschaftsmühle

5.    Genossenschaftsmühle    12. Mühle Alois Amort

6.    Mühle Marie Kotier 13. Schmiede Johann Bergmann

7.    Genossenschaftsmühle 14. Säge und Schmiede Alois Schmidt

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Drau

von km 331*94 bis km 364*82.

Katasterblatt Nr. 173 und 174, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Situationsskizze.

z'-'

1000m 500 0

Mafsslab.

? i V S 6    7

■v

JL

10 km

y->

\\ v

^y^'Jristach

zi>istacher.S0e|% )

"\ ••••

vjL

Unt.Mdsdorf

y~~

r~

ESt.löIsach

lavant %

SBO

.......j

\\

ff

xfMkolsdorf

155 j

%■

ïJWPir/fach

f \/y

Ob.Dr.auburg

5Ó--

's

mst

k .......\ IR

N,

TN'JE

?    Nach

\y

\ Giessgraben/

St.Uel/ürh

3MJ-

. ...........\.....

W"

V—----

^ lß>t. Greifpnbiir^^

// (

VK«’

Beschreibung des Gebietes.

In den Katasterblättern Nr. 106, 109 und 110, alle im Jahre 1912 aufgelegt, ist die Drau von ihrem Ursprünge bis zur Mündung des Tristacher-Seebaches bei Fluß-/cm 364*82 katastermäßigbehandeltworden. In dem vorliegenden Doppelblatte gelangt nun ein weiteres Flußstück der Drau, und zwar bis zur Mündung des Maßbaches (km 331*94) zur Herausgabe.

Von der Mündung des Tristacher-Seebaches an hat die Drau erst eine vorwiegend südöstliche Richtung die ungefähr in der Mitte der behandelten Strecke, das ist knapp vor Ober-Drauburg, in ein meist östliches Fließen übergeht, das nur auf eine Länge von ungefähr 1 /cm, beginnend bei der Ortschaft Berg, Fluß-/cm 377*00, durch einen fast südlich gerichteten Lauf unterbrochen wird.

In der angegebenen Strecke fließt die Drau in einem ziemlich breiten, von vielen Ortschaften belebten Tale, und reiche Kulturen säumen den Fluß zu beiden Seiten ein. Das Tal selbst hat keine besondere Benennung, sondern führt den Namen „Das Drautal“. Die Ufer der Drau sind fast durchwegs durch Regulierungswerke befestigt, die in einer solchen Höhe gehalten sind, daß sie den normalen jährlich wiederkehrenden Hochwässern nicht überbordet werden. Die das Drautal bildenden Berghänge sind, wenige Felspartien ausgenommen, bis zur Baumgrenze hinauf reich bewaldet.

Die Drau zeigt in der ganzen hier behandelten Strecke ein durchwegs ausgeglichenes Gefälle, das in den Grenzen zwischen 2*7 %₀ und 1*7 %o schwankt und im Durchschnitte mit 2 %„ zu beziffern ist. Der Gesamthöhenunterschied dieser 32*88 km langen Flußstrecke beträgt 68*1 Meter.

Die Umrahmung des Einzugsgebietes unterhalb km 364*82 führt am linken Ufer von der Mündung des Tristacher-Seebaches ausgehend vorerst in wiegend nordwestlicher Richtung über das Zettersfeld (2212 m), die Schleinitz (2906 m), die Kleine Rothspitze (2829 m), die Mirnitzspitze (2874 m) und die Gartelscharte (2613 m) zum Hochschober (3250 m), von wo sie dann nordöstlich über den Kleinen Schober (3124 m) und die Goldesspitze (3205 m) zum Kleinen Gößnitzkopf (3113 m) streicht. Vom Kleinen Gößnitzkopf an verläuft die Trennungslinie, zugleich die Landesgrenze zwischen Tirol und Kärnten bildend, südöstlich über den Keeskegel (3083 m), die Kruckelspitze (3124 m) und die Himmelswand (2775 m) zum Seichenkogel (2919 m), biegt dann nach Süden ab, übersetzt so gerichtet den Großbohn (2687 m), den Straßboden (2404 m) und den Geiers Bühel (1898 m), und schlägt dann abermals, immer noch als Landesgrenze, beim Großbohnkopf (1746 m) eine südöstliche Richtung ein, wobei sie den Stronachkopf (1820 m), den Ederglan (1982 m), das Michelberger Törl (2122 m) und den Ziethenkopf (2481 m) berührt. Beim Dannkopf (2438 m) verläßt nun die Umfassungslinie die Landesgrenze und zieht vorwiegend nach Osten gerichtet, von dieser allgemeinen Direktion jedoch vielfach

von

vor-

abschwenkend, über den Wildkopf (2497 m), die Kreuzeihöhe (2617 m), den Gurskentörlkopf (2597 m), zum Hochkreuz (2704 m); dann die Hochplatte der „vierzehn Seen“ durchquerend, weiter über das Kreuz-Eck (2697 m), den Dechant (2587 m) und die Seebach-Höhe (2472 m) zum Stawipfl (2509 m). In diesem Punkte erfährt der Linienzug der Wasserscheide abermals eine Richtungsänderung; er biegt hier rechtwinklig nach Süden ab und erreicht allmählich an Höhe verlierend über das Scharnitzer Törl (2782 m) und den Gaugenbühel (2191 m) das Drautal bei der Einmündung des Maßbaches als den unteren Endpunkt des vorliegenden Katasterblattes. Am rechten Ufer streicht die Trennungslinie vorerst nach Süden über den Brandlwald (1528 m) dem Hauptkamme der Gailalpen zu, den sie bei Kote 2095 der Spezialkarte erreicht. Dann zieht sie längs diesem Hauptkamme allgemein in westlicher Richtung bis Riegenkopf (2370 m). Als charakteristische Punkte auf diesem Wege sind zu nennen: der Reiskofel (2369 m), der Jaukner Sattel, der Jaukner Berg (2252 m), der Juckbühel (1891 m), der Gailberg-Sattel (970 m) und der Kuku (1773 m), dann der Schatzbühel (2095 m), der Schartenkopf (2029 m) und der Lumkofel (2283 m). Der früher genannte Riegenkopf bildet neuerdings einen Wendepunkt; die westliche Richtung wird zu einer nördlichen. Die Wasserscheide übersetzt in diesem Zuge die herrlichen Lienzer Dolomiten, und zwar von Süden kommend erst das Rosenköpfl (2618 m), dann die Wildensenderspitze (2750 m), das Lasertstörl (2477 m), die Lasertspitze (2786 m), sowie den Laserts-kopf (2789 m) nebst der Lasertswand (2618 m) und fällt dann vorerst noch im . Rauchkofel eine Höhe von 1911 Meter erklimmend, gegen Tristach in das Drautal herab. Dreihundert Meter südlich der Ortschaft Tristach wendet sich aber die Trennungslinie jäh nach Osten und zieht parallel zum Tristacher Seebache bis zum Anfangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Mündung des Tristacher Seebaches in die Drau.

Über die Unterteilung des gesamten Niederschlagsgebietes der Drau bis km 331 *94 gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Gesamtgebiet der Drau von den Quellen bis zur Mündung des Tristacher Seebaches bei km 364*82 Der Tristacher Seebach r. bei km 364*82 Die Drau von km 364*82 bis km 362*65 .

Der Debantbach 1. bei km 362*65.....

Die Drau von km 362*65 bis km 358*32. .

Die Lavanterlaue r. bei km 358*32 ....

Die Drau von km 358*32 bis km 354*63 .

Der Pirknerbach r. bei km 354*63 ....

Die Drau von km 354*63 bis km 354*17 .

Die Nikolsdorferlaue 1. bei km 354*17 . .

Die Drau von km 354*17 bis km 351'60 .

Die Flaschbergerlaue r. bei km 351*60 . .

Die Drau von km 351*60 bis km 350*28 .

Die Kaltenbrunnerlaue 1. bei km 350*28 .

Die Drau von km 350*28 bis km 350*20 .

Der Silberbach r. bei km 350*20 .....

Die Drau von km 350*20 bis km 350*16 .

Der Wurnitzbach 1. bei km 350*16 ....

Die Drau von km 350*16 bis km 347*81 .

Der Döblbach 1. bei km 347*81 ......

Die Drau von km 347*81 bis km 345*48 .

Der Mödritschbach 1. bei km 345*48 . . .

Die Drau von km 345*48 bis km 343*87 .

Der Tiefentalerbach 1. bei km 343*87 . . .

Die Drau von km 343*87 bis km 342*19 .

Der Dielengraben r. bei km 342*19 ....

Die Drau von km 342*19 bis 342*15 . . .

Der Gießgraben r. bei km 342*15.....

Die Drau von km 342*15 bis km 341*10 .

Der Draßnitzbach 1. bei km 341*10 ....

Die Drau von km 341*10 bis km 339*17 .

Der Jaukengraben r. bei km 339*17. . . .

Die Drau von km 339*17 bis km 338*10 .

Der Feistritzbach r. bei km 338*10 ....

Die Drau von km 338*10 bis km 337*27 .

Der Lauenbach 1. bei km 337*27 .....

Die Drau von km 337*27 bis km 336*91 .

Der Bergerbach 1. bei km 336*91 .....

Die Drau von km 336*91 bis km 335*77 .

Der Reißgraben r. bei km 335*77 .....

Die Drau von km 335*77 bis km 332*98 .

Der Gnoppnitzbach 1. bei km 332*98 . . .

Die Drau von km 332*98 bis km 331*94 (Mündung des Maßbaches) „ „ Das Gesamtgebiet der Drau von den Quellen bis zur Mündung des Maßbaches bei km 331*94 beträgt sohin 2347*2 /cm³.

Das Drautal bildet in der Strecke von der Mündung des Tristacher Seebaches bis zur Mündung des Maßgrabens die Grenze zwischen den nördlich sich erhebenden, in dieser Partie aus Glimmerschiefern aufgebauten Zentralalpen und den südlich davon ansteigenden Gailtaler Alpen, die den südlichen Kalkalpen zugerechnet werden und in ihrer dem Drautale zugewendeten Seite aus steil nach Norden fallenden Triaskalken bestehen. Seine letzte Ausgestaltung verdankt das Tal dem eiszeitlichen Drautalgletscher, der dasselbe namentlich in der Strecke von Lienz bis Oberdrauburg stark verbreitert und vertieft hat. Nach dem Verschwinden des Gletschers wurden von den Seitenbächen mächtige Schuttkegel in das Tal geschüttet.

Die Geschiebeführung ist namhaft. Bei Niederwasser weist das Flußbett stellenweise bedeutende Schotterbänke auf, die bei jeder größeren Wasseranschwellung in Bewegung geraten, auch werden der Drau aus den meist nicht verbauten Seitengräben immer neue Schottermengen zugeführt. Das Geschiebe selbst, aus weicheren Kalk- und Dolomitgesteinen bestehend, hat durchwegs eine mittlere Korngröße.

In bodenkultureller Hinsicht entfallen von dem hier in Betracht kommenden Einzugsgebiete der Drau zirka 12% auf Äcker, Wiesen und Gärten, 36% auf Hutweiden und Alpen, 38% auf Wälder und 14% auf unproduktiven Boden.

zum

1893*2 km³

7*2

0*6

81*2

0*3

30*1

3*6

27*0

0*2

36*8

2*1

9*1

0*8

3*4

o*o

10*2

0*0

4*3

3*7

28*6

16*2

7*7

1*8

5*4

2*6

12*2

0*0

3*7

5*6

40*8

4*0

5*3

1*4

15*1

0*5

7*1

1*9

7*8

1*1

6*9

12*9

41*9

3*9

jj

jj

jj

jj

jj

JJ

JJ

jj

55

55

jj

JJ

jj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

55

jj

55

jj

jj

jj

jj

jj

jj

55

jj

jj

jj

jj

jj

jj

jj

W asserkraftverhältnisse.

Die bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte belaufen sich insgesamt auf 13.065*8. Eine Ausnützung dieser Wasserkräfte findet bisher nicht statt.

12 3 4    5 | 6    7 I 8

10

11

12 i 13 I_14

15

16

17    18    19    20 .    21

22

Anteil

der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

-1

-t

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Greifenburg

Brüggen

Greifenburg

Brüggen

-334-49-

-335-78

331-94

332-98

335-77

336-91

584-8 13230 16860

13220 16850

26380

26360

586-7

591-1

593-3

1-9 16855 427-0

(Gnoppnitzbach)

12750 16350

12720 16310

12650 16230

12640 16220

12560 16130

25410

25290

25120

25100

24910

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund von durchgeführten hydrometrischen Erhebungen bei Sachsenburg, km 309-95, Ober-Drauburg, km 349-94 und Lienz, km 369-27 sowie an einem Großteile der Zubringer.

Die acht- und

4-4 16330 958-0

(Reißgraben)

2-2 16225 475-9

(Bergerbach)

sechsmonatigen Wassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit 137 °/₀, resp.220<>/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen der Stationen Sachsenburg, km 309-95, Ober-Drauburg, km 349-94, Nikolsdorf, km 357-67 und Lienz, km 369-27, herangezogen.

Sämtliche Höhenkoten des Flußlaufes wurden mittels geodätischen Nivellements bestimmt.

Berg

12560 16130

24900

06 16130    129-0

Fixpunkte des Nivellements:

Höhenmarke am Bahnhof Ober-Drauburg: 623-265 m.

Deliach : 606-575 m. Greifenburg: 590-505 m.

y>

y>

y>

Berg

337-27

593-9

(Lauenbach)

12490 16050

24790

1-3 16050 278-2

3466-1

12490 16050

24780

338-10

-338-12

595-2

(Feistritzbach)

Goppelsberg

339-17

12130 15670

12120 15660

24050

24010

1-9 15665 396-8

-339-13

597-1

(Jaukengraben)

12010

15540

23770

Kärnten

Spittal

Draßnitz-

dorf

Deliach

2-7 15530 559-1

11990

15520

23730

-340-72-

341-10

599-8

11630

15140

22980

(Draßnitzbach)

1-1 15135 222-0

11620

15130

22940

-341-85

342-15

600-9

(Gießgraben)

11560

15070

22820

Deliach

Nörenach

11560

15070

22820

0-1 15070

20-1

Stein

342-19

601-0

11370

14870

22430

(Dielengraben)

3-4 14855 673-4

11350

14840

22370

-343-43-

343-87

604-4

(Tiefentalerbach)

Irschen

Rittersdorf

11300

14790

22270

3-9 14785 768-8

-345-97-

345-48

608-3

11290

14780

22250

(Mödritschbach)

11190

14670

22040

Simmerlach

11180

14650

21990

4-9 14660 957-8

-348-14-

-348-47-

347-81

613-2

10960

14410

21520

(Döblbach)

3378-9

4-7 14405 902-7

10950

14400

21500

350-16    617-9

10930

14370

21460

(Wurnitzbach)

0-2 14370

38-3

10930

14370

21460

350-20

618-1

(Silberbach)

Ober-Drauburg

Flaschberg

Ober-Drauburg

10820

10820

14220

14220

21260

21260

0-2 14220

37-9

Flaschberg

350-28

618-3

10800

10800

(Kaltenbrunnerlaue)

14190

14190

21220

21220

3-2 14190 605*4

351-60

621-5

(Flaschbergerlaue)

10740

14100

21090

5-0 14100 940-0

10740

14100

21080

-354-18- 354-17

626-5

(Nikolsdorferlaue)

10490

13760

20570

3248-9

1-1 13760 201-8

Nörsach

Nörsach

10490

13760

20570

354-63

627-6

10360

13570

20290

(Pirknerbach)

Nikolsdorf

Nikolsdorf

-357-04

-356-17-

358-32

635-9

8-3 13570 1501-7

10360

13570

20270

(Lavanterlaue)

10140

13250

19790

358-73

10-8 13250 1908-0

Lengberg Lengberg

Tirol

Lienz

schach

Stubach Dölsach

Lavant

Tristach

Gört-

schach

Dölsach

Stubach

Lavant

Tristach

359-80-

363-45

-364-12

364-62

362-65

364-82

646-7

652-9

10140

13250

19790

(Debantbach)

9870

9870

9820

12870

19220

2971-9

6-2 12870 1063-9

12870

12830

19220

19160

(Tristacher Seebach)

Zusammen

13065-8

13065-8

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Walter Widmann.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

WA S S E R KR A FT- KATA STER.

Katasterblatt Nr. 173 u. 174, aufgelegt im Jahre 1913.

Graphische Darstellung.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten. _Debantbach

Nikolsdorferlaue

Die Drau von km 33194 bis km 364 82.

Unt. Nußdorf §

Ô Dölsach

E. St.

,    Wurnitzbäch

Ó Nikolsdorf ö Nönach Kaltenbrunne/^. ^

^ Dörbach ^Ob. Drauburg

Flußband.

Mödritschbach

Tiefentalerbg*

Draßnitzbach

Deliach Ô

rrS

co

Bergerbach Lauenbach Berg 5

Gnoppnitzbach

Greifenburg E. St. s

Tristach Iß

P•

=)É

Lavant 6

6 Pirkach

UJ

TristacherSee

660__m

Lavantalaue

Pirknerbach

Flaschberger\a^_

Silberbach

co

Drau

Dielengrabe_n

Jaukengraben

■m-

Drau

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet U. Ordnung: Drau.

Giessgraben

Feistritzbach

Reissgraben

17000

co

CO

03

_,16900

16800

658__

656, _

654-_

Längenprofil.

Zeichenerklärung: Jgrößere Ortschaft, 0 Fixpunkt.

650- -

648. _

Lauenbach

Bergerbach

Reissgraben

Gnoppnitzbach

__16700

16600

__16500

.,16400

Abflußmengen

_ . 16300

__ 16200

646_ _

..16100

644_ _

. -16000

CH>

ro

<0    00

m

co co

Jaukengraben

Feistritzbach

. -15900

-.15800

_-15700

636_ _

_-15600

634--

_ ,15500

CT)

CO

KD

3

CO

oo

CM

CO

co

CM

CO

co

CM

CM

CO

cru

co

Seehöhe in Metern

2971-9

3248-9

Mödritschbach

Tiefentalerbach

co

Co

Giessgraben

Draßnitzbach

3466-1

-.15400

--15300

PS

- -15200 ~ 3500

£-- 15100 -.3400

= _-15000 _ _3300

"O

,14900 _ _3200

co

3:

CM

en

co

od    od

O    CD

od    OO

Nikolsdorferlaue

2643-5

s

co

s

co

er»    cd

CO    CD

OO    CD

Pirknerbach

Flaschbergerlaue

Kaltenbrunnerlaue L^Silberbach

I Wurnitzbäch

Döblbach

U'n

ß6f),

Zßofi/

Dielengraben J

CO

.= _ -14800 -,3100

2705-5.

2081-1.

3039-1

faß--14700 -,3000

os_ .14600 __2900

=3

-.14500 _ -2800

_-14400 -.2700

_-14300 _.2600

_ .14200 -.2500

_ J4100 _ .2400

,.14000 _.2300

_ -13900 _ -2200

_ _13800 _ -2100

Abflußmengen

__ 13700 _ -2000

er»

co

o

bei Niederwasser.

1936-7

13600 _ -1900

er»

co

13500 _ ,1800

csi

cr>

VJfi

Un

co

o

Lavantalaue

1703-5

-. 13400 -.1700

1605-2

.. 13300 _-1600

00

co

cfD

U»

OO

05

Un

OO

CM

OO

tr>

U»

OO

CD

___Tristacher Seebach

Debantbach

1501-7

1198-0

1476-2

13200 _ .1500

.. 13100 _ ,1400

13000 . ,1300

.. 12900 _-1200

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<i>

-o

co

364

363

362

361

360

359

358

357

356

1063-9

355

354

353

352

351

350

<>

“Y

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

<>

llll'T

_L 12800 _-1100

349

348

347

346

345

344

343

342

341

340

339

338

337

336

335

334

333

332

978-9.

_,1000

co

c=>    cd

o    «=>

OO

Wasserkräfte.

801-2.

__ 800

g

CO

s

CD

g

oo

Brutto-Pferdekräfte

/I

verfügbare.

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

Brutto-Pferdekräfte

CT>

g

CZ>

g

en

242-1

g

CM

g

CM

-CM

CP

=3

err

SY

£Y

co

en

S3-9-

gy

St

2-6-

sia

Co

Si

si

Si

Si

Si

is

is

CD

si

ëi

£si

ËŸ

ët

si

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 175 u. 176, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Drau

von km 295*27 bis km 331*94.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Situationsskizze.

1080« 500 0

Malsstab.

I

yMass. ba^ <£

KSt Greifen buré JtruggerT

V\

I.......•*

h dlm/M

^_y

,330

Steinfeld

385

Gerlamöos

Ä»

'S

CU

ocsba

“w

V,

l.px \N

......

^Rleblam/

:.5#

7

/^■Tï-⁴ ,#

0: flindf ,

p. J yf\

315V

^f.ÿlSacimnburé,

f iMöttbrücke

__

9t

.../

305

®o

■è.

GschiëfsfMr-

1 źPusarnitż

\gJf.St. Leiütojf iendorferbsch /

./

Baldramsdorf /

300,

Schvaig*

---

£95

E. St Spittal

^,eset

Beschreibung des Gebietes.

Die Drau durchfließt in der hier behandelten Strecke, die in ihrem oberen Endpunkte an den in dem Katasterblatt Nr. 173 und 174 bearbeiteten Flußabschnitt anschließt, anfangs in östlicher, dann von der Einmündung des Althoferbaches bei km 318*70 angefangen in nördlicher Richtung das bis dahin durchwegs ziemlich breite Drautal. Bei Sachsenburg treten die das Tal bildenden Hänge nahe zusammen und zwängen die Drau durch ein enges, wenn auch kurzes Défilé. Gleichzeitig bricht der Fluß hier seine nördliche Richtung, nimmt, durch die Möll in km 307*63 bedeutend gestärkt, seinen Lauf nach Südosten und erreicht in dem nun wieder breiteren Tale vielfach serpentinierend bei Spittal die Mündungsstelle der Lieser (km 295 27), den Endpunkt der hier behandelten Flußstrecke. Bis Sachsenburg sind die das Tal begleitenden durchwegs stark bewaldeten Bergrücken noch von ganz namhafter Höhe, verflachen sich jedoch von da an allmählich. Der Talboden des Drautales ist mi’t Kulturen reich bebaut und durch zahlreiche Ortschaften belebt. Durch die in der ganzen Weitung der obgenannten Flußstrecke durchgeführte Regulierung sind fast sämtliche Gründe, auch die in den Talniederungen, den verheerenden Überflutungen der jährlich wiederkehrenden Hochwässer entrückt.

Das durchschnittliche Flußgefälle beträgt zwischen der Mündung des Maßbaches (km 331*94) und der des Niklaibaches (km 312*10) 1*3°/ größert sich in der flußabwärts anschließenden Flußstrecke zwischen km 312 10 und der Mündung der Möll (km 307*63) auf durchschnittlich 2*2 %o und sinkt in der Folge bis km 302*18 erst auf l*7«/oo, dann von km 302*18 bis zur Mündung der Lieser bei km 295*27 auf durchschnittlich 1 *2 °/₀₀ herab.

Die für diesen Flußabschnitt in Betracht kommende Gebietgrenze verläuft linksseitig von der Mündung des Maßbaches aus zunächst über den Gangen-bühel (2191 m) und das Schanitzen Törl (2182 m) bis zum Stawipfl (2509 m) in nördlicher, dann über die Seebach-Höhe (2472 m), das Kreuz-Eck (2697 m), das Hochkreuz (2704 /n), die Kreuzeihöhe (2617 m) und den Taubühel (2456 m) bis zum Dannkopf (2438 m) in westlicher Richtung, biegt dort nach Nordwesten ab und zieht als Landesgrenze zwischen Tirol und Kärnten über das Michelberger Törl (2122 m), den Ochsenberg (2331 m) und den Stronachkopf (1820 m)

00)

ver-

Großbohnkopf (1746 m), dann nordwärts über den Geiers-Bühel (1898 m) und den Großbohn (2687 m) zum Seichenkogel (2919 m). Im weiteren Verlaufe führt die Wasserscheide im allgemeinen nach Nordwesten. Sie übersetzt in der Himmelswand (2775 m), der Kruckelspitze (3124 m), dem Klammerkopf (3102 m), dem kleinen Gößnitzkopf (3113 m), dem Bösen Weibl (3118 m) und im Tramerkamp (2972 m) das Gletschergebiet der Schobergruppe, trennt sich beim Tramerkamp auf eine kurze Strecke von der Landesgrenze und sinkt in weiterhin nordwestlich bleibendem Zuge über das Kasteneck (2755 m) zum Berger Törl (2650 m), von wo sie neuerdings zur Übersetzung der Gletscherriesen des Glocknergebietes ansteigt. Bei der Pfortscharte (2827 m) vorüber zieht sie längs der „Langen Wand“ auf die Adlersruhe (3465 m), stößt dort wieder auf die tiroler-kärntnerische Landesgrenze, erklimmt die Spitze des Groß Glöckners (3798 m) und folgt dann dem Längskamme des Groß Glocknerstockes bis zum Eiskögele (3439 m). Hier wendet sich die Wasserscheide, die nun Tirol von Salzburg trennt, nach Norden bis zur hohen Riffl (3346 m), zieht dann der nördlichen Begrenzung des obersten Pasterzenkees folgend ostwärts bis zum mittleren Bärenkopf (3367 m), dann weiter in südöstlicher Richtung über den Eiswandbühel (3046 m) und die Pfandlscharte (2872 m) zum Brennkogel (3021 m), ferner zum Hoch Tor (2572 m) und längs des Weißenbach Kees „auf den Bränken“ zum Hohenarr (3258 m). Die Wasserscheide übersetzt dann den Goldzechkopf (3052 m) und den Hohen Sonnblick (3103 m), die Goldbergspitze (3066 m) und das Alteck (2939 m), gelangt entlangt dem Wurten Kees zum Strabelebenkogel (3005 m) und zum Geiselkopf (2968 m) und übersteigt nun in östlichem Zuge den Großen Woigsteinkogel (2704 m), die Gamskaarlspitze (2828 m) und das Eben-Eck (2603 m), worauf sie zum Ankogl (3253 m) gelangt. Auf dem Ankogl trennt sich nun die Landesgrenze von der Wasserscheide. Letztere führt, vorwiegend gegen Südosten gerichtet dem Kälberspitz. Ferner entlang zur Großen Hochalmspitze (3355 m), biegt dort spitzwinkelig nach Südwesten ab, gelangt so zum Sauleck (3080 m) und schwenkt daselbst über die Mallnitzer Scharte (2677 m) und den Triesten (2925 m) in flachem nach Nordosten offenem Bogen den Ritter-Spitzen (2904 m) zu, worauf sie schließlich mit der Richtung gegen Südosten in mehrfachen Windungen über das Reißeck (2959 m), den Radikopf (2744 m), die Hohe Leier (2772 m), die Böse Nase (2277 m) und den Eck-Berg (1181 m) zur Einmündung der Lieser in die Drau gelangt. Am rechten Ufer ist die Trennungslinie bis zum Marten-Nock (1996 m) nach Süden gerichtet, zieht dann allgemein südwestlich über das Goldeck (2139 m), den Staffberg oder auch Hochstaff (2220 m) und den südlichen Ausläufer des Latschur (2238 m) zum Peloschen (1768 m), erreicht westwärts über die Filitz-Scharten (1279 m) den Hoch Tratten (1652 m) und den Nockberg (1519 m), schwenkt hierauf im Bogen über den Urschitz (1078 m) bis gegen die Franz Josefs Höhe (997 m) nach Süden, nimmt in der Fortsetzung über die Grafenweger Höhe (1444 m) und die Weißacher Alpe bis zum Brandeiwald (1528 m) wieder die Richtung nach Westen und kehrt von letzterem Punkte in nördlicher Richtung über die Ortschaft Katsch zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Mündung des Maßbaches in die Drau zurück.

Über die in Betracht fallende Unterteilung des Niederschlagsgebietes gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Gesamtgebiet der Drau von den Quellen bis zur Mündung des

Maßbaches (km 331*94)..........

Der Maßbach r. bei km 331*94 ........

Die Drau von km 331*94 bis km 329*60.

Der Radlachbach 1. bei km 329*60 .....

Die Drau von km 329*60 bis km 325*92.

Der Graabach 1. bei km 325*92........

Die Drau von km 325*92 bis km 323*45.

Der Gerlamoosbach 1. bei km 323*45...

Die Drau von km 323*45 bis km 321*82.

Der Lengholzerbach 1. bei km 321*82...

Die Drau von km 321*82 bis km 320*41

Der Fellbach r. bei km 320*41.........

Die Drau von km 320*41 bis km 318*70.

Der Althoferbach r. bei km 318*70.....

Die Drau von km 318*70 bis km 317*20.

Der Linderbach r. bei km 317*20......

Die Drau von km 317*20 bis km 317*02.

Der Pirkebenbach 1. bei km 317*02 ....

Die Drau von km 317*02 bis km 316*85

Der Siflitzbach r. bei km 316*85......

Die Drau von km 316*85 bis km 312*10

Der Niklaibach 1. bei km 312*10.....

Die Drau von km 312*10’bis km 307*63

Die Möll 1. bei km 307*63 ...........

Die Drau von km 307*63 bis km 303*83 Der Lendorferbach 1. bei km 303*83...

Die Drau von km 303*83 bis km 295*27

zum

2347*2 km2 2*6 „

7*8 „

5*3 „ 18*9 „ 30*6 „

8*8 „

4*3 „

8*2 „

4*3 „

3*9 „ 13*1 „

7*2 „

8*1 „

1*4 „ 7*0 „ 0*8 „ 3*4 „

0*1 „

Das Gesamtgebiet der Drau bis zur Mündung der Lieser (km 295*27) umfaßt sohin 3744*8 km².

Das Drautal bildet in der Strecke vom Maßgraben bis zur Liesermündung die Grenze zwischen den nördlich sich erhebenden, aus Glimmerschiefern aufgebauten Ausläufern der Hohen Tauern, die den Zentralalpen zugehören, und der südlich ansteigenden Latschur-Goldeckgruppe, die, obwohl größtenteils aus südwärts fallenden Phylliten bestehend, den südlichen Kalkalpen zugerechnet wird. Vom Maßgraben bis Fellach und von Sachsenburg abwärts hat das Tal den Charakter eines Längstales, das namentlich unterhalb der

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13

14    15    16    17    18    19

20 21

22

Anteil an

<L>

C/5

<u

Sekundliche Abfluß* menge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Spittal

Baldramsdorf

Spittal

Baldramsdorf

295-27

531-5

21050

26980 43300

4-5

26960 1017-6

-299-76- 299-55

536-0

21020

26940

43150

2945-7

3-7

26920 1328-1

- 301-59-

Lendorf

Lendorf

20980

26900

42990

303-83

539-7

(Lendorferbach)

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Benützung der bei km 257*22 (Villach), km 309-95 (Sachsenburg) und km 349-94 (Ober-Drauburg) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen betragen 136 Prozent, beziehungsweise 216 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstationen Villach (km 257-22), Sachsenburg (km 309-95) und Ober-Drauburg (km 349'94) herangezogen.

Pusarnitz

Baldramsdorf |

Pusarnitz

Gschieß

-304-08-

-305-47-

306-20

546-6

20920

26830

42880

6-9

26820 2467-4

20900

26810

42800

2-3

26805

822 0

5-3

40-7

3243-4

20900

26800

42760

-307-60- 307-63

548-9

(Möll)

14810

18610

29830

Die Gefällsverhältnisse wurden durch ein geometrisches Nivellement festgelegt.

Nivellementfixpunkte :

Höhenkote am Bahnhof in Greifenburg = 590-505 m der Haltestelle Steinfeld

am Bahnhof in Sachsenburg-Möllbrücke = 559-665 m der Haltestelle Lehndorf am Bahnhof in Spittal = 546-063 m.

584-197 m

55

550-384 m

-307-63-

9-7

18590

2404-3

Sachsenburg

Sachsenburg

14780

18570

29740

2404-3

-31000- 312-10

-312-60-

316-85

558-6

564-2

14310

14260

(Niklaibach)

18070

18000

28760

28630

5-6

18035

1346-6

(Siflitzbach)

Obergottesfeld

-314-28-

317-02

564-4

14170

14170

14140

17900

17900

17870

28440

28440

28380

0-2

17900

47-7

(Pirkebenbach)

Lind

Lind

0-2

17870

47-7

14140

17870

28380

2408-5

Kärnten

Spittal

Lind

Blaßnig

-317-25

317-20

564-6

13990

13980

17710

17700

28070

28050

(Linderbach)

1-8

17705

424-9

-318-56- 318-70

320-41

566-4

568-7

(Althoferbach)

13950

13930

17670

27990

2-3

17660

541-6

17650 27950

(Fellbach)

Steinfeld

13840

17550

27760

1-9

17540

444-3

Fell

13820

17530

27720

321-82

570-6

(Lengholzerbach)

13780

17490

27640

2-2

17470

512-5

1768-3

-323-63-

13750

17450

27560

Steinfeld

Gerlamoos

323-45

572-8

13710

17410

27480

(Gerlamoosbach)

-324-60

13680

17370

27400

3-5

17390

811-5

Radiach¹-Stcinfeld

-325-20

-327-32

-327-53

-328-61

325-92

329-60

576-3

581-6

13420

13360

13290

17090

26850

17010

16930

26690

26520

(Graabach)

5-3

17050

1204-9

(Radlacherbach)

1926-6

Greifenburg |

Greifenburg

Brüggen

-330-00

331-94

584-8

3-2

16915

721-7

13270

13230

16900

26460

(Maßbach)

16860

26380

Zusammen

14742-8

5-3    40-7

14696-8

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Tabelle II.

10

11

12

13    14 I 15 1    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

546-6

500

500

von km 30248 bis km 306'20 der Drau

5-4

360

360

541-2

500

500

Fischerbachl-Mühlkanal 1. U.

0-440

540-4

500

500

0-8

0-7

Mühle

Josef Eisendle und Franz

Petutschnig

ZI. 5359 ex 1913 der Landesregierung Klagenfurt. Konzessionsdauer = 40 Jahre

Außer den der Drau entnommenen 1/sec. kann noch die gesamte vorhandene Wassermenge des Fischerbachls (bei 6 monatl. Betriebsw. ca. 200 1/sec.) ausgenützt werden.

500

Cn

rp

5-3

4*7

4-7

4-090

539-7

500

500

Zusammen .

• ci

5*3

40-7

40-7

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Walter Widmann.

Möllmündung durch die Einwirkung der vereinigten eiszeitlichen Mölltal- und Draugletscher eine stattliche Breite erlangte. Zwischen den beiden Längstalstrecken schaltet sich von Fellbach bis Sachsenburg ein kurzes Quertalstück ein. Nach dem Rückzug der eiszeitlichen Gletscher haben die Seitenbäche Schuttkegel in das Tal geschüttet, von denen namentlich derjenige der Lieser durch seine namhafte Größe hervorragt.

Innerhalb der in Rede stehenden Strecke lagern in der Drau ziemlich große Mengen mittleren Geschiebes, das bei höheren Wasserständen zu Tale geht. Durch die Aufnahme der schotterreichen Möll wird die von der Drau zu bewältigende Geschiebeabfuhr noch bedeutend gesteigert.

In bodenkultureller Beziehung entfallen vom Gesamteinzugsgebiete der Drau bis zur Mündung der Lieser auf Äcker, Wiesen und Gärten zirka 11%, auf Hutweiden und Alpen 37%, auf Wälder 34 % und auf unproduktiven Boden inklusive der ausgedehnten Gletschergebiete 18%.

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die in der vorliegenden Draustrecke vorhandenen Wasserkräfte insgesamt 14.742-8 Brutto-Pferdekräfte, von denen derzeit nur 5-3 Brutto-Pferdekräfte durch eine kleine Hausmühle ausgenützt und weitere 40-7 Brutto-Pferdekräfte durch Gefällsverluste verbraucht sind, so daß insgesamt noch 14.696*8 Brutto-Pferdekräfte einer weiteren Ausnützung zur Verfügung stehen.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

zeichnet. Das

ver

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Auf-Schluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungs-punkle aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen ver-absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mi der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den emzelnen Gefalls-

strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte

bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 zeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage,

der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Greifenburg Radlacherbach E. St.a ' s

Graabach

5 Radlach

Steinfeld §

fW. St.

Gerlamoosbach Lengholzerbach

(J\ Gerlamoos \ (5 Lengholz

f ö Brüggen ^

Weisach

Fellbach

586 m

584

Längenprofil.

582 „

580

578

576 __

cn cn

CN

sc

O    OO    CO

r-'-    co    co

CO    CO    co

CD CD CO CO

CN

W A S S E R K R A FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Die Drau von km 295 27 bis km 33194.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Katasterblatt Nr. 175 u. 176. aufgelegt im Jahre 1913.

Flußband.

Niklaibach

Kleblach (*)

E. St.

Lind 5

Althoferbach Linderbach

Moll

Möllbriicke g

Sachsenburg

Zeichenerklärung: <5 größere Ortschaft,

# industrielles Kraftwerk, B Fixpunkt.

Pusarnitz $

fischerbachl#

LendorferW

Ô Gschieß

Lendorf

LLendorferbach

3289-4

Ueser

0 E. St. Spittal

CD

Baldramsdorf

Abflußmengen

bei Niederwasser.

I/sek 27000

CD

CN

CN

g

CO

CO

CN

cO

CN

g

CD

PS 3500

g

CD

NO

co

CN

CD

g

CD

_ _ 3400

.. 3300

_ _ 3200

_ _ 3100

er» cn er» er» er» er» cm cn cn cn cn cn cn

CD

oo

CD

NO

03

Seehöhe in Metern

2408-5

=0

cr> CN

JO

2404-3

Abflußmengen in Sekundenlitern

CO

CN

CN

CN

CN

CN

KO

KO

<=>

CD

g

co

g

CD

_. 3000

..2900

„2800

_. 2700

_. 2600

._ 2500

_. 2400

_ _ 2300

546 „

g

CO

_. 2200

544 „

g

CD

. _ 2100

^ co

LO CO CO

CN

CD

oo

CD

CO

co

cn cn cn co co    co

N3

OO    CO

CN    CN

LO    LO

Massbach

Radlacherbach

1926-6

1768-3

Graabach

Gerlamoosbach

Lengholzerbach

Fellbach

Althoferbach

1324-0

I—, Linderbach Pirkebenbach¹. sif]itzbach

.Niklaibach

Abflußmengen

1328-1

_ _ 2000

__ 19500

„ 19000

„ 18500

Brutto-Pferdekräfte

„1900

_. 1800

„1700

„1600

.. 18000 l/sek 2000

„ 17500

CB

ra _ _ 1500

„1500

„1400

„1300

CN CN CO CO

CN

1061-9

1014-2

Fischerbachl Mühlkanal entnimmt 500 l/sek / aus der Drau bei N. W.

— 17000    _ 1000

„1200

bp

„1100

„16500    *i„ 500

er«

KO

CD

966-5

„1000

Q_

co

co X

fr

330

7<>

329

fr

328

fr

327

fr-

326

fr

<>

325

324

323

fr

322

fr

321

fr

811-5

320

fr

319

fr

318

fr

317

fr

316

fr

315

fr

314

—■    fr

313

312

<>

fr

311

310

fr

fr

309

308

fr

fr

fr

307

822-0

306

305

fr

304

<>

303

fr

302

fr

301

fr

300

fr

299

fr

298

fr

297

fr*

296

i 16000

„ 900

„ 800

Cn    CT>

CD    CD    CD

o    o    o

721-7

CD    CD CD

^    CO CN

CD

CD

Brutto-Pferdekräfte

541-6

Wasserkräfte.

/] verfügbare, f

verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

„ 700

„ 600

__ 500

„ 400

„300

100 ..

0 Jt

Kilometrierung

fr

331

<>

<>

330

329

fr

328

fr

327

fr

326

fr

325

fr

324

<>

<>

<>

<>

323

322

321

320

<>

<>

319

318

fr

317

fr

316

<>

315

fr

314

313

312

fr

311

fr

310

fr

<>

46-0

ES

<=>

309

308

fr

307

fr

306

fr

y:'//., Æfy M./. iSf ^

fr

305

304

303

302

301

fr

300

fr

299

fr

298

fr

fr-

CD

297

296

Werkskanäle

Fischerbachl Mühlkanal

Mühle des Josef Eisendle und des Franz Petutschnig.

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 177 und 178, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Ybbs

von km 76*04 bis km 107*23.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs.

Situationsskizze.

tmom5oo o

Mafsstab

9    10U

/-

OBERÖSTERREICH

'"“V

s^ac

<r

Groß-Hollen stein

's

v.

f\

80

N.

-i

/•

85

r"

/Reithbachi j

Śt.Gęorgen

ąm Reith

-j

i......

90

W/

Mogplsb.

■v

GösUincpy*

V.

cf

tfv I E B/E R ÖWT E il I! I l ( II

•*.₍

.*

195

/.2--

T:9\hinz

v_—

'l

" "n

<n

~A

__*

»-N,

STEIERMARK¹

T~~

___/

Beschreibung des Gebietes.

Die Ybbs entsteht aus der Vereinigung der Weißen Ois und des Neuhauser Baches. Erstere entspringt am Westabhange des Oiskogels, letzterer am Südabhange des Burgriegels. Die Ybbs fließt zunächst in nordwestlicher Richtung bis etwa 4 km oberhalb der Einmündung des Lunzer Seebachçs, worauf sie nach Südwesten abbiegt und diese Richtung bis zur Aufnahme des Göstling-baches verfolgt. Nach einem etwa 8 km langen gegen Südwesten offenen Bogen nimmt die Ybbs ihren Lauf wieder vornehmlich südwestwärts und erreicht in dieser Hauptrichtung bei Groß-Hollenstein die untere Grenze der im vorliegenden Blatte behandelten Flußstrecke.

Für die Aufnahme in den Wasserkraftkataster kam nur die Strecke von Lunz abwärts in Betracht. Im obersten Teile der vorliegenden 31*19 km langen Flußstrecke, und zwar von km 107*23 bis km 92*98 fließt die Ybbs bei einem mittleren Gefälle von 6*3"/₀o in einem Bette mit stark gekrümmten, zum Teile felsigen, zum Teile beträchtlich angegriffenen Bruchufern. In der Strecke von km 92*98 bis km 90*91 sind die Ufer infolge Verengung des Tales steil und felsig, was aber nicht mit einem größeren Gefälle Hand in Hand geht, da die

Ybbs in dieser Flußenge nur ein mittleres Gefälle von 0*78%o aufweist. In der Strecke von km 90*91 bis km 76*04 ist das Gefälle wieder größer, es beträgt hier im Mittel 3*5%o. Das Flußbett macht auch in dieser Strecke starke Krümmungen. Die Ufer sind vielfach steil und felsig.

Die Grenzlinie des Einzugsgebietes der Ybbs führt vom Ursprung der Ois beim Großen Zellerhut (1635 m) linksseitig ausgehend westwärts über den Schwarzkogl (1423 m) bis zu den roten Felsen (1266 m), dann nordwestlich über den Pernrießsattel (1049 m) zum Rotstein (1454 m), worauf sie wieder westwärts ziehend über die Kuhalpe (1550 m) und den Glatzing (1637 m) den Dürrenstein (1877 m) erreicht. Vom Dürrenstein läßt sich die Wasserscheide in südwestlicher Richtung über die Edelwies (1507 m), den Wandeckkopf (1469 m) und den Gamskogl (1324 m) bis zum Ringkogel (1670 m) verfolgen und weiter in gleicher Richtung über den Mürzenplan (1552 m) und die in der Spezialkarte mit 1642 und 1667 kotierten Höhenpunkte bis zu dem unbenannten Gipfelpunkte zirka 800 m nördlich der Steinplanhöhe. Bei dem erwähnten Gipfelpunkte wendet sich die Scheidelinie nach Nordwesten und zieht über die Lokalität „Unter Boden“ dann in 693 m Höhe die Straße bei der Ortschaft Lassing kreuzend über das Schwölleck (1032 m), den Eignerkogl (1160 m) und den Katzensteinkogel (1136 m) zu dem auf der Spezialkarte mit 1430 m kotierten Höhenpunkte des Königsberges, worauf sie südwestwärts dem Rücken des Königsberges folgend, fast bis zur Grenzbergalm gelangt und von dort in nordwestlicher Richtung über die Höhenkote 834 zur Einmündung des Lassing-baches in die Ybbs bei Groß-Hollenstein gelangt. Am rechten Ufer der Ybbs führt die Umfassungslinie von Groß-Hollenstein zuerst nördlich ansteigend, dann nordostwärts weiterziehend über den Schneekogl (1372 m), die Haus-lechneralpe (1352 m) und den Straßensattel „Auf der Krippe“ (701 m) zum Friesling (1328 m). Vom Friesling zieht die Wasserscheide nach Osten zum Höhenpunkt mit Kote 967 beim Bachlerwald und von hier im allgemeinen wieder nordostwärts über den Stockgrund (1113 m) und die Wülfa-Berge (1123 m und 1095 m) zum Bölzenberg (1055 m). Nach mehrfachen Windungen erreicht die Trennungslinie nun in vornehmlich östlicher Richtung über den Hochkogel (943 m) den Föllbaumberg (1013 m), den Polzberg (1203 m) und den Brandkogel (1089 m) die Spitze, des Ötschers (1892 m), von wo sie sich gegen Südwesten über den Hüttenkogel (1522 m) herabsenkt und zum Kleinen Ötscher (1549 m) gelangt. Hier nimmt sie über den Mittereckkogel (1327 m) und den Jägerberg (1262 m) die Richtung nach Südosten bis zu den Breimäuern (1468 m) und erreicht von dort in nahezu südlichem Verlaufe über die Brunnsteinmauer (1403 m) und den Gschaidboden (1285 m) ihren oberen Ausgangspunkt, den Großen Zellerhut.

Das 394*2 km² messende Niederschlagsgebiet der Ybbs vom Ursprung bis zur Lassingbachmündung bei Groß-Hollenstein unterteilt sich wie folgt:

Die Ybbs vomUrsprung bis einschließlich zum Seebach bei km 107*25 . 143*7 km²

0*2 „ 35*1 „ 6*1 „ 6*6 „ 4*9 „ 5*8 „ 3*2 „ 49*9 „ P7 „ 59*7 „ 12*4 „ 3*2 „ 9*8 „ 4*9 „ 44*9 „

Die Quellregion des Ybbsflusses, südlich vom Ötscherstocke in der niederschlagreichen Grenzstrecke Niederösterreichs und Steiermarks gelegen, ist aus Dachsteinkalk und Hauptdolomit aufgebaut. Das meist enge Tal des Quelleinzugsgebietes weist bei Langau in prachtvoller Gebirgsumrahmung eine Weitung auf, wo neben den triasischen Kalken eiszeitliche Ablagerungen Vorkommen. Von der Gegend des Lunzersees an bewegt sich der Ybbsfluß bis Göstling sowie von Grössing bis Groß-Hollenstein längs der Bruchlinie Altenmarkt Hinterbrühl, während auf der Zwischenstrecke Göstling bis Grössing die Schichten in einem engen Quertale durchbrochen werden. Die dieses Gebiet zusammensetzenden Formationsglieder gehören der Trias an und sind es bei Lunz der Opponitzer Kalk und der starkklüftige Hauptdolomit, von Steinau bis Göstling der weiche Lunzer Sandstein mit seinen Kohleneinlagerungen, von Göstling bis Grössing die grobsplitterigen Gutensteiner und hornsteinführenden wulstigen Reiflinger Kalke und dann bis Groß-Hollenstein vornehmlich der fossilleere Hauptdolomit, die sich am Aufbau beteiligen. In der Gegend von Lunz sind Moränen, bei Göstling und vom Kogelsbach abwärts häufig Glacial-schotter anzutreffen.

Geschiebe führt die Ybbs auf der ganzen in Betracht kommenden Strecke. Vom Ursprung bis Lunz nimmt die Größe der Geschiebeablagerung mitunter bedeutenden Umfang an. Zu den Ablagerungen in den unteren Gebieten trägt auch viel der Umstand bei, daß die Ufer auf weite Strecken Bruchufer sind.

Von dem Einzugsgebiete entfallen 6% auf Äcker, 6% auf Wiesen, 9% auf Hutweiden und Alpen, 77% auf Wälder und 2% auf unergiebigen Boden.

Die Ybbs von km 107*2 bis km 106 82 . Der Bodingbach r. bei km 106*82 . . . Die Ybbs von km 106*82 bis km 103*92 Der Lechnergraben 1. bei km 103*92 . . Die Ybbs von km 103*92 bis km 100*37 Der Stiegengrabenbach r. bei km 100*37 Die Ybbs von km 100*37 bis km 97*20 .

Der Steinbach 1. bei km 97*20......

Die Ybbs von km 97*20 bis km 95*95. . Der Göstlingbach 1. bei km 95*95 . . . . Die Ybbs von km 95*95 bis km 90*91. . Der Kogelsbach r. bei km 90*91 . . . . Die Ybbs von km 90*91 bis km 89*28 .

Der Reithbach r. bei km 89*28 .....

Die Ybbs von km 89*28 bis km 76*04 .

W asserkraftverhältnisse.

Die bei Niederwasser vorhandenen theoretischen Brutto-Pferdekräfte betragen 5535*0. Nach Abzug der durch die Werke ausgenützten 237*4 Pferdekräfte und der durch Gefällsverlust verbrauchten 79*5 Pferdekräfte verbleiben 5218*1 verfügbare Pferdekräfte.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13    14

15

16    17 I 18    19    20    21

22

Anteil an

t/3

(V

So

u

Sekundliche Abflußmenge in l für das

u.

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Die Ybbs von km 76‘04 bis km 107*23.

Amstetten

jGr.Hollenstein

Groß-

Hollenstein

76-00

446-7

2800

4230

7100

9-0

4175

501-0

Oberkirchen

Grüßau

St. Georgen am Reith

Oberkirchen

Grüßau

St. Georgen am Reith

—76-72-

—80-38-

—85*82-

501-0

78-29

455-7

2750

4120

7000

3-6

4090

250-9

250-9

79-53

459-3

2700

4060

6950

10 9

4005

582-1

582-1

82-24

86-39

89-28

470-2

484-9

494-0

2620

2500

2440

3950

3750

3640

6830

6600

6470

14-7

3850

754-6

754-6

9-1

3695

448-3

448-3

(Reithbach)

Unter-Ybbs

Unter-Ybbs

2350

3510

6250

5-2 3445    238-9

238-9

90-21“

2270

3380

6110

90-91

499-2

(Kogelsbach)

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mittels der in Groß-Hollenstein (km 75-96), Göstling (km 95-75), „in der Pfanne“ bei Kasten (km 105*1) und an den Ybbszubringern (Bodingbach, Lechner-graben, Stiegengraben-, Stein-, Göstling-, Kogels- und Reithbach) vorgenommenen hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- undsechsmonatigenBetriebswassermengenbetragenin Groß-Hollenstein 132-17, beziehungsweise 190-6°/o, inGöstling 136*11, beziehungsweise 208-9°'₀, in Kasten 145, beziehungsweise 233-12°/0 der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen.

Die Dauer der verfügbaren Wassermengen wurde auf Grund der Beobachtungen am Ybbspegel in Groß-Hollenstein bestimmt.

Die Höhenverhältnisse wurden einem von der k. k. hydrographischen Landesabteilung in Wien ausgearbeiteten Längenschnitte entnommen, der durch nachstehende Fixpunkte festgelegt ist:

1.    Hochwassermarke vom 30. Juli 1897 in St. Georgen am Reith, gegenüber A. Hübners Gasthaus, km 87-35; Seehöhe 492-27 m.

2.    Flußabwärtiger Auflagerquader des rechten Widerlagers der eisernen Ybbsstraßenbrücke in km 95-17; Seehöhe 524-73 m.

3.    Flußaufwärtiger Auflagerquader des linken Widerlagers der Ybbsbrücke bei der Haltestelle Stiegengraben der Ybbstalbahn in km 100-98; Seehöhe 556-83 m.

4.    Flußabwärtige Ecke des linken Widerlagers der Ybbsbrücke „in der Pfanne“ km 105-2; Seehöhe 582-48 m.

2200

3270

5920

Kogelsbach

Kogelsbach

1-6

3235

69-0

69-0

92-98

500-8

2160

3200

5850

20-9

3150

877-8

877-8

—95-19-

95-75

521-7

2100

3100

5750

1-9

3100

78-5

78-5

Göstling

Göstling

2100

3100

5750

4)5*97—    95-95

523-6

1800

2660

4790

(Göstlingbach)

5-2 2655

184-1

184-1

1800

2650

4760

—97-20-    97-20

528-8

(Steinbach)

1370

2000

3390

10-9

1990

289-2

289-2

99-07

539-7

1365

1980

3350

8-4

1980

221-8

221-8

1360

1980

3340

Niederösterreich

Ybbs-Steinbach

Ybbs-Steinbach

100-37

100-48

100-86

548-1

549-6

552-2

553-5

1340

1340

1340

1340

1920

1920

1910

1910

3190

3180

.3160

3160

(Stiegengrabenbach)

1-5

2-6

1-3

0-1

1920

1915

1910

1910

38-4

66-4

17-2

27-6

33-1

2-5

38-4

54-7

2-5

Ahorn

Ahorn

100-98

553-6

1340

1910

3160

93

1903

236-2

236-2

102-52

562-9

1320

1900

3150

7-6

1895

192-0

192-0

1310

1890

3110

-103-92

103-92

570-5

(Lechnergraben)

Scheibbs

1290

1840

3000

2-2

1835

53-8

53-8

104-31

572-7

575-6

1290

1290

1830

1820

2960

2910

2-9

1825

70-6

104-93

3-3

1820

80-1

Seekopf

Seekopf

578-9

1290

1820

2910

0-2

1820

4-9

182-4

45-6

30

105-20

579-1

1290

1820

2900

1-0

1815

24-7

580-1

1290

1810

2890

105-59

2-1

1810

50-7

582-2

1290

1810

2890

5-3

1800

127-2

127-2

-106-51--108-82-

1280

1790

2870

106-82

587-5

(Bodingbach)

840

1180

1880

0-6

1180

9-4

9-4

106-92

588-1

840

1180

1880

0-1

1180

1-6

Lunz-Amt

Lunz

Lunz-Amt

588-2

840

1180

1880

37-8

6-3

o-o

Lunz-Dorf

108-99

590-9

840

1180

1880

2-7

0-3

1180

1180

42-5

4-7

4-7

840

1180

1880

107-25

591-2

(Seebach)

590

910

1450

Zusammen .

5535-0

237-4

79-5

5218-1

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Tabelle II.

10

11

12

13

14

15    16

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Die Ybbs von km 76*04 bis km 107*23.

0-000

553-5

860

860

1-4

16-1

16-1

km 100-48 bis km 10086

552-1

860

860

Werkskanal 1. U.

0-298

550-6

860

860

1-5

Hausmühle

Johann Hager und Genossen

Heimprotokoll vom 22. August 1887, Z. 9300

17-2

17-2

1-0

11-5

11-5

0-329

549-6

860

860

0-000

582-2

1800

1280

0-7

16-8

11-9

km 104-31 bis km 105-59

581-5

1800

1280

Werkskanal 1. U.

1-002

573-9

1800

1280

7-6

Holzstoff- und Pappenfabrik

Wolf, Spiro & Komp.

Kollaudierungsaufnahmeschrift der k. k. Bezirks-haupmannschaft Scheibbs vom 30. Mai 1906, Z. 949

182-4

129-7

•1-2

28-8

20-5

1-162

572-7

1800

1280

0-002

590-9

1180

840

0-0

km 106-92 bis km 106-99

590-9

1180

840

Werkskanal r. U.

0-072

588-5

1180

840

2-4

Elektrizitätswerk

Ignaz Schweighofer & Komp.

Entscheidung der k. k. Bezirkshauptmannschaft Scheibbs vom 6. Juni 1906, Z. 830. Konzessionsdauer bis 6. Juni 1946 (40 Jahre)

37-8

26-9

0-4

6-3

4-5

0-092

588-1

1180

840

Zusammen

237-4

173-8

79-5

64-5

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Viktor Kudielka und k. k. Ingenieur Ernst Haerpfer.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu

an

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefäilsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und fürdaszehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75 die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

»

»

s»

.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Katasterblatt Nr. 177 u. 178, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Lechnergraben

gbach

Graphische Darstellung.

keh

Steinbach

ich

Die Ybbs von km 76 04 bis km 107 23.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs.

Lassingbach

<5 Göstling

Flußband.

Groß-Hollenstein

Lunz 6 ®

Ybbs

E. St. Lunz

H. St. Kasten

Stiegengraben

E. St. Göstling

Kogelsbach

E. St/(ogelsbach Reithbach

E. St.

St. Georgen am Reith

Ybbstalbahn

Abflußmengen

bei Niederwasser.

600 m

Längenprofil.

590 __

Zeichenerklärung: ^ größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, ® Elektrizitätswerk, a Fixpunkt.

I/sek _ 4000

3900

3800

3700

Reithbach

PS

2775-8

3600    2800

en

oo

CO

_Q

co

CU

bü

__ 3500

2700

3400

3300 I 2600

en

CD

=33

c=

bJD

_ _ 3200

2500

__ 3100

S

LO

__ 3000 _L ²⁴⁰⁰

s

LO

Göstlingbach

2274-8

_ _ 2900

__ 2800

2300

__ 2700 _L 2200

__ 2600

2100

g

LO

_. 2500

Steinbach

2023-9

2400 _L 2000

s

LO

s

LO

Seehöhe in Metern

Lechnergraben

Stiegengraben

en

1549-8

Abflußmengen in Sekundenlitern

_ _ 2300

_ _ 2200

__ 2100

_ _ 2000

__ 1900

_ _ 1800

_ _ 1700

__ 1600

1900

1800

1700

1600

1500

g

CO

Bodingbach

1441-8

_ _ 1500

_ _ 1400

1400

1300

1260-6

_ _ 1300

1209-4

èo

_ _ 1200

1200

-P-

Seebach

1140-4

__ 1100

1100

_ _ 1000

1000-4

1038-8

__ 900

1000

934-0 J

800

900

898-4

900-9

__ 700

__ 600

800

-- 500

-T-

700

687-2

400

662-2

300

600

450 --

g

Ol

g

lO

470-2

km 107

<>

<>

416-4

106

300-,-PS

105/ 345-8

<>

104

103

102

101

100

99

98

316-9

97

96

95

94

93

92

91

90

89

g? A

A»

2S A

As

22 -Ô-

*0- oo

2-0-

-A

CO

cd

200 - -

100 - -

Brutto-Pferdekräfte

260-8

265-7

272-1

236-1

185-4

202-5

118-5

184-1

48-8 58-2

47-2

44-1

94-5

123-3

Wasserkräfte.

/l verfügbare, f \ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

238-9

Brutto-Pferdekräfte

g

CO

g

04

CD

CD

0-Ł

42-5

Kilometrierung 107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

“A

sA

ss A

22 -Ô-

AS

Sy

=3 A

W. K.

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanäle H

Elektrizitätswerk

Ignaz Schwaighofer &. Co.

Wasserwerke

Holzstoffund Pappenfabrik Wolf, Spiro & Co.

Hausmühle Johann Hager und Genossen

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 179 u. 180 aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Die Elbe

von km 283*11 bis km 314*36.

Situationsskizze.

1000m 500 0

Malsstab.

■r

10km

v_~-—^

\ ’«

£

jfco

Josèfstadt

A ( •■' I <sp

‘VX * WCemóźitz

; W

Jf- 7:'

; ••.. %% /' '■Smirilz/pf

S,

frxxM

^ofcors)(ybac]

yx

V Predmefih% w

.H

Ploiish$

£90

WA

£4

d^Jfönißrälz

vH#

£85

/ \ I \

OpatrmtzerWf’h^ X

Opatowitz

•%r

/fc X

'S

280

X.

Beschreibung des Gebietes.

das Opatowitzer Wehr, mit dem das Katasterblatt abschließt. Unterhalb Josefstadt fließt die Elbe in einem breiten flachen Gelände und zumeist tief eingeschnittenen Flußbette.

Das Durchschnittsgefälle der hier besprochenen 31*25 km langen Strecke beträgt 0*8 °/₀₀. Der Fluß ist in diesem Abschnitte zum Teil reguliert. Bei größeren Hochwässern verläßt die Elbe streckenweise, insbesondere im oberen Teile, ihr Bett und inundiert die angrenzenden Kulturen, ohne jedoch Ortschaften zu gefährden.

Das Niederschlagsgebiet der bis zur Opatowitzer Kanalabzweigung reichenden Elbestrecke grenzt nördlich an das Odergebiet, östlich an das Oderund an das Donaugebiet, sowie im Süden und Westen an das Einzugsgebiet der unterhalb anschließenden Flußstrecke, bezw. an die Gebiete der größeren Zuflüsse Chrudimka, Cidlina und Iser. Die Wasserscheide führt von den Elbewiesen zunächst östlich über den Hauptkamm des Riesengebirges mit den markantesten Punkten: Hohes Rad (1506 m), Kl. Sturmhaube (1442 m) und Schneekoppe (1603 m), sie biegt dann beim Forstkamme (1267 m) gegen Südosten ab, worauf sie sich bei Schatzlar wieder ostwärts wendet, den Kutschenberg (849 m) berührt und den Wachberg (700 m) erreicht. Dann nimmt die Scheidelinie abermals einen im allgemeinen südöstlichen Verlauf, der durch den scharfen Kamm des Falkengebirges, die große Heuscheuer (919 m), die Hohe Mense (1083 m), das Habelschwerdtergebirge sowie durch den Hofberg (630 m), den Eschenberg (926 m) und den Ebereschberg (999 m) gekennzeichnet ist. In diesem Stücke deckt sie sich abschnittsweise mit der Reichsgrenze gegen Preußen und greift außerdem teils auf österreichisches teils auf preußisches Gebiet über. Vom Ebereschberge geht die Niederschlagsgrenze durchschnittlich südwestlich über den Schwarzenberg (994 m) bis ungefähr zur sogenannten Hohen Straße (450 m) und gelangt sodann nach einer fast rechtwinkeligen Wendung über die Hochkoppe (608 m) und den Blosdorfer Wald (649 m) zu ihrem südlichstem Punkte nächst Hermsdorf. Sodann gelangt die Wasserscheide in vornehmlich nordwestlicher Richtung zum Opatowitzer Elbewehre, wobei sie die Höhenpunkte Hinterfeld (465 m), Schneekoppe (579 m) im Mohrner Rande, Souranka kopec (478 m), ferners die Eisenbahnstation Chotzen sowie die Höhe Nahradcich (327 m) und die Ortschaft Hodëschowitz berührt. Nach dem Übersetzen der Elbe führt die Umrahmung des Einzugsgebietes am rechten Ufer im allgemeinen nordwestlich über das Königgrätzer Schlachtfeld, und zwar über den Boizer Wald gegen Chlum (336 m) und im weiteren Verlaufe über die Höhen Na vlcich (348 m) und Switschinberg (671 m) zur Straßenkreuzung bei der Eisenbahnstation Falgendorf. Mit einem Richtungswechsel gegen Norden und mit Berührung des Susanek (614 m), des Finstersteines (1033 m) und der Goldhöhe (1330 m) kehrt die Grenzlinie wieder zu ihrem Ausgangspunkte zurück.

Das gesamte Niederschlagsgebiet der Elbe bis zur Abzweigung des Opatowitzer Kanales beträgt 4245*8 /cma und unterteilt sich in der nachstehenden Weise:

Die Elbe von den Quellen bis einschließlich der Mettau bei km 314*36 1837*2 km2 Die Elbe von km 314*36 bis km 305*17 Der Roźnowerbach r. bei km 305*17 ..

Die Elbe von km 305*17 bis km 300*08 Der Voborskybach 1. bei km 300*08 ..

Die Elbe von km 300*08 bis km 297*13 Der Trotinabach r. bei km 297*13 ....

Die Elbe von km 297*13 bis km 288*42

Die Adler 1. bei km 288*42 ..........

Die Elbe von km 288*42 bis km 284*71

Der Struhabach r. bei km 284*71 .....

Die Elbe von km 284*71 bis km 283*11

Der Elbelauf von der Mettau bis unterhalb der Adlermündung bewegt sich im Gebiete der Mittelböhmischen Kreide, die zwischen Josefstadt und Königgrätz ein flachwelliges Plateau bildet und dem Flusse nur einen schmalen Talboden einräumt. Dieser wird größtenteils von diluvialen Sanden und Schottern eingenommen, zu denen sich stellenweise Lehmbildungen gesellen.

Die Geschiebeführung der Elbe kommt nur bei größeren Hochwässern zurGeltungundsie kann vom Standpunkte der Wasserkraftausnützung betrachtet, in der behandelten Strecke als belanglos bezeichnet werden. Es ist jedoch zu bemerken, daß sie gegenwärtig durch umfangreiche Regulierungsbauten an der Elbe und der Adler beeinflußt wird.

Von dem ganzen Einzugsgebiete entfallen 63% auf Äcker, Wiesen und Gärten, 29 % auf Wälder, 4 % auf Hutweiden und 4 % auf unproduktiven Boden.

27*5 „ 20*6 „ U7 „ 45*1 „• 6*3 „ 115*4 „ 68*2 „ 2054*0 „ 25*1 „ 43*5 „ 1-2 „

Die Elbe entspringt auf den Elbewiesen am Hauptkamme des Riesengebirges, vereinigt sich oberhalb der bekannten Sommerfrische Spindelmühle mit einem kräftigen Quellbache, dem Weißwasser, und fließt dann in einer wiegend südlichen Richtung gegen Hohenelbe. Unterhalb dieser Stadt verläßt sie das Massiv des Riesengebirges und gelangt mit geringfügigen Abweichungen der Hauptrichtung durch hügeliges Gelände nach Jaromer und Josefstadt. Zwischen diesen beiden Orten nimmt sie zwei bedeutendere Zuflüsse, nämlich die Aupa und die Mettau, knapp nacheinander auf und tritt bei der Mündung der letztgenannten in die Strecke ein, welche das vorliegende Katasterdoppelblatt behandelt. In dieserTeilstrecke führt ihr Lauf anfangs in mannigfachen Windungen vorwiegend südwestlich bis zur Mündung des Trotinabaches. Dort wendet sich die Elbe gegen Süden und erreicht ungefähr 4 km unterhalb der Adlermündung

vor-

W asserkraftverhältnisse.

von

Die besprochene Flußstrecke ist fast ganz ausgenützt. Insgesamt belaufen sich die bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser handenen Wasserkräfte auf 1912*2 Bruttopferdekräfte, von denen durch die bestehenden Werke und durch Gefällsverluste 1303*4 bezw. 389*4 verbraucht sind. Es verbleiben somit nur mehr 219*4 Bruttopferdekräfte verfügbar.

vor-

u.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

1    2 3 4 5 6 17    8

10

11

12

13

14    15

16    17    18    19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Zusammenstellung

Anmerkung

| Pardubitz

Wysoka

a. E.

Brezhrad

283-11

225-3

7630    11260 19180

-284-41-

0-0 11260 0-0

Strebes

-285-01-

7630    11260 19180

-285-55-

Kuklena

Stre-i

beś

-285-91-

284-71

225-3

(Struhabach) mit Werkskanal

Neu Königgrätz

Prager Vorstadt

-286-21-

-286-89-

-287-85-

-288-14-

288-42

7590    11210 19120

Die Ermittlung der Wasserstände erfolgte mit Hilfe der hydrometrischen Erhebungen, welche an der Elbe bei Josefstadt (km 314*3) und an der Adler bei Königgrätz (km 1-4) durchgeführt worden sind.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 145, beziehungsweise 200 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen Josefstadt und Königgrätz.

00

11200

00

7580 J1190 19100

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund eines von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten Längenprofiles festgestellt.

Königgrätz

225-3

(Adler)

4080    6660    10600

00

6630

00

*) Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

**) Die Differenz in den Summen der durch Gefälleverluste verbrauchten Bruttopferdekräfte von 389-4 — 381-3 = 8-1 PS ist darauf zurückzuführen, daß im Pfed'mëfitzer Werkskanal durch Versickerung 12-7 PS verloren gehen, denen jedoch 4-6 aus dem Struha-bache nach dessen Einmündung in obigen Werkskanal stammende Pferdekräfte gegenüberstehen. (Siehe auch Tabelle II.)

225-3

4080    6660    10600

-290-29 - 288-84

3-9

6600

346-3

Königgrätz

Vëkos

Prager Vorstadt

Flötist a. d. Elbe

—29101-—291*51- 291-60

229-2

229-2

4080    6660    10300

857-8

106-1

99-8

1,    la,

2,    2 a und

4080

6850    10590

00

0-4

6655

6650

0-0

2b

35-5

zusammen.

Plotist a. d. Elbe

-292-21--292-45- 292-00

-293-38- 294-35

229-6

4080

6650    10590

2-3

6645

1203-8

'231-9

4070

6640    10580

Böhmen

Köni

ginhof

Köni

ginhof

König

grätz

Die Grenzen der Ortsgemeinden fallen mit denen der Katastralgemeinden

._. .£?! |

Predmèfitz f s »

-293-55

-293-71-

232-1

4070

6640    10580

Vëkosl

Kl. Skalitz

Gr. Skalitz

Lochenitz

Rodcw

Ro-

dow

gPj

n 1 Smiritz]

Smiritz

-293-81- 294-90

-294-00

-296-02-

-298-61

-299-11-

-299-64-

-299-78-

-300-77-

-300-84-

-301-28-

-301*53-

-302-01-

-302-27-

305-07

237-3

4070

4070

297-13    237-3

299-15    237-4

300-08    237-5

302-65    239-1

304-35    239-6

304-80

240-5

243-3

3950

3950

3950

3920

3920

3920

3920

3920

6640

6630

6490

6490

6490

6440

6440

6440

6440

6440

10580

10570

10410

10410

10410

10350

10350

10350

10350

10350

0-2

5-2

o-o

6640

6340

6630

17-7

460-4

o-o

Lage in km

Hochwassermarken.

Datum

Seehöhe in m

(Trotinabach)

0-1

0-1

283-01

283-21

285-01

6490

6490

1891

1878

1878

227-0

227-1

228-2

8-7

8-7

(Voborskybach)

1-6

0-5

0-9

2-8

0-0

6440

6440

6440

6440

6440

137-4

231-9

274-8

42-9

77-3

240-4

0-0

8-7

286-71

287-47

292-11

292-56

294-87

294-96

298-98

301-71

304-51

308-71

309-31

312-21

313-24

1872

1846

1897

1897

30. März 1907

30. März 1907

1897

1897

1897

1897

1897

1897

1897

229-7

229-7

233-4

234-0

236-0

238-0

240-2

242-3

243-8

248-0

248-1

248-5

251-2

Königinhof

3920

6440

10350

314-21

1897

252-1

Holohlau

-308-77-

-307-24

305-17

243-3

3900

6410

10310

(Roźnowerbach) *)

0-1

6410

8-5

8-5

308-20

243-4

3900

6410

10310

Semonitz

Ćernozitz

0-5

6410

42-7

-309-95

243-9

3900

6410

10310

213-7

8-5

Benützte Fixpunkte.

Lage

Zugehörigkeit

Kote

km 285*0 n. U.

Raso-

schek

Josefstadt j

Jaromer

-310-98

-311-75-

-312-89-

308-45

246-0

3900

6410

10310

2-1

6410

179-5

in Placka

in Smiritz

-313-75--314-24- 314-36

247-2

3900

6400

10300

1-2

6400

102-4

102-4

in Josefstadt

Zusammen

1912-2

1303-4

389-4

219-4

k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen Nr. 125

Präzisionsnivellement Nr. 4312

Präzisionsnivellement Nr. 4302

Präzisionsnivellement Nr. 4289

227-384

233-944

248-901

261-606

co

Werksgraben

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

10

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

11

12

13    14    15 I 16

17

18

19

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

288-84    288-84

229-2

Werksstufe 1. U.

Wasserentnahme 1. U.

0-000

0-330

0-370

1-500

225-3

5750

3180

3⁻9 Elektrizitätswerk

Stadtgemeinde

Königgrätz

Erlaß der Statthalterei vom 29. Februar 1912, Z. VII-371

299-0    165-4

90

90

90

Wasserleitung

Stadtgemeinde

Königgrätz

Erlaß der Statthalterei vom 29. Februar 1912, Z. VII-371

237-3    6640

237-2

4070

0-1

8-9

5-4

6640

4070

Abzweigung des Werkskanales 2 a

4600

4070

0-0

237-2    4600

235-6    4600

235-3    4600

234-3    4600

4600

4070

4070

4070

4070

4070

1-6

0-3

Mühle

in Pfedmëritz

Josef Vozenilek

98-1

86-8

18-4

16-3

1*0 Budinmühle

Josef Vozenilek

61-3

54-3

0-4

24-5

21-7

tO

284-71 bis 294-90

2-850

233-9

Abzweigung des Werkskanales 2 b

Pfedmëfitzer Werkskanal r. U.

3-200

4-250

8-570

11-450

12-930

800

800

0-1

1-1

1-1

233-8    800

232-5    800

232-2

800

800

1-3

0-3

Plackamühle *)

Johann Stremcha

13-9

13-9

3-2

3-2

*) Verfallenes Werk.

800

800

Einmündung des Struhabaches

850

840

1-1

11-3

11-3

231-1 **) 700 **) 700

2-1 Temesvarmühle

Emanuel

Vozenilek

19-6

19-6

**) Verlust durch Versickerung.

229-0    700

228-5    700

226-7    700

225-3    700

700

700

700

700

0-5

4-7

4-7

1-8 Brezhradermühle Wenzel Pospiśil

16-8

16-8

1-4

13-1

13-1

co

von km 0330 des Pfedmëfitzer Werkskanales bis Elbekilometer 294-35

0-000

237-2    2040

237-2    2040

0-0

Werkskanal r. U.

0-050

0-700

5-2

Mühle

in Pfedmëritz

Josef Vozenilek

141-4

232-0    2040

231-9    2040

0-1

2-7

CO

er

von km 2-850 des Pfedmëfitzer-kanales bis Elbekilometer 292-00

0-000

233-9    3800

233-9    3800

3270

3270

0-0

Werkskanal r. U.

0-200

0-760

0-000

4-1

Kydlinowmühle Johann Stremcha

207-7

178-8

229-8    3800

229-6    3800

243-3    6440

3270

3270

3920

0-2

10-1

8-7

o-o

co

299-15 bis 304-80

0-150

243-3    6440

3920

2-7

Mühle

Werkskanal r. U.

240-6    6440

3920

1-5

2-100

239-1    6440

3920

1-7

Simon Klein & Sohn

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom 6. März 1873, Z. 5922

231-9

141-1

128-8

146-0

78-4

88-9

3-650

237-4    6440

3920

0000

246-0    6410

3900

308-20 bis 308*45

0-0

246-0    6410

3900

Werkskanal r. U.

0-015

2-5

Baumwollspinnerei, Weberei und Schlichterei

J. Sehnoutka

213-7    130-0

243-5    6410

3900

0-1

8-5    5-2

0-170

243-4    6410

3900

Zusammen

1303-4 806-7

381-3 258-0

f) Siehe Anmerkung auf Tabelle I.

t)

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Zdenko Schwarz und k. k. Oberingenieur Rudolf Jahn.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungs-punkle aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeh, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunefcmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle söwie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

%

9

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

&// Ô Josefstadt

LU

crx

Rożnowerbach

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 179 u. 180, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Elbe von km 28311 bis km 314 36.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Voborskybach

Hußband.

Wasserleitung

Königgrätz

.0

LU

-O

H <5 Smiritz

KydlinowmühleJJ. ^

Trotinabach

Predmefitz § ®

^ Budinmühle

Ô PlotiSt

Plackamühle

® Temesvarmühle

Struhabach

CT J{    —

Brezhradermühle

l/sek 12000

Abflußmengen

__ 11500

Adler

bei Niederwasser.

-f

248 _ m

247 __

Längen profil.

_Q

03

_ _ 11000

246 __

Wehr

245 __

Zeichenerklärung: J größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk, H Fixpunkt.

SU

co

__ 10500

244__

Wehr

—10000

243 __

iioo PS

242__

1063-7

1063-7

9500

241 _ _

240 __

__ 9000    -J000

963-9

963-9

238 __

Wehr

__ 8500

237 __

900

236__

er

8000

235 __

234 _ _

-- 7500

CO

800

233 __

Ie

232 __

230

Mettaumündung

Abflußmengen

Rożnowerbach

Voborskybach

Trotinabach

681-7

TT

717-4

717-4

lg -- 7000

|c£2

' cü

700

-- 6500

229 __

WÊÊÊm

623-5

619-2

— 623-5

228 -_

Werkskanäle

k.

_ _ 6000 - - 600

£.

227 - _

226 --

225 --

224__

Seehöhe in Metern

o>

7AA

BH WÂ

_ _ 5500

Werkskanal

Werkskanal

498-0

506-7

515-4

515-4

:n

BBi

223 - -

\

Bi

■P

|46öJ

506-7

i78J

__ 5000

500

Z.

222 - -

>' / .f. s

Wrn.

.. .

Syerkskahäld

B—

sek.

_ _ 4500    _ _ 400

221, r

Kilometer von der Landesgrenze

360-6

vggm

m.

A/A.:

77

V.

<k

mm. ■

wmam.

::J

mm

CO

PS 300 _

km 314

<>-

313

<>

<>

<>

fei

312

311

310

309

308

307

306

305 317-7

200 __

100

Brutto-Pferdekräfte

Wasserkräfte.

verfügbare

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

verbrauchte.

222-2

179-5

■4

,

■L

! "77

;/V'

L/¹—...........................

T    T.

29/

Vmm,

293

um

291

290    289

288

287    286 _

7-';

WWÂ

..

•M

⁸⁶

± 4000

300

240-4

jgj

SU

mm.

mm.

li

WM

7777

/•

>/

Brutto-Pferdekräfte

-- 200

IIBll

7?:

|S

-- 100

oi

Kilometrierung 314 Werkskanäle

313

<>

312

311

<>

310

309

308

•<>

• ...7

••'s

Werkskanal

307

306

305

304

303

302

301

300

299

298

297

gm

IÊËÊ8ÊÊÊij{m

296

295

Werkskanal

Bl

,4 .......

294

WL

...

.

_________________

293

292.

291

Pfedméfitzer Werkskanal

;7".

Im.

mm

290

289

288

287

286

285

284

Werkskanal

Werkskanal

2a

NH

2b

Werksstufe und Entnahme 1 und 1 a.

Wasserwerke

2.

4. Baumwollspinnerei, Weberei und Schlichterei des J. Sehnoutka

3. Mühle des Simon Klein & Sohn.

2a. Mühle in Pfedméfitz des Josef VoZenilek 2b. Kydlinowmühle des Johann Stfemcha

Mühle in Predméfitz des Josef VoZenilek Budinmühle des Josef Votenilek Plackamühle des Johann Stfemcha TemeSvarmühle des Emanuel Vożenilek Bfezhradermühle des Wenzel Pospiśil

1. Elektrizitätswerk der Stadtgemeinde Königgrätz. 1 a. Wasserleitung der Stadtgemeinde Königgrätz.

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 181, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Die Elbe

von km 260*49 bis km 283*11.

1000«, SOO 0

Situationsplan.

Mafsstab.

9 10km

V'-^y'

./

/ \%

Pardubitz t

260___

.<—■

i___

675

«a

Ç$/*Opatowitz

E6^i

jumëtifczçi J3e

J Pritsch

rE8Q

. OpatowiizerWéhr

285

Fluß hat in dem weiten flachen Gelände einen serpentinierenden Lauf, der stellenweise durch Regulierungsbauten bereits gerade gestreckt ist. Bei dem meist eingeschnittenen Flußbett findet nur teilweise und nur bei größeren Hochwässern eine Ausuferung statt.

Die Umrahmungslinie des Nährgebietes, das direkt in die beschriebene Elbestrecke entwässert, verläuft vom Opatowitzer Elbewehr am linken Ufer ausgehend, identisch mit der in dem Katasterblatt Nr. 179/180 bereits besprochenen Wasserscheide südöstlich über die Ortschaft Hodëschowitz bis zur Höhe Na hradcich (327 ni). Dort macht sie einen scharfen Bogen gegen Westen und streicht über den Höhenzug von Neu Holitz, dann über die Ortschaften Cas und Sezemitz zur Mündung der Chrudimka. Am rechten Ufer geht die Scheidelinie zunächst nördlich über den Kunëtitzer Wald bis zur Kote 221 m südlich von Ćeperka, dann nordwestlich über die Örtlichkeiten Sedletz und Trawnik (265 ni) bis Na horkäch (275 ni) und sodann mit einer östlichen Ausbauchung um Tëchlowitz zum Brizer Walde. Vom Brizer Walde gelangt die Wasserscheide in südöstlicher Richtung über die Ortschaft Placitz wieder zu ihrem Ausgangspunkte, dem Opatowitzer Wehre.

•***•.

•• /

0/ y

[I M

à*

Beschreibung des Gebietes.

Das gesamte Einzugsgebiet der Elbe exklusive der Chrudimka beziffert sich mit 4453*3 km² und zerfällt in die folgenden Teilgebiete:

Die Elbe von den Quellen bis zum Opatowitzer Elbewehre

bei km 283*11 .................

Die Elbe von km 283*11 bis km 269*79 Der Brodeckybach 1. bei km 269*79 . .

Die Elbe von km 269*79 bis km 260*49

Die Elbestrecke vom Opatowitzer Wehre bis zur Chrudimka liegt im Gebiete der mittelböhmischen Kreide, die im oberen Teile am linken Ufer nahe an das Elbetal herantritt, während zwischen den Orten Sezemitz und Kunëtitz der Fluß einen schmalen Kreidestreifen durchbricht. Das Tal, welches schon oberhalb Opatowitz eine Weitung zeigt, nimmt gegen Pardubitz an Breite zu und weist in dieser Strecke teilweise Moorbildungen auf. Als eine Besonderheit mag noch hervorgehoben werden, daß in der Nähe von Pardubitz ein kleiner Basaltzug, der sogenannte Spojiler Gang, an den Fluß herantritt.

Die Geschiebeführung ist eine unbedeutende und kommt bei Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse kaum in Betracht.

In bodenkultureller Beziehung entfallen 63% des Einzugsgebietes auf Äcker, Wiesen und Gärten, 28% auf Wälder, 5% auf Hutweiden und 4 % auf unproduktiven Boden.

4245*8 km2 96*7 „ 95*8    „

15*0 „

Das vorliegende Katasterblatt behandelt die zwischen dem Opatowitzer Elbewehre und der Chrudimkamündung liegende Flußstrecke, die oberhalb an den in dem Katasterblatte Nr. 179/180 besprochenen Abschnitt anschließt. Vom vorbenannten Wehre fließt die Elbe vorerst südlich bis unterhalb der Ortschaft Dritsch und gelangt sodann nach einem Bogen um den Kunëtitzer Berg gegen Osten bei Pardubitz zur Mündung der Chrudimka.

In dem vorliegenden Katasterblatte ist auch der Opatowitzer Kanal von seiner Abzweigung von der Elbe (km 283*11) auf 12*50 km Kanallänge wasserkraftlich behandelt. Die weitere Fortsetzung des Kanales von km 12*50 bis km 32*95, das ist bis zu seiner Ausmündung in die Elbe bei km 234*61 findet sich auf dem Katasterblatte Nr. 182 und 183.

Das gesamte Gefälle dieser 22*62 km langen Elbestrecke beträgt bei Außerachtlassung der Wehrhöhe in Opatowitz etwa 3*5°/oo- Der

W asserkraftverhältnisse.

Insgesamt betragen die vorhandenen Wasserkräfte bei voraussichtlich wiederkehrendem Niederwasser 1780*7 Brutto-Pferdekräfte, wovon auf durch Werke ausgenützte und durch Gefällsverluste verbrauchte 167*3, bezw. 426*7 entfallen, so daß noch 1186*7 Brutto-Pferdekräfte verfügbar sind.

Bei der Aufstellung obiger Ziffern sind die im Opatowitzer Werkskanal von dessen Abzweigung von der Elbe bis km 12*50 dieses Kanales ausgenützten und verbrauchten Pferdekräfte berücksichtigt worden.

Anteil an

CL

n>

*"1

75

a

75

<D

t

10

11

12    13    14

15

16

17 j 18

19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

260*49

213*5 7720

11440

19380

CU cu

I--262*30-

-262*81-

1*1

11435

167*7

Hradiśt Hradist

-263*28-

264*60

214*6 7720

11430

19370

Pardubitz

Brozan

Pardubitz

Brozan

0*4

11430

61*0

-265*46-

265*00

215*0 7720

11430

19370

Hydrometrische Erhebungen wurden bei Rositz (km 258*0) nächst Pardubitz und bei Opatowitz (km 283*0) sowie an mehreren Stellen des Opatowitzer Kanales durchgeführt.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen beziffern sich mit 145, beziehungsweise 200 Prozent der bezüglichen zehn-monatigen Wassermengen.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen Rositz und Opatowitz.

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund eines von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten Längenprofiles festgestellt.

*) Wassermenge durch Teichwirtschaft beeinflußt.

| Semite |

Sezemitz

Sezemitz Pocapl | jPocapI |

-265*70-

-265*81-

-267*26-

-268*70-

-269*34-

266*00

269*30

215*4 7710 '11430

216*3 7710

11420

19370

19360

0*4

0*9

0*4

11430

11425

11420

61*0

55*2

62*1

370*5

Lage in km

Hochwassermarken.

Datum

Seehöhe in m

137*1

61*0

267*97

269*61

271*21

1878

221*5

27. Jänner 1846

222*9

1846

223*3

Lukovna

Kunëtitz

Lukovna

Kunëtitz

7710

11420

19360

273*11

1846

223*6

269*79

216*7

7660

11320

19240

(Brodeckybach)

*)

273*41

274*51

1846

1897

224*0

222*6

0*3

11320

45*3

274*97

1846

224*6

Böhmen

Pardubitz

Dritsch j

j Nśmcitz |

Hrobitz

Dritsch | Hrobitz | | Hrobitz |

| Bukowina

Opatowitz

Ofitscli Drążków

N^mcitz

Hrobitz

Bukowina j Dritsch

Hrobitzi

Hrobitz

Opatowitz

-270*42-

-271*74-

-271*99-

-274*09-

-274*88-

-275*39

-275*99

-276*27-

-276*67-

-276*95-

-277*43-

-279*54-

270*20

275*15

217*0

7660

11320

19240

277*99

1878

223*8

218*6 7650

11290

19210

276*75    218*9 7650

279*20    219*9 7640

279*55    220*6 7640

281*20    220*9 7630

1*6

0*3

11305

11290

241*2

117*3

364*8

278*71

281*61

1878

1891

224*5

225*8

45*2

283*01

1878

227*0

11290

19210

1*0

11280

150*4

11270

11270

11260

19190

19190

19180

0*7

0*3

11270

11265

105*2

36*7

113*6

45*1

Wysoka a. E.

Wysoka a. E.

0*3

11260    45*0    112*1    210*6

337*8

Lage

282*85

221*2 7630

11260

19180

Benützte Fixpunkte.

Opatowitzer Kanal km 5*35

Zugehörigkeit

Präzisionsnivellement Nr. 4320

Kote

226*698

-282*92-

0*2

11260    30*0

co p

Königgrätz

Brezhrad

Brezhrad

283*11

221*4 7630

11260

19180

3*9

11260 585*5

km 263*2 r. U.

km 282*2 1. U.

K. k. Direktion für den > Bau der < Wasserstraßen

Nr.

109

Nr.

123

217*336

227*046

225*3 7630

11260 19180

$*)

Zusammen .

1780*7    167*3 426*7

1186*7

**) Die Differenz in den Summen der durch Gefällsverluste verbrauchten Brutto-Pferdekräfte von 426*7—100*4 = 326*3 P. S. ist auf den Höhenunterschied zwischen km 12*50 des Opatowitzer Kanales und dem Ende der im vorliegenden Blatte behandelten Flußstrecke des (km 283*11) zurückzuführen. (S. auch Tab. II.)

10

11

12

13

19

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen in m

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke aus- durch Gefällsverluste genützt bei

verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

225-3

5500

5500

0-2

14-7

14-7

5500

5500

1-050

225-1

Abzweigung des Werkskanales der Post 2

3620

3620

0-0

f) Der Opatowitzer Kanal samt Wehr besteht seitdem 15. Jahrhundert und ist derzeit im Besitze der Freiherr Dräsche von Wartin-bergschen in Pardubitz.

Richard

Domäne

3620

3620

1-200

225-1

Abzweigung des Mühlkanales der Post 3

2750

2750

0-0

225-1

2750

2750

1-825

0-1

3-7

3-7

225-0

2750

2750

Von Elbekilometer 283-11 flußabwärts

2-000

2*650

225-0

224-9

2750

2750

2750

2750

0-1

3-7

3-7

Opatowitzer

Kanal,

I. Teil, r. U.,

3-910

224-8

2750

2750

0-1

3-7

3-7

bis

km 12-500

4-940

224-7

2750

2750

0-1

0-1

3-7

3-7

3-7

3-7

6-000

224-6

2750

2750

0-1

3-7

3-7

7-950

224-5

2750

2750

*) Verlust der Wassermenge durch Ve;-sickerung.

0-0

9-590

*)

224-5

1800

1800

0-1

2-4

2-4

224-4

1800

1800

9-611

2-3

Mühle in Zd’anitz

Josef Prokes

222-1

1800

1800

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom 16. September 1904, ZI. 34892

55-2    55-2

0-3

7-2

7-2

10-290

221-8

1800

1800

0-4

9-6

9-6

11-790

221-4

1800

1800

01

2-4

2-4

12-500

221-3

1800

1800

(Fortsetzung siehe Katasterblatt Nr. 182 und 183)

0000

225-1

1880

1880

CM

Von km 1-050 des Opatowitzer Kanales bis km 281-23 der Elbe

0-0

225-1

1880

1880

Werksgerinne, abgeleitet aus dem Werkskanal der Post 1

0-670

221-6

1880

1880

in

1880

1880

3-5

0-0

Mühle und Elektrizitätswerk in Opatowitz

Josef Morävek (Sohn)

87-7    87-7

Opatowitz

0-860

221-6

2750

2750

0-7

Einmündung des Mühlgrabens der Post 3

25-7

25-7

1-470

220-9

2750

2750

Einmündung in die Elbe

a>

Von km 1-200 des Opatowitzer Kanales bis km 0-860 der Post 2

0-000

225-1

870

870

0-5

5-8

5-8

Mühlgerinne, abgeleitet aus dem Werkskanal der Post 1

0 030

in

Opatowitz

0-750

224-6

222-5

221-6

870

870

870

870

870

870

2-1

0-9

Mühle

in Opatowitz

Franz Morävek

24-4

24-4

10-4

10-4

Einmündung in den Werksgraben der Post 2

Zusammen . 167-3

167-3

**)

100-4

100-4

**) Siehe die Anmerkung auf Tabelle I.

Bearbeit^ von k. k. Oberingenieur Zdenko Schwarz und k. k. Oberingenieur Rudolf Jahn.

j;

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

W A S S E R K R A FT- KATA STER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 181, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Elbe von km 260 49 bis km 28311

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Elbe a

Dritsch Ô

^^ckybach

Haida Kanal

% ÿ Pardubitz

m 226

6 Opatowitz

^305    6 Kunétitz

Kunëtitzer Berg

fer Kanal

Opatowitzer Kanal

mittlere Entfernun

8 km

Eibe

225

N®“; Źdanitz Ô Alt-

11

12

11500 l/sek

224--

Opatowitzer Wehr

Brodeckybach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Abflußmengen

223--

Chrudimkamündung

_ .11400

. -11300

222- -

Zeichenerklärung: Ó größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, □ Höhenfixpunkt.

_-11200

..11100

221 --

Längenprofil.

.-11000

10900

Seehöhe in Metern

NO

NO

<=>

cr> CN

660-5

Wassermengen des Opatowitzer Kanales in der Tabelle II

co

Abflußmengen in Sekundenlitern

10800

_ 700 PS

10700

- _ 650

10600

615-5

217 __

_ _ 10500

g

CO

585-5

_ _ 10400

216 __

s

LO

__ 10300

215 __

482-1

487-8

g

urs

_ _ 10200

Un

^ÜProfj/

214 __

436-8

__ 10100

km von der Reichsgrenze

213 ±

km 283

282

281

<>-<>-£

280

279

278

<>

277

276

275

274

273

272

271

270

269

268

<>

267

266

265

264

263

262

261

±10000

o

■•tt"

PS 350 -|-

CO

322-7

300 --

300-7

286-0

Wasserkräfte.

/\ verfügbare,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

verbrauchte.

320-1/

Brutto-Pferdekräfte

g

CO

259-1

S

CN

s

CN

to-Pterae

Brutto-Pferdekräfte

g

CNJ

195-6

198-1

CD

CN|

150-3

150-4

CD

w£2

117-3

117-3

106-4

100 __

77-0

§ 61-0

62-4

50 __

45-1

47-7

47-7

36-7

36-7

11-0

km von der Reicnsgrenzej

'm.

e=>

Kilometrierung 283

282

281

280

279

278    277

276

275

274

273

272

271    270

269

268

267

266

265

264

2S3

262

261

Werkskanäle

Wasserwerke

Mühle u. Elektrizitätswerk des Josef Morävek

Mühle des Franz

Morävek

Opatowitzer Kanal von km 0 bis km 12 50

Mühle in Źdanitz des Josef Prokes

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 182 und 183, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Elbe

von km 217*81 bis km 260*49.

Situationsskizze.

1000 . 500 0

Mafsstab

?\\

« Elbeteinitz \

225

Semin

✓----J.-

■EM)

••

II

Preloucs

Mf

\03_

r~-J.

2-5

Żmanifa

Ö s

250

\bacf)

255

Pardubitz,

Beschreibung des Gebietes.

Im Katasterblatte Nr. 181 wurde die zwischen dem Opatowitzer Wehre und der Chrudimka liegende Elbestrecke besprochen. Den Gegenstand des vorliegenden Katasterblattes bildet nun der sich hieran stromabwärts anschließende Flußabschnitt von der Chrudimka- bis zur Doubrawamündung. Innerhalb dieser Strecke besitzt die Elbe einen rein westlichen Lauf, der sich in dem breiten Talboden hart an die das linke Ufer begleitenden Höhen anlehnt. Der Flußlauf hatte ursprünglich einen stark serpentinierenden Charakter, der ihm jedoch durch bereits durchgeführte umfangreiche Regulierungsarbeiten zum großen Teile genommen wurde. Auch in dieser Strecke ist die Elbe vorwiegend tief eingeschnitten, so daß sie nur bei den größeren Hochwässern in ausgedehnterem Maße über ihre Ufer tritt.

In dem vorliegenden Katasterblatte findet sich auch die Fortsetzung der in dem Blatt, Nr. 181 behandelten Teilstrecke des Opatowitzer Werkskanales und zwar von Kanalkilometer 12*50 bis km 32*95, das ist bis zur Ausmündung des Kanales in die Elbe bei Elbekilometer 234*61. Der innerhalb dieses Abschnittes am rechten Ufer in die Elbe mündende Ćeruśkabach wird von dem Opatowitzer Kanal unterfahren, so daß das natürliche Einzugsgebiet des genannten Zubringers durch die Anlage des Kanales nicht beeinträchtigt wird.

Der Höhenunterschied innerhalb der hier behandelten 42*68 km langen Strecke beträgt 14*7 m, dem im Durchschnitte ein Gefälle von etwas über 0*3%0 entspricht.

Vom linken Elbeufer bei der Mündung der Chrudimka ausgehend, zeigt die Wasserscheide des hier in Betracht kommenden Gebietes anfangs den in dem Katasterblatte Nr. 181 bereits angedeuteten Verlauf, und zwar einen östlichen bis zur Höhe Na hradcich (327 m) und hierauf einen südöstlichen über den Souranka kopec (478 m) bis zur Schneekoppe (579 m) im Mohrner Rande. Sodann streicht sie in einer allgemein südwestlichen Richtung im böhmischmährischen Gesenke, wobei sie den Rothmühlerwald, den Velky vrch (603 m) und die Höhen G. Paseky (709 m), Otava (734 m) und Śindelny vrch (802 m) berührt. Dieses letztbeschriebene Stück bildet die Scheidelinie gegen das Donaugebiet. Miteiner Wendung gegen Nordwesten strebt die Gebietsgrenzenunmehr über den Kameny vrch (801 m), den Kreuzberg (659 m), die Höhe Spalawa (662 m), weiters über die Ortschaften Hojeschin und Sec (556 m) dann über den Berg Bucina (602 m), sowie durch die Orte Mićow und Neuhof sowie das Litoschitzer Revier mit den Koten 349 m, 323 m und 320 m und schließlich über die Kuppe Oklika (306 m) der Doubrawamündung zu. Vom gegenüberliegenden rechten Ufer zieht die Umrahmung anfangs nordwestlich bis zur Höhe Homole (293 m) und biegt dort gegen Nordosten ab, welche Richtung sie bis auf eine größere südlich gerichtete Nase im großen und ganzen bis zu dem im Katasterblatte Nr. 181 genannten Trawnik (265 m) beibehält. In diese Linie fallen die Kote 247 m nördlich vom Orte Rasoch, die Südspitze der vorerwähnten Nase mit der Anhöhe 210 m in der Doubina und dann die Höhen Kozi hora (257 m), Navrsi (286 m) und Riedel (283 m). Der Abschluß des Gebietes wird von dem im genannten Katasterblatte bereits beschriebenen Grenzabschnitte gebildet, der vom Trawnik in einem großen gegen Westen offenen Bogen über die Kote 221 bei Ćeperka zur Chrudimkamündung führt.

Das Einzugsgebiet der Elbe bis ausschließlich der Doubrawa beträgt insgesamt 6672*0 km,- und gliedert sich in nachstehender Weise:

Die Elbe von den Quellen bis einschließlich der Chrudimka

bei km 260*49 .................

Die Elbe von km 260*49 bis km 256*69 . . .

Der Bilankabach 1. bei km 256*69 ......

Die Elbe von km 256*69 bis km 252*49. . .

Der Kleschnitzerbach 1. bei km 252*49 . . .

Die Elbe von km 252*49 bis km 250*41 . . .

Der Ćeruśkabach bei km 250*41.......

Die Elbe von km 250*41 bis km 245*83. . .

Der Struhabach 1. bei km 245*83.......

Die Elbe von km 245*83 bis km 236*17. . .

Der Jankowitzerbach 1. bei km 236*17 . . .

Die Elbe von km 236*17 bis km 230*71. . .

Der Strasoverbach r. bei km 230*71 .....

Die Elbe von km 230*71 bis km 217*81. . .

Der Flußabschnitt von der Chrudimka- bis zur Doubrawamündung ist besonders dadurch charakterisiert, daß hier das Eisengebirge an die Elbe herantritt. Diese hat sogar eine Scholle des Gebirges durchschnitten, indem westlich von Elbeteinitz am rechten Flußufer archaische Gesteine angetroffen werden. Die Flußerosion konnte in dieser Strecke keine so raschen Fortschritte machen wie in dem weichen Material der übrigen Stromstrecken, weshalb auch das Gefälle oberhalb Elbeteinitz besonders gering ist. Es ist noch zu erwähnen, daß bei Prelouc am linken Ufer Kreidebildungen auftreten.

Die Geschiebeführung ist bei den gewöhnlichen Wasserständen eine unbedeutende. In bodenkultureller Hinsicht entfallen vom Einzugsgebiete 66% auf Acker-, Wiesen- und Gartenland, 27% auf Wälder, 4% auf Hutweiden und 3% auf unproduktiven Boden.

Wasserkraftverhältnisse.

6045*6 kmJ

40*6

64*0

83*3 „ 31*1 „ 18*8 „ 24*4 „

86*6 „

In der besprochenen Flußstrecke sind bei jährlich voraussichtlich wiederkehrendem Niederwasser im Gesamten 2691*6 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, wovon 533*1 durch bestehende Werke und 154*0 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleiben somit noch 2004*5 verfügbare Brutto-Pferdekräfte.

Bei der Aufstellung obiger Ziffern sind die im Opatowitzer Werkskanal von Kanalkilometer 12*50 bis 32*95, beziehungsweise bis zu seiner Ausmündung in die Elbe (km 234*61) ausgenützten und verbrauchten Pferdekräfte berücksichtigt worden.

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Oltsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

ÎL

oT

Weletau

-217-00-

10

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

12 (    13

14

15

16    17

18

19

20 21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsver-luste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

berg

Kolin

—217-09- 217-81

198-9

9040

13900

25260

Lźowitz

Za-| ©

bor _]

—217-71

Kutten

berg

Za

bór

-218-23-

-219-32-

-219*62-

-220-17-

0-2    13900

37-1

Die Wassermengenerhebungen sind in den Profilen Elbeteinitz (.km220'0) und Rositz (fcm258‘0) nächst Pardubitz durchgeführt worden.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen betragen 145, beziehungsweise 200 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen.

220-54

199-1

9040

13900

25250

0-0    13900

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen der Stationen Elbeteinitz und Rositz herangezogen.

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund eines von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten Längenprofiles festgestellt.

220-57

199-1

9040

13900

25250

* Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

0-0    13900

315-1

37-1

und

Hochwassermarken.

Elbeteinitz

Elbeteinitz

199-1

9040

13900

25250

Lage in km

Datum

Seehöhe in m

22066

1-7    13900

315-1

218-51

1881

201-5

200-8

9040

13900

25250

219-57

1881

202-1

0-0    13900

220-57

1891

203-4

220-69

200-8

9040

13900

25250

220-67

1881

203-1

Pardu

bitz

| Kojitz |

Kojitz

-221-20-

0-2    13900

37-1

222-63

1880

203-6

Pardu-

bitz

Kojitz " r

Kojitz

—223-21- 223-20

-223*31-

—223*41-

201-0 9040

13900

25250

226-05

1891

204-6

0-3    13895

55-6

231-85

1891

206-1

i N.ßidschov

Ko-

jitz

ii

J ElbechrCitz

Chrćitz

-224-33-

-224-56-

227-30

201-3 9040

13890

25240

234-01

1881

206-6

o-

îrnawka

-224-96-

-225-55-

-227-74-

-228-19-

0-5    13890

92-6

228-60

201-8 9030

13890

25240

237-21

241-11

242-21

1881

1881

1881

207-7

210-4

210-8

Trnawka |

Trnaw-

ka

-228-97-

0-3    13885

55-5

370-2

245-71

1891

212-1

-230-31-

Böhmen

Recan

Lucitz

Rećan

Kladrub a. d. Elbe

-232-84-

-233-09

230-00

230-71

202-1    9030

13880

25230

249-07

1846

213-9

0-1    13880

18-5

250-33

1846

214-2

202-2

9030

9030

13880

13870

25230

25210

(Strasoverbach)*

0-6

13865

110-9

253-87

255-97

257-91

1878

1878

1891

215-6

216-7

217-3

Pardubitz

Labëtin

Labëtin

-233-42

234-61

202-8

9030

13860

25200

0-7

13860

129-3

9030

13860

25200

Lhota unt. Pfelouć

Semin

Lhota unt. Pfelouć

Semin

Pfelouć Pfelouć

Bfech

Bfech

236-20-

236-17

239 00

-237-33-

-239-43-

-239-67

-239-81-

203-5

9030

13850

25180

(Jankowitzerbach)

0-9

13850

166-2

204-4 9030

13850

25180

0-1

13845

18-5    172-0

4-7

801-6    3

239-65

204-5 9020

13840

25170

0-9

13840

166-1

Pfelouć

Pfelouć

-240*56-

240-25

205-4 9020

13840

25170

-241*01-

1-1

13840

203-0

Bfech

Bfech

242-20

206-5 9020

13840

25170

-243-05-

-243-57-

0-6

13840

110-7

242-90

207-1    9020

13840

25160

Fürtrag

487-1

4-7

1208-9

10

11

12    13

14    15    16    17    18    19

20 21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Prelouc

Brech

Prelouc

Brech

Übertrag

487*1

4-7

1208*9

243*05-

242*90

207*1 9020    13840 25160

Benützte Fixpunkte:

2.o 1

sg“—Ï

Lohe

nitz

243*57-

243*63-

1*0

13835    184*5

9020    13830 25150

Lage

Zugehörigkeit

Kote

Ziwa-

nitz

Wale

Më-

litz

Opo- Opocinek cinek

Żiwa-nitz

Mëlitz

Opo- Opocinek cinek

Opocinek

Żiwanitz

Opocinek

Żiwanitz

244*05-

244*95-

-246*31-

246*73-

-247*11-

-247*79-

-248*25-

-248*31-

245*83

247*60

248*85

208*1

(Struhabach) *

Stationsgebäude Elbeteinitz, 1. U.

Marke des Präzisionsnivellements, Nr. 3846

208*164

9010    13810 25120

km 234*30, 1. U., in Labëtin

k. k. W asserstraßen-direktion, Nr. 92

207*816

208*5 9010    13810 25120

208*8

9010    13810 25110

0*4

0*3

0*1

13810

13810

13805

73*7

55*2

18*4

26*6

120*7

km 249*40,1. U.

Stationsgebäude Pardubitz, 1. U.

k. k. Wasserstraßendirektion, Nr. 101.

Marke des Präzisionsnivellements, Nr. 3888

214*166

223*734

| Opocinek

Opocinek

-249*11--249*35- 249*38

208*9

9010 13800

25110

0*4

13800

73*6

** Der Unterschied in den Summen der durch Gefällsverluste verbrauchten Brutto-Pferdekräfte der Tabellen I und II (154*0-169*9-15*9 HP) ist auf die freie Wahl der Länge des auf die behandelte Elbestrecke entfallenden Teilstückes des Opatowitzer Kanals sowie auf die Wasseraufnahme aus diesem Kanalteile zurückzuführen.

-250*00-

9010 13800

25100

Cerna

Cerna

250*41

209*3

(Ćeruskabach)

Lahn ob. Gruben

Böhmen

Pardubitz

Rybitew

Lahn ob. Gruben

Rybitew

-251*04-

9000

13780

25070

0*2

13780

36*7

251*20    209*5 9000

13780

25070

0*5

13780

91*9

9000

13780

25070

Srnojed

Srnojed

-252*39-

-254*43-

-254*71-

252*49    210*0

(Kleschnitzerbach)

8990

13760

25040

46*0 122*7

674*9

Cu

Rositz

Rositz

-254*97-

-255*45-

255*45    211*4 8990

13750 25030

1*4

13755

256*8

-255*63-

0*8

13750

146*7

Switkow

Switkow

-255*75-

255*85    212*2 8990

13750 25020

0*2

13750

36*7

8990

13750 25020

Rositz

Rositz

-256*71-

256*69    212*4

(Bilankabach)

8980

13720

24980

Pardubitz

Pardubitz

1*1

13715

201*2

-258*71-

8980

13710

24960

260*49    213*5

(Chrudimka)

7720

11440

19380

**

Zusammen

2691*6

533*1

154*0 2004*5

10

11

12

13    14

15

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

von km 220-54 bis km 220-57

Werkskanal, r. U.

0-000 200-8

0-035

4630

3010

00

200-8

199-1

0-040    199-1

4630

4630

4630

3010

3010

3010

1-7

0-0

Mühle und Elektrizitätswerk

Ferdinand

Perner

Erlaß der Statthalterei vom 5. Jänner 1911, Z. 337.267 ex 1910

105-0

68-2

von km 220*66 bis km 220"69

Mühlkanal,

1. U.

0-000 200-8

0-020

200-8

199-1

0-030    199-1

12-500    221-3

13-500    221-2

14-860    221-0

221-0

9270

6030

0-0

9270

6030

1-7

Mühle

Ferdinand

Perner

Protokoll vom 5. Juli 1909, Z. 24.944

210-1

136-7

9270

9270

1800

1800

1800

1. 900 r. 900

6030

6030

1800

1800

1800

900

900

0-0

0-1

0-2

0-0

(Fortsetzung des Katasterblattes Nr. 181)

2-4

2-4

4-8

4-8

16-340

1-5

Säge links und je eine Mühle „Haltyre“ beiderseits des Kanals in Bohdanec*

links : Franz

Stëpanovskÿ;

rechts: Josef Baudyś

links:

Haimprotokoll vom 10. Juli 1886, Z. 10.926

links:

18-0

rechts:

links : 18-0 rechts:

18-0

18-0

219-5

1. 900 r. 900

900

f Beide Kraftwerke teilen das Wasser in die Hälfte.

900

OJ

Fortsetzung bis Elbekilometer 234-61

Opatowitzer Kanal, r. U., II. Teil, von km 12*500

0-0

17-220    219-5

17-600    219-4

18-004    219-4

19-600

20-800

21-800

•500

24-875

25-600

26-340

27-200

219-3

219-3

219-2

1800

1800

1550

1550

1550

1550

1550

219-2 1550

217-5    1550

212-0    1550

211-8    1550

211-2    1550

210-8    1550

1800

1800

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1550

1500

1550

1550

1550

0-1

0-0

0-1

0-0

0-1

00

1-7

5-5

0-2

0-6

0-4

Abzweigung des Żiwanitzer Kanales Post 4

Mühle und Säge in Vyrov

Johann Machäcek

113-7

113-7

2-4

2-4

2-1

2-1

35-1

4-1

12-4

8-3

2-1

2-1

35-1

4-1

12-4

8-3

Fürtrag .

464-8

354-6

73-7

73-7

10

11

12

13    14    15 I 16

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

464-8

354-6

73*7    73-7

27-200

210-8    1550

1550

0-3

6-2 6-2

28-230

210-5    1550

1550

0-3

6-2 6-2

29-000

210-2 1550

1550

OJ

Fortsetzung bis Elbekilometer 234-61

Opatowitzer Kanal, r. U., II. Teil, von km 12*500

0-1

21 21

29-350

30-320

30-550

30-620

31-700

32-500

32-950

0-000

210-1

1550

1550

0-5

10-3    10-3

209-6    1550

209-5

209-5

205-7

204-5

203-7

202-8

219-4

1550

0-1

2-1 2-1

1550

1550

400

W asserentnahme in Semin

K. u. k. Gutsverwaltung in Kladrub

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom 4. Juli 1904, Z. 24.846

1150

1150

1150

1150

1150

1150

250

1150

1150

1150

1150

1150

1150

250

o-o

3-8

1-2

0-8

0-9

1-6

Mühle und Säge in Semin

K. u. k. Gutsverwaltung in Kladrub

Haimprotokoll vom 3. Dezember 1888, Z. 19.998

Einmündung in die Elbe

Abzweigung vom Opatowitzer Kanal

58-3

58-3

18-4    18-4

12-2 12-2

13-8    13-8

5-3    5-3

von km 17-600 des Opatowitzer Kanals bis km 249-38 der Elbe

Żiwanitzer Kanal, r. U.

0-007

217-8

250

250

0-6

20 20

1-100

1-600

2-400

2-870

4-000

4-860

217-2

216-9

215-9

215-6

212-6

211-6

208-9

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

0-3

1-0

0-3

3-0 Mühle in Żiwanitz

Josef Hläsny

10-0

10-0

10 1-0

3-3    3-3

1-0 10

1-0

2-7

Einmündung in die Elbe

Zusammen .

533-1

422-9

3-3    3-3

9-0    9-0

**

169-9    169-9

** SieheAnmerkung auf Tabelle I.

Bearbeitet von

k. k. Oberingenieur Zdenko Schwarz und k. k. Oberingenieur Rudolf Jahn.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch mąrkante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und' korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

»

im.

<*1

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Flußband.

Die Elbe von km 217*81 bis km 260*49.

Katasterblatt Nr.182u.183 aufgelegt im Jahre 1913.

Flußband.

ßil ankabach

Kleschnitzerbacb

^nkowitzerbach

V\\a Pardubitz

□ Ô Labétin

Ô Prelouć

Elbe

m-

im Baue

uu

8 km

Ô Rositz

CD

CD

teru^toc-

Kladrub

Opatowitzer Kanal £

Bohdanec

® § Źiwanitz

Vejrowmühle ®

Opatowitzer Kanjü

31

32

S\rasovert)ac\A

Elbeteinitz Ô

Elbe

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

12

13

14

15

16

17

18

19

20 . 21 Öp,

22

23

24

25

26

27

28

29

30 Ô Semi

Wasserentnahme

Pfelowitz

Abflußmengen

m³/sek

14000    1000 PS

m 214 _

Längen profil.

978-3

bei Niederwasser.

213_ _

2X2. _

Abflußmengen

211 _ _

ßilankabach

Kleschnitzerbach

CeruSkabach

Struhabach

843-6

210_ _

209_ _

208_ _

Chrudimkamündung

769-9,

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk, □ Höhenfixpunkt.

Jankowitzerbach

Strasoverbach

Doubrawamündung

__ 950

849-0

_ .13800

13600

_.13400

__ 900

__ 850

__ 800

733-2

Seehöhe in Metern

ro

o>

j

CO

CN

g

CN

641-3.

Wassermengen des Opatowitzer Kanales in der Tabelle II

6643

Mühlkanal Werkskanal 92701/sek. I 46301/sek.

13200

Dl

<o

682-8

204 __

203 —

Abflußmengen in Sekutidenlitern

13000

11600

CD

en

en

CD

S

wr>

201 _ _

498-2

__. 11400

g

CD

200- _

Wehr

_j 11200

199

CU:

=3

03

=3

“O

Brutto-Pferdekräfte

198

384-5

<>

km von der Reichsgrenze

PS 350

km 260

259

258

257

256

255

254

253

252

251

250

249

248

247

246

245

244

243

242

241

240

239    238

237

236

<>■

<>

235

234

233

4-

232

231

230

<!►

i!

229

228

227

226

225

224

223

222

221

370-2

220

<{)H444+++4<J)ł-

i 11000

219

218

352-2

S

oo

333-1

300 __

315-1

315-1

Wasserkräfte.

2952

g

co

250 __

/I

277-5

237-8,

Brutto* Pferdekräfte

200 __

150 __

100 __

50

Kilometrierung 260 Werkskanäle =—=

259

258

20M

40-4

47-7

verfügbare, Mm verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

128-3

s

CN

146-6

153-9

168-7

147-3

184-5

120-0

123-3

g

CN

176-7

184-9

129-4,

"U

110-9

77-0

73-6.

53-3

90-0

mmm

257

256

255

254

253

252

251

250

18-4

26-6

33-3

Ä*si

13-3

i.

249

248

247

246

von km 12 50 bis km 32-95.

245

244

243

242

241

240

239

238

237

236

235

■<>

234

<i>

233

232

231

230

229

228

227

226

225

224

223

222

221

220

219

218

Wasserwerke

Mühle und Säge

„Haltyfe“

Ziwanitzer Mühle des Josef Hläsny

| Ziwanitzer Kanal 4-86 km lang

Säge und Mühle in Semin der k. u. K. Gutsverwaltung

Werkskanäle

n

Mühle und Elektrizitätswerk des Ferdinand Perner in Elbeteinitz

m

X\

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 184 und 185, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Elbe

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

von km 176*13 bis km 217*81.

Situationsskizze.

\lyd//ré

loco«, «m o

Mafsstab.

Jit^

V,---

W’!

V~

C\

vy

Podrhra

185^

Cidlina

v.

190

II

/'s

\IV

195

^200

HÜbok^ach

205 ;

Wé/%

\\t:

"'tîlf

M.

Ï \)

:*

_3

*~X

Das gesamte Gefälle des 41*68 km langen Abschnittes beträgt 15*50 m, so daß sich das relative Durchschnittsgefälle auf beiläufig 0*4%o stellt. Die in Rede stehende Elbestrecke ist an mehreren Stellen, so bei Nimburg, Podëbrad, Osecek und Klavar reguliert und gegenwärtig sind bei Neu-Kolin Bauarbeiten zum Zwecke der Kanalisierung des Flusses im Gange. Bei größeren Hochwässern überflutet die Elbe zum größten Teile das weite flache Uferland.

Die Grenzlinie des Zuflußgebietes, das in die hier behandelte Flußstrecke entwässert, ist schon zum Teile in dem Katasterblatte Nr. 182 und 183 des stromaufwärts anschließenden Elbeabschnittes beschrieben worden. Es sei hier nur kurz auf die Hauptpunkte Oklika (306 m), Bucina (602 m), Spalawa (662 m) und Kameny vrch (801 m) des südöstlich gerichteten Grenzstückes verwiesen. Vom letztgenannten, nächst der böhmisch-mährischen Grenze liegenden Punkte, wo sich übrigens auch die Flußgebiete der Chrudimka, Doubrawa und Moldau treffen, zieht die Wasserscheide zunächst südwestlich nach dem kleinen und großen Saarer Teiche zur Henslicka (690 m) und biegt dort gegen Nordwesten ab, welche Richtung sie im allgemeinen über die Kuppe Horka (619 m), die Eisenbahnstation Chotebof, die Kote 535 m bei Nejepin, dann die Höhe Spitzfeld (500 m), die Kote 547 m nächst Tunochod, Bukovy vrch (546 m) und die Kote 502 m bei Zdeslawitz bis zum Berge Brezina 556 m beibehält. Nach einer jähen Wendung nach Norden berührt sie die Höhenpunkte Malesovski vrch (460 m) und Velky Chlum (356 m), geht dann über die Ortschaft Cerhenitz zum Solkolec (193 m) und schließlich über den Ort Chwalowitz zur Mrdlina-mündung. Am jenseitigen Ufer führt die Umrahmung anfangs in hauptsächlich östlicher Richtung über die Anhöhe Na palecku, den Vosko vrch (285 m) und den Banberg (267 m), sodann weiter entlang des Żehuner Teiches gegen Prebeischow. Nach einer kleinen gegen Osten gewendeten Spitze nimmt die Grenzlinie nun beläufig die Nordrichtung an, wobei sie die Kuppen Na piskach (286 m), Hollberg (321 m) und die Kote 385 m nächst Prichwoj streift, von wo aus sie als Wasserscheide gegen das Isergebiet über den Privisin (460 m) und mit Umgehung der Cidlinaquellen bis zum Orte Hradek führt. Dann verläuft sie über den Tabor (682 m) und den Kumburgberg (640 m) ostwärts Pribislawerberg (491 m) und gelangt gegen Norden über den Kaiserberg (605 m) zu der Straßengabelung bei der Eisenbahnstation Falgendorf. Das im weiten Bogen gegen Osten ausgreifende Schlußstück, welches sich mit den in den Katasterblättern 179 und 180, 181, 182 und 183 schon beschriebenen Abschnitten deckt, berührt nachbenannte, als markantere Punkte erscheinende Höhen: Switschinberg (671 m), Na Vlcich (348 m), Bfizer Wald, Trawnik (265 m), Kozi hora (257 m) und endlich die Anhöhen, Kote 210 und Kote 293, in der Dubina und Homole.

Das gesamte Einzugsgebiet bis ausschließlich der Mrdlina umfaßt eine Fläche von 9101*2 km² und gliedert sich in folgender Weise:

Die Elbe von den Quellen bis einschließlich der Doubrawa bei

km 217*81...............

Die Elbe von km 217*81 bis km 210*82 Der Klejnarbach 1. bei km 210*82 . . .

Die Elbe von km 210*82 bis km 206*61 Der Poleperbach 1. bei km 206*61. . .

Die Elbe von km 206*61 bis km 200*21 Der Peklobach 1. bei km 200*21. . . .

Die Elbe von km 200*21 bis 190*21 . .

Der Hlibokybach r. bei km 190*21 . .

Die Elbe von km 190*21 bis km 188*22 Die Cidlina r. bei km 188*22 ......

Die Elbe von km 188*22 bis km 176*13................ 45-1

Nach dem Verlassen des Engpasses von Elbeteinitz bewegt sich die Elbe zunächst im Bereiche diluvialer und alluvialer Bildungen bis Neu-Kolin, wo am linken Ufer achaische Gesteine angetroffen werden. Hierauf durchmißt sie bis zur Mrdlmamündung ein weites Alluvialbecken. Bohrungen im Gemeindegebiete von Podëbrad und Nimburg haben ergeben, daß unter dem teilweise recht mächtigen Alluvium und Diluvium Schichten kretazischen und permischen Alters vorhanden sind.

Die Geschiebeführung kommt vom Standpunkte der Wasserkraftausnützung fast gar nicht in Betracht.

Vom ganzen Niederschlagsgebiete entfallen 69«/« auf Äcker, Wiesen und Gärten, 25% auf Waldbestände, 3% auf Hutweiden und endlich 3% auf produktiven Boden.

zum

7274*3 km2 31 -1 „ 327*4 „ 45*4 „ 38*2 „ 10*8 „ 21*0 „ 69*4 „ 74*8 „ 5*3 „ 1158*4 „

un-

Beschreibung des Gebietes.

W asserkraftverhältnisse.

Das vorliegende Katasterdoppelblatt behandelt die Elbe zwischen ihren Zuflüssen Doubrawa und Mrdlina und schließt oberhalb an das Katasterblatt Nr. 182/183 an. Nach Aufnahme der Doubrawa verfolgt der Elbefluß die schon früher eingeschlagene westliche Richtung bis Neu-Kolin, wobei er auch den früheren serpentinierenden Charakter beibehält. Von Kolin an ist der Verlauf fast nördlich und von der Cidlina- bis zur Mrdlinamündung nordwestlich gerichtet.

In der besprochenen Flußstrecke sind bei voraussichtlich jährlich wiederkehrendem Niederwasser insgesamt 3012*5 Bruttopferdekräfte vorhanden. Hiervon sind 1952*3 beziehungsweise 168*5 Bruttopferdekräfte durch bestehende Werke und durch Gefällsverluste verbraucht. Es verbleiben somit noch 891*7 Bruttopferdekräfte verfügbar.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

Cn

CO

<1

00

(£>

12 !    13 I 14

15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil

CL

n>

C/0

jL>

O

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Nim-

burg

176-13

183-4

10060 15310 28660

-177*71—

PI Kovanitz

pj

S' Zbożi

-178*44—

178-70

183-5

10060 15310 28660

o-i

15310

20-4

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Blattes fanden die in Podëbrad (km 184*5) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen Verwendung.

-180-09-

-182*06-

-182-26-

182-80

184-0

10060 15310 28650

0-5

15310

102-1

163-3

Polabetz

0-2

15305

40-8

183-55

184-2

10080 15300 28650

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen betragen 145, beziehungsweise 200 <>/₀ der betreffenden zehnmonatigen Betriebswassermengen.

Die Dauer der verfügbaren Wassermengen wurde aus den Beobachtungen der Pegelstation Podëbrad bestimmt.

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund eines von der Prager Expositur der Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten Längenprofiles festgestellt.

-184*04-

00

15300

00

184-53

184-2

10060 15300 28650

*) Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

0-1

15300

20-4

Podëbrad

Podëbrad

184-3

10060 15300 28650

184-74

186-4

10060 15300 28650

2-1

0-0

15300

15300

428-4

448-8

1.

Lagę in km

Hochwassermarken.

Datum

Seehöhe in m

00

184-77

186-4

10060 15300 28640

179-51

1880

186-7

0-2

15300

40-8

40-8

-186-00-

179-51

1891

186-4

Kluk

10060 15300 28640

188-21

-188*24-

186-6

(Cidlina) *

182-49

1891

187-7

9360 14490 26550

Böhmen

Kolin

Die Grenzen der Ortsgemeinden fallen mit denen der Katastralgemeinden zusammen.

Wossetschek

Libitz

Pradhrad

•3S

_ CO

Pinov J=

cg

Pinov

Wo-

sek

Weltrub

Pinov

Neudorf

Weltrub

Neudorf

Hradisko

Kolin

Alt Kolin

Dreihofen

Weletau

-188-60-

-190-29-

-191*31—

-19200-

-192-59-

-192-83-

-193-35-

-193*41—

-193-64-

-193-69-

-193*71—

-194-29-

-195*15—

-195-62-

-196*38-

-197-46-

-197-88-

-198-90-

-200-02-

-209-01-

-210-46-

-211-07-—211*18—

—213*06—

9360 14490 26550

183-87

1891

188-1

0-1

14490

19-3

184-51

1. Jänner 1846

188-9

190-22

190-95

192-20

198-01

198-19

198-23

200-21

202-31

202-35

206-61

210-81

215-41

215-84

216-71

183-7

186-9

187-5

188-9

188-9

192-4

192-4

192-4

192-4

192-4

194-1

194-6

195-1

196-0

196-4

198-9

198-9

9350 14470 26500

9350 14470 26500

9350 14470 26500

9340 14460 26490

9340 14460 26480

9340 14460 26480

9340 14460 26480

9340 14460 26480

9340 14450 26460

9340 14450 26460

9340 14450 26460

9340 14450 26460

9340 14450 26460

9330 14430 26430

9330 14420 26410

9230 14240 25950

9230 14230 25940

9230 14230 25940

9230 14230 25940

9230 14230 25940

(HLbokybach)

184-51

9. März 1891

188-3

443-7

0-2

0-6

1-4

00

3-5

0-0

0-0

14470

14470

14465

14460

14460

14460

14460

38-6

115-8

270-0

0-0

674-8

674-8

2.

(Peklobach)

0-0

0-0

1-7

0-5

184-66

184-66

188-21

191-11

193-11

198-11

198-13

Jänner 1846

189*5

1891

1880

1890

1880

1881

1891

188-4

188-8

190-5

191-2

193-6

194-4

0-0

0-0

00

200-31

203-15

211-35

214-51

1881

1881

1878

1881

195-4

197-4

198-5

199-7

14450

14450

14450

14450

0-0

0-0

327-8

96-3

(Poleperbach)

0-5

14425

96-2

(Klejnarbach) *)

0-9

0-4

2-5

0-0

327-5

192-5

3.

und

4.

217-7

Lage

1891

201-3

Benützte Fixpunkte.

Mrdlinamündung r. U.

Podëbrad

1. U.

Hlibokybach

1. U.

Wächterhaus 296 in Schönweid

Zugehörigkeit

Wasserstraßendirektion Nr. 54

Wasserstraßendirektion Nr. 60

Wasserstraßendirektion Nr. 64

Präzis.-Nivell. Nr. 3822

Kote

185-059

186-722

189-369

198-902

14235

14230

14230

14230

170-8

75-9

501-1

168-5

51-4

5.

und

6.

474-3

0-0

Neu-Kolin 1. U.

Klejnarbach 1. U.

Weletau 1. U.

Wasserstraßendirektion Nr. 75

Wasserstraßendirektion Nr. 78

Wasserstraßendirektion Nr. 81

196-293

197-531

198-443

Kuttenberg

St. Katharina

—217-00— -217-09-

-217*71—

217-81

198-9

o-o

14230

o-o

9230 14230 25940

(Doubrawa) *)

0-0

Zabor

9040 13900 25260

Zusammen

3012-5

1952-3

168-5

891-7

N>

Werksgraben

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

10

11

12

13    14

15    16

17

18

Tabelle II.

19

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

von km 184-53 bis km 184-74

0-000

186-4

188-4

15300

15300

10080

10060

Mühlkanal

r. U.

0-026

184-2

15300

10060

Mühle

K. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen

448-8

295-1

0-146

184-2

15300

10080

von km 198-01 bis km 198*23

0-000

192-4

192-4

14460

14460

9340

9340

Mühlgraben

1. U.

0-028

188-9

14460

9340

in

Mühle „Klawary“

Bfetislaw Slänsky

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom 22. Juli 1875, Z. 6301

674-8

435-9

0-148

188-9

14460

9340

von km 202-32 bis km 202-35

0-000

194-1

194-1

7225

7225

4670

4670

Mühlkanal

r. U.

0-012

192-4

7225

4670

-i

Mühle«)

Dr. Ladislaus Radimsky

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom 1. Juni 1877, Z. 5077

163-8

105-9

i) Im Umbaue durch die k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen.

0-025

192-4

7225

4670

von km 202-30 bis km 202-35

0-000

194-1

194-1

7225

4670

7225

4670

Mühlkanal

1. U.

0-038

192-4

7225

4670

Mühle i)

Adalbert

Formänek²)

Erlaß der Statthalterei vom 4. Juli 1878, Z. 35294

163-8

105-9

²) 4 PS des Wasserwerkes entfallen auf das Wasserhebewerk des „Schloßbräuhauses“.

0-045

192-4

7225

4670

0000

198-9

9930

4930

39-7

19-7

1-050

198-6

9930

4930

Cn

von km 210⁻81 bis km 215-84

198-6

9940

4930

2-010

IO

Mühle und Säge „Basta“

Adalbert Loupal

Werkskanal 1. U.

2-910

5-110

6-360

195-9

195-8

195-1

195-1

9940

4930

9940

4930

Bescheid der Bezirkshauptmannschaft vom 11. Oktober 1910, Z. 51827

357-8

177-5

13-2

92-7

6-6

46-0

9940

4930

9940

4930

von km 215-41 bis km 216-71

0-000

198-9

198-8

4300

4300

4300

4300

5-7

5-7

Mühlkanal

r. U.

0-770

196-3

4300

4300

Cn

Mühle

Ladislaus Rajskÿ

Heimprotokoll vom 5. Juni 1893, Z. 17849

143-3

143-3

17-2    17-2

1-975

196-0

4300

4300

Zusammen .

1952-3

1263-6

168-5    95-2

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Zdenko Schwarz und k. k. Oberingenieur Rudolf Jahn.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräftb zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Fiußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesemMaßezukommendenHöheihrenAnfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Klejnarbach

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Elbe von km 17613 bis km 217 81.

Katasterblatt Nr. 184 u. 185, aufgelegt im Jahre 1913.

•st\

E. St. Alt-Kolin (5

Poleperbacft

\S

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

LU

Basta M.

E. St. Neu-Kolin

ö?

(3 Elbeteinitz

6 Weletau

Elbe«»—^

S=)f=

®

Klawar M. ©

LU

Hlibokybach

E. St. ® Ô Podëbrad

H. St. Groß Zboźi

Längenprofil.

Zeichenerklärung: J größere Ortschaft,

9 industrielles Kraftwerk, S Fixpunkt.

Cidlina

Mrdlina

E. St. Nimburg

198

Wehr

197

196

Abflußmengen

195

721-0

bei Niederwasser.

I/sek

15.400

PS

740

?" 'i

15.200

720

194

669-6

193

- Doubrawa

Poleperbach

Wehr

Peklobach

674-8

Abflußmengen

Hlibokybach

Cidlina

15.000

14.800

14.600. _

14.400

14.200

700

680

660

640

620

192

14.000

600

191

190

Seehöhe in Metern

550-2

hü

Wm

1 in

ïï

WĘĘm

lül

Mühlkanal 7225 l/sek.

13.800.

13.600.

580

560

ll

ll

II

Wehr

13.400

540

520-1

13.200

520

CI

189

474-3

SÄ®

489-6

CD__

13.000. _

12.800

500

480

188 __

II

Un

469-2

&enprofil

443-7

448-8

<X>

CO

12.600..

460

. E:

§9

m

12.400

440

424-4

428-4

bJD

12.200..

420

187 __

186

Mühlkanal 4300 l/sek.

TI a“

385-8

=3

_o

12.000. _

11.800..

400

380

185 _ _

1111

11.600 __

360

jgl

327-6

Wehr

11.400 -.

11.200. _

340

320

i||

184 __

WÊm,

mÊm

11.000..

300

IÄT

10.800..

280

270-0

10.600. _

260

183

Wmm.

10.400 _.

240

182

mm

WÊ

10.200 _ _

220

216

i 215

HP

-t,-4-«-

213    212    211

210

209

208

207

206

205

204

4192-5-p

203

202

<>

201

200

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

4-11—<>

185

184

183

182

181

180

179

4"

178

rj

™4

177

163*3

10.000 __

200

180

160

142-9

KH) PS

WMM

96-3

80 __

Brutto-Pferdekräfte

Wasserkräfte.

/I verfügbare, Mm

verbrauchte.

60 __

40 __

20 _ _

ol -

Kilometrierung 217 Werkskanäle

■■H

ff»

wm

'

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

40-8

40-8

Brutto-Pferdekräfie

140

120

100

80

60

40

216

I/.:,,    :    ^

215    214    213    212    211

Werkskanäle

210

209

208

20

<>

<>

207

206

<>

205

204

<>

<>

<>

203

202

201

200

<>

<>

km von der Reichsgrenze.

199

198

197

196

195

194

193

192

191

190

189

188

187

186

185

184

183

182

Werkskanäle

181

180

179

178

-4

177

H«

Werkskanal

Werkskanal

I*

Wasserwerke

5.    Mühle u. Säge des Adalbert Loupal.

6.    Mühle des Ladislaus Rajskÿ.

2. Mühle des Bfetislav Slänsky.

1. Mühle der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen.

3.    Mühle des Dr. Ladislaus Radimskÿ.

4.    Mühle des Adalbert Formänek.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 186 u. 187, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Elbe

von km 143*96 bis km 176*13.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Situationsskizze.

Mafsslab.

I î > S ł

____z

'--'v_/

w-

/>

>r \

(i

Hissa

#v

-yf

V •• Celû/mi/z

li/ol

•K

W'

::o

V.

Nef

ff*⁻

_y

r*

l

v_

A.

V-

Ay

.ML

___ (

's

Beschreibung des Gebietes.

Die in dem vorliegenden Katasterblatte behandelte Elbestrecke zwischen der Mrdlina- und Isermündung bildet die flußabwärtige Fortsetzung des in dem Katasterblatte Nr. 184/185 zur Bearbeitung gekommenen Flußabschnittes von der Doubrawa bis zur Mrdlina. Die Hauptrichtung in der hier besprochenen Elbestrecke ist die westliche, doch wird der Fluß in dem weiten Flachlande, das er durchfließt, durch seine serpentinierende Gestaltung vielfach von dieser Hauptrichtung abgelenkt. Er weist in seinem Laufe ein meist tief eingeschnittenes Flußbett auf, das streckenweise reguliert ist. Zum Schutze gegen die größeren Hochwässer sind an mehreren Stellen lokale Dammbauten wie bei Semitz, Daubrawa und Drahelitz ausgeführt.

Das absolute Gefälle in dieser 32*17 km langen Flußstrecke beziffert sich mit 14’6 m. Das relative Durchschnittsgefälle beträgt

somit mehr als O*4°/ü0. Zu bemerken ist jedoch, daß in der Elbestrecke zwischen km 168*7 und km 172*7 eine Steilstufe mit einem Gefälle von nahezu 0*8%o besteht.

Die Umrahmung des Einzugsgebietes der gegenständlichen Flußstrecke nimmt, vom linken Ufer gegenüber der Mrdlinamündung ausgehend, den in dem Katasterblatte Nr. 184 und 185 bereits beschriebenen Weg über die markanten Punkte Sokolec (193 m) und Velkÿ Chlum (256 m) bis zur Höhe Brezina (556 m). Dort ändert sie allmählich und mit Berührung des Radovestnickÿ les (544 m) ihre Richtung gegen Nordwesten und ist in ihrem weiteren Verlaufe durch die Kote 512 bei Mitrow und die Höhenpunkte Klućenice (434 m) und U smrku (433 m), ferner durch die Koten 432 nördlich von Ouźitz, 387 nächst Unter Krut und 438 bei Krimlow gekennzeichnet. Nach einer spitzkehrenartigen Richtungsänderung bei Balanka, Kote 402 m, zieht die Grenzlinie gegen Westen auf den Swrabow (421 m) und über die Wyżlowka (433 m), worauf sie bei der Kote 429 im Janowitzerwalde in eine Linie übergeht, die mit den Höhen Na brezinach (302 ra), Na kosteliku (298 m), U tabulky (286 m) und dem Tauschimberg (233 m), bis zur Isermündung einen Zickzack mit abweichend nordwestlicher und nordöstlicher Richtung bildet. In der Strecke vom Berge Brezina bis zur vorerwähnten Kote 429 m ist sie die Wasserscheide gegen das Sazawa-, beziehungsweise Moldaugebiet. Am jenseitigen Ufer besitzt die Trennungslinie eine nordöstliche Richtung bis zur Kote 252 m nördlich von Mlada, wobei sie auf ungefähr halber Strecke die Höhe des Schlosses Bon repos (237 m) berührt. Dann nähert sie sich in nördlicher Richtung allmählich dem Iserflusse, so zwar, daß bei Zamost ihre Entfernung von letzterem etwa einen halben Kilometer beträgt. Von dort geht sie zunächst ostwärts über die Höhen Bojetitz (365 m) und Nova ves (317 m) bis Domausnitz und hierauf nordöstlich über den Krizanekwald (360 m) sowie über die Kote 371 zu den Ortschaften Markwartitz und Sparenetz auf die Kote 385 bei Prichwoj. Der weitere Verlauf der Umfassungslinie bis zum Ausgangspunkte wurde bereits in dem Katasterblatte Nr. 184/185 besprochen. Die markantesten Punkte dieses Teiles sind in der nördlichen Fortsetzung der Hollberg (321 m), die Höhe Na piskach (286 m) und in dem westlich weiterführenden Schlußstücke der Vosko vrch (285 m), endlich der Höhenzug namens Na palećku.

Über die Gliederung des Niederschlagsgebietes, welches bis exklusive der Iser ein Flächenausmaß von 10.883*5 km² umfaßt, gibt die folgende Übersicht Aufschluß:

Die Elbe von den Quellen bis km 176*13 .

Die Elbe von km 176*13 bis km 171*84 . .

Der Vejrovkabach 1. bei km 171*84    ....

Die Elbe von km 171*84 bis km 162*32 . .

Der Hronëtitzerbach r. bei km 162*32 . . .

Die Elbe von km 162*32 bis km 152*13 . .

Der Vlkavabach r. bei km 152*13......

Die Elbe von km 152*13 bis km 150*97 . .

Der Vejmolabach 1. bei km 150*97 .....

Die Elbe von km 150*97 bis km 143*96 . .

Der Flußabschnitt von der Mrdlina- bis zur Isermündung gehört nahezu ganz dem Bereiche der Diluvialbildung an. Kreidesedimente kommen auf kurze Strecken bloß bei Nimburg und Neu Prerow vor. Das Stromband wird von Akkumulationsterrassen diluvialen Alters begleitet, die in 176, 184, 204 und 237 m Seehöhe entgegentreten, wovon die zwei letzteren mit Löß bedeckt sind.

Die Geschiebeführung des Flusses ist wegen ihrer Geringfügigkeit bei den gewöhnlichen Wasserständen für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse nicht von Belang.

Das Niederschlagsgebiet umfaßt 67% Äcker, Wiesen und Gärten, 25% Waldbestände, 4% Hutweiden und 4% unproduktives Gelände.

nur

9737*4 km²

22*5 „ 523*8 „ 46*8 „ 245*0 „ 84*7 „ 61*5 „ 0*8 „ 117*7 „ 43*3 „.

W asserkraftverhältnisse.

Die vorhandenen Wasserkräfte betragen bei jährlich voraussichtlich wiederkehrendem Niederwasser 3097*3 Bruttopferdekräfte, wovon 1111*7, beziehungsweise 58*4 durch bestehende Werke und durch Gefällsverluste bereits verbraucht sind, so daß noch 1927*2-Bruttopferdekräfte verfügbar bleiben.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13    14    15    16    17 |    18 |    19 1 20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Tauschim

-145*09-

-145*74-

-146*04-

143-96    168-8

10590

16130

30250

1-2    16130

258-1

258-1

Karolinenthal

147-00    170-0

10590

16130

30250

0-1    16130

21-5

Ćelakowitz

Karany

147-32

170-1

171-7

10590

16130

30240

1-6 16130

344-1

358-5

7-1

und

10590

16130

30240

la

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Hilfe der in Nimburg (km 175-5) und bei Litol (km 157-0) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 145, beziehungsweise 200 Prozent der korrespondierenden zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen diente der Nimburger Pegel.

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund eines von der Prager Expositur der Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten Längenprofiles ermittelt.

0-0    16130

0-0

* Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

B. Brod

Selcänek

149-04-

149-31-

147-34    171-7

10590

16130

30240

0-0 16120

0-0

10590

16120

30230

Prerov a. d. Elbe

151*26-

151*34-

150-97    171-7

Vejmolabach*

10570

16080

30160

j B. Brod |    |

Prerov a. d. Elbe

Lissa a. d. Elbe

0-0

16080

0-0

10570

16080

30160

-154*69-

-155*13-

152-13    171-7

Vlkavabach

Hochwassermarken.

10560

16060

30130

1-4

16055

299-7

642-0

Lage in km

Datum

Seehöhe in m

-155*89-

156-80    173-1

10560

16050

30120

Jung Bunzlau

0-2

16050

42-8

147-31

9. März 1891

173-1

B. Brod

Böhmen

| Jung Bunzlau

Die Grenzen der Ortsgemeinden fallen mit denen der Katastralgemeinden zusammen

Litol

173-3

10560

16050

30120

148-95

1891

174-3

Semitz

Hradischko

Pist

Wustra

Wustra

fi. Kosto-

ralat

K. Kostomlat

157-21

0-5

16050

107-0

150-41

1891

175-0

-157*70-

-158*41-

-162*22-

-162-62-

-165*29-

-168*00-

-168*58-

-169*27-

173-8

10560

16050

30120

153-61

1891

175-6

0-4

16045

85-6

156-99

1891

176*5

161-45    174-2

162-32    174-7

164-25    175-2

165-15    175-7

168-77    176-4

-169-38- 169-70    176-7

170-20    177-8

10560

16040

30110

157-76

0-5

16040

106-9

1891

177-0

10560

10530

10530

10530

10530

10530

10530

16040

15960

15960

15960

15950

15950

15950

30100

29970

29970

29970

29960

29960

29960

161-66

1880

178-5

-170*99-

-171-89-

171-84    178-6

172-60    179-3

10530

15950

29950

10360

15660

29210

10360

15660

29210

Hronëtitzerbach*

166-51

170-65

0-5

0-5

0-7

0-3

1-1

0-8

1891

1846

180-5

183-3

15960

15960

15955

15950

15950

15950

106-4

106-4

148-9

63-8

975-7

233-9

1701

Vejzovkabach*

0-7

15660

146-2

172-95

174-95

175-41

175-51

175-65

1845

184-6

15. März 1888

184-3

1846

186-1

28.Jänner 1846

8. Mai 1891

185-9

185-4

Benützte Fixpunkte der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen.

0-1

15660

20-9

Lage

Nummer des Fixpunktes

Kote

Podëbrad

Drahelitz

179-4

10360

15660

29210

172-74

172-78

181-4

181-4

10360

10360

15660

15660

29210

29210

2-0

o-o

o-o

15660

15660

15655

417-6

417-6

10-4    10-5

und

bei Ćelakowitz r. U.

bei Litol r. U.

0-0

00

km 167-0 r. U.

35

41

47

173-352

176-453

179-604

-174*01-

175-29

181-4

10360

15650

29200

in Drahelitz r. U.

51

183-346

0-1

15650

20-9

175-60

181-5

10360

15650

29200

unterhalb der Eisenbahnbrücke in Nimburg r. U.

52

183-845

0-0

15650

o-o

auf der Insel in Nimburg r. U.

53

185-015

181-5

10360

15650

29200

335-6

48-0    33-8

und

175-71

1-8

15650

375-6

Nimburg

183-3

10360

15650

29200

0-1

15650

20-9

176-01

183-4

10360

15650

29200

0-0, 15650

0-0

10360

15650

29200

176-13

183-4

Mrdlina*

10060

15310

28660

Zusammen..

3097-3

1111*7

58-4 1927-2

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

10

11

12

13    14

15    16

17

18

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Tabelle II.

19

Anmerkung

0-000    171-7    16130 10590

0-0

16130 10590

von km 147-00 bis km 147-34

Mühlkanal

1. U.

0-005    171-7

10750

7060

171-7    10750 7060

Abzweigung des Werkskanales der Post 1 a

Mühle

Franz Riha

Erlaß der Statthalterei vom 19. Februar 1895 ZI. 20046

0-025

1-7

243-7

1600

170-0    10750 7060

00

0-295    170-0    10750 7060

von km 0-005 des Werksgrabens 1 bis km 147-27 der Elbe

Mühlkanal

1. U.

0-000 171-7

5380 3530

00

0005

0-009

0-000

171-7

170-1

170-1

181-4

5380 3530

5380 3530

5380 3530

7830 5180

1-6

00

Mühle in Hrädek

Franz Riha

Erlaß der Statthalterei vom 19. Februar 1895 ZI. 20046

114-8

75-3

N>

von km 172*74 bis km 172*78

o-o

Mühlkanal

1. U.

0-025

0-035

181-4

179-4

179-4

0-000    181-4

7830 5180

7830 5180

7830

7830

5180

5180

20

00

Mühle und Säge „Komärna“

Havels Erben

Erlaß der Statthalterei vom 23. Juni 1909 ZI. 144014

208-8    138-1

CU

von km 172-60 bis km 172-73

0-0

Mühlkanal

r. U.

0-010

181-4

179-4

0-130    179-3

0-000    183-3

7830 5180

7830 5180

7830 5180

12650 7360

2-0

01

Mühle und Säge „Basta“

Johann Tachecy

Haimprotokoll vom 27. Oktober 1891 ZI. 20752

208-8

138-1

10-4

6-9

von km 175*60 bis km 175-74

00

Mühlkanal

r. U.

0-090

183-3

181-5

0-130    181-5

0-000    183-4

183-2

12650 7360

12650 7360

12650 7360

3000 3000

3000 3000

1-8

00

0-2

Großmühle in Nimburg

Alfons Radimsky

Erlaß der Statthalterei vom 25. Juni 1895 ZI. 3941

303-6

176-6

80

8-0

C/i

von km 175-29 bis km 176-01

0-780

182-4

3000 3000

0-8

Mühle

am Elbearme

Josef Tekl

Erlaß der Statthalterei vom 23. Mai 1911 ZI. 252.874 ex 1910

32-0    32-0

Mühlkanal

r. U.

0-6

24-0

24-0

1-140    181-8

3000 3000

0-4

16-0

16-0

1-460 181-4

3000 3000

Zusammen..

1111-7 720-1

58-4

54-9

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Zdenko Schwarz und k. k. Oberingenieur Rudolf Jahn.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

*

/

s

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr.186u.187 aufgelegt im Jahre 1913.

Die Elbe von km 143 96 bis km 176T3.

Flußband.

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Veh

tubach

ach

□ Elbe

um

Nimburg

Q 1ü

Drahetitz ^ ®

CD

cr

CD

m 184

Hronétitzerbach

Q (J Litol Lissa 6

Vlkavabach

Dücker

^    16500 l/sek

183 ..

182 __

Abflußmengen

§2

OO

Mrdlinamündung L

Längenprofil.

Wehr

Vejrovkabach

975-7

Hronétitzerbach

Vlkavabach

Vejmolabach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

16000

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, □ Höhenfixpunkt.

Isermündung

15500

15000

_,_1000 PS

__ 950

__ 900

oo

869-3

_-14500

_ _ 850

177 __

14000

CD

oo

CO

«ö

_ cn _

lO

OO

<=>

OO

CD

Seehöhe in Metern

LO

Werkskanal I Werkskanal 7830 l/sek. 7830 l/sek

762-9

Sohlenschwelle

CO

CD

CO

C=>

CO

co

CD

?r

Abflußmengen in Sekundenlitern

13500

13000

__ 800

_ _ 750

__ 700

172--

642-0

12500

..650

/I

614-0

171 --

Wehr

170 - -

550-2

AJ;

cr

P??

o>

zi

g

LO

169 - -

s

co

168 —

zi

167 —

Brutto-Pferdekräfte

166 —

417-4

417-6

|j 438-5 j\l 428-0

g

LO

396-5

379-6

165 JL l/>-kiïl 176

„ 383-6

PS 350

174

—<>-

173 I 172

km von der Reichsgrenze

*"v|

171

I70

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

157

156

155

154

153

I52

151

150

149

148

342-8

344-1

CO to LO CO CO »O

co oo

CO

145

144

g

co

316*3

g

co

Wasserkräfte.

299-5

g

co

g

CN

/I

Brutto-Pferdekräfte

KJ

146-2

verfügbare, Æ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

192-5

258-1

g

CVI

CZ3

106-9

MM

Cp

csi

km von der Reichsgrenze

Kilometrierung 176

175

174

<>-

Werkskanäle f=l⁴

Werkskanäle

Wasserwerke

5.) Mühle des Josef Tekl 4.) Mühle des Alf. Radimsky

3.) Mühle und Säge „Baśta" =3

-» co

des Johann Tachecy

X g

co

CD

2.) Mühle und Säge Havels Erben

CN1

171

170

169

168

167

166

165

164

163

162

161

160

159

158

4-

157

156

155

154

153

152

151

4-

150

149

148

147

146

145

144

Werkskanäle

1,1a.) Mühle F. Riha ~5^j[

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 188 u. 189, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Die Elbe

von km 109*21 bis km 143*96.

Situationsskizze.

r.;

1000-»:.00 0

Mrtfsstal)

lOUm

T'

V/'

Æy-

...j

ź Melnik

y"

—__J

^o\àau

v_

y'

v/\

115

V.

kt

::

<■

••«30

N--

05

e.

AU Bunzlau

S-y

Brarideiü

/<

^ t\be.

i«»!>

.S

A?

N (Wahnwitz

)>

Beschreibung des Gebietes.

In dem vorliegenden Katasterblatte ist die zwischen der Iser- und Moldaumündung liegende Elbestrecke bearbeitet, welche an den im Katasterblatte Nr. 186/187 besprochenen Flußabschnitt unterhalb anschließt. Ihre Richtung ist eine vorwiegend nordwestliche, doch weist sie vielfach Windungen auf. Gleichwie in der stromaufwärtigen durchzieht die Elbe auch in dieser Strecke ein sehr fruchtbares Flachland, das den Namen „Goldstreifen“ führt. In dem unteren Teil dieses Flußabschnittes ist die Elbe reguliert und gegenwärtig auch schon insoweit kanalisiert, als zwei Staustufen, und zwar bei Melnik und bei Obristvi fertiggestellt sind. Erwähnt sei an dieser Stelle, daß der Floßfahrtsbetrieb an der Elbe oberhalb Melnik ein so unbedeutender ist, daß in den Staustufen keine Floßschleusen eingebaut wurden und daß für den Floßfahrtsbetrieb lediglich die Mitbenützung der Kammerschleusen vorgesehen ist.

Der Höhenunterschied innerhalb der hier behandelten 34*75 km messenden Flußstrecke beträgt 13*5 m, welchem im Durchschnitte ein Relativgefälle von 0*4%o entspricht.

Die Wasserscheide des in Rede stehenden Gebietes erreicht, vom linken Ufer gegenüber der Isermündung beginnend, zunächst mit einer südöstlichen

Ausbauchung über den Tauschimberg (233 m) bei der Anhöhe U tabulky (286 m) die Grenze gegen das Moldaugebiet und geht als solche nach einer kurzen westlichen Strecke in durchschnittlich nordwestlicher Richtung über den Ort Prosek (294 m), den Latoviberg (356 m) und den Mych (286 m), nähert sich dann bei dem Orte Żloncitz bis auf halbe Kilometerweite dem Flußschlauche der Moldau und führt nordöstlich weiter über den Drinow (243 m) in den Elbe-Moldauwinkel bei Melnik. Am rechten Ufer erhebt sich die Umrahmungslinie jäh zum oberen Stadtteil von Melnik und verläuft sodann südöstlich über den Meierhof Mikov bis hart an die Ortschaft Bischitz, weiters anschließend mit einer östlichen Nase über den Liebenberg (299 m) und die Höhe Na kamenacce gegen Groß Aujezd. Westlich von diesem Orte schlägt sie einen vornehmlich nordöstlich gerichteten Weg ein, trifft am Wratnerberge (506 m) das Isergebiet und beim Orte Thein das Polzengebiet und berührt ferners Zdiar, den Bösig-berg (605 m), Hühnerwasser, den Kammberg (409 m) und den Kühtalerberg (486 m), bis sie beim Schwarzenberg (954 m) zum Hauptkamme des Jeschken-gebirges gelangt. Dort beginnt auch die Wasserscheide gegen das Odergebiet, die anfangs in östlicher Richtung über den Jaberlich (683 m) zum Schwarzbrunnberge (873 m), dann ungefähr nördlich über den Maxdorferberg (788 m) und Königshöhe (858 m) zu den Großen Vogelkoppen (1017 m) führt. Letztere gehört dem Hauptkamme des Isergebirges an, der sich gleichzeitig als Scheidelinie erst in einem östlich ausgebauchten Bogen über den Sieghübel (1120 m) zur Tafelfichte (1122 m), der höchsten Erhebung des Isergebirges hinzieht, worauf nach einer scharfen Wendung gegen Südosten die Trennungslinie über den hohen Kamm, den Riesenkamm und den von diesem südlich gelegenen Theissenhübel in den Hauptkamm des Riesengebirges übergeht. Sie verläuft dann nächst der Reichsgrenze auf preußischem Boden und gelangt vom Reifträger (1359 m) zwischen beiden Staatsgebieten zu den Elbewiesen. Mit der in den Katasterblättern Nr. 186 und 187 beschriebenen Umgrenzungslinie, deren Hauptpunkte der Finsterstein (1033 m), der Susanek (614 m) und der Privis-lawerberg (491 m), die Ortschaft Hradek, der Privsin (460 m) ferners die Ortschaften Domausnitz und Zamost und schließlich die Kote 252 bei Mlada und die Höhe Bon repos (237 m) sind, kehrt die Wasserscheidelinie zur Isermündung zurück.

Das Einzugsgebiet der Elbe bis vor der Mündung der Moldau beträgt insgesamt 13691*1 km² und zerfällt in die nachstehenden Teilgebiete:

Die Elbe von den Quellen bis km 143*96 Die Elbe von km 143*96 bis km 139*01 .

Der Walchabach 1. bei km 139*01 ....

Die Elbe von km 139*01 bis km 133*43 .

Der Hlavnokostelnibach r. bei km 133*43 Die Elbe von km 133*43 bis km 127*98 .

Der Mratinerbach 1. bei km 127*98. . . .

Die Elbe von km 127*98 bis km 120*49 .

Der Koschatekbach r. bei km 120*49 . .

Die Elbe von km 120*49 bis km 109*21 .

Abwärts der Isermündung wird die Elbe am linken Ufer von den Ausläufern des mittelböhmischen Urschiefergebirges flankiert, das hier oberflächlich aus paläozoischen und kretazischen Schichtserien zusammengesetzt ist. Am rechten Ufer zieht sich eine weite Aluvial- und Diluvialebene hin, die dem Flusse das Mäandrieren erleichtert.

Die Geschiebeführung ist für gewöhnlich eine unbedeutende.

In bodenkultureller Beziehung entfallen vom Einzugsgebiete 68% auf Äcker, Wiesen und Gärten, 24% auf Wälder, 4% auf Hutweiden und 4% auf unproduktives Gelände.

W asserkraftverhältnisse.

13086*3 km²

32*0 „ 38*5 „ 31*5 „ 45*7 „ 11*3 „ 77*8 „ 56*3 „ 210*5 „

101*2 „

In der bearbeiteten Elbestrecke sind bei jährlich voraussichtlich wiederkehrendem Niederwasser im Gesamten 4052*6 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von denen 1498*8 durch bestehende Werke und 176*7 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Somit verbleiben noch 2377*1 Brutto-Pferdekräfte verfügbar.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

12

13    14

Cr

Anteil der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in / für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser ^

17 |    18

19    20

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II ^

22

Anmerkung

Hofin

Melnik

-109-45-—110-25-

109-21

155-3

13650

22610

44650

Wrbno

Rauso-

00

22610

00

-111-01-

155-3

13650

22610

44650

Melnik

Wrbno

Wrbno

Keil Keil

-111-65-—111-75-—112*33--112-47-— 112-82-— 112-94 —113*37--113-54-—113*90 -114-16-

111-36

115-71

1-8

22610

542-6

157-1

157-1

13650

13650

22610

22600

44650

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund hydrometrischer Erhebungen, welche in Neratowitz (km 121-5) und in Brandeis (km 139-5) durchgeführt worden sind.

Die acht- und zehnmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit durchschnittlich 145, beziehungsweise 200 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Ermittlung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen der Stationen Neratowitz und Brandeis herangezogen.

o-o

22605

0-0

44630

1295-8

Als Grundlage zur Feststellung der Gefällsverhältnisse diente ein von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeitetes Längenprofil.

*) Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

2-2

22600

662-9

Keil

—114-97-—11605

159-3

13650

22600

44630

Libisch

Tuhań

-117-23 -117-80 — 11818

13650

22590

44620

0-2

22595

60-3

Hochwassermarken.

Tischitz

—118-73-—119-41-

120-49

159-5

13620

22520 44490

(Koschatekbach)

Lage im km

Datum

Seehöhe inm

Nerato

witz

— 120-51-

0-1

22520

30-0

110-90

30. März 1845

163-1

— 121-92-

122-22    159-6 13620

22520 44490

110-90

5. September 1890

162-7

zusammen

0-0

22520

00 I

114-01

5. September 1890

163-8

Mlikojed

122-49

159-6 13620

22520 44490

1-7

22520

510-4 480-4

30-0

117-16

30. März 1845

163-3

Böhmen

Brandeis

Die Grenzen der Ortsgemeinden fallen mit denen der Katastralgemeinden

Lobkowitz

Jiritz

Rudetsch jKozel

Elbekosteletz

Zäryby

Krenek

Borek

Brandeis

Altbunzlau

Zäp

Neuwestetz

Tauschim

—123-27-

— 123-55

-123-86-

—12511-

—125-43--126-13-

-127-62-

-128-25-

-129-74-

-129-85-

-132-41

-132-86

-134-52-

-134-97-

137-52-

139-84-

141-72-

142-70

143-92

122-50

127-98

131-77

161-3

161-3

162-3

163-5

164-9

131-82    164-9

133-43

139-01

139-97

140-01

140-04

143-96

13620

13620

13620

13600

13600

13600

13600

13600

22520

22520

22510

22480

22480

22480

22480

22480

44490

44490.

44470

44420

44420

44420

44420

44420

117-16

5. September 1890

163-0

165-1

165-7

165-8

165-8

168-5

168-5

168-8

13590

13590

22460

44390

22450, 44380

13590 122440

44360

0-0

1-0

22520

22515

0-0

300-2

300-2

(Mratinerbach) *)

1-2

1-4

0-0

0-2

121-50

122-41

129-42

139-84

9. März 1891

9. März 1891

9. März 1891

9. März 1891

22480

22480

22480

22480

359-7

419.6

0-0

59-9

(HIavnokostelnibach)

0-6

22455

179-6

(Walchabach) *)

0-1

22440

29-9

141-81

9. März 1891

200-0

1467

432-6

239-5

bJ

140-42

143-96

Lage

Km 117-25

r. U.

Neratowitz r. U.

Elbekosteletz

1. U.

Alt-Bunzlau r. U.

9. März 1891

9. März 1891

Benützte Fixpunkte.

Zugehörigkeit

K. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen Nr. 9

K. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen Nr. 14b

K. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen Nr. 20

K. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen Nr. 29

163-8

164-1

166-3

169-7

169-8

171-0

172-3

Kote

160-594

166-905

165-279

169-379

13590

22440

44360

00

22440

00

818-4

19-3

Cr 4*- OJ

13590 22440

44360

2-7

22440

807-8

13590

13590

13590

10590

22440

44360

0-0

22440

0-0

22440

44360

0-3

22435

89-7

22430 44350

16130

30250

89-7

(Iser)

Zusammen

4052-6 1498-8

176-7 2377-1

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

0000    161-3

161-3

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Sekundliche Abflußmengen in / für das

voraussichtliche

Niederwasser

11260

11260

Tabelle II.

10

11

12

13    14    15

16

17

18

19

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

6810

6810

km 122-22 bis km 122-50

0-010

159-7

11260

6810

Mühle

Theoder Kasper

Erlaß der Statthalterei vom 10. Juli 1899, Z. 113.412

240-2    145-3

Mühlkanal

1. U.

11260

6810

0-150    159-7

Einmündung des Werkskanals der Post la

22520

13620

30-0

18-2

0-230    159-6

22520

13620

km 0-000 bis km P150 des Mühlkanals

Werkskanal 1. U.

0-000    161-3

11260

6810

0-026

161-3

159-7

0-046    159-7

0-000    164-9

11260

11260

11260

10000

6810

6810

6810

10000

Karbidfabrik

Theodor Kasper

Wie bei Post 1

240-2

145-3

Einmündung in den Kanal der Post 1

26-7

26-7

km 127-98 bis km 13P82

Mühlkanal

1. U.

0-760    164-7

10000

10000

164-7

10000

10000

1-805

163-2

10000

10000

C/f

Mühle

Josef Karasek

Erlaß der Statthalterei vom 24. März 1905, Z. 61115

200-0

200-0

120-0

120-0

3-495    162-3

10000

10000

0-000    168-5

7950

4810

km 139-01 bis km 140-04

168-5

7950

4810

Mühlkanal

1. U.

0063

165-7

7950

4810

Mühle

Friedrich

Schubert

296-8

179-6

0-961    165-7

7950

4810

0000    168-5

4670

2830

km 139-97 bis km 140-01

168-5

4670

2830

Mühlkanal

1. U.

0-035

165-8

4670

2830

N>

Mühle

Friedrich

Schubert

168-1

101-9

0-045    165-8

4670

2830

0-000    168-5

9820

5920

IT;

km 140-01 bis km 140-04

168-5

9820

5920

Mühlkanal

0-034

to

Mühle

Vozenflek und Śorel

353-5

213-1

r. U.

165-8

9820

5920

0-039    165-8

9820

5920

Zusammen

1498-8 985-2

176-7

164-9

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Zdenko Schwarz und k. k. Oberingenieur Rudolf Jahn.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist-naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Flußband.

Walchabach

<5 Ôelakowitz

Brandeis

cr

CD

jL n

O Alt-Bunzlau

m 169 __

Längenprofil.

Hiavnokostelnibach

CT3

OO

c:

hJD

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Elbe von km 109 21 bis km 143 96.

Katasterblatt Nr.188u.189, aufgelegt im Jahre 1913.

Mwinerha^

Elbekosteletz

Ô Neratowitz

Flußband.

Staustufe

Staustufe

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Moldau

LU

CD

Koschatekbach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

m-

Ô Melnik

23000 i/sek

«o

CO

co

Mündung des Iserflusses

Wehr

Walchabach

Hlavnokostelnibach

Mratinerbach

Koschatekbach L

1295-8

1295-8

22500

__ 22000

1300 PS

CD

CJi

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, □ Höhenfixpunkt.

CO

4*.

Wehr

Elbe-Moldau-Zusammenfluß

„21500

_ _ 21000

__1200

Werkskanal 10000 l/sek.

Werkskanäle

__ 20500

„1100

CO

Seehöhe in Metern

CTj

NO

897-5

Mühlkanal 4670 l/sek.

807-8

Mühlkanal 7950 l/sek.

1018-8

927-4

818-4

Wehr

Abflußmengen in Sekundenlitern

20000

19500

_.1000

19000    900

„ 18500

810-6

„ 800

159 - -

158 —

Mühlkanal 9820 l/sek.

659-1

157 - -

Wehr der Staustufe

753-2

753-2

„ 18000

„ 17500

156 —

155 -il km 144

143

142

K>

K>

141

138

137

136

K>

135

134

133

K>

Km von der Reichsgrenze

510-4

<>

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

K>

Wehr der Staustufe

„ 17000

„ 16500

g

CO

Brutto-Pferdekräfte

Längenprofil

g

LO

121

120

119

118

115

114

113

111

110

109

PS 400

mê.

Wasserkräfte.

/i verfügbare, A

verbrauchte.

346-7

__ 400

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

300-2

— 300

Brutto-Pferdekräfte

g

Cn4

179-6

239-5

186-6

— 200

100 „

89-7

cp

-.100

•m

01

Kilometrierung 144

143

K>

142

141

140

139

138

137

136

135

134

133

132

-(V-

131

<>

130

129

128

127

Km von der Reichsgrenze

30-0

126

125

K>

<>

124

123

122

121

■<>

120

119

118

si

115

114

113

112

111

110

109

Werkskanäie

Werkskanal

Mühlkanäle

[j Mühlen des Friedrich Schubert

Wasserwerke

Mühle „Vożenilek und Śorel’

Mühle des Josef

Karasek

Werkskanäle

Mühle und Karbidfabrik

des Theodor Kaspar

W asserkraft-Kataster.

Katasterblatt Nr. 190 u. 191, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Der Pruth

vom km 137*93 bis km 181*70.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Pruth.

Situationsskizze.

1000m soo o

Miifsstab.

10 Km

__f

__

/--

Wd'^³:

^oboznica

Sadza

ilm

r-%---

PobrotómA

/k\

S Lnnczun

145

■ / ŸÎü'h'-.jÿpS

jT”S;. Zarzyèze

X\// JJ.

<f> ’.

.* *

~t

Kam/on^

Hora

••’. JarèiHize

160 * * * *

•... BSt-j

lonlą-.' ; Ji

• (ST®

ù#T

170

)-

Sc

KS

\/

/ w

\s\-

Tcirtarôm s j

N

"xNt

v-

■j

Nordosten offenen Bogen über die Hrebla (1253 m), den Chomiak (1544 m) und den Chomiaków (1340 m) bis fast zum Sennik (1664 m), von welchem Punkte aus sie nun als Wasserscheide gegen das Bystrzycagebiet in allgemein nördlicher Richtung über den Chomiak (1256 m), dann längs dem Rücken PodBukowicą zum Czornohorec (1402 m) und weiter über den Arszeczny (1265 m) bis zur Studenna Klewa (1067 m) zieht. In der Fortsetzung verläuft die Trennungslinie überden Borowacz horyszny (948m), den Koniacz (953 m) und über den Gipfel Certene (755 m) bis zur Eisenbahnstation Łojowa der Strecke Delatyn—Stanislau nach Nordosten und wendet sich allmählich in mehr östlicher Richtung, als Gebietsgrenze zwischen dem Lojowiecbache und dem Słobożnicabache über Kote 524 der Spezialkarte, hierauf entlang der Bahnlinie Delatyn—Kolomeabei der Station Łanczyn vorbei und nach Verlassen der Bahntrasse über den in der Spezialkarte mit Kote 361 bezeichneten Punkt der Mündung des Słobożnicabaches in den Pruth zu. Am rechten Ufer ist die Umfassungslinie zuerst allgemein nach Süden gerichtet. Sie streicht über den Porosłyn (474 m), die Höhe Kropiwce (635 m) und den Oslapiuk (584 m) dem Obicz (698 m) zu und hierauf südöstlich gekehrt entlang der Starena als Wasserscheide gegen das Czeremoszgebiet über den Berg Kniażę zur Rokieta mala (1108 m), von wo sie in wieder rein südlichem Laufe über den Zapul (1048 m), die Stryszora (1110 m) und über die Stewiora (1126 m) dem Ladeskul (1464 m) zustrebt. Dort biegt sie in fast halbkreisförmigem Bogen über die Koten 1377 und 1313 der Spezialkarte zur Hordie (1478 m) und gelangt von da in nordwestlicher Richtung über die Schylka (1320 m) und die Bukowinka (1252 m) auf den Kamm des Liszniów, verfolgt den Rücken dieses Berges bis zum Jahodinek, um von hier ostwärts über den in der Spezialkarte durch die Kote 793 fixierten Punkt wieder zu ihrem Ausgangspunkte, zur Mündung des Żeniecbaches, zu gelangen.

In nachstehender tabellarischer Zusammenstellung ist die zur Bearbeitung des Wasserkraftkatasters vorgenommene Unterteilung des gesamten Flußgebietes in Einzelflächen gegeben:

Der Pruth von den Quellen bis zur Mündung des Żeniecbaches

km 18P70......................

Der Żeniecbach 1. bei km 18P70 ......

Der Pruth von km 181*70 bis km 173-71 Der Polonica Prutec r. bei km 173*71...

Der Pruth von km 173-71 bis km 168*40 Der Jawornieńskibach 1. bei km 168*40 .

Der Pruth von km 168*40 bis km 165*10

DerZonkabach 1. bei km 165*10.......

Der Pruth von km 165*10 bis km 163*00 Der Kamionkabach 1. bei km 163*00 . ..

Der Pruth von km 163*00 bis km 155*51 Der Przemyskabach 1. bei km 155*51 . ..

Der Pruth von km 155*51 bis km 151*16

Der Lubiżniabach 1. bei km 151*16.....

Der Pruth von km 151*16 bis km 147*44

Der Osławabach r. bei km 147*44......

Der Pruth von km 147*44 bis km 139*27 Der Kobylnicabach r. bei km 139*27....

Der Pruth von km 139*27 bis km 137*93

Beschreibung des Gebietes.

365*3 km2 20*7 „ 21*4 „ 118*9 „ 26*2 „ 9*2 „ 6*7 „ 28*7 „ 23*2 „ 18*3 „ 18*4 „ 47*8 „ 7T „ 54*0 „ 20*9 „ 79*3 „ 26*2 „ 14*6 „ 2*0 „

Das Gesamtgebiet des Pruth von den Quellen bis zur Mündung des Sło-bożnicabaches bei km 137*93 umfaßt sohin 904*7 km².

Der Pruth durchbricht in der Strecke vom Żeniecbache bis über Delatyn hinaus in einem typischen Quertale die Kämme der Karpathen. Das Gebirge ist hier von einer Reihe von Nordwest nach Südost verlaufenden Bruchlinien

Das vorliegende Katasterblatt enthält die mittlere Flußstrecke des dem Kronlande Galizien zugehörigen Teiles des Pruthflusses von der Einmündung des Żeniecbaches bei km 181*70 bis zur Sloboznicabachmündung, Flußkilometer 137*93.

Der Pruth entspringt in den Ostkarpathen an den nördlichen Abhängen des Bergrückens ,.Czarna Hora“. Er fließt in einem engen Tale, von zahlreichen Zuflüssen gespeist, anfangs in nordöstlicher, später in nördlicher Richtung.

Die Flußrichtung des Pruth in der vorbegrenzten Strecke ist eine mehrfach wechselnde. Von Süden kommend, biegt er bei der Mündung des Żeniecbaches in einer scharfen Kurve nach Osten ab, behält diese Richtung auf ungefähr 3 km bei und schlägt dann allmählich eine allgemein nördliche Richtung ein. Bei km 171 vor der Ortschaft Jamna wendet er sich neuerdings nach Osten, biegt bei den bekannten Fällen von Jaremcze (km 165*5) nach Nordosten ab und behält diese Richtung bis zur Einmündung des Lubiżniabaches (km 151*16) bei Delatyn, worauf er bis zur Mündung des Słobożnicabaches ostwärts fließt.

Vom Ursprünge bis zur Mündung des Przemyskabaches (km 155*51) weist der Pruth den Charakter eines reinen Gebirgsflusses auf, wenngleich sich der Flußschlauch selbst durch seine schalenförmige Sohle von denGebirgsflüssen der Alpen stark unterscheidet. Das Tal als solches ist jedoch enge, kaum für Straße und Bahn Platz bietend; die Hänge fallen meist steil zur Talsohle ab, in der der Pruth bis dahin seine Wässer im geschlossenen Profile zur Abfuhr bringt. Diese Talbildung ist nur auf eine kurze Strecke bei der Mündung des Polonica Prutec (km 173*71) nächst Mikuliczyn durch eine Weitung unterbrochen, wo der Pruth in mehrere Arme geteilt fließt. Von der nun früher genannten Przemyskabach-mündung an flußabwärts verflacht sich das Terrain zusehends, die Talhänge treten immer weiter zurück und machen schließlich einer nur mehr sanft gewellten Ebene Platz. In diesem unteren Teile der behandelten Pruthstrecke ist ein konzentriertes Flußbett nicht mehr durchwegs anzutreffen, da sich der Fluß nach jedem höheren Wasser neue Wege in den stellenweise bis zu 1 km breiten Schotterfeldern bahnt undso häufiginmehrereVerästelungen gespaltenerscheint. Durch die in Ausführung begriffene Regulierung werden sich jedoch die Abflußverhältnisse wohl bald bessern, so daß sich auch in der unteren hier bearbeiteten Flußstrecke einer rationellen Ausnützung der Pruthwasserkräfte keine allzugroßen Schwierigkeiten mehr entgegenstellen werden.

Das Gesamtgefälle des Pruth, von km 181*70 bis km 137*93, verteilt sich im Längenprofile nach einer ziemlich gleichmäßig verlaufenden Kurve, die von der durch die Fälle bei Jaremcze gebildeten Steilstufe auf eine kurze Strecke unterbrochen ist. Das relative Gefälle beträgt im oberen Abschnitte, bis km 168*40, 6*8 %„, erhöht sich in der genannten Steilstufe, bis km 165*56, auf 12*7 %₀, und sinkt dann in der anschließenden Strecke, bis km 150*67, auf 6*9 %₀, von dort bis zur Mündung des Słobożnicabaches schließlich auf 4*2 %n herab.

Die Umgrenzungslinie des Einzugsgebietes der behandelten Teilstrecke führt von der Żeniecbachmdndung am linken Ufer beginnend, erst in einem nach

durchsetzt, längs welchen beträchtliche Verwerfungen zu konstatieren sind.

Nach der Mündung des Żeniectales, welches in weichen oligocänen Menilit-schiefern und Eocänschichten verläuft, durchbricht der Pruth den aus kreta-zischem Jamnasandstein bestehenden mächtigen Karpathenzug Jawornik— Lisniów und quert vor Mikuliczyn eine der oberwähnten Srörungslinien; er tritt hier unmittelbar wieder auf jüngeres Gestein, um nunmehr bis gegen Delatyn immer ältere Schichten zu durchqueren.

Als jüngstes treten zunächst wieder die Menilitschiefer auf, an die sich bei Mikuliczyn noch Eozänschichten schließen; in diesen beiden Sedimenten ist das Talgebiet der Polonica Prutec gelegen. Im weiteren Verlaufe setzt sich das Gebirge bis unterhalb von Dora wieder durchwegs aus Jamnasandstein zusammen, der an der Basis plattigen Charakter annimmt. Als Liegendes treten des weiteren die ebenfalls der Kreide zugehörigen Ropiankaschichten in einer etwa 3 km breiten Zone zutage. Nunmehr folgen an einer zweiten großen Bruchlinie wieder die jungen Menilitschiefer und von Delatyn abwärts auch oberoligocäne Konglomerate und Dobrotower Schichten sowie, durch weitere Brüche verworfen, miocäne salzhaltige Tone. Von Delatyn, wo der Pruth das Gebirge verläßt, baute er in der Diluvialzeit seinen mächtigen Schuttkegel gegen Nordosten vor und bedeckte weithin die tertiären Ablagerungen, welche am Nordufer des Flusses zwischen Delatyn und Dobrotow sowie im Lojowiectale bloßgelegt sind und das ganze Südgehänge bis Kniażdwór zusammensetzen.

Die Geschiebeführung des Pruth ist in der hier behandelten Flußstrecke, besonders aber im unteren Teile derselben eine außerordentlich lebhafte. In der mit einer dicken Schichte alluvialen Schotters bedeckten Talsohle findet die durch ein relativ starkes Gefälle bedingte Erosionskraft des Pruth für ihre Tätigkeit sehr günstige Voraussetzung.

Von dem gesamten Nährgebiete des Pruth von den Quellen bis zur Mündung des Słobożnicabaches entfallen ungefähr 3% auf Äcker, 17% auf Wiesen, 17 % auf Hut- und Alpenweiden und zirka 60% auf Wald, während das Flächenausmaß des unproduktiven Bodens nur 3% des Gesamtgebietes beträgt.

W asserkraftverhältnisse.

nur

Bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind in der Flußstrecke des Pruth von km 181*70 bis km 137*93 insgesamt 6251*7 Bruttopferdekräfte vorhanden. Gegenwärtig istnureinganzkleinerTeil dieser Kraftmenge in ziemlich unökonomischer Weise der Verwertung zugeführt, indem bei nur 135*9 ausgenützten Bruttopferdekräften 318*8 derselben durch Gefällsverluste verbraucht werden. Unter Berücksichtigung des Umstandes, daß der Werkskanal in Mikuliczyn (Post Nr. 5) nicht direkt in den Pruth, sondern in einen Zubringer, den Polonica Prutec, mündet, wobei weitere 34*9 Bruttopferdekräfte, die jedoch auf das Gefälle des Polonica Prutec zählen, durch Gefällsverluste verloren gehen, sind im gesamten noch 5797*0 Bruttopferdekräfte verfügbar.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12

13

14

15

16    17    18

19 I 20    21

22

Anteil an

<5

T3

7)

<T>

<T>

Sekundliche Abnußmenge in / für das

Irl

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Sadzawka

Sadzawka

137-93    351-9

1680

1680

2380

5170

4-8    2380    152-3

2380

5160

-138-56- 139-27    356-7

(Kobylnica)

1650

2350

5120

5-8

2345

181-3

140-65    362-5

1650

2340

5110

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grundlage der bei Tartarów {km 182-54), Mikuliczyn {km 172-63), Jaremcze {km 165*05) und Łanczyn {km 141-19) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen und der Benützung der Pegelrapporte von den Stationen Tartarów {km 182-36), Jaremcze {km 165-04) und Łanczyn {km 14P19).

Das acht- und sechsmonatige Betriebswasser beträgt im Mittel 168 Prozent, respektive 230 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers.

2-5

2340

78-0

Łanczyn

Łanczyn

3650

1650

2340

5100

141-34

365-5

1650

2340

5100

0-5

2340

15-6

9-2

2335

286-4

34-2    25-0

1125-2

-143-68- 143-68    374-7

1640

2330

5080

3-3

2330

102-5

378-0

1640

2330

5070

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivelletischem Wege, bei Anbindung an die von der Landesabteilung in Lemberg durchgeführte und einnivellierte Kilometrierung des Pruth.

Die Höhenlagen der als Fixpunkte dienenden eisernen Kilometerpflöcke sind von 10 zu 10 km folgende:

Km 140, Seehöhe 363-012 „ 150,

„ 160,

„ 170,

„ 180,

55

55

55

405-791

467-993

557-563

622-532

Dobrotów

Dobrotów

144-63

0-8

2330

24-9

-144-91-

378-8

1640

2330

5070

11-1

2320

343-4

1620

2310

5050

147-44    389-9

(O sława)

-148-38-

1640

2080

4680

15-7

2070

433-3

150-67    405-6

1440

2060

4640

2-3

2060

63-2

1440

2060

4640

151-16    407-9

(Lubiżnia)

1350

1930

4440

Delatyn

Zarzycze

Delatyn

Zarzycze

3-9

1930

100-4

61-0 80-2

1045-9

und

151-70    411-8

152-24    414-6

155-00    429-1

155-51    434-8

1350

1350

1340

1340

1220

1930

1930

1920

1920

1750

4440

4440

4430

4420

4170

2-8

14-5

5-7

1930

1925

1920

72-1

372-2

145-9

(Przemyska)

8-1

1750

189-0

Galizien

Nadworna

-157-28- 157-00    442-9

-158-41- 159-00    4600

159-94    463-7

1220

1210

1210

1160

1750

1730

1730

1660

4150

4140

4130

4040

17-1

3-7

1740

1730

396-7

85-3

1538-0

(Kamionka)

Dora

Dora

21-1

1655

465-6

163-00    484-8

1160

1650

4020

18-3

1645

401-4

1150

1640

4000

-165-11- 165-10    503-1

(Żonka)

1090

1560

3890

4-8

1560

99-8

165-56    507-9

1090

1560

3890

6-0

1560

124-8

-165-76- 165-61    513-9

1090

1560

3890

5-2

1555

107-8

Jamna

Jamna

166-00    519-1

1090

1080

1550

1540

3880

3870

24-8

1545

510-9

1539-2

168-40    543-9

(Jawornienski)

-170-77-

1050

1510

3820

17-1

1505

343-1

171-00    561-0

1040

1500

3790

17-7

1495

352-8

1040

1490

3790

173-71    578-7

(Polonica Prutec)

750

1100

3060

170

1095

248-2

595-7

750

1090

3050

Mikuliczyn

Mikuliczyn

176-14

596-2

750

1090

3050

177-00    599-9

750

1090

3040

0-5

3-7

19-1

1090

1090

1085

7-3

53-8

276-3

*)

40-7 213-6

548-7

180-00    619-0

740

1080

:’:) Diese Ziffer ergibt sich aus der Summe der bei Niederwasser durch Gefällsverluste verbrauchten Pferdekräfte sub Post 5 der Tabelle II zuzüglich von 34-9 Pferdekräften, die auf das Gefälle des Polonica Prutec zählen.

3030

15-1

1080

217-4

740

1080

3020

181-70    634-1

(Żeniec)

700

1000

2900

Zusammen .

6251-7

*)

135-9 318-8

5797-0

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

0-000    365-5

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Tabelle II.

10

11

12

13

14    15 |    16    17

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

18

19

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

330

330

0-4

1-8

1-8

140-65 bis 141-34

365-1

330

330

Mühlkanal

1. U.

0-391

363-2

330

330

1-9

Mühle

Mandel

Wolfsberger

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Nadworna vom 13./2. 1874, ZI. 5690, und 1./3. 1884, ZI. 1926

8-4

8-4

0-7

30

30

0-647

362-5

330

330

0-000

378-8

840

840

1-3

14-6

14-6

N)

143-68 bis 144-63

377-5

840

840

Mühlkanal

1. U.

0-722

375-2

840

840

2-3

Mühle

Alter Kramer

25-8

25-8

0-5

5-6

5-6

0-867

374-7

840

840

0-000

414-6

700

500

1-5

14-0

100

C*J

150-67 bis 152-24

413-1

700

500

Mühlkanal

r. U.

0-672

410-5

700

500

2-6

Mühle

K. k. Forst- und Domänenverwaltung

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Nadworna vom 20. 4. 1904, ZI. 7283

24-3

17-3

Pächter der Mühle ist Schmair Bloch

4-9

45-7

32-7

1-316

405-6

700

500

0000

411-8

1100

850

0-2

2-9

2*3

151-16 bis 151-70

411-6

1100

850

Mühl- und Sägekanal 1. U.

0-300

409-1

1100

850

2-5

Mühle und Sägewerk

Benjamin Abosch & Genossen

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Nadworna vom 10./8. 1880, ZI. 5529

36-7

28-3

1-2

17-6

13-6

0-580

407-9

1100

850

Cn

von Pruth km 176-14 bis km 0-40 des Polonica Prutec

0000

596-2

587-3

1090

1090

750

750

8-9

129-3

89-0

Sägekanal r. U.

1-892

584-5

1090

750

2-192

581-1

1090

750

2-8

3-4

Sägewerk

K. k. Forst- und Domänenverwaltung

40-7

28-0

Pächter des Sägewerkes ist

Eisig Rübel & Comp.

Mündung in den Polonica Prutec

49-4

34-0

Zusammen .

135-9

107-8

283-9

206-6

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Walter Widmann.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woi^us sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen istin der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Jrr

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.'

E. St.

Pruth ^

Polonica Prutec

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 190 u. 191. aufgelegt im Jahre 1913.

Der Pruth von km 137*93 bis km 18170.

P■ lonka

P. Jaworniehski

± Mikuüczyn

ÔJ

amna

Pfi,

Jaremcze Ô

E. St.

6d

ora

Flußband.

P.P

Zünyska

■jMbü

Dobrotöw

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Pruth.

—üßfoboznica £. St. Qtanczyn^

Delatyn @

Pruth

6 Zarzycze

P. Oslawa

Abflußmengen

Zeichenerklärung; 5 größere Ortschaft,

# industrielles Kraftwerk. □ Fixpunkt.

bei Niederwasser.

^ 2400

P. Oslawa

P. Kobylnica

P. Słobożnica

.. 2300

.. 2200

2100

640

630

Längenprofil.

P. Lubiżnia

-. 2000

620

610

600

Wehr

590

580

P. Jawornienski

P. Zonka

P. Kamionka

P. Przemyska

_ _ 1900

1800

- -1700

..1600

s

LO

1500

§

LO

cd

s

LO

cn

<D>

CO

Cn

CO

CD

cn

NO

CD

1500

P. Żeniec

Polonica Prutec

CD

CO

=1

L_l§

Mühlkanal

Mühlkanal

1539-2

Abflußmengen

1538-0

1400

g    2

<=>    <=>

1300..

Seehöhe in Metern

w.

1439-4

1349-0

Abflußmengen in Sekundenlitern

1400

1300

1200

1100

-o

GO

CO

CD

1500

1000    __1400

1314-6

900

1300

1200

CD

1206-8

g

'3-

=5

Sägekanal

I

I I

I §

t

1187-1

II

1184-4

800 __1200

700

1100

CD

CD

Mühlkanal

1032-1

g

CD

CaJ

CD

952-3

ßrutto-Pferdekräffe

§

OD

g

OO

g

CO

g

LO

g

■'ch

g

CD

g

CN

CD

CD

CD

CO

CO

CD

CO

CO

CD

CO

CD

s

CO

CO

cn

CD

<>

181

Là

■Olge/,

g

LO

8670

g

en

803-0

850-8

772-8

g

oo

695-9

690-6

753-8

757-2

g

CO

Wehr

S

CD

Brutto-Pferdekräfte

554-8

5907

547-5

493-7

518-1

470-8

Wehr

g

CD

g

CO

g

CD

-<>-O-O-

180    179 / 178    177

V—o-<>-

176    175    174

254-3

<>

173

-o-<>-

171    170

“<>-

169    168

401-4

-<>-Ó-^--<>-

166    165    164    163    162

217-4

wÊBÊ

352-8

/I

-$-£-<>-<>

161    160    159

Wasserkräfte.

■<>-<>-<>-

157    156    155

<>—A

153

152

^^-<>-<>-

151    150    149    148    147

“—<>-

145 A 144    143

343-4/ 368-3

CO

oo

CD

g

•*5t“

g

CO

Kilometrierung

-0-0--£-

181    180    179    178    177

7-3

176

/

^p

175174

verfügbare,

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

verbrauchte.

145-9

141-2

141-2

g

CN

Werkskanäle

Wasserwerke

-b-O-<>-

172    171    170

<>

Sägekanal

Ärarische Säge Pächter Eisig Rubel &. Comp.

CD

CD

OD

io

mBBBL

Al . co

46-0

/I

cn

co

CM

26-1J

9-0

I-«-^-O-£-*-<>-

160    159    158    157    156    155

*1^8

<>—£—O—

167    166    165    164    163    162    161

Oie Stationierung des Längenprofils bezieht sich auf die Kilometrierung der zukünftigen Regulierungstrasse und sind auch die ungleichen Distanzen zwischen den einzelnen Kilometern darauf zurückzuführen.

<>-<>

169

4-^

154    153

152

151

150

149    148    147

<>

-<>

Mühl-und Sägekanal

Mühle und Säge des | Beniamin Abosch u. Gen. Ärarische Mühle f

146    145    144    143

Mühlkanal

Mühlkanal

f Pächter Schmai Bloch

Mühle des Alter Kramer

o

’TD

O

-ÎD

s ir ü

tu

g-

JO

OP

CD

i

Z'

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

./

/•

Z..........

-Vz<

Wasserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Der Pruth

von km 99*21 bis km 137*93.

Katasterblatt No. 192 u. 193, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Pruth.

Situationsskizze.

1000m 500 0

Mafsstab.

5^56

yb

yfh'omicz

Jfolomeai M- ,,,

320

_7_

9 fflkm

Zamtm;

105

110

Pistynka

płuczka

—'V

N.

••

rr

’k

'henkap

CO

ł5S

-Ö

.Sadzawka

/"N

V/

v.-~

t\\

$\\

--' N \

<r

Beschreibung des Gebietes.

Die bearbeitete Flußstrecke umfaßt den Pruthlauf von 330 m unterhalb der Einmündung des Berezówka potok, km 99-21, bis zur Mündung des Słobożnica potok.

In dieser Strecke fließt der Pruth in einem offenen Tal, das im Süden, beziehungsweise an der rechten Uferseite von den wasserreichen Abhängen der Ostkarpathen begrenzt wird, linksufrig dagegen von Höhen, die in ein flaches Hügelland übergehen. Infolgedessen befinden sich die bedeutenderen Zuflüsse der genannten Strecke, wie die Pistynka-Łuczka, am rechten Ufer, während dem linken Ufer nur kleinere Bäche zufließen.

In der gegenständlichen 38*72 km langen Strecke des Pruth beträgt das Gesamtgefälle 108*1 m. Dieses verteilt sich auf drei Stufen, und zwar von km 137*93 bis km 121*1 mit einem relativen Gefälle von 4%<„ von km 121*1 bis km 112*0 mit einem solchen von 3%o und zuletzt von km 112*0 bis km 99*21 mit 2®/

Die Wasserscheide des in Betracht kommenden Teilgebietes des Pruth führt, von der Mündung des Słobożnicabaches ausgehend und diesen umfassend, in westlicher Richtung längs der Landstraße Lanczyn—Kolomea bis

zum Südabhange der Anhöhe „Ploszcze“, zieht dann über diese Anhöhe in nordwestlicher Richtung weiter und erreicht zirka 1 km nördlich der Ortschaft Łojowa, die Straße Delatyn—Nadworna übersetzend, die Hauptwasserscheide des Pruth und der Bystrzyca unweit der auf der Spezialkarte mit 876 kotierten Höhe. Von diesem Punkte führt die Scheidelinie nordostwärts über die Höhe Majdan (553 m) bis zur Höhenkote 483 östlich von Weleśnica-leśna, worauf sie eine östliche Richtung einschlägt und über den Berg Hlaczenka (442 m) und den langen Bergrücken Chorosana mit den Höhenkoten 430, 414, 405 und 394 zum Wald Zapust Dąbrowa gelangt, von wo sie in südöstlicher Richtung das Gelände bei Dobrowódka erreicht.

Von Dobrowódka wendet sich die Grenzlinie immer mehr gegen Süden, schneidet die Landstraße beim Folwark Ploszcze und fällt dann, indem sie die Bahnstrecke Kolomea—Czernowitz überquert, in derselben Richtung gegen den Pruth herab.

Vom rechten Ufer des Pruth steigt die Scheidelinie steiler empor und führt zunächst westwärts über den Höhenrücken des Kosenec (356 m) und die Höhe des Dzmeń (392 m), dann in südwestlicher Richtung über Zapekumów-las, die Höhen Ploszcza (450 m), Kiczera (569 m) und Śliski (697 m) zur Stara Goja (880 m), von wo sie, dem Bergrücken Bruśny in nordwestlicher Richtung bis zur Höhenkote 966 folgend, dann in eine südwestliche Richtung übergeht, die Gipfel Kiczera (959 m) und Bezwodny (959 m) überschreitet und die Spitze des Szendruka-Berges (1377 m) erreicht.

Hier biegt die Wasserscheide nach Westen ab, führt über den Bergrücken Bubok auf dessen Gipfel gleichen Namens (1462 m), wendet sich dann gegen Norden zum Gipfel Grahit (1471 m), bildet dort ein Knie und gelangt westwärts auf den Gipfel des Wersalem-Berges (1474 m). Vom Wersalem schlägt die Scheidelinie eine nördliche Richtung ein, überschreitet den Gipfel Menczelik (1300 m) und verläuft in derselben Richtung, aber in mehrfachen Krümmungen über die Höhenpunkte Ledescul (1464 m), Stewiora (1126 m) und Zapul (1048 m) zur Rokieta mała (1108 m). Im weiteren Verlaufe zieht sie nordöstlich über Jama Kiewniwska und Ropa nach Ostapiuk hin, um von dort in vorwiegend nördlicher Richtung allmählich gegen den Pruth bei der Mündung des Słobożnica potok herabzusinken. Dabei berührt sie die Bergrücken Waratyka (750 m), Kropiwce (635 m), Sucha hora (507 m), die Höhenkote 485 und den Berg Porostyn (474 m).

Das Gesamteinzugsgebiet des Pruth von den Quellen bis km 99*21 umfaßt eine Fläche von 2034*0 km- und gliedert sich in folgende Teile:

Der Pruth von den Quellen bis exklusive des Słobożnica potok bei

km 137*93    ..................

Der Słobożnica potok 1. bei km 137*93 . . .

Der Pruth von km 137*93 bis km 126*54. .

Der Tłumaczyk potok 1. bei km 126*54    . .

Der Pruth von km 126*54 bis km 124*11 . .

Der Szybieńka potok r. bei km 124*11 . . .

Der Pruth von km 124*11 bis km 117*68 . .

Der Kołomyjka potok 1. bei km 117*68. . .

Der Pruth von km 117*68 bis km 114*53 . .

Die Luczka r. bei km 114*53........

Der Pruth von der Łuczka bis zur Pistynka

Die Pistynka r. bei km 114*53.......

Der Pruth von km 114*53 bis km 108*23. .

Der Kiernica potok 1. bei km 108*23 ....

Der Pruth von km 108*23 bis km 104*08. .

Der Kołomyjski potok 1. bei km 104*08 . .

Der Pruth von km 104*08 bis km 103*43. .

Der Olchowiecki potok 1. bei km 103*43. .

Der Pruth von km 103*43 bis km 99*54 . .

Der Berezówka potok r. bei km 99*54 . . .

Der Pruth von km 99*54 bis km 99*21 . . .

Von der Mündung der Słobożnica bewegt sich der Pruth in einem 2 bis 4 km breiten, von seinen Alluvionen erfüllten Tale. Im Norden erheben sich aus diesem diluviale Schotter, die meist mit Löß überkleidet sind und in der Chorosna das Tal um etwa 70 m überragen. Gegen Osten wird das Gelände immer flacher und schließlich bezeichnet nur noch ein 10 bis 20 m hohes Rideau die Grenze des Diluviums gegen die Fluß-alluvionen. Das Südgehänge des Tales, welches ziemlich steil auf 100 m über die Talsohle ansteigt, besteht aus miozänen roten Tonen, die bei Iwanowce mit Oligozänablagerungen (Dobrotower Schichten) abwechseln. Von Tłumaczyk bis Kniaźdwór sowie bei Kujdańce wird der Südabhang aus pokutischen Tonen gebildet. Alle diese Tertiärsedimente werden meist von diluvialen Schottern überlagert, die vielfach von Löß bedeckt sind und von Kolomea abwärts ausschließlich den Fluß begleiten.

Von dem Nährboden der bearbeiteten Strecke sind ungefähr 30% mit Wald, 42% mit Hutweiden und Wiesen, 22% mit Äckern und 1% mit Gärten bedeckt. Die verbleibenden 5% werden von unproduktivem Land eingenommen.

W asserkraftverhältnisse.

904*7 knv

44*9

35*5

67*3

5*1

20*6

24*5

35*0

4*4

412*4

0*0

259*5

10*0

31*5

38*6

76*3

8*7

20*2

3*1

30*9

0*8

55

55

55

V)

00*

In der behandelten Strecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 4381*1 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen 1282*6 Pferdekräfte durch Werke und 1178*5 Pferdekräfte durch Gefällsverluste verbraucht sind. Verfügbar bleiben daher noch 1920*0 Pferdekräfte.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13 I 14    15    16

17    18    19    20    21

22

Anteil an

D.

n>

Cj

7)

7)

CD

(0

O)

%

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

j Śniatyn

| Borszczów

Siemiakowce

B«PS2CZ6w

Siemiakowce

- 99-08 -

-100-38-

99-21    243-8

99-54    244-5

2920

2920

2880

4160

8900

0-7

4160

38-8

38-3

4160

8900

(Berezówka potok)

4110

8790

0-8

4110

43-8

Zamulińce

Debesławce

Zamulińce

Debesławce

100-44    245-3

102-30    249-3

2880

2870

4110

8780

4-00

4105

218-9    87-1

76-6

124-4

und

4100

8770

-102-45-

0-3

4100

16-4

102-50    249-6

2870

4100

8770

Załucze

Załucze

1-5

4100

82-0

82-0

2870

4100

8770

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Hilfe der in Łanczyn (km 141-20), Kolomea (km 117-61), Śniatyn (km 70-20) und an den Zubringern des Pruthflusses (Słobożnica, Kołomyjka, Łuczka-Pistyńka, Kiernica, Kołomyjski und Berezówka potok) vorgenommenen hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in: Śniatyn.... 149 beziehungsweise 245%

Kolomea .. 155    „    240%

Łanczyn .. 161    „    243%

der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen.

Die Dauer der verfügbaren Wassermengen wurde auf Grund der Beobachtungen an den Pruthpegeln in Łanczyn, Kolomea und Śniatyn bestimmt. Die Höhenverhältnisse wurden durch ein Nivellement ermittelt, das auf die von der k. k. Statthalterei in Lemberg gesetzten Kilometerpflöcke bezogen wurde.

Die Höhenlagen dieser Fixpunkte sind von zehn zu zehn Kilometer

folgende:

103-43

251-1

(Olchowiecki potok)

-103-85

2850

4070

8700

Matyjowce

Matyjowce

1-2

4065

650

65-0

km 100, Seehöhe 247-448 m

„ 110,

„ 120,

„ 130,

266-722 „ 289-911 „ 324-637 „

2850

4060

8680

104-08

252-3

(Kołomyjski potok)

2810

4010

8570

-105-20-

5-4

4000

288-0

Kolomea

| Kornicz [ Pererów

Trościanka

Kornicz

Pererów

-107-10

257-7

2800

3990

8540

214-6

111-9

46-6    3

106-54

108-23

1-6

3990

85-1

259-3

260-6

2800

2790

2760

3990

3980

3940

8540

8520

8430

1-3

3985

69-1

69-1

(Kiernica potok)

Werbiy I Oskrze-iiiżiiy I sińce

-110-30-

-110-35-

-114-00-

-114-10-

114-53

271-9

11-3

3935

592-9

2750

3930

8410

(Łuczka Pistyńka)

2070

2960

6310

* Oskrzesińce

-115-00

3-5

2960

138-1

295-6

296-5

371-7

4a

115-74

275-4

2070

2960

6300

und

** Werbiąż niżny.

4-1

2960

161-8

-117-20-

279-5

2070

2980

6300

117-54

1-8

2960

71-0

Kolomea

Galizien

Werbięż niżny

Kolomea

Werbifź niżny

281-3

2070

2960

6300

0-1

2960

3-9

3-9

117-68

281-4

2070

2960

6300

(Kołomyjka potok)

2000

2860

6110

Sopów |

-118-20-

118-63

284-0

2000

2860

6110

2-6

2860

99-1

99-1

Sopów

01

2860

3-8

118-90

284-1

2000

2860

6100

j Diatkowce

| Kujdańce

Diatkowce

-119-87-

5-2

2855

197-9

Szepa

rowce

Kujdańce

289-3

2000

2850

6090

121-12

0-7

2850

26-6

-121-70-

-122-80-

290-0

2000

2850

6090

10-3

2845

390-7

***

Szeparowce

-123-56-

1990

2840

6070

124-11

300-3

(Szybieńka potok)

468-1

540-7

132-2

6a

1950

2780

5960

und

8-9

2775

329-3

1940

2770

5930

Peczeniżyn

Kniaźdwór

Kniaźdwór

126-54

309-2

1810

2580

5570

127-04-

313-6

1810

2580

5570

(Tłumaczyk potok)

4-4

2580

151-4

Kolomea

Tłumaczyk

Tłumaczyk

127-74

128-94

1-2

2580

41-3

314-8

319-6

1810

1810

2580

2580

5570

5560

4-8

2580

165-1

165-1

Iwanowce |

Iwanowce

-130-30--131*54-

132-85

14-1

2575

484-1

333-7

1800

2570

5530

198-0

138-6

188-6

1-2

2570

4M

.J

133-35-

133-86-

334-9

1800

2570

5530

7-6

2565

259-9

259-9

f Peczeniżyn.

135-58

342-5

1800

2560

5510

4-4

2535

148-7

346-9

1770

2510

5450

19-2

23-2

Nadworna

136-4

Sadzawka

Sadzawka

136-45

347-8

1770

2510

5450

0-9

4-1

2510

2510

301

137-2

137-2

1770

2510

5440

137-93

351-9

1680

2380

5170

(Słobożnica potok)

Summe..

4381-1

1282-6 1178-5

1920-0

CM

cn

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Tabelle II.

10

11

12

13

14 |    15 |    16 |    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0*000

249*3

1350

510

0*5

9*0

3*4

km 102*30 bis km 99*54

1350

510

0*705

248*8

Mühlkanal

1400

550

Vereinigung des Berezówka potok mit dem Werkskanal*)

r. U.

1*760

248*3

1400

550

0*5

9*3

3*7

*) Aus dem Berezówka und dem Kołomyjski potok werden bis zu 50 l pro Sekunde in die Werkskanäle eingeleitet. — Das Hochwasser des Berezówka und Kołomyjski potok gelangt durch die Leerläufe in den Pruth.

2*9

Mühle

Ignaz Kosiński

54*1

21*3

245*4

1400

550

3*025

244*5

1400

550

0*9

16*8

6*6

km 102*50 bis km 100*44

0*000

249*6

249*3

1190

1190

600

600

0*3

4*8

2*4

Mühlkanal

1. U.

0*950

247*1

1190

600

1*950

245*3

1190

600

2*2

1*8

Mühle

Ignaz Kosiński

34*9

17*6

28*6

14*4

0*000

259*3

3500

2760

0*1

4*7

3*7

3500

2760

0*095

259*2

Vereinigung des Kołomyjski potok mit dem Werkskanal*)

km 106*54 bis km 104*08

3550

2800

1*0

47*3

37*3

!), ~). Von den zwischen km 102*30 bis 99*54, beziehungsweise km 106*54 bis km 104*08 bei Nieder- und Minimalwasser durch Werke ausgenützten und Gefällsverluste verbrauchten Pferdekräften entfallen insgesamt 2*8, beziehungsweise 4*7 Pferdekräfte auf denBerezówka, beziehungsweise Kołomyjski potok. Die bei Niederwasser auf den Pruth entfallenden Pferdekräfte in der Strecke km 102*30 bis km 99*54 beziffern sich bei den durch Werke ausgenützten Pferdekräften auf 89*0- 1*9=87*1 und beidendurchGefälls-verluste verbrauchten Pferdekräften auf-68*5 - 0*9 = 67*6.

258*2

3550

2800

Mühlkanal

1. U.

0*696

255*5

254*8

2*7

Mühle

3550

2800

0*7

Stanislaus

Jasiński

127*8

100*8

33*1

26*1

3550

2800

1*888

1*9

Mühle

252*9

3550

Anton

Bohdanowicz

2800

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kolomea vom 9. Juli 1880, Z. 10900

89*9

70*9

2*582

252*3

3550

2800

0*6

28*4

22*4

²) Die bei Niederwasser auf den Pruth entfallenden Pferdekräfte in der Strecke km 106*54 bis km 104*08 beziffern sich bei dem durch Werke ausgenützten Pferdekräften auf 217*7 — 3*1 =214*6 und bei den durch Gefällsverluste verbrauchten Pferdekräften auf 113*5 — 1*6= 111*9.

0*000

281*3

1860

1860

1*6

39*7

39*7

1860

1860

1*102

279*7

Abzweigung des Mühlkanales Post Nr. 4 a

1000

1860

0*3

4*0

7*4

279*4

1000

1860

1*763

4*3

Mühle

275*1

1000

1860

M. Gartenberg et Comp.

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kolomea vom 6. Juni 1892, Z. 12202

57*3

106*6

0*3

4*0

7*4

km 117*54 bis km 108*23

1000

1860

2*024

274*8

1860

1860

Mühlkanal

1. U.

0*6

274*2

1860

1860

3*048

271*6

1860

1860

2*6

3*0

Einmündung des Mühlkanales Post Nr. 4 a

Mühle

M. Gartenberg et Comp.

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kolomea vom 25. März 1890, Z. 2871

64*5

64*5

14*9

14*9

74*4

74*4

268*6

1860

1860

6*822

2*5

Mühle

266*1

1860

Römisch katholische Probstei

1860

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kolomea vom 24. September 1891, Z. 19312

62*0

62*0

0*7

17*4

17*4

265*4

1860

1860

8*838

2*3

Mühle

263*1

1860

1860

Stephan

Krzysztofowicz

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kolomea vom 12. Juli 1874, Z. 5013

57*0

57*0

9*548

260*6

1860

1860

2*5

62*0

62*0

km 1*102 bfs km 2*024 des Kanals Post Nr. 4

0*000

279*7

277*4

Mühlkanal

1. U.

0*750

275*3

860

860

860

2*3

2*1

Mühle

M. Gartenberg et Comp.

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Kolomea vom 2. November 1875, Z. 11567

24*1

26*4

0*880

274*8

860

0*5

5*7

Fürtrag..

571*6 500*7

430*5

343*2

!

IS

*

••

(N

- •

/

*

.

I

•:

/

.•

»

;

. ' ' . ' I, ' ;

i

) «v

j

; *;

;

;

7

7

mm

E*>’

W A S S E R K R A FT- KATA STER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr.192u.193, aufgelegt im Jahre 1913.

Flußband.

Der Pruth von km 99 21 bis km 137 93.

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Pruth.

p-n

' <?/r

E. St.Tłumaczyk

°6.

H. St. Sadzawka £

Iwanowce Ô

Pruth ~

MO

r^N^TIumaczyk

jiSt. Rakowczyk^

§ Szeparowce

JU^jka

Diatk

owce

Mniaźdwór

E. St. Kolomea

Kiernica P- (Czarny)

H. St. Korolöwka ^

^ ^°ło

Pereröw

<§>

Oskrzesińce ^

Ô Kornicz

f-

Olchowiecki p

l E. St.

Nach Czernowitz

<§> <§>

Ô||Matyjowce

Ô Zamulińce

_ 4500

l/sek

Pruth

350 __

P. Szybieńka

Nach Peczeniżyn Jl <5 Wierbiąż niżny

p. Berezówka

O"

ri

1500 PS

340 __

Wehr

buO

Ql

p. Pistynka

ca

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft, <B industrielles Kraftwerk, O Höhenfixpunkt.

1405-2

~co

CO

Wehr

g

oo

Wehr

P.Tfumaczyk

L. P. Szybieńka

1306-1

1302-3

1 P. Kołomyjka

03

=3

Q_

Kiernica p. (Czarny)

Werkskanal

P. Kołomyjski

Olchowiecki p.

Abflußmengen jf

bei Niederwasser.

Werkskanäle

_. 4000

CO

qJ

__ 1400

_ _ 3500

CO

CN

CO

CD

Abflußmengen

cr>

Seehöhe in Metern

g

CO

s

CS|

P. Słobożnica l—

zl

<=>

1104-4

1077-1

1005-7

1008-8

r;

t'O

oo

CO

Werkskanal

CD

5Ł

Werkskanal

Wehr

967-7

Abflußmengen in Sekundenlitern

KO

Cn

CD

CD

CD

__ 900

-.1500

270 - -

Werkskanal

815-0

789-3

260 __

Wehr

g

oo

250 --

687-1

g

K»

668-2

-■ctf

cr

Brutto-Pferdekräfte

cio

CD

cr

iiü!

CL

617-0

g

uo

ko

CO

579-9

592-1

__ 600

OO

04

<=»

ës-ï

137

■<>

136

135

4-

134

133

132

131

130

129

128

<>-

127

126

125

■<>—

Die Kilometrierung gründet sich auf die Kilometerzeiger der regulierten Strecke.

124

117

116

<>

115

114

4-

■4-

~o

CO

Wasserkräfte.

/I verfügbare,

H verbrauchte.

113

112

11t

noi

io:

108

107

4-

106

105

104

507-2

103

102

101

100

99

— 500

455-6

450-6

442-2

316-0

oo

co

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte A

Æ

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser darjÊmm

Æm

379-0

399-9

g

kj-

357-8

374-8

361-1

'•J

311-7

326-5

317-3

g

co

Brutto-Pferdekräfte

g

CM

167-3

137-2

236-7.

206-4

165-1

167-2

::

g

CM

154-2

CO

:\a

HBII1

140-2

154-7

98-4

0±^>Z_

ometrierung 138

Werkskanäle

137

7-2

I . . .tfi J

35-8/

68-6 *

69-1

82-0

__

Oie Kilometrieruni

idet

,;r

130

129

128

127

126

»111

sSsis

4-8

|ii-......j Werkskanal

17 bis 18

125

124

123

12 bis 15

122 121

120

119

118

117

116

115

114

113

112

111

110

109

108

107

106

105

104

103

102

7>~

101

Wasserwerke

19.) Mühle Josef Lisser

18.) Mühle Ottilie Asderbal geb. Baron

und Elias Baron

Werkskanal

17.) Mühle Ottilie Asderbal geh. Baron

und Elias Baron

16.) Mühle Jakob Brettler sî

15.) Mühle Jakob Brettler 14.) Mühle Jakob Brettler 13.) Mühle Jakob Brettler 12.) Papiermühle Alexander und

Josef Miziewicz u. Comp.

Werkskanäle

11.) Mühle Leib Feldmann

<=>

10.) Mühle Johann Kieski

CO

Werkskanäle

9.) Mühle M. Gartenberg

u. Comp.

5 bis 8

3 bis 4

100

99

5. ) Mühle Stefan Krzysztofowicz

6. ) Mühle Rom. kath. Probstei

7. ) Mühle M. Gartenberg u. Comp.

8. ) Mühle M. Gartenberg u. Comp.

4.) Mühle Stanislaus Jasiński    €

3.) Mühle Anton Bohdanowicz

a>

Si

3J

²t

Werkskanäle

f¹

2.) Mühle lg. Kosiński

1.) Mühle lg. Kosiński

W asserkraft-Kataster

Hydrographisches Zentralbureau im k; k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

• Katasterblatt Nr. 194 und 195, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Möll

von km 38*00 bis km 77*20.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau. Flußgebiet III. Ordnung: Möll.

Situationsskizze.

Mafsstab.

100Qm 0    1 Z 3    4    5    6

7    8    9    10 km

/X

ir

Ér

/fi m

u K '4

«>

xx.

••■ 1 SłJłrićciiisL,

X    ! Jg

•*    \    : /xv

.•.......

Die Grenzlinie des Niederschlagsgebietes der Möll für die hier in Rede stehende Strecke vom Ursprung bis Flußkilometer 38*00 umfaßt vom Eiskögele (3439 m) ausgehend, die ganze Eis- und Gletscherwelt des Großglocknergebietes und zieht, stets der Kärntner-Salzburgischen Landesgrenze folgend, nördlich zum hohen Riffl (3346 m), sodann ostwärts, gleichzeitig die Hauptwasserscheide zwischen dem Donau- und Draugebiete bildend über den Fuscherkaarkofel (3336 m) und die Pfandlscharte (2872 m) zum Brennkogel (3021 m) und von dort über den hohen Sonnblick (3103 m) zum Alteck (2939 m). Vom Alteck an fällt die wasserscheidende Linie mit der im Katasterblatt Nr. 196 und 197 beschriebenen Grenzlinie zusammen und gelangt, in südlicher Richtung verlaufend, über den Schwarzenseekogel (2822 m), die Rote Wand (2851 m), den Sadnig (2740 m), den Mellenkogel (2566 m) und die Kolmitzen (2539 m) zur Mündung des Luisenbaches in die Möll, dem unteren Punkte der im vorliegenden Katasterblatte behandelten Flußstrecke.

Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide, ebenfalls das Nährgebiet der im Katasterblatt Nr. 196 und 197 behandelten Möllstrecke von dem der vorliegenden Strecke trennend, über den Latzendorfer Berg zum Tröger Törl (2306 m) empor und gelangt südwärts über den Kleinen Griedlkofel (2590 m) und den Großen Griedlkofel (2653 m) zum Gurskentörlkofel (2597 m). Von diesem zieht die Gebietsgrenze, nunmehr das Möllgebiet von dem der Drau scheidend, gegen Westen zur Kreuzeihöhe (2617 m) und weiter zum Dannkofel (2438 m), wo sie die Landesgrenze gegen Tirol erreicht, mit welcher sie nun bis zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Eiskögele, zusammenfällt. In ihrem vorwiegend nordöstlichen Verlaufe berührt sie dabei den Groß-bolmkofel (1746 m), den Großbolm (2687 m), das Böse Weibl (3118 m) und schließlich den Großglockner (3798 m).

Das so umgrenzte Niederschlagsgebiet beträgt 522*5 kmJ und gliedert sich in nachfolgender Weise:

Von den Quellen bis km 77*20...................... 0*6 km ‘

Der Leiterbach r. bei km 77*20 ..................... 0*7 „

G'oX

./

Or

^ffTTÀtze^x

*r-x

Gwteobac/,

ï.'

^Pnacher\&&

ce

H~m-î

^•••Zirknitzbach

rX

XXAyvBii lia c h \    X^'aäÄ-..

; <§>

\\

Astenfac^

Vi m

i ••••Vf

L-

£■

•,X

/X-x

^ i?v

••'•••••;

••••....Y

%Âm

j.

•il :

jsXf : (FX’

Æ'-S ' -S ''/

. W .4

; (f i/ 'Jj

; ■■ S:

/ ,T\fW i

%/.

I \/

xt ?

y •

& X/#I

V

V?

cf

___y

Die Möll von km 77*20 bis km 74*70 .....

Der Gössnitzbach r. bei km 74*70.......

Die Möll von km 74*70 bis km 74*30......

Der Guttalbach 1. bei km 74*30.........

Die Möll von km 74*30 bis km 73*43 .....

Der Redschitzbach r. bei km 73*43 ......

Die Möll von km 73*43 bis km 70*50 .....

Der Fleißbach 1. bei km 70*50 .........

Die Möll von km 70*50 bis km 68*50 .....

Der Zopenitzenbach r. bei km 68*50......

Die Möll von km 68*50 bis km 67*69 .....

Der Apriacherbach 1. bei km 67*69 ......

Die Möll von km 67*69 bis km 65*18.....

Der Gradenbach r. bei km 65*18........

Die Möll von km 65*18 bis km 63*00 .....

Der Zirknitzbach 1. bei km 63*00........

Die Möll von km 63*00 bis km 62*92 .....

Der Frauenbach 1. bei km 62*92 ........

Die Möll von km 62*92 bis km 62*50 .....

Der Gartlbach r. bei km 62*50 .........

Die Möll von km 62*50 bis km 59*32 .....

Die Wangenitzenbach r. bei km 59*32.....

Die Möll von km 59*32 bis km 57*10.....

Der Astenbach 1. bei km 57*10.........

Die Möll von km 57*10 bis 55*93 .......

Der Mellenbach 1. bei km 55*93 ........

Die Möll von km 55*93 bis km 52*63 .....

Der Mühlbach r. bei km 52*63 .........

Die Möll von km 52*63 bis km 51*29.....

Der Kaufmannbach r. bei km 51*29......

Die Möll von km 51*29 bis km 49*40 .....

Der Mühlbach r. bei km 49*40 .........

Die Möll von km 49*40 bis km 46*68 .....

Der Diebsbach r. bei km 46*68.........

Die Möll von km 46*68 bis km 45*80 .....

Der Zlainitzbach r. bei km 45*80........

Die Möll von km 45*80 bis km 43*40 .....

Der Mühlgraben 1. bei km 43*40 ........

Die Möll von km 43*40 bis km 42*50 .....

Der Lamitzgraben r. bei km 42*50.......

Die Möll von km 42*50 bis km 40*80......

Der Kolbengraben 1. bei km 40*80 .......

Die Möll von km 40*80 bis km 39*80 .....

Der Treßdorferbach 1. bei km 39*80 ......

Die Möll von km 39*80 bis km 38*20 .....

Der Latzendorfer Berggraben r. bei km 38*20 Die Möll von km 38*20 bis km 38*00 .....

Oj

y>

2-1 „ 18*8 „ 18*1 ,„ 3*1 „

11*1 „

21

55

3*1 „

3*1

22*2

55

55

3*i

3*5 ,,

3*2

3*6 „ 3*8 „

3*7

55

Beschreibung des Gebietes.

Das vorliegende Katasterdoppelblatt behandelt die Möll, den Abfluß des Pasterzen-Gletschers, in der obersten, für eine Wasserkraftausnützung noch in Betracht kommenden Strecke von der Mündung des Leiterbaches, km 77*20, bis zur Einmündung des Luisenbaches in km 38*00. In dieser Teilstrecke, an welcher flußabwärts der in dem Katasterblatt Nr. 196 und 197 behandelte unterste Flußabschnitt anschließt, durchfließt die Möll das nach ihr benannte Mölltal bis zur Einmündung des Fleißbaches in km 70*50 in südöstlicher Richtung, sodann bis zur Einmündung des Mühlbaches in km 49*40 in direkt südlichem Laufe. Von km 49*40 an durcheilt der Fluß das nunmehr sehr er-breiterte Tal ostwärts bis zum Lamitzgraben, km 42*50, und erreicht in nordöstlicher Richtung weiterfließend in km 38*00 den Endpunkt der behandelten Strecke.

0*1 „

Das Mölltal ist in dieser Strecke von der Quelle bis Latzendorf in die südliche Schieferhülle des Hauptzuges der hohen Tauern eingeschnitten, die in den nördlichsten Partien (bis Döllach) zumeist aus Chlorit- und Kalkglimmerschiefern, weiter südlich aus Glimmerschiefern besteht. Da diese Schichten im großen und ganzen ein NW—SO-Streichen aufweisen, so durchschneidet sie der Bach zumeist in Quertalstrecken. Die letzte Ausgestaltung erfuhr das Tal in der Glazialzeit, während welcher der große Mölltalgletscher sich darin bewegte, es ausweitete und das stufenförmige Längenprofil schuf. Nach dem Schwinden des Gletschers wurden von den in der Erosion zurückgebliebenen Seitenbächen große Schuttkegel auf die Sohle des Haupttales geschüttet.

Hinsichtlich der Geschiebeführung ist zu bemerken, daß sich in der ganzen bearbeiteten Strecke bedeutende Mengen von Geschiebe und Geröll vorfinden. Insbesondere aber ist dies in der Strecke zwischen der Einmündung des Zirknitz-baches und jener des Fleißbaches der Fall, woselbst im Flußbette Gesteinsblöcke bis zur Größe von Va ni³ lagern.

Das Einzugsareale umfaßt zirka 22% Wald, 39% Hutweiden nebst Alpen, 7% Äcker, Wiesen und Gärten und etwa 32% unproduktiven Boden.

Das Längenprofil dieser 39*20 km langen Flußstrecke weist bei einem absoluten Höhenunterschied von 790*7 m, 5 charakteristische Gefällsstufen auf, und zwar zunächst die oberste Steilstufe von km 77*20 bis km 75*18 mit einem Gefälle von 146%(>5 an die sich eine flachere Strecke, km 75*18 bis km 71*31, mit 17%o anschließt, worauf zwischen km 71*31 und km 70*50 abermals eine Steilstufe mit 137%„ folgt. In der langen Strecke zwischen km 70*50 und km 51*29 nimmt das Gefälle bei einem Durchschnittswert von 12%₀ allmählich ab, um sodann im untersten Teil von km 51*29 bis km 38*00 noch weiter zu verflachen. In diesem Teile beträgt das Gefälle 6%o-

W asserkraftverhältnisse.

Bei den jährlich zu erwartenden Niederwasser sind die vorhandenen Wasserkräfte mit 11.148*6 Bruttopferdekräften zu bewerten, von diesen sind dermalen nur 37*5 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 33*9 durch Gefällsverluste verbraucht. Die noch verfügbaren Wasserkräfte beziffern sich demnach auf 11.077*2 Bruttopferdekräfte.

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

38-00

11

12

13    14

15

16    17

18    19

20 21

22

Seehöhen bei Niederwasser in m

797-4

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenutzt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

2480

3350

5080

1-3    3350    58-1

Stall

2480

3350

5080

38-20

798-7

2460

3320

5040

Latzendorfer-

Berggraben

-38-33—

11-5

3310

507-5

39-52

810-2

2440

3300

5000

Stall

3-9

3300

171-6

39-75

814-1

2440

3300

5000

Treßdorf

1-1

3300

48-4

2440

3300

5000

39-80

815-2

2420

3270

4960

Treßdorferbach

21-3    4-7 1310-9    1

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der im Pegelprofil Winklern, km 51-90 und den in Flußkilometer 49-57, 54-29, 66-72, 70-50 und 77-20 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Im Pegelprofil Winklern betragen die acht und sechs Monate lang verfügbaren Wassermengen rund 145, beziehungsweise 258 °/0 des zehnmonatigen Betriebswassers, im obersten Meßprofil (km 77-20) analog etwa 218, beziehungsweise 288 °/₀.

Zur Ermittlung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstation Kolbnitz, km 8-30 (siehe Katasterblatt Nr. 196 und 197).

Das Längenprofil der gesamten Flußstrecke wurde durch ein fortlaufendes, trigonometrisches Nivellement, das an die Höhenmarke des k. u. k. Militärgeographischen Instituts am Stationsgebäude Möllbrücke-Sachsenburg der Südbahnlinie Marburg—Franzensfeste (559-7506 m ü. d. Adria) angebunden wurde, festgelegt.

4-9    3260

213-0

2410

3250

4920

40-80

820-1

Kolbengraben

-40-83—

2390

3220

4880

5-4

3215

231-5

Rangersdorf

Rangersdorf

41-90

42-50

825-5

828-0

2380

2380

2240

2230

3210

3200

3020

3000

4860

4850

4580

4540

2-5

3205

106-3

Lamitzgraben

3-8

3010

152-5

-43-35—

43-40

831-8

2210

2970

4500

Mühlgraben

545-8

Lainach

10-0

2950    393-3

2180

2930

4440

45-80

841-8

2060

2760

4190

Zlainitzbach

5-1

2755

187-3

2060

2750

4170

-46-68—    46-68

846-9

Diebsbach

2030

2710

4110

-47-79—

16-3

2675

581-3

1980

2640

3980

1247-0

-49-40—    49-40

863-2

Mühlbach

Kärnten

Spittal

Winklern

Winklern

Reinthal

1960

1950

2610

2590

3930

3890

13-8    2600    478-4

51-29

877-0

Kaufmannbach

51-90—

1910

2530

3800

14-8

2525

498-3

-52-50—

1900

2520

3780

52-63

891-8

Mühlbach

1880

2500

3750

120

2475

396-0

54-29

903-8

1840

2450

3680

16-8

2425

543-2

1824-4

1800

2400

3610

Mörtschach

Stranach

Mörtschach

55-93

57-10

58-78

920-6

933-3

9490

59-32    959-4

Mellenbach

1720

1710

1560

1540

1530

2290

2280

2080

2050

2040

3450

3430

3150

3110

3090

12-7

2285    386-9

Astenbach

15-7

10-4

2065

2045

432-3

283-6

Wangenitzenbach

-59-88—

1420

1900

2890

17-2

1885

432-3

61 00    976-6

1390

1870

2850

18-0

1855

445-2

1370

1840

2810

1748-6

Winkelsagritz

62-63—

62-50    994-6

62-92    1000-0

1340

1800

2750

1340

1790

2740

Gartlbach

5-4

1795

129-2

Frauenbach

Sagritz

1320

1770

2710

Döllach

Döllach

1-1

1770

260

1320

1770

2710

63-00    1001-1

Zirknitzbach

-63-39—

1060

1430

2230

43-2

1410

812-2

Putschall

1030

1390

2170

812-2

65-18    1044-3

Gradenbach

880

1200

1900

-65-37—

Fürtrag

7514-9

21-3

4-7

7488-9

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

11

12

13

14    15    16    17    18

Sekundliche Abflußmenge in l für das

19    20    21

22

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

_ Sag-_

1 ritz |Döllach

io

65-18

1044-3    880

1200

1900

Übertrag . 7514-9

21-3    4-7 7488-9

Putschall

—65-37-

--66-70-

66-50

1055-7    850

1170

1850

11-4

1185    180-1

■1

ja.

—66-85-

—67-20-

29-2

1160    451-6

67-30

1084-9    840

1150

1830

5-3

1145    80-9

830

1140

1820

67-69

1090-2

Apriacherbach

810

1110

1780

1049-8

3-6

1105

53-0

Rojach

810

1100

1770

68-50

1093-8

Zopenitzenbach

790

1070

1730

20-4

1045

284-2

750

1020

1660

70-50

1114-2

Fleißbach

520

720

1240

2-9

720

27-8

70-57

1117-1

520

720

1240

—70-77-

—71-00-

104-7

715

998-1

1060-9

71-23

1221-8

510

710

1220

3-7

710

35-0

71-31

1225-5

510

710

1210

3-5

705

32-9

71-75

1229-0

500

700

1200

Kärnten

Spittal

50

695

46-3

Heiligenblut

72-20

73-14

73-43

1234-0

1245-8

1251-8

500

690

1190

11-8

685

107-8

490

680

1170

6-0

675

54-0

480

670

1160

Redschitzbach

460

650

1130

10-4

645

89-4

512-9

Zlapp und Hof

73-94

74-30

74-70

75-18

75-30

1262-2

1273-0

1281-9

1292-3

1301-7

460

460

300

300

170

150

150

75-42    1314-3    150

77-20    1588-1

130

640

640

440

440

280

270

270

270

240

1120

1120

810

810

560

540

540

540

500

0-8

640

92-2

Guttalbach

8-9

440

52-2

Gößnitzbach

10-4

275

38-1

9-4

270

33-8

12-6

270

45-4

16-2

29-2

964-7

2a

und

2b

273-8

255

930-9

Zusammen .

11148-0

37-5

33-9

11077-2

10

11

12

13 I 14 I 15 |    16

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    814-1    500

500

0-3

2-0

2-0

39-52 bis 39-75

Werkskanal r. U.

0-175

813-8    500

810-6    500

0-230    810-2    500

0-000    1314-3    270

270

500

500

500

150

150

3-2

0-4

10

Säge

Josef Pichler

21-3

21-3

2-7

3-6

2-7

2-0

0-028    1313-3

Abzweigung des Kanals Post 2 b

140

80

2-5

4-7

2-7

1310-8    140

80

0-069

2-6

Hausmühle

Balthasar

Lackner

75*30 bis 75-42

Werkskanal r. U.

0-115

1308-2    140

1307-7    140

1304-3    140

140

80

80

80

80

0-5

3-4

0-1

Erheb.-Prot. d. k. k. Bezh. Spittal a. D. vom 11. bis 16. Sept. 1891, Z. 22660

4-9

2-8

0-9

0-5

Hausmühle

Josef

Rojacher

Erheb.-Prot. d. k. k. Bezh. Spittal a. D. vom 11. bis 16. Sept. 1891, Z. 22660

6-3

3-6

0-2

0-1

0-121    1304-2

Einmündung des Kanals Post 2 b

270

150

2-5

9-0

5-0

0-141    1301-7    270

150

SP-

er

0-028 Post 2a bis 0-121 Post 2a

Werkskanal r. U.

0000    1313-3    130

1311-4    130

70

70

1-9

3-3

1-8

0-035

2-9

Hausmühle

Veith Rupitsch vulgo Marx

1308-5    130

70

4-3

Erheb.-Prot. d. k. k. Bezh. Spittal a. D. vom 11. bis 16. Sept. 1891, Z. 22660

5-0

2-7

7-5

4-0

0-093    1304-2    130

70

Zusammen

37*5

30-4

33-9

20-8

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Gustav Kohlfürst.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

man

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen istin der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Um&tänden aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

*

%

wr

Hydrographisches Zentral - Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

1600 T m

Fleißbach

1580 __

Guttalbach

1560 _ _

1540 _

4^St. Briccius

ÜHÈSterbach

Zirknitzbach

6 Heiligenblut

1520 __

Gößnitzbach

1500 __ V

Redschitzbtf»

1480 __

Zopenitzenba^ —

Gradenbach

1460 . _

Längenprofil.

1440 __

1420 __

1400 __

co co co

g

CO

CO

NO

g

CN

S

CN

ri

S

ri

Seehöhe in Metern

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Moll von km 38 00 bis km 77*20.

Uauenb

àCfj

Döllach

Astenbach

Flußband.

Moll»»—

Mühlbach

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau. Flußgebiet III. Ordnung: Moll.

Mühlgraben

Jreßdorfi^

tSlbengHÄT^S

Gartlbach

Wangenitzenbach

Zeichenerklärung: 5 größere Ortschaft,

$ Kapelle

@ industrielles Kraftwerk.

Kaufmannbach

Zlainitzbach

7

Lamizgraben

Mühlgraben

Lamizgraben

1748*6

Mellenbach

Mühibach

1824*4

Mühlbach

Diebsbach

Zlainitzbach

Katasterblatt Nr. 194 u. 195, aufgelegt im Jahre 1913.

LatzendoffeT

Abflußmengen '

bei Niederwasser.

Kolbengraben

Treßdorferbach

Latzendorfer-Berggraben

l/sek _ 3500

_. 3400

_. 3300

_ _ 3200

_ _ 3100

_ _ 3000

_. 2900

PS

1900

__ 2700

_ _ 2600 _ _ 1800

Frauenbach

Gartlbach

Wangenitzenbach

Astenbach

Kaufmannbach -

_ _ 2500

__ 2400    17C0

__ 2300

_ _ 2200 _ _ 1600

CD

S

CD

1060*9

CD

Zopenitzenbach

Apriacherbach

Gradenbach

Zirknitzbach

1316*3

1326*1

1247*0

1336*9

1278*8

Abflußmengen in Sekundenlitern

__ 2100

_. 2000 - - 1500

_ _ 1900

1800 _ - 1400

1700

_ _ 160Ö - - 1300

- - 1500

_ _ 1400 - - 1200

- - 1300

1200 -- 1100

1049*8

CO

co

co

1010*1

1033*1

1059*7

1032*7

-- 1100

976*3

_. 1000 - - 1000

g

cr>

930*9

CP

CO

KD

CD

Redschitzbach

Fleißbach

930*1

900

800 -- 900

869*7.

Un

a^profj/

700

g

en

oo

oo

CD

g

CO

g

oo

Gößnitzbach

Guttalbach

812*2

771*3.

600 -- 800

500

400 -- 700

300

g

CO

*■600*4

599*7

200 -- 600

800 __

545*8

551*3

780 JL

512*9

cd

km 77

76

75

74

73

72,

4r

433*7

480*0

71

70

69

68

67

66

<>

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

<>

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

r40

oo*

c=>

478*4

400 _ PS

418*1

386*9

393*3

325*9

337*2

300

200 __

100 __

Brutto-Pferdekräfte

271*9

284*2

Wasserkräfte.

/i verfügbare

(BI verbrauchte.*

338*3

182*5

155*2.

Brutto-Pferdekräfte

g

CO

K3

<=>

90*3

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

106*8

45*4

38*1

35*0

26*0

26*0

Kilometrierung 77 Werkskanäle

76

75

74

73

72

71

70

69

68

67

68

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

Werkskanäle

'H²

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

Werkskanal

Säge Josef* Pichler

Wasserwerke

1. Hausmühle des Balthasar Lakner 2; Hausmühle des Josef Rojacher 3. Hausmühle des Veith Rupitsch

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 196 und 197, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Möll

von km 0*00 bis km 38*00.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau. Flußgebiet III. Ordnung: Möll.

Situationsskizze.

Mafsstak

1000m 0    1    2    3    4    5    6

7    8    9 lokm

/N

J..

..-•'—G

if/A

s&s '• :-l ;    V'.y

•'    A".    . '•'łLJL

V\

..&£'*........

..U:....

jff)

L--' ;(ąs :.

w /

^^izbacA

//

pi

--\

H i 1\

Si,

/C

]\

’ g^sJ^Bnbero

i.

'l

?Qó

-1

\ "^/'niiżgraben •• •

\    *%Kolhnitz"'

t*

l"\

«fei

|rabeo.;

“f*

V..-

(1888 m), den Salzkofel (2493 m), das Schroneck (2543 m), die Seebachhöhe (2472 m), das Kreuzeck (2697 m) unddasHochkreuz(2704ra). Vom Gurskentörlkofl zieht die wasserscheidende Linie nördlich über den Großen Grielkogl zum Tröger Thörl (2306 m) und fällt sodann zurMündungsstelle des Luisenbaches in die Möll, dem Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, ab.

Das gesamte Niederschlagsgebiet der Möll im Ausmaße von 1104 ’3km² unterteilt sich bei Bedachtnahme auf die hauptsächlichsten in der hier behandelten Flußstrecke vorkommenden Zubringer wie folgt:

Das Gebiet der Möll bis km 38*00 ........

Der Luisenbach 1. bei km 38*00 ..........

Die Möll von km 38*00 bis km 35*79 .....

Der Stallbach 1. bei km 35*79 ...........

Die Möll von km 35*79 bis km 35*16......

Der Trissnigbach r. bei km 35*16.........

Die Möll von km 35*16 bis km 33*07 .....

Der Wöllabach r. bei km 33*07 ..........

Die Möll von km 33*07 bis km 32*23 .....

Der Matschezgraben 1. bei km 32*23 ......

Die Möll von km 32*23 bis km 30*20 .....

Der Sagasbach 1. bei km 30*20 ...........

Die Möll von km 30*20 bis km 29*31.....

Der Kreidebach 1. bei km 29*31..........

Die Möll von km 29*31 bis km 26*53 .....

Der Fragantbach 1. bei km 26*53 .........

Die Möll von km 26*53 bis km 26*27 .....

Der Wollinitzbach 1. bei km 26*27 ........

Die Möll von km 26*27 bis km 24*00 .....

Der Raggabach r. bei km 24*00 ..........

Die Möll von km 24*00 bis km 22*28 .....

Der Söbriacher Gießbach 1. bei km 22*28 . .

Die Möll von km 22*28 bis km 20*60 .....

Der Mallnitzbach 1. bei km 20*60.........

Die Möll von km 20*60 bis km 19*16.....

Der Kapponigbach 1. bei km 19*16 .......

Die Möll von km 19*16 bis km 18*40.....

Der Wunzenbach r. bei km 18*40........

Die Möll von km 18*40 bis km 15*00.....

522*5 km²

L7 „

© Si N) o Ck) tu

1*3    „

3*8    „

7*1

■»

\.....

'i

....../"■

.laborbach

ii V^' ///> riirke _

-Ł

Beschreibung des Gebietes.

Die Möll durchfließt in der hier behandelten Strecke, welche in km 38*00 an die im Katasterblatt Nr. 194 und 195 zur Bearbeitung gekommene obere Flußstrecke anschließt, das nach ihr benannte, durchwegs breite und fruchtbare, von reich bewaldeten Berghängen begrenzte Mölltal in einem großen nach Süden offenen Bogen in der Richtung von Westen nach Osten und ergießt sich unterhalb Möllbrücke in die Drau.

Das absolute Gefälle in dieser 38*00 km langen Flußstrecke beträgt 248*5 m. Durch dieGefällsbrüche bei km30*20 und bei km 10*87 wird es in drei Stufen unterteilt, und zwar kommt der oberen Stufe zwischen km 30*20 und km 38*00 ein Durchschnittsgefälle von ungefähr 7°/ der mittleren zwischen km 10*87 und km 30*20 gelegenen Stufe ein solches von 6

ein durchschnittlicher Gefällswert von über 7°/

Die für diesen Flußabschnitt maßgebende Gebietsgrenze verläuft an der linken Talseite von der Mündung des Luisenbaches, km 38*00 ausgehend, zunächst nahezu parallel mit diesem bis zum Kolmitzen (2539 m) in nordwestlicher, sodann nach kurzem, östlichem Verlaufe in vorwiegend nördlicher Richtung über den Mellenkogel (2566 m), den Sadnig (2740 m), die Rothe Wand (2851 m) und den Schwarzen-seekogel (2822 m) zum Alteck (2939 m), von dem an sie mit der in östlicher Richtung verlaufenden Landesgrenze zwischen Kärnten und Salzburg bis zum Ankogel (3253 m) zusammenfällt. Von diesem führt die Wasserscheide in südöstlicher Richtung zur Hochalmspitze (3355 m), sodann südlich über das Sauleck (3080 m) und die Mallnitzer-scharte (2677 m) zumTriesten (2925 m), um, abermals gegen Südosten abbiegend, das Reißeck (2959 m) zu erreichen, von dem an sie in vorherrschend südlicher Richtung über das Radleck (2809 m), die Hohe Leier (2772 m), das Hochegg (2441 m) und die Böse Nase (2227 m) der Mündung der Möll in die Drau zustrebt. Rechtsseitig verfolgt die Trennungslinie, das Nährgebiet der Möll von dem der Drau scheidend, eine durchaus östliche Richtung bis zum Gurskentörlkofl (2597 m) und berührt hierbei die nachbenannten markanten Spitzen : Den Knoten

0/

/oo

und der steilen 10*87 km langen untersten Strecke

00

ZU.

Die Möll von km 15*00 bis km 10*87 Der Fenchlbach r. bei km 10*87 ....

Die Möll von km 10*87 bis km 9*82 Der Bernitzgraben r. bei km 9*82 . .

Die Möll von km 9*82 bis km 9*49 .

Der Linitzgraben 1. bei km 9*49 . . .

Die Möll von km 9*49 bis km 8*80 .

Der Rückenbach 1. bei km 8*80 ....

Die Möll von km 8*80 bis km 6*10 .

Der Auerniggraben r. bei km 6*10 Die Möll von km 6*10 bis km 4*34 .

Der Mühldorferbach 1. bei km 4*34 Die Möll von km 4*34 bis km 1*60 .

Der Taborbach 1. bei km 1*60 .....

Die Möll von km 1*60 bis km 0*00 .

Das Mölltal ist in der Strecke von Latzendorf bis zur Mündung in die südliche Schieferhülle der hohen Tauern eingeschnitten, welche hier aus kalkigen, phyllitischen und quarzitischen Gesteinsserien besteht und ein von Nordwesten gegen Südosten gerichtetes Streichen aufweist, so daß demnach das Tal in der Strecke von Latzendorf bis Außer-Fragant als echtesQuertal anzusehen ist. Von Außer-Fragant ab bis zurMündung des Mallnitzerbaches verläuft es schräg zumSchichtstreichen,während es in der restlichen Strecke ein typisches Längstal darstellt. Die Talstrecke wurde durch den eiszeitlichen Möllgletscher, der weiter abwärts durch die aus dem Fraganter und MallnitzerGebiet kommenden Eisströme eine bedeutende Verstärkung erfuhr, ausgeweitet, und gegenüber den Nebentälern bedeutend vertieft. In der postglazialen Zeit haben die Seitenbäche beträchtliche Schuttkegel in das Flaupttal vorgeschoben.

In der gesamten bearbeiteten Flußstrecke werden bedeutende Geschiebemassen mittlerer Größe zu Tale gefördert.

In bodenkultureller Flinsicht besteht das Einzugsgebiet zu 27% aus Wäldern, zu 39% aus Hutweiden und Alpen und zu 7% aus Äckern, Wiesen und Gärten. Die restlichen 27% sind unproduktives Land.

W asserkraftverhältnisse.

6*1

8*7    „

In der beschriebenen Flußstrecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 18.663*8 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen 75*0 von bestehenden Wasserkraftanlagen ausgenützt und 99*2 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß sich die noch verfügbaren Wasserkräfte auf 18.489*6 Brutto-Pferdekräfte beziffern.

u.

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

000

0-31

11

12

13    14    15    16    17

18    19 ! 20    21

22

Seehöhen bei Nieder-wasser in m

548-9

552-1

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

6090

6080

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

8190

8180

zehnmonatige

Betriebswasser

12930

12910

Absolutes Gefälle in m

3-2

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

8185

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

349-3

Pusarnitz

Möllbrücke

2-9

8160

315-5

1-30

1-48

1-60

555-0

555-7

556-3

6060

8140

12820

0-7

8135

75-9

6050

8130

12810

0-6

8130

65-0

6050

8130

12800

(Taborbach)

6020

8090

12700

52-2

93-6 2595-8

2-06 —

3-7

8085

398-9

CT

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in den Pegelprofilen „Möllbrücke“, km 1-48, und „Kolbnitz“, km 8-30, und den in Flußkilometer 33-07 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen ungefähr 147, beziehungsweise 256 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers.

Zur Ermittlung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstation Kolbnitz.

Die Gefällsverhältnisse der Moll und der an ihr gelegenen Wasserkraftwerke sind durch ein fortlaufendes trigonometrisches Nivellement, welches an die Höhenmarke (559-7506 m über der Adria) des k. u. k. Militär geographischen Institutes am Bahnhof in Möllbrücke-Sachsenburg anschließt, ermittelt worden.

2-23

560-0

6010

8080

12680

6-7

8070

720-9

3-31

566-7

6000

8060

12650

Mühldorf

7-6

8055

816-2

5990

8050

12630

4-34

574-3

5720

7670

11850

(Mühldorferbach)

12-3

7650 1254-6

5690

7630

11760

6-10

586-6

(Auerniggraben)

6-50 —

5670

7600

11690

17-7

7560

1784-2

Kolbnitz

Kolbnitz

8-30

8-57

8-80

604-3

607-7

608-7

5610

5600

5600

7520

7510

7500

11540

11520

11500

3-4

1-0

7515

7505

340-7

100-1

(Rückenbach)

21-6

5-6

5470-9

8-79 —

5450

7300

11150

7-0

7290

680-4

5440

7280

11110

9-49

615-7

(Linitzgraben)

Zandlach

9-82

619-2

5420

5420

5400

5390

7250

7250

7220

7200

11070

11060

11010

10970

3-5

7250

338*3

(Bernitzgraben)

10-4

7210

999-8

- 10-97 -    10-87

629-6

(Teuchlbach)

Kärnten

Spittal

Penk

Penk

12-50

12-52

13-20

635-7

636-0

637-8

5040

6740

10200

6-1

6720

546-6

5010

5010

4990

6700

6700

6680

10120

10120

10080

0-3

1-8

12-5

6700

6690

6660

26-8

160-6

1110-0

- 14-77 -

4970

6640

10000

Pfaffenberg

15-00

15-78

650 3

653-6

4870

4850

6500

6480

9760

9700

(Zwenberg-

Pfaffenbergergraben)

3-3

10-1

6490

6430

285-6

865-9

1-2

3792-1

Cn

- 17-58 -

4780

6380

9500

18-40

663-7

(Wunzenbach)

Obervellach

4740

4730

6330

6310

9410

9360

2-7

6320

227-5

19-16

666-4

4590

6130

9060

(Kapponigbach)

7-0    6110    570-3

4550

6090

8980

- 20-50 -

20-60

673-4

(Mallnitzbach)

3690

5000

7650

Obervellach

Söbriach

6-1

4985    405-4

3670

4970

7580

22-28

679-5

3640

4930

7530

(Söbriacher

Gießbach)

5-4

4910

353-5

- 23-52 -

3610

4890

7460

24-00

684-9

(Raggabach)

3510

4750

7260

Flattach

6-1

4735

385-1

- 25-98 - 25-10

691-0

3490

4720

7200

1942-3

9-6

4700

601-6

3460

4680

7140

26-27

700-6

(Wollinitzbach)

3410

4610

7040

- 26-28 -

3-2

4610

196-7

3410

4610

7040

26-53

703-8

(Fragantbach)

Fragant

2990

4050

6200

24-8

4035

1334-2

2910

728-6

2960

4020

6140

Summe .

15309-5

75-0

99-2

13801-1

1 2 3 ! 4 5 6 |'7

10

11

12    13

14

15    16    17    18

19 j 20

tsi

22

Anteil an

Sekundliche Abflußmenge in l für das

t-

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Fürtrag . 15309-5

750

99-2    13801-1

29-10    728-6

2960    4020

6140

3-4

4015    182-0

2960    4010

6120

- 29-31 - 29-31    732-0

(Kreidebach)

2284-7

2940    3980

6070

14-5

3975

768-5

2930    3970

6050

30-20    746-5

(Sagasbach)

Gössnitz

2870    3890

5930

0-7

3885

36-3

30-67

747-2

2860    3880

5910

5-2

3860

267-6

2830    3840

5840

32-23

752-4

(Matschezgraben)

578-6

- 32-90 -

2810    3820

5810

5-4

3815

274-7

Kärnten

Spittal

Stall

33-07

557-8

2810    3810

5800

(Wöllabach)

- 33-58 -

2610    3540

5390

12-5

3525

587-5

2590    3510

5330

35-16

770-3

(Trissnigbach)

2580    3490

5310

5-4

3485

250-9

2580

3480

5300

35-79

775-7

(Stallbach)

Stall

2550

3440

5240

1825-2

40

3435

183-2

36-28

779-7

2540

3430

5210

17-7

3405

803-6

2500

3380

5120

38-00

797-4

(Luisenbach)

2480

3350

5080

Summe .

18663-8

75-0

99-2

18489-6

10

11

12

13    14    15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    552-1    800

800

Drau km 306-73 bis Moll km 0-31

4-

4-3

4-3

Werkskanal 1. U.

551-7    800

800

0-535

cn

550-2    800

Säge

Ambros Pichler

16-0

16-0

800

CO

29-9

29-9

1-152    547-4    800

800

CM

Drau km 308-01 bis Möll km 1-30

Werkskanal r. U.

0-000    555-0    800

554-5    800

800

800

Cn

5-3

5-3

0-515

ly

552-2    800

Säge

800

>v

.t-*

Anton

Supersperger

Erlaß der k. k. Landesreg. v. 25./VII. 1894, Z. 5617

24-5

24-5

25-6

25-6

1-085    549-8    800

800

0-000    560-0    760

770

--i

7-1

7-2

760

770

0-094    559-3

Einmündung des Taborbaches

800

800

800

800

o>

1-60 bis 2-23

Werkskanal 1. U.

0-442    559-3

559-2

800

800

Abzweigung des Kanales 3 b

800

800

1-1

1-1

A-

0-468

Säge

Josef Mosser

11-7

11-7

558-1

800

800

ob

19-2

19-2

800

800

0-527    556-3

Einmündung des Kanales 3 b

800

800

1-1

1-1

0-640    556-2

800

800

o>

er

0-442 Post 3 a bis 0-527 Post 3 a

Werkskanal 1. U.

0-000    559-3

0-009

559-3

558-0

cp

Hausmühle

Josef Mosser

*) Bei Niederwasser außer Betrieb.

0-108    556-3

0-000    607-7

600

600

8-30 bis 8-57

1-6

Werkskanal r. U.

0-228

0-268

0-000

607-5

604-8

604-3

636-0

600

600

600

300

600

600

600

300

to

Säge

Paul Walter

21-6

21-6

4-0

1-6

4-0

Gn

12-50 bis 12-52

Werkskanal 1. U.

636-0

300

300

0-021

635-7

300    300

OJ

Mühle

Melchior Penk vulgo Krawetter

1-2

1-2

0-021

635-7

300

300

Zusammen .

75-0

75-0

99-2

99-3

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Gustav Kohlfürst.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

ver-

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen zeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen. Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Sagasbacb

Fragantbach

WolHnitzbach

Co

£7“

Cr-

Qj

ca

Ö*

Pb

\)<&\\

Wöllabach

Raggabach

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Moll von km O'OO bis km 38 00.

--^bach

Söbriacher-C/e^J£s.

K.

apPoni,

'&baCL

Katasterblatt Nr. 196 u. 197, aufgelegt im Jahre1913.

Flußband.

Zwenberg-Pfa/W

ô Ober vellach

Moll m—

erger.

Rückenbach

Llnitzgraben

Mühldorferbach

$ Kolbnitz

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau. Flußgebiet III. Ordnung: Moll.

llb°rbach

ft

Wunzenbach

Auerniggraben

Teuchlbach

Möllbrücke <$ ©

Bernitzgraben

800

m L Längen profil.

Zeichenerklärung: (^größere Ortschaft,

@industrielles Kraftwerk, OHöhenmarke.

790

780

770

s

r^.

2

CD

NO

CD

Df

CD

Kapponigbach

Wunzenbach

Zwenberg-Pfaffenbergergraben

Bernitzgraben

Rückenbach

Auerniggraben

Mühldorferbach

Taborbach

§ oo •

s &

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Teuchlbach

Linitzgraben

CD    CD    CD    CD    CD

CD    CD    CD    CD    O

OO    CO    CN    CD

t"-—    n*    n*—    n»

cn

oo

CD

g

CO

CO

cn    cr>

NO    4*

cd    cd

CD    CD

ÖD

CO

CD

ÖD

OO

CD

Mallnitzbach

g

CP

CD

5498-1

g

co

S

CO

g

CO

g

CO

g

CO

Seehöhe in Metern

Wollinitzbach

Raggabach

•CD

no

8

CO

CD

g

CO

Cn

co

CD

§

LO

cn

CD

Luisenbach

Stallbach

Trissnigbach

Wöllabach

Matschezgraben

L. Sagasbach

Kreidebach

Abflußmengen

Fragantbach

Söbriacher-Gießbaeh L

Abflußmengen in Sekundenlitern

CD    g    g    g    g    g    g

OO    CO    kJ-    CN    CD    OO    CO

LO    LO    lO    LO    LO    N"

S ^

g GO

g

CD

3793-3

4243-5

g

CN

TF

den Werkskanälen.

__1500

Ir

..

-- 3800

-- 3600

-- 3400

co

en

s

LO

3246-7

3219-9

.G

-- 3200

cn

o-i

CD

3059-3

EL .1000

-- 3000

g

LO

eu

CO

741-6

2800

cn

CO

CD

_ _ 2600

S

LO

24591

500

2392-4 J

__ 2400

LO

CN

2284-7

-S

Cn

2118-6

-Ö--

*3-

co

__ 2200

g

LO

-4

£4

g-4

£-£

31

30

29

28

27

26

£4

23

22

<£1942-3-£

21

20

19

18

17

16

■^1949-3 “9-

15    ¹⁴

2018-5

9î

il

2001-0!

rrri T

JL 2000

13

12

11

10

CN

oo

Cn

1936-0

1663-7

1536-9

1537-1

Ôî

1237-7

1183-4

CP

g

LO

Brutto-Pferdekräfte 33

803-6

986-8

542-3

578-6

274-7

950-5

768-5

798-3

570-3

196-7

797-8

Wasserkräfte.

/\ verfügbare

verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

1338-1

999-8

816-2

Brutto-Pferdekräfte

g

LO

CD

*E=

CD <=>

cm

CO

oo

37

36

-9— --9

1-2

27-2

40-2

82-3

145-8

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

■9

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanäle

Werkskanäle 3

Mühle des Melchior Penk

Säge des Paul Walter

2H

Wasserwerke

1.    Säge Josef Mosser

2.    Hausmühle Josef Mosser

3.    Säge Anton Supersperger

4.    Säge Ambros Pichler

MJ

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 198 u. 199, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Vereinigte und Pöllander Zeier

von km 0*00 bis km 42*35.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung: Vereinigte und Pöllander Zeier.

Situationsskizze.

Malsstab.

1000m 0    1 Z 5    4    5    6    7    6

^ r* o ii i

U.

GRADISCA

-^'■•[pSnirndl

■r Raëèva.

ijhi.irhüw \

50    /

/*

LY

....

-<?5

r~

...

.•*

ÈSalilotj

k\

Pitllwid l¥.

HH

yl

if*

~i

àEisnem

(L

J (g \

rf\ \{ *

.<$-

öSelzmh

y"

XancheijZ £"■

.J*,

FJtJf

■(

(1410 m) bis Sv. Jera einen nach Südosten offenen Bogen und fällt schließlich ostwärts über den Jancen vrh (1832 m), den Spicasti hrib (835 m), den aussichtsreichen St. Jodoci (845 m) und die Smarjetna gora, das Hochplateau von Oberkrain erreichend, zur Mündung der Zeier in die Save ab. Auf das rechte Ufer übersetzend, verläuft die Wasserscheide in südwestlicher Richtung über die Höhen Na borst (449 m) und Martin hrib (689 m) zum Golek hrib (807 m), dann westwärts über den Otosec (1021 m) und den Ostroż (920m) zum'Pasji ravan (1030 m) und kehrt dann in südwestlicher Richtung über den Ovcji hrib (934 m) und den Lavrovec (889 m) zum Gradiśće (770 m), dem Ausgangspunkte der Beschreibung zurück.

Über die Unterteilung des Einzugsgebietes der hier behandelten Zeier-strecke gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Die Pöllander Zeier von den Quellen bis km 42*35

Die Żirovnica 1. bei km 42*35 .................

Die Pöllander Zeier von km 42*35 bis km 39*30.. .

Die Osojnica 1. bei km 39*30...................

Die Pöllander Zeier von km 39*30 bis km 38*80...

Die Raceva r. bei km 38*80 ...................

Die Pöllander Zeier von km 38*80 bis km 32*87    .

DielZavodnica 1. bei km 32*87 .................

Die Pöllander Zeier von km 32*87 bis km 29*10.. .

Die Kopaćnica 1. bei km 29*10.................

Die Pöllander Zeier von km 29*10 bis km 26*10. . .

Die Brebovnica r. bei km 26*10 ...............

Die Pöllander Zeier von km 26*10 bis km 22*85.. .

Die Locivnica 1. bei km 22*85 .................

Die Pöllander Zeier von km 22*85 bis km 13*90. . .

Die Sopotnica 1. bei km 13*90 .................

Die Pöllander Zeier von km 13*90 bis km 12*10.. .

Der Bukovpotok r. bei km 12*10...............

Die Pöllander Zeier von km 12*10 bis km 10*17.. .

Die Hrastenica r. bei km 10*17.................

Die Pöllander Zeier von km 10*17 bis km 9*30 . . .

Die Selzacher Zeier 1. bei km 9*30 .............

Die Zeier von km 9*30 bis km 8*45.............

Die Suha 1. bei km 8*45.......................

Die Zeier von km 8*45 bis km 3*40.............

Die Locnica r. bei km 3*40.....................

Die Zeier von km 3*40 bis km 0*00.............

. 27*8 km* ■ 17*2 „ 5*9 „ 11*5 „ 0*3 „ 23*0 „ 15*0 „ 26*9 „ 9*4 „ 51*3 „ 8*1 „ 29*9 „ 7*1

¹¹ V

CM CO

8*7 „ 2-7 „ 9*3 „ 4*2 „ 17*5 „ 0*4    „

224*7 „ 0*8 „ 16*4 „ 39*6 „ 17*1    „

20*5    „

/jm.srfirnwiissrrné^^

Beschreibung des Gebietes.

Die Pöllander Zeier entspringt am Westabhange des Gradiśće. Der Bach hat in seiner oberen Strecke einen nordwestlichen Lauf, wendet sich nach Aufnahme der Zirovnica nach Norden, dann bei der Mündung der Zavodnica nach Nordosten, um nach Aufnahme der Selzacher Zeier nach Südosten abzubiegen und bei Zwischenwässern in die Save zu münden. Von der Einmündung der Selzacher Zeier angefangen, führt der Bach den Namen Vereinigte Zeier, oder schlechtweg Zeier.

Der behandelten 42*35 km langen Strecke kommt bei einem Höhenunterschiede von 179*5 m ein Durchschnittsgefälle von 4*2 %₀ zu. Die oberste Stufe bis km 34*00 hat 3*3 %₀, die Steilstufe von km 34*00 bis km 31*71 16*4 %₀ und die Schlußstrecke von km 16*38 bis zur Mündung in die Save 3*6%„ Gefälle.

Die Wasserscheide führt, von Gradiśće (770 m) ausgehend, in einem nach Norden offenen Bogen über den Mrutni (891 m), den Idersk (844 m), den Hradiśće (995 m) sowie den Praprotno brdo (1006 m) zum Javorju dol (742 m), dann weiter zugleich als Landesgrenze zwischen Krain und dem Küstenlande in vorherrschend^ nördlichem Verlauf über den Bevk (1050 m) und den Śkofje (974 m) zum Ćrni vrh (1288 m). Von hier zieht die Scheidelinie westwärts zum Porzen (1632 m), dann wieder gegen Norden über den Hoc (1512 m) und den Kup (1042 m) bis zum Zlatnik (1598 m), wo sie sich von der Landesgrenze trennt. Vom Zlatnik aus läßt sich die wasserscheidende Linie östlich über den Ćrni vrh (1487 m) und den Sladki vrh (1668 m) bis Kosmati vrh (1644 m) verfolgen, beschreibt dann, sich gegen Norden wendend, über den Zelenik (1580 m), denVisokivrh (1393 m) und den Kotlić

Es umfaßt somit das gesamte Einzugsgebiet der Zeier vom Ursprünge bis zur Mündung in die Save 649*2 km-.

Die Pöllander Zeier, an der Grenze von Werfener Schiefer und den ihn überlagernden Triaskalken zutage tretend, durchquert im Oberlaufe ein aus ersteren Schichten aufgebautes Gelände mit eingeschalteten schmalen Ketten aus Muschelkalk sowie eine breitere Partie von Grödner- und Karbonsandstein, welche mit einer Verwerfung gegen eine Scholle von Hauptdolomit absetzt. Von der Mündung des Kopaćnicabaches abwärts bezeichnet die Zeier die Grenze zwischen stark gefalteten Triaskalken im Süden und paläozoischen Sandsteinen nebst Schiefern im Norden, welche letzteren Gesteine von Log abwärts beide Gehänge zusammensetzen. Von hier ab bilden sie auch die äußere Umrandung des Krainburger Beckens, an welcher sich weiters Grödner Sandsteine, Schiefer und Plattenkalke der unteren Trias sowie gefaltete oli-gozäne Konglomerate beteiligen, die vom Bachlaufe auf der Strecke bis Bischoflack durchschnitten werden. Von hier ab bis zur Mündung wird der Bach nur auf der Südseite von Höhen aus Triaskalk begleitet, während auf der Nordseite das niedrige Ufer aus fluvioglazialen Saveschottern besteht.

In der Strecke der Pöllander Zeier ist die Geschiebeführung sehr gering, während die Vereinigte Zeier von Bischoflack bis zur Mündung ziemlich große Mengen mittleren Geschiebes führt.

Vom Nährgebiete entfallen auf Waldbestände 60%, auf Äcker und Wiesen 22% und auf unkultivierten Boden 18% des Einzugsgebietes.

W asserkraftverhältnisse.

zum

Bei dem jährlich zu gewärtigenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 4009*2 Brutto-Pferdekräfte, wovon 587*0 durch bestehende Wasserwerke bereits ausgenutzt, 141*8 durch Gefällsverluste verbraucht, mithin 3280*4 Brutto-Pferdekräfte noch verfügbar sind. Die Flußstrecke bietet in der Steilstufe von km 34*00 bis 31*17 mit Einbeziehung der Zavodnica, sowie ferner durch den Umbau der bestehenden landesüblichen Werke noch reichliche Gelegenheit zur wasserkraftlichen Ausnutzung.

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    13

14    15    16    17    18    19 I 20    21

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

22

Anmerkung

Zwischenwässern

Zwischen

wässern

Obersenitza

Preska

0-00    308-1    2850

0-37    308-2    2840

— 1-20—    1-60    310-2 2810

1-95

314-3    2800

315-2    2800

4460

4450

4410

4400

4400

5530

5520

5480

5470

5470

0 1    4455    5-9

2-0    4430 118-1

4-1    4405 240-8

0-9    4400    52-8

234-7

58-6

124-3

Altlack

Retetsche

Zau

chen

Draga Zeier

—2-73— 3-00—

3-40    318-3

2760

4340

5430

3-1    4370    180-6

500

2690

4220

5280

(Locnica)

552-7

—5-44—

-6-50—

—6-90—

—8-77—

5-50    325-0    2620

8-45    332-1

2520

2440

4110

5200

6-7

4165

372-1

3950

3830

5090

4960

7-1

3980

376-8

(Suha)

9-30    335-0

2410

3800

4930

2-9    3815    147-5

524-3

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund der an der PöllanderZeier beiPodgora (fcm 29-100), bei Vodovlje (km 11-900), bei Bischof lack (km 9*300) und an derZeierbei Zauchen (km 8-450) und in Zwischenwässern (km 0-000) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit durchschnittlich 182 °/₀, beziehungsweise 280 °/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen an der Pöllander Zeier bei Vodovlje (km 11-900), und an der Zçier bei Zauchen (km 8-450), ferner der an der Selzacher Zeier befindlichen Pegel in Bischoflack (km 0-215) und in Dolenjavas (km 11-600) herangezogen.

Sämtliche Höhenkoten des Bachlaufes wurden mittels

1350

2210

2840

(Selzacher Zeier)

Bischoflack

Bischoflack

Burgstall

9-32    335-2    1350

9-62    336-3    1350

338-4    1350

9-70

339-5    1350

10-17    340-4

1350

1280

-11-20—    11-20    342-4    1270

—11-65—

11-90    344-4    1260

1260

2210

2840

0-2

2210

5-9

geometrischen Nivellements ermittelt und an das durch die Höhenmarke des Militärgeographischen Institutes in Krainburg mit der Seehöhe 386-7248 m bestimmte Savenivellement angebunden.

2210

2210

2210

2210

2120

2100

2090

2090

1-1

2840

2830

2830

2830

2680

2660

2650

2210

35-3 f )

2-1

1-1

0-9

2210

2210

2210

61-9

32-4

26-5

(Hrastenica)

20

20

94-3

67-7

*) Godeschitz.

**) Dolenja Dobrava.

f) Die Ziffer 35‘3 ergibt sich aus 32-4 -f- 2-9 PS, welche letztere aus dem Wasserzufluß (700 l) des Werkskanales der Selzacher Zeier, der bei km 9-320 in die Pöllander Zeier mündet, entstehen.

2110

2095

50-3

55-9

12-10    345-3

2650

0-9

2090

25-1

Sminz

1220

2030

2570

(Bukovpotok)

293-5

Sminz

13-90    351-1

1210

1180

15-70    353-6    1160

17-68    360-4    1130

2010

2550

1950

1920

1850

2470

2420

2360

5-8    2020    156-2

(Sopotnica)

2-5

6-8

1935

1890

64-5

171-4

Krainburg

IJä

c Sä

Visoko

-18-00-

-18-70-

-18-88—

-19-52—

17-70

360-4    1130

362-1    1130

1900    370-2    1120

20-09    373-1    1100

20-10

373-1    1100

1860

1860

1820

1810

1810

00

1860

00

42-2

235-9

2360

2360

2320

2290

2290

1-7

8-1

2-9

0-0

1-5

1860

1840

1815

1810

1810

42-2

198-7

70-2

00

Pölland

-20-65-

374-6    1100    1810

%

2290

36-2

36-2

449-1

Krain

Dobie

Dolen-

verd

-24-50-

21-00    376-7    1090

22-85    382-2

26-10    392-6

2-1

1790

1800

50-4

2260

5-5

1770

1070

1750

2210

980

950

830

1610

1560

2030

1970

129-8

(Locivnica)

10-4    1585 219-8

IJ

-25-27—

-26-10— 27-19    395-9    820

1380

1730

(Brebovnica)

219-8

3-3

1365

1350

1700

60-1

Trata

Goreina vas

27-24    396-4    820

27-28

396-4    810

398-8    810

27-44    399-1    810

1350

1700

0-5

00

1350

1700

2-4

1350

1700

0-3

1350

1690

1350

1350

1350

1350

9-0

o-o

43-2

5-4

55-9

13-2

162-7

bis

-27-75—

27-45

399-1    810

1350

1690

0-0

1-1

1350

1350

0-0

400-2    810

1350

1690

5-3

19-8

790

1320

1335

94-3

Hotaule

29-10    405-5

1660

590

970

1220

(Kopaćnica)

0-4

29-11    405-9    590

970

970

5-2

1220

0-7

-29-60-

29-23

406-6    590

970

970

91

1220

2-6

409-2    590

970

970

33-6

1220

13-3

950

168-5

31-71    422-5    560

930

1170

3-1

32-06    425-6    560

920

1160

4-6

925

38-2

56-0

32-3

320-4

und

430-2    560

920

920

56-4

1160

Oßlitz

32-32

1-1

920

13-5

Terbia

431-3    560

32-87    438-2

920

1160

6-9

550

910

1150

915

84-2

460

760

950

(Zavodnica)

1-6

755

16-1

33-06    439-8    460

750

950

2-4

750

24-0

442-2    460

750

950

33-10

1-9

750

19-0

444-1    460

750

950

-34-60-

34-00    460-0    460

740

930

15-9

745

157-9

Ledinica

Dobratscheva

2-3

730

22-4

35-40    462-3    430

464-8    430

35-88

466-8    430

720

710

710

910

910

910

2-5

20

715

710

23-8

18-9

Loitsch

Sairach

Sairach

Bresnik

Opale

-38*30—

-38-80— 38-80    476-2

39-30    479-7

9-4

685

85-9

10

-40-50—

-41-30—

400

660

840

67-7

37-7

3300

bis

310

310

260

41-30    483-7    240

42-05    487-5    230

230

510

650

(Raceva)

510

650

3-5 | 510 j 24-8

430

400

390

390

540

500

490

40

3-8

0-1

Osojnica

415

395

390

22-1

200

0-5

42-35    487-6

490

150

250

310

(Èirovnica)

Zusammen

4009-2

587-0

141-8 3280-4

co

10

11

12

13

14    15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

315-2    4400    2800 11250

1-600 bis 1-950

0-0

0-0 0-0

315-2    4400    2800    11250

Werkskanal 1. U.

o-ioo

4-0 Papierfabrik

311-2    4400    2800 11250

Leykam-Josefs-thal A.-G.

1)    Betriebswasser.

²)    Fehlwasser.

234-7    149-3 600 0

1-0

58-6    37-3    1500

0-250

310-2    4400    2800 11250

0-000

339-5    2210    1350

339-5

¹) ') l) ²)

1490 720 030 720

0-0

0-0 0-0

0-039

1-6

Mühle

Anton Gaber

co

9-620 bis 9-700

Werkskanal 1. U.

0-061

0-084

337-9    1490    630

339-5    720    720

337-9

')

720

1^

IM

630

337-9    2210    1350

336-3    2210    1350

1-6

Säge

1-6 Lohgerberei

Technischer Befund vom 29. und 30. August 1889    31-8    13-4

Bezirkshft. Krainburg

Technischer Befund vom

Anton Gaber    29.U.30. August 1889 der 15-4    15-4

Bezirkshft. Krainburg

Blasius Pokorn

Technischer Befund vom 29. und 30. August 1889 der Bezirkshauptmannschaft Krainburg

47-1    28-8

co

17-680 bis 17-700

Offener Einlauf 1. U.

0-000

0-020

362-1    1860    1130

360-4    1860    1130

1"7 Mühle und Säge Gregor Mrcina

42-2    25-6

>4^

20-085 bis 20-100

Offener Einlauf r. U.

0-000

0-015

0000

374-6    1810    1100

373-1    1810    1100

398-8    890    430

398-8

I) 2)    1)    2)

430 460 50 380

L5 Mühle und Säge Paul Debeljak

36-2    220

0-0

o-o 0-0

lO

27-190 bis 27-280

0010

2-0

Mühle

Werkskanal r. U.

0-018

0-085

'0-000

396-8    430    50

398-8    460    380

396-8

1) 2) 1) 2) 460 430 380 50

395-9    890    430

398-8    460    380

2-0

0-9

Säge

Technischer Befund vom Franz Stanonik Oktober 1899 der Bezirks- 1L5 hauptmannsch. Krainburg

1-3

Technischer Befund vom

Franz Stanonik Oktober 1899 der Bezirks- 12-3    10-1

hauptmannsch. Krainburg

10-7    5-2

CO

27-240 bis 27-280

0-0

398-8    480    380

Werkskanal 1. U.

0-035

20

Säge

Franz Stanonik

12-3    10-1

396-8    460    380

0-4

co

0-042

396-4    460    380

27-435 bis 27-450

Offener Einlauf r. U.

0-000

0015

0-000

400-2    1350    810

399-1    1350    810

409-2    970    590

409-2

') 2) 1) 2) 490 480 300 290

1-1

0-0

Mühle

Johann Fortuna

Technischer Befund vom September 1899 der Bezirkshauptmannschaft Krainburg

19-8    11-9

0-0 o-o

00

29-110 bis 29-230

0-039

2-1

Säge

Franz Dernsar

13-7    8-4

407-1    490    300

Werkskanal 1. U.

0-042

0-122

0000

409-2    480    290

407-1

¹) ²) ‘) ²) 480 490 290 300

405-9    970    590

431-3    600    560

2-1

1-2

Säge

Franz Dernsar

13-5    8-1

15-5    9-4

co

32-060 bis 32-320

1-3

10-4    9-7

430-0    600    560

Werkskanal r. U.

0-260

3-6

Säge

Maria Pivk

28-8    26-9

426-4    600    560

0-8

6-4    6-0

0-262

425-6    600    560

Fürtrag 519*3 33P3 600-0    104-1    69‘6    150-0

10

11

12

13    14    15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

519-3

331-3

600-0

104-1

69-6

1500

0-000

444-1    750

460

0-3

443-8

') ²)

') ')

30

1-8

') Betriebswasser. ²) Fehlwasser.

'Ml

'um

60

33*060 bis 33-100

0032

2-6

Säge

Johann Glad

15-6

13-9

441-2    450

400

Werkskanal 1. U.

443-8    300

60

0 039

441-2

*) ²)

:!im

1) 2) 60 400

2-6

Mühle

Johann Glad

10-4

2-1

1-4

14-0

8-6

0-044

439-8    750

460

0000

466-8    710

430

00

466-8

‘) <)

2) 2)

0-0

o-o

'mH

260

270

1611

0020

1-8

Schmiede

Jakob Polanśek

10-8

6-5

465-0    450

270

466-8    260

160

35-400 bis 35-880

0029

1*8

Mühle

465-0    ^

²)

~)

Jakob Polanśek

6-3

3-8

Werkskanal 1. U.

0-196

0196

0-217

0000

260

iön

160

27ii

0-5

464-5

650

²)

•)

²)

CO

::su

50

1-5

Säge

Jakob Polanśek

13-0

7-6

4-7

2-9

463-0    650

464-5    60

4630

1 2)

60

650

462-3    710

487-5    390

380

50

1-5

Mühle

,) 2)

50

::n(i

0-7

Jakob Polanśek

1-2

1-0

6-6

4-0

430

230

to

41-300 bis 42-050

1-0

5-2

31

Werkskanal r. U. *)

486-5    390

230

0-667

2-0

Säge

Gregor Piculin

10-4

6-1

484-5    390

230

0-8

4-2

2-5

0-830

483-7    390

230

*) In km 0-730 des Werkskanales ist ein unterschlächtiges Wasserrad zum Antriebe landwirtschaftlicher Maschinen installiert.

Zusammen

587-0 373-3

141-8

92-5

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Johann Petrić.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

an

man

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75 die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch dieWerke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinären sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Katasterblatt Nr. 198 u. 199, aufgelegt im Jahre 1913.

Graphische Darstellung.

Die Vereinigte und Pöllander Zeier von km 0 00 bis km 42 35.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung:Vereinigte u. Pöllander Zeier.

Flußband.

\

Osojnica _ ç

;\

Zavodnica

Kopaćnica

Pöllander Zeier

g Sairach

-o

6 Goreinavas

Loöivnica

Sopotnica

Selzacher Zeier

Ô Pölland

Pöllander hip.r

3 Werke®

6 Zauchen

Ladja

Zwischenwässern

Ö.Utte

CO

Raöeva

FuschineÖ

Wrodechö

Bischoflack

7C-

490 m

n- Bischoflack

Brebovnica

4600-t_se'c

g

•^1-

Abflußmengen

Wehr

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft,® industrielles Kraftwerk, ©Elektrizitätswerk.

bei Niederwasser.

.-li

^4400- -

03

GO

£

CD

Loćnica

,924200--

.E

fcubl000_ _

OO

co

Wehr

=3

OO

CO

CO

Ä

CD

Wehr

£

«O

CD

g

CD

CD

CO

CD

Seehöhe in Metern

Wehr

Wehre

Selzacher Zeier

552-7

CN

co

485-3

524-3

380 _ _

435-4

370__

419-3

Wehr

408*7

395-3.

403*5>

394-3Y

360 __

376-3.

360-8.

g

CO

5

CO

GO

CO

CD

CO

NO

CD

Einmündung der Zirovnica

Kopaćnica

Brebovnica

Cg

CO

TT

Osojnica "1 Raöeva

Abflußmengen

Zavodnica

Loöivnica

Wehr

Sopotnica

Bukovpotok

Hrastenical__

Werkskanal

Abflußmengen in Sekundenlitern

CD CD

F—?

CD CD

co

wo

Igo

iS?

co

CN

g

WO

CD

WO

CD    CD

OO    CO

411-7

⁴¹2i 1800_ _

1600_ _

Ä

CD

CD)

CD

Ts

§.

CD

Tl

----3

2!

nsi

"eoj

aS1

218-4

Werkskanal

Werkskanaf

Werkskanal

Offener Einlauf

/\ verfügbare

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte 3* innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

-2

cg

231-8

verbrauchte.

219-8

Offener Einlauf

216-4.

286-6

Offener Einlauf

CD

CN|

Werkskanal

Wehr'

co

er»

213-6

278-1

237-2.

372-1

293-6

293-3

Wphr

s

co

<>

<>

<>

<i>-196*0

1400_.

1200_ _

1000__

800_ _

g

-cf

g

co

w

CD

S

co

g

CD

S

CN

I

CN

g

CN

KD

KD

40

39

38

37

36

35

<>

<>

34

33

30

29

28

21

172-2.

•$-

25

24

23

22

21

180-2.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

171-7.

181-3

11

10

140 PS

153-3.

154-1.

162-7.

1620

156-2.

156-1

147-5

120

129-8.

100

80

60

40

Brutto-Pferdekräfte

67-4

62-4

105-4

81-4.

84-2.

ml

88-3

114-1

94-3

42-6

38-7.

45-6

119-5

120-8.

63-OJf

69-1

36-2

42-2

42-2

58-9.

Brutto-Pferdekräfte

O    CD

CN    CD

ĆM

LO

oo

20-5

19-8

19-8

26-511

. 8-8.

CD CD CD CD OO CO    CN

Kilometrierung42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

<>

28

27

26

<>

25

24

23

<>

<>■

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

M-Ą-

<>

<>-

CD

Werkskanäle

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanal Werkskanal

Werkskanal

Wasserwerke

Säge Gregor PiCulin

Schmiede, Mühlen u. Säge Jakob Polanäek

Säge u. Mühle Johann Glad

Säge Maria Pivk

Sägen Franz Demśar

Mühle Joh. Fortuna =•=£. Mühle u. Sägen Franz Stanonik*^

jo

JO

CD

.=*

Mühle u. Säge Paul Debeljak

*3

CS

CD

Mühle u. Säge Gregor Mrcina—»gi

5T

5.

Mühle u. Säge Anton Gaber g-Lohgerberei Blasius Pokorn

Werkskanal

Papierfabrik Leykam-Josefstal

i

»

vt

r*,

;

3*

;

■

....

ù -v

v

V

•v

'...

?

t

♦>

-,

r

».

<

+.

ï

.

•*

i

i

■

.

■ 'S .

¹

K-

mm

W asserkraft-Kataster.

! ...11 Y

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Darstellung.

. •    ' i •• i •    ! : -l

Katasterblatt Nr. 200, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Selzacher Zeier

von km 0*00 bis km 26*35.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung: Vereinigte Zeier. Flußgebiet IV. Ordnung: Selzacher Zeier.

Situationsskizze.

Mafsstob.

1000m    0    1

cxj H

- -f'

lQ -

co —

7 ô 9    10 km

^■A

tiRADISCA

SłY

A\

«f

Mi

A.

■ <&/

X.—i

Vom Hoc (1512 m) ausgehend zieht die Umfassungslinie des Niederschlagsgebietes, zugleich die Landesgrenze zwischen Krain und dem Küstenland bildend, in nördlicher Richtung über den Kup (1042 m) zum Zlatnik (1598 m), wo sie sich von der Landesgrenze trennt. Vom Zlatnik aus läßt sich die Linie östlich über den Ćrni vrh (1487 m) und den Sladki vrh (1668 m) zum Kosmati vrh (1644 m) verfolgen; sie beschreibt dann gegen Norden über den Zelenik (1580 m), den Visoki vrh (1393 m) und den Kotlic (1410 m) bis Sv. Jera (857 m) einen nach Südosten offenen Bogen und fällt schließlich ostwärts über den Jancen vrh (1832 m), den Spicasti hrib (835 m) und von dort südwärts über den Lavtarski vrh (823 m) zur Mündung der Selzacher Zeier in die Zeier ab. Auf das rechte Ufer übersetzend, verläuft die Wasserscheide in westlicher Richtung über den Lubnik (1024 m) und den Höhenrücken des Krivo brdo (885 m) zum Stari vrh (1205 m), ferner über den Mladi vrh (1370 m) und den Koprivnik (1389 m) zum Blegos (1562 m). Im weiteren westlichen Verlaufe erreicht die Umrahmungslinie die Landesgrenze gegen das Küstenland, die sie über den Ćrni vrh (1288 m), die Pocavska gora (1259 m) zum Porzen (1632 m), von da nach Norden zum Hoc, dem Ausgangspunkte der Beschreibung, begleitet.

Hinsichtlich des gesamten 224*7 km² großen Niederschlagsgebietes der Selzacher Zeier ergeben sich nachstehende Unterteilungen:

■ .A A

■ISaUlag^; / \/ :

C3

/Beberbâchj :

m

\Eisńern***

...w$ •    ,

sS

'■••....•StutlinskâAj5

':••........xs)

ïï/t^ V®

olemdoas J?J Seïzaçji \

% r-.yy^-syk/

)•.....

<ê

ü'

Sîfe

A--—VJ

fil

BisdiofladAhr.

__A

CO

Die Selzacher Zeier vom Ursprünge bis km 26*350 ....

Der Dainebach 1. bei km 26*350 ..............

Die Selzacher Zeier von km 26*350 bis km 22*200 ....

Der Davcabach r. bei km 22*200 ..............

Die Selzacher Zeier von km 22*200 bis km 20*700 ....

Der Beberbach r. bei km 20*700 ..............

Die Selzacher Zeier von km 20*700 bis km 20*400 ....

Der Plenżakbach 1. bei km 20*400 .............

Die Selzacher Zeier von km 20*400 bis km 17*970 ....

Der Smolevabach 1. bei km 17*970 .............

Die Selzacher Zeier von km 17*970 bis km 16*370 ....    1*6 „

Der Dasencabach 1. bei km 16*370    ..........

Die Selzacher Zeier von km 16*370 bis km 15*500 . .

Der Ćesencabach 1. bei km 15*500 ...........

Die Selzacher Zeier von km 15*500 bis km 15*120 . .

Der Studinskabach r. bei km 15*120..........

Die Selzacher Zeier von km 15*120 bis km 13*300 . .

Der Selzachbach 1. bei km 13*300    ...........

Die Selzacher Zeier von km 13*300 bis km 11*600 . .

Die Selzacher Zeier von km 11*600 bis km 10*450 . .

Der Jablonovcabach 1. bei km 10*450    .........

Die Selzacher Zeier von km 10*450 bis km 9*620 . . .

Der Bukovsicabach 1. bei km 9*620    .........

Die Selzacher Zeier von km 9*620 bis km 8*020 . . .

Der Luschabach r. bei km 8*020 ...........

Die Selzacher Zeier von km 8*020 bis km 1*050 . . .

Der Altlackbach 1. bei km 1*050 ........« . .

Die Selzacher Zeier von km 1*050 bis km 0*000 . . .

km²

r>

U^Cwvjw^OQOOK)

ix O) —< CO

v>

5,

,,

V>

y>

,,

r>

y>

y*

r>

37/s?

Cù II 03

Beschreibung des Gebietes.

Die Selzacher Zeier sammelt ihre Quellwässer am Ostabhange des vom Hoc nach Norden gegen den Zlatnik führenden Gebirgszuges. Sie fließt zuerst in südöstlicher, dann in nordöstlicher Richtung, wendet sich nach Aufnahme des Dainebaches gegen Osten und beschreibt von Sali log an einen großen gegen Süden offenen Bogen in einem zeitweise verbreiterten Tale, um sich bei km 9*300 mit der Pöllander Zeier, mit der sie die Zeier bildet, zu vereinigen.

Die hier behandelte 26*350 km lange Bachstrecke besitzt einen Höhenunterschied mit 222*6 m, beziehungsweise ein Durchschnittsgefälle von 8*45 %o- In der obersten Strecke, und zwar von km 26*350 bis km 22*500, das ist ober der Davcabachmündung, weist der Bach ein Gefälle von 14*35%o auf, was einer Senkungvon 58*8 m gleichkommt. Der Strecke von km 22*500 bis km 9*000 unterhalb der Bukovsicabach-mündung entspricht bei einem Höhenunterschied von 117*0 m ein Gefälle von 8*67%o, während der Mündungsstrecke von km 9*000 bis km 0*000 ein Höhenunterschied von 46*8 m das ist 5*20%₀ Gefälle, zukommt.

Das Quellgebiet der Selzacher Zeier liegt in einer mehrere hundert Meter mächtigen Schichtgruppe von dunklen, gutspaltenden Tonschiefern. Diese ziehen sich im Bachtal als schmaler Streifen abwärts bis Salilog, während die Höhen darüber von Kalken und Dolomiten wahrscheinlich devonischen Alters gebildet werden. Weiter abwärts quert der Bach diese letzteren Gesteine und bezeichnet sodann von Ćesnjica bis Doleinavas die Grenze zwischen ihnen im Süden und altpaläozoischen Grauwacken im Norden. Von Doleinavas bis! Bischoflack durchschneidet das Tal die Umrandung des Krainburger Beckens, nämlich der Reihe nach carbonische Tonschiefer, Grödner Sandstein, Muschelkalk und gefaltete oligocäne Konglomerate.

In der hier behandelten Strecke führt die Selzacher Zeier geringe Mengen kleinen Geschiebes. Von der gesamten Einzugsfläche nehmen Wiesen und Äcker 25%, der Wald 55% und unproduktiver Boden 20% ein.

W asserkraftverhältnisse.

Die Selzacher Zeier weist bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 2787*3 Brutto-Pferdekräfte auf, wovon 705*5 durch bestehende Wasserwerke ausgenützt und 117*7 durch Gefälls-verluste verbraucht werden, mithin bleiben noch 1964*1 Brutto-Pferdekräfte verfügbar. Die Bachstrecke bietet noch reichlich Gelegenheit zu wasserkraftlicher Ausnützung.

12 3 4    5    6    7    8

10

11

12 I 13

14    15    16    17

18    19    20    21

22

Anteil an

C/3

CD

-1

VT

n>

Sekundliche Abnußmenge in / für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

0-000    335-0    1060

1590

2090

0-4

1590

8-5

335-4    1060

1590

2090 -

0040

2-0

1590

42-4

337-4    1060

1590

2090

0-2

1590

4-2

0-215    337-6    1060

1590

2090

1-2

1590

25-2

338-8    1060

1590

2090

0-370

2-3

1590

48-8

341-1    1060

1590

2090

0-1

1585

2-1

0-585    341-2    1050

1580

2080

341-2    1050

1580

2080

- 0-60- 0-600

1-5

1580

31-6

342-7    1050

1580

2080

bis

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in Eisnern, km 20-600, Ober-Praprotno, km 8-020, und in Bischoflack, km 0-215, durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit durchschnittlich 204 °/₀, beziehungsweise 277% der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen der Pegel in Doleinavas, km 11-600, und Bischoflack, km 0-215, herangezogen.

Sämtliche Höhenkoten des Flußlaufes wurden mittels geometrischen Nivellements bestimmt und wurde dasselbe an den Nivellementzug der Zeier und Pöllander Zeier angebunden.

*) Hier ist nur jener Verbrauch ausgewiesen, welcher durch den Kanal Post 1 bei Verwertung der Gefällsstufe bis zur Einmündung des obgenannten Werkskanals in die Pöllander Zeier entsteht.

Die auf die Pöllander Zeier bei Niederwasser entfallenden 2-9 Brutto-Pferdekräfte sind in dem Katasterblatt Nr. 198 und 199 berücksichtigt worden.

*>

1-2

1580

25-3

174-7    18-7

70-6    4 a

0-850

1050

1580

2080

und

343-9

0-854

1050

1580

2080

0-2

1580

4-2

0-860    344-1

1050

1580

2080

0-2

1580

4-2

0-900    344-3

1050

1580

2080

0-3

1580

6-3

Bischoflack

Bischoflack

0-940    344-6

1-000

1050

1580

2080

0-7

1580

14-7

345-3

347-4

1-050    347-5

1-830    348-8

1050

1050

1050

1020

1010

1580

1580

1580

1550

1540

2080

2080

2080

2030

2020

2-1

0-1

1580

1580

44-2

2-1

(Altlackbach)

1-3    1545    26-8

Altlack

Altlack

1-634    348-8

1-645    348-8

1010

1540

2020

1010

1540

2020

Krain

Krainburg

1-656    348-8

1-667    348-8

348-9

353-5

1010

1010

1010

1010

1540

2020

1540    2020

1540    2020

1540

2020

0-1

4-6

3-4

1540

1540

1535

21

94-5

69-6

117-3

1-5

123-1

und

2-680

356-9

1000

1530

2000

01

1530

2-0

357-0

1000

1530

2000

2-700

2-3

1530

46-9

359-3

1000

1530

2000

11-0

1510

221-5

_[Ober-

Luscha

520 —

5-000

7-600

— 700-

8-020 -

8020

370-3

376-4

378-5

980

960

960

860

1490

1460

1450

1300

1960

1910

1900

1700

6-1

2-1

1475

1455

1200

382-2

40-7

(Luschabach)

3-3

1295

57-0

Wukouza

9 000

381-8

850

850

1290

1290

1690

1680

4-3

1290

74-0

9-620

386-1

(Bukovsicabach)

228-5

*■

820

1250

1640

5-9

1240

97-5

810

1230

1620

Selzach

10-450-

10-450

392-0

790

1210

1600

(Jablonovcabach)

7-7

1205

123-7

Doleinavas

11-550

11-720

11-800

399-7

402-4

402-7

405-6

780

780

780

780

1200

1200

1580

1580

1200    1580

1200

1580

2-7

0-3

2-9

1200

1200

1200

43-2

4-8

46-4

46-4

4-8

311-3

- 13-10 -

9-1

1190

144-4

770

1180

1560

13-300

414-7

(Selzachbach)

Selzach

750

1140

1500

2-9

1140

44-1

13-710

417-6

750

1140

1490

0-3

1140

4-6

13-750

417-9

750

1140

1490

338-4

Anteil an

U*

œ

CD

<2

jD

O

10

11

12    13

14    15    16    17    18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

-s

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

13-750    417-9    750    1140    1490

Übertrag .

1879-1    338-4

25-0

1115-7

0-4

1140

6-1

418-3    750    1140    1490

13-800

2-9

1140

44-1

Selzach

421-2    750    1140    1490

14-170    421-7    740    1130    1490

422-2    740    1130    1480

0-5

0-5

1135

1130

7-6

7-5

81-9

4-7

162-8 und

14300

2-7

1130

40-7

424-9    740    1130    1480

10

Selzach

4-5

1130

67-8

-14-540- 15-120    429-4

15500    431-2

740    1130    1480

740    1120    1470

740    1120    1460

(Studinskabach)

1-8    1120    26-9

Studeno

620    960    1250

(Ćeśencabach)

1-2

960

15-4

15-720    432-4    620    960    1250

0-6

960

7-7

433-0    620    960    1250

15-800

3-1

960

39-7

436-1    620    960    1250

2-8

955

35-7

11

620    950    1240

182-4

17-5

88-8

und

-16-370- 16-370    438-9

570    870    1150

(Dasencabach)

12

Set. Crucis

3-1

870

36-0

17-000    4420    570    870    1140

451-6    560    860    1140

9-6

865

110-7

17-480

3-7

860

42-4

455-3    560    860    1140

0-1

860

1-1

- 17-50 - 17-500    455-4    560    860    1140 -

2-0

860

22-9

560    860    1130

17-970    457-4

540    830    1090

(Smolevabach)

4-5

825

49-5

461-9    540    820    1070

Krain

Krainburg

Eisnern

Eisnern

19-000

3-0

820

32-8

464-9    540    820    1070

530    800    1050

20-400    477-0

500    760    1010

479-9    500    760    1010

12-1

810

130-7

56-2

47-6

13

197-0 und

20-660

482-6    500    760    1010

(Plenżakbach)

13a

2-9

2-7

0-8

760

760

760

29-4

27-4

8-1

-20-670-

500    760    1010

20-700    483-4

470    700    940

(Beberbach)

13-9    695    128-8

460    690    930

128-8

22-200    497-3

300    460    570

(Davcabach)

1-5

460

9-2

22-500    498-8    300    460    570

7-0

455

42-5

22-950    505-8    290    450    560

508-1    290    450    560

2-3

450

13-8

23-100

2-1

450

12-6

510-2    290    450    560

0-5

23-400    510-7    290    440    550

445

3-0

6-6

435

38-3

23-850    517-3    290    430    550

Larz

Sali log

1-6

430

9-2

518-9    290    430    550

23-900

2-8

430

16-1

521-7    290    430    550

14

1-9

430

10-9    46-6

22-9

271-4 bis

24-240    523-6    280    430    540

0-6

430

3-4

17

524-2    280    430    540

24-300

3-1

430

17-8

527-3    280    430    540

1-6

425

9-1

24-500    528-9    280    420    540

8-5

415

47-0

25-160    537-4    270    410    530

537-4    270    410    530

25-200

2-0

410

10-9

539-4    270    410    530

18-2

400

97-1

260    390    510

26-350    557-6

150    220    290

(Dainebach)

Summe .

2787-7 705-5

117-7

1964-5

10

11

12

13 |    14

15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Bruttopferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    337-4    1120

1060

0-0

0-000 bis 0-040

Werkskanal r. U.

0 004    337-4    1120

0015    336-3    1120

0030    335-3    1120

0032    335-2    1120

0-000    341-1    1410

341-1    1410

1060

1060

1060

1060

1060

1060

1-1

10

0-1

0-0

Mühle

Schmiede

Blasius Pokorn

Blasius Pokorn

Techn. Befund vom 29./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

Techn. Befund vom 29./V11I. 1889, Bezhptm. Krainburg

16-4

14-9

15-5

14-1

1-5

1-4

0-215 bis 0-370

0-039

1-6

Werkskanal r. U.

339-5    1410

339-4    1410

1060

1060

0-1

Elektrizitätswerk

(Tuchfabrik)

Karl Krenner

Techn. Befund vom 28./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

30-1

22-6

1-9

1-4

0141

1-3 Schleifmühle

338-1    1410

Josef Karlin

1060

Techn. Befund vom 29./V1II. 1889, Bezhptm. Krainburg

24-4

18-4

0-5

9-4

7-1

0-155    337-6    1410

1060

0000    342-7    1580

1050

a>

0-585 bis 0-600

0-0

Werkskanal

342-7    1580

1050

1. U.

0-019

1-4

Mühle

341-3    1580

Josef Kosir

1050

* Techn. Befund vom 27./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

29-5

19-6

0-1

2-1

1-4

0-024    341-2    1580

1050

0-000    347-4    880

600

])

0-1

1-1

0-8

0-100    347-3 180

Tu:.

150

ï.'.n

0-850 bis 1-000

*)

347-3 90

->

')

Abzweigung des Kanales Post 4 a

') Betriebswasser ²) Fehhvasser

90

•SO

70

Werkskanal 1. U.

0127

3-4

Mühle

Franz Kalan

343-9    90

80

Techn. Befund vom 26./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

4-1

3-6

347-3    90

70

0 131

*) ²)

343-9 90 90

1) 2)

70 80

3-4

Mühle

Franz Kalan

Techn. Befund vom 26./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

4-1

3-2

0-900 bis 0-100 d. Kanales Post 4

Werkskanal 1. U.

0-000    347-3    700

347-2    700

0015

450

450

344-3    700    450

01

2-9

Säge

Franz Kalan

Techn. Befund vom 26./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

270

17-4

0-9

0-6

C/i

0-940 bis 1-000

Werkskanal 1. U.

0000    347-4    700    450

347-2    700    450

0-2

1-8

1-2

0-038

2-6

Säge

Franz Kalan

344-6    700    450

Techn. Befund vom 26./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

24-2

15-6

0-000    353-5    1540    1010

’) ²) ') ²) 353-5 3501100 230 780

00

0031

4-7

Säge

Ignatz Guzelj

348-8    350    230

Techn. Befund vom 31./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

21-9

14-4

¹) ²) ‘) ²> 353-5 350 840 230 550

0044

4-7

Säge

Ignatz Guzelj

348-8    350    230

Techn. Befund vom 31./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

21-9

14-4

CO

1-630 bis 1-700

Werkskanal 1. U.

0-055

0066

0070

») ²) *) ²) 353-5 350 400 230 320

348-8    350    230

1) 2) 1) 2) 353-5 350 140 230 90

348-8    350    230

353-5    140    90

349-6    140    90

0-085    348-8    140    90

0000    359-3    700    700

359-3 100 600

4-7

4-7

3-9

0-8

0-0

Säge

Säge

Zirkularsäge

Ignatz Guzelj

Ignatz Guzelj

Ignatz Guzelj

Techn. Befund vom 31./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

Techn. Befund vom 31./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

Techn. Befund vom 31 ./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

21-9

21-9

7-3

14-4

14-4

4-7

1-5

10

2-680 bis 2-700

0020

2-4

Mühle

356-9    100

Johann Hafner

100

Techn. Befund vom 31./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

3-2

3-2

Werkskanal 1. U.

359-3    600

600

0-020

356-9

*)

loo

*> ²)

2-4

Säge

Johann Hafner

lim

Techn. Befund vom 31./VIII. 1889, Bezhptm. Krainburg

19-2

19-2

C/i

10

11

12

13

14

15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

292-0

214-7

20-2

14-9

0-000

405-6

1200    780

405-6

1)    2)    1) ü)

200 1000 140 04(1

0-0

0-051

29

Mühle

CO

11-720 bis 11-800

402-7

200    140

Johann Luznar

Techn. Befund vom 3./IX. 1887, Bezhptm. Krainburg

7-8

5-4

i) Betriebswasser. '-) Fehlwasser.

Werkskanal 1. U.

405-6

¹)

.)(!()

*-) ') 500 320

³>

320

0-070

402-7

.,00

2) 1) 200 320

³>

140

2-9

Säge

Johann Luznar

Techn. Befund vom 3./IX. 1887, Bezhptm. Krainburg

19-3

12-4

405-6

500    320

0-078

402-7

’) ³> ’) :i) 500 700 320 400

2-9

Säge

Johann Luznar

Techn. Befund vom 3./IX. 1887, Bezhptm. Krainburg

19-3

12-4

0-3

4-8

3-1

0-098

402-4

1200    780

0-000

421-2

800    750

421-1

J) •) ') “) 400 100 380 370

0-1

1-1

10

CO

13-710 bis 13-800

0-054

417-8

3-3

Säge

Werkskanal 1. U.

400    380

Johann

Globocnik

Techn. Befund vom 6./V. 1890, Bezhptm. Krainburg

17-6

16-7

421-1

400    370

0-083

417-8

,) 2) <) 2) 400 400 370 380

3-3

Säge

Johann

Globocnik

Techn. Befund vom 6./V. 1890, Bezhptm. Krainburg

17-6

16-3

0-2

2-1

20

0-092

417-6

800    750

14-170 bis 14-300

0-000

424-9

424-9

1130    740

0-0

Werkskanal 1. U.

1130    740

0-106

421-8

1130    740

3-1

0-1

Säge

Leopold

Globocnik

46-7

30-6

1-5

10

0-140

421-7

1130    740

15-720 bis 15-800

0-000

436-1

436-1

960    620    1280

960    620    1280

0-0

Werkskanal 1. U.

0-033

432-6

960    620    1280

3-5 Elektrizitätswerk

Faßbindergenossenschaft in Öesnjica

44-8

28-9

0-2

2-6

1-7

3-4

0-085

432-4

960    620    1280

0-000

455-3

860    560

1-1

0-7

455-2

860    560

0-032

Schmiede

455-0

Josef Kosmelj u. Konsorten

Techn. Befund vom September 1888, Bezhptm. Krainburg

2-3

1-5

454-8

') ³) ') ²) 60 800 60 500

0-2

2-3

1-5

0-264

2-4

Mühle

Johann Demsar

Cd

17-000 bis 17-480

452-4

60 60

Techn. Befund vom September 1888, Bezhptm. Krainburg

1-9

1-9

Werkskanal r. U.

454-8

800    500

0-285

452-4

2) .) 2) 800 6 0 500 60

2-4

0-4

Säge

Johann

Glococnik

Techn. Befund vom September 1888, Bezhptm. Krainburg

25-6

16-0

4-6

30

452-0

860    560

0-777

4*7 Elektrizitätswerk Eger-Globocnik

53-9

35-1

447-3

860    560

0-6

6-9

4-5

446-7

860    560

0-900

2-5

Mühle

444-2

860    560

Marie Eger verw. Novak

Techn. Befund vom September 1888, Bezhptm. Krainburg

28-7

18-7

2-2

25-2

16-4

0-935

442-0

860    560

0-000

464-9

820    540

1-6

17-5

11-5

820    540

0-603

463-3

540    540

Abzweigung des Kanales Post 13 a

0-2

1-4

1-4

463-1

540    540

17-500 bis 19-000

0-700

458-0

540    540

5-1

Säge

Anton Globocnik u. Konsorten

Protokoll der Bezhptm. Krainburg vom Jahre 1908, ZI. 3259

36-7

36-7

Werkskanal 1. U.

540    540

0-6

4-3

4-3

0-740

457-4

820    540

Einmündung des Kanales Post 13 a

0-9

9-8

6-5

456-5

820    540

0-837

1-0

Schmiede

Anton Hafner

455-5

820    540

Techn. Befund vom September 1888, Bezhptm. Krainburg

10-9

7-2

0-1

11

0-7

0-869

455-4

820    540

10

11

12

13    |    14 I 15 |    16

17

18

19

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und ,

T    km

Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

650-3

470-5

81-3

57-8

0-000

463-3

280

13a

0-603 d. P. 13 bis 0-740 d. P. 13

3-2

12-0

*)

460-1

280

Werkskanal r. U.

0127

457-8

280

2-3

Säge

Matthäus Klopcic

Techn. Befund vom August 1888, Bezhptm. Krainburg

*)Das Werk arbeitet mit dem Wasserüberschuß des Kanales Post 13 und braucht für den normalen Betrieb 550 1/sek.

8-6

0-4

1-5

0159

457-4

280

0 000

510-2

400

290

0-0

510-2

400

290

14

22-950 bis 23-100

0-080

509-2

400

290

Werkskanal 1. U.

509-1

400

290

1-0

01

Elektrizitätswerk

Franz Demsar

5-3

3-9

0-5

0-4

0-161

2-0

Mühle

Gaspar Srnid

507-1

400

290

Techn. Befund vom 23./VIII. 1894, Bezhptm. Krainburg

10-7

7-7

1-3

6-9

5-0

OHO 505-8

400

290

0000    521-7

430

290

15

23-850 bis 23-900

0-6

3-5

2-3

521-1

430

290

Werkskanal 1. U.

0 020

518-4

430

290

2-7

Säge

Gaspar Śmid

Techn. Befund vom 23./VIII. 1888, Bezhptm. Krainburg

15-5

10-4

1-1

6-3

4-3

0056    517-3

430

290

0-000    527-3

200

200

16

24-240 bis 24-300

0-1

0-3

0-3

527-2

200

200

Werkskanal 1. U.

0 033

524-6

200

200

2-6

Säge

Josef Skrajevc

6-9

6-9

1-0

2-7

2-7

0-064

523-6

200

200

0-000

539-4

410

270

17

25-160 bis 25.200

0-3

1-6

1-1

539-1    410

270

Werkskanal 1. U.

0-024

537-6

410

270

1-5

Säge

Franz Żbontar

8-2

5-4

0-2

1-1

0-7

0-042

537-4

410

280

Zusammen .

705-5

505-2

117-7

74-6

Bearbeitet von k. k. Oberingenieur Johann Petrić.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

voraus-

ver-

an

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das sichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen zeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und njmmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Anderseits ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinie die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

W A S S E R K R A FT- KATA STE R.

Katasterblatt Nr. 200, aufgelegt im Jahre1913.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Die Selzacher Zeier von km 0 00 bis km 26 35.

Flußband.

Flußgebiet i. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung: Vereinigte u. Pöllander Zeier.

Dainebach

Plenzakbach

Ceäenca

Se/zacA^

ßukovSca

A t nffi»\

SelzacherTeSr^    ¹ —““

co

Jzblonovca~~ą\

Werke

Flußgebiet IV. Ordnung: Selzacher Zeier.

§ Altlack

Altlackbach

Davca

Studini^

® Dolenjavas ô

Selzacher Zeier

x^ceinigte Zeier

§Praprotno

5 Werke

<5 Burgstall

lufo

Bischoflack Ô

<6-

56om

g

UD

Längenprofil.

Cn

Abflußmengen

en

co

R

Wehr

Zeichenerklärung: Ögrößere Ortschaft, ®industrielles Kraftwerk, ©Elektrizitätswerk.

bei Niederwasser.

Wehr

rSWSEtf

Wehr

Altlackbach

HT

CD

Wehr

Lu§a

g

co

g

LO

CD

Wehr

lStudinska

Selzachbach

Jablonovca

ßukov§ca

CO

g

CM

NO

Wehr

Ceśenca

CD

Seehöhe in Metern

Smoleva

^wehr

Dasenca

g

CD

.7=:

oo

en

CD

Beberbach

Plenzakbach

Wehr

g

oo

Wehr

Wehr"

g

co

Abflußmengen in Sekundenlitern

-fk

CD

Davca

g

"«t*

Wehr

ii

'i    I I |ii

'j » !

h    i! h j h

Werkskanäle j i j

600 __

550__

CO

CO

CD

CD

340-9

g

oo

ii

Werkskanal

Werks kanä[e

Werkskanal

co

Oî

• i lit

!    ''.i

!    I

5Ü0 __.

3317

Un

CO

CD

S

oo

Dainebach

Werkskanäle !j

I î| 239-2 j

30C

88-7

êHÜprofj/

fil

il II in

i

I bi il ni I- u ni

450

400__

350__ _

§21 s s

a—    CO PO

3k

CD

CO

NO

CD

ji 275-4 /1 I h T |J259-8 J262-8

277-9

273-3

265-6

fl

I

i!

li

Wehr

i;

g

CO

fl !i

g

CO

249-4

II

238-8.

221-5 l

i!

228-4

225-9

228-5

212-3

CD C/O -3 CD

CD

09

185-3ji ][ 196-21!

181-9 M Ü

**-44—¥—^

25    24    23    22

195-6

190-1 pi

L -Ó-B

199-9

205-3!

194-6.

200-7

190-8-

1/1956

21    20    /19    18

17

16

4-

15    14

■4-

13    12

11

10

155-0

164-1

152-5 I

150-5

142-9

144-4.

'171-5

160-7

il 'i !n

ii 264-0

![2Â-5'| Îj241-9{^!ai;

s/

250

200

150- -

100--

208-9

r83-5

CM—ü-

g

CM

g

CN

g

CM

g

CM

il

'l

.1934

50

g

CM

-190-4

160-6

Di

Brutto-Pferdekräfte

128-8

135-4

134-7

1320 |

I8-0

CD

118-5

iiN

CD    CD    CD

OG    CO    •«*-

Brutto-Pferdekräfte

s g — .<=>

.649

35-3

328

103-8.

94-7.

97-5.

,86-6

a;

mm

79-1783-4

40-7

48-9

46-9"

.0

il

1-8

ET

--'S

<o o £E

csi    o

21-5.

224

ho    4k    OD    OO Ö

CD    <D>    <0    O    CD

Zł.

CD

09

co

cm

csi

CM

.8-1

■M

IH

CD

21    20    19    18

17    16    15    14    13    12    11    10

Werkskanäle

Wasserwerke

Säge Franz Żbontar =*=^;

Säge Josef Skrajevc

car S”

Säge Gaspar Smid

Elektrizitätswerk Franz Demśar Mühle Gaspar Smid

Werkskanäle

W. K.

Werkskanäle

1. Säge Anton Globoćnik und Konsorten

2. Schmiede Anton Hafner

3. Säge Matthäus Klopćic

1 bis 3    4 bis 8

*o

4, Schleifmühie Jos. Kośmelj.

-O

KO

<D

5. Mühle Johann Demśar

6. Säge Johann Globoćnik

CT5

UJ

a>

-b

CU

di

i-:

8. Mühle Eger-Globoćmk

Elektrizitätswerk der

*CT>

.E

oo

B

Q>

bO

CO

Säge Leopold Globoćnik Sägen Johann Globoćnik

Wasserkräfte.

/\ verfügbare, /À verbrauchte.

Cg    cg

^ Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte ^ | innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar. I

W. K.

W. K.

Werkskanäle

.3

’S

□c

“O

=3

:SP

oo

-o

ZS

<D

bO

••crj

co

Sägen Ignaz Guzelj

Sägen und Mühlen Franz Kalan=*=ae

Mühle Josef Kośir

t

Elektrizitätswerk Karl Krenner

Schleifmühle Josef Karlin

Mühle und Schmiede Blasius Pokorn

W asserkraft-Kataster.

Katasterblatt Nr. 201, aufgelegt im Jahre 1913.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Die Weißach

von km 0*00 bis km 12*40.

Die Rotach

von kmO'OO bis km 8*78.

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer Ache. Flußgebiet III. Ordnung: Weißach.

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer Ache. Flußgebiet III. Ordnung: Rotach.

ĘT §

=- 3

- CD

Situationsskizze.

cni -

Mafsstab.

5    6

rO -

hN

ho>

V— J

Langen^)':

% èiî/’v

\ Mi

r/ S>.

•.. //żSchiffau

BAYERN

«(; fotach J,

■*.

-Acm

/è Boren.

SidzlwTljp-

«o/.*

^r~

_/

SS

(#%,

Langenegg -.KnanbächU „    „

\ ;.•■    /merens$

;    ^ b®ryj§t--‘'Ê

fSLt ,

■4w

f^k V

Y BAYE

'%rr^

r*%\

VOR

HittLSjini

L=

ERO

'frŚtauftn

X.

\ "6

\|/

Y#7

S»

03

/ *..

A.    /

%    <

AZ

Beginnend am Dreherberg umgrenzt dasNährgebiet vorerst der vorwiegend in südwestlicher Richtung streichende Bergkamm, dessen markantere Erhebungen der Baueralpkopf, das Rindalpen-Horn und der Fahnengrat sind. Von letztgenanntem Grat schwenkt die Wasserscheide nach Südosten ab und verläuft, einige Windungen bildend, über den Giren-, den Siplinger- und den Dreifahnenkopf zum Dionyskopf, von welchem an sie eine westliche Richtung einschlägt, die sie bis zur Mündungsstelle beibehält. In diesem Zuge gelangt die Scheidelinie bei Roß-Schelpen auf österreichisches Gebiet und zieht über den zwischen der Bolgenach und der Subersach eingeschobenen Bergrücken, wobei sie die bewaldeten Kuppen des Feuerstätterkopfes (1641 m), des Hittisberges (1325 m) und des Schweizberges (890 m) berührt. Vom Schweizberg an erfolgt ein allmähliches Abfallen der Wasserscheide zur Mündung. Am rechten Ufer trennt die Wasserscheide auf österreichischem Boden das Nährgebiet der Weißach von dem der Rotach und verläuft von der Mündung nach Nordost über den Hüttersberg (864 m) und die Ortschaft Sulzberg (1007 m) zur Reichsgrenze bei Lindengschwendt. Auf eine kurze Strecke von dieser begleitet, geht die Umfassungslinie dann auf bayrisches Gebiet über. Ihre Richtung wechselt noch mehrere Male und wird durch Hügelketten des bayrischen Allgäu bestimmt. Als markante Punkte dieses Verlaufes der Wasserscheide seien erwähnt: die Große Gschwendt, die Ortschaft Staufen, die Hohe Schwand, die Eckalp und schließlich der Ausgangspunkt der Beschreibung, der Dreherberg.

Über die Unterteilung des Gebietes, das in die Weißach entwässert, gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Die Weißach von den Quellen bis km 12*40..............7

Der Gullenbach r. bei km 12*40.....................1

Die Weißach von km 12*40 bis km 11*70................

Der Leutenbach 1. bei km 11*70.....................

Die Weißach von km 11*70 bis km 10*10................

Der Riefensbergerbach 1. bei km 10*10.................

Die Weißach von km 10*10 bis km 6*90.................

Die Bolgenach 1. bei km 6*90.......................9

Die Weißach von km 6*90 bis km 2*12.................1

Der Badgraben 1. bei km 2*12......................

Die Weißach von km 2*12 bis zur Mündung..............

Das Gebiet der Weißach umfaßt sohin eine Fläche von 215*3 km~.

Die Weißach fließt in der Strecke von der Reichsgrenze bis zur Einmündung in die Bregenzer Ache in einem typischen Längstale zwischen zwei aus Sandsteinen, Mergeln und Konglomeraten bestehenden Ketten der älteren Süßwassermolasse. Das Tal ist bis zu einer Höhe von 660 m mit Schottern eines diluvialen Stausees erfüllt und darüber hinaus vielfach mit Moränen überkleidet.

Die Schotterführung der Weißach hält sich in mittleren Grenzen; an einzelnen Stellen finden sich von Anbruchlehnen herrührende große Schottermassen vor.

In bezug auf die bodenkulturelle Beschaffenheit des Einzugsgebietes nehmen auf österreichischem Boden Äcker, Wiesen und Gärten 22"/«, Hutweiden und Alpen 46%, Waldungen 26% und unproduktiver Boden 6% der Fläche ein.

t\) W Oj Łn vl W t\) t\) K) O W

W asserkraftverhältnisse.

n.A/

Bei dem jährlich zu gewärtigenden Niederwasser sind zusammen 1821*7 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, die zur Gänze noch unverbraucht sind. Durch Anlage von Staubecken könnte die Wasserkraft der Weißach und ihres Zubringers Bolgenach vorteilhaft ausgenützt werden.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte 8*78 km lange auf Vorarlberg entfallende Strecke der Rotach weist einen Höhenunterschied von 118*1 m, beziehungsweise ein Durchschnittsgefälle von 13*5%₀ auf. Die obere flache Strecke von km 8*78 bis km 4*28 hat ein Durchschnittsgefälle von 7*6%₀, während auf die Talenge, das ist von km 4*28 bis zur Mündung, 19*3%₀ kommen.

DieGrenze des Niederschlagsgebietes führt, vom Nadenberg im bayrischen Hochland ausgehend, in nahezu östlicher Richtung zur Ortschaft Riedhirsch, von wo sie über den Weiler Oberhäuser nach Süden abbiegt und in gleicher Richtung bis gegen Irschengund zieht. In weiterer Fortsetzung verläuft die

Die Weißach.

Beschreibung des Gebietes.

Die Weißach hat ihren Ursprung an den westlichen Abhängen des in Bayern gelegenen Dreherberges. Ihr Lauf ist zunächst bis zum Langenbach südwestlich, im weiteren bis zur Ortschaft Weißach nordöstlich, von da jedoch abermals südwestlich. Nach Aufnahme des Gullenbaches (bei km 12*40) betritt die Weißach rechtsufrig und nach der Mündung des Leutenbaches (bei km 11*70) linksufrig österreichisches Gebiet. Ihr Lauf bleibt in Vorarlberg, von zahlreichen Windungen abgesehen, bis zur Mündung in die Bregenzer Ache ein vorwiegend südwestlicher. Das Tal der Weißach auf österreichischem Boden ist in der oberen Strecke breit und von Wiesen und Auen auf welligem Boden sowie Waldbeständen begleitet. Weiter abwärts wird das Tal schluchtartig eingeengt; zerklüftete und verworfene Felspartien reichen bis an den Talgrund heran und wechseln mit bewaldeten und anbrüchigen, oft lehmigen Gehängen ab.

Das Gefälle in der oberen Vorarlberger Strecke ist dementsprechend geringer als in der Talenge. Von der Gullenbachmündung bis km 8*28 weist die Weißach ein Durchschnittsgefälle von 6%o auf. Von km 8*28 bis zum GePdllsbruch bei der Bolgenachmündung, km 6*90, ergibt sich ein mittleres Gefälle von 23%«, und von der Bolgenachmündung bis zur Mündung in die Bregenzer Ache (km 0*00) ein solches von 12%«.

Die Rotach.

Beschreibung des Gebietes.

Die Rotach, die am Fuße des Kinnberges, südwestlich von Lindenberg, entspringt, fließt anfangs gegen Nordost, biegt jedoch bald nach Südwesten um und behält diese Richtung bis zu ihrer Mündung. Bei der Mündung des Schwarzenbaches (auch Eyenbaches) erreicht sie linksufrig die österreichische Grenze und geht nach Aufnahme des Scheffauerbaches vollends auf österreichisches Gebiet über. Hier verfolgt sie bis auf einige Krümmungen ihre südwestliche Richtung und mündet unterhalb Nellenburg in die Bregenzer Ache.

Das Tal der Rotach ist auf österreichischem Gebiet im oberen Teile mäßig weit und von grünenden Auen begleitet. Unterhalb Fahl wird das Rotachtal immer enger, bis es sich zu einer Schlucht ausbildet. Die Gehänge sind im Bereiche der Talenge mit Ausnahme der anbrüchigen Felslehnen bewaldet. Streckenweise lagern große, von zerklüfteten felsigen Lehnen herrührende Trümmergesteine im Flußbette, zwischen denen sich das Bachwasser seinen Weg bahnt.

(Fortsetzung auf der 3. Seite.)

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

11

12

13

14    15    16    17

Sekundliche Abflußmenge in l für das

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

18    19    20    21

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Die Weißach von km O'OO bis km 12'40.

22

Anmerkung

Unter-Langenegg

Unter-Langenegg

0-00

0-92

459-3

467-6

700

700

700

1300

1290

1280

4000

3970

3940

8-3

20-1

1295

1285

143-3

344-4

487-7

2-13

212

487-7

(Badgraben)

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Benützung der hydrometrischen Erhebungen im Pegelprofile bei der Eisenbahnbrücke (km 0-01), unterhalb Felder (km 8-26) und bei der Grenzbrücke (km 11-70).

Die achtr und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen rund 175, beziehungsweise 235 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers.

690

1230

3S40

Doren

Doren

5-9

1230

96-8

2-48

493-6

690

1230

3820

Die Höhenkoten sind auf Grund eines trigonometrischen und tachymetrischen Nivellements festgelegt worden.

In der Strecke von km 11-70 bis km 12-40 (von der Leutenbach-bis Gullenbachmündung) ist das linke Ufer bayrisches Gebiet.

Vorarlberg

Bregenz

Krumbach

Krumbach

4-27

6-40

24-6

1220

400-2

518-2

538-5

690

690

1210

1190

3740

3630

20-3

1200

324-8

896-4

4-7

1190

74-6

-6-70-

6-90-

6-90

543-2

690

330

1190

3610

(Bolgenach)

590

1710

31-1

585

242-6

242-6

8-28

574-3

320

580

1670

7-6

580

58-8

9-26

581-9

320

580

1630

Riefensberg

Riefensberg

5-3

575

40-6

310

570

1610

1010

587-2

(Riefensbergerbach)

310

560

1560

Sulzberg

Sulzberg

3-7

560

27-6

10-60

590-9

310

560

1550

195-0

5-6

555

41-4

300

550

1540

—11-70-    11-70    596-5

(Leutenbach)

Königreich Bayern

Königreich Bayern

Königreich Bayern

Königreich Bayern

290

290

12-40    600-2

250

540

540

500

1490

1460

1300

3-7

540

26-6

(Gullenbach)

Summe

1821-7

1821-7

Die Rotach von km O'OO bis km 8‘78.

000

448-6

400

700

2200

41-6

700

388-3

2-00

490-2

400

700

2200

Doren

Doren

6-5

700

60-7

449-0

400

700

2190

2-32

496-7

(Leckenbach)

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen bei der Eisenbahnbrücke in km 0-02, bei Au (km 5-66) und am Scheffauerbach bei dessen Mündung in die Rotach wurden auf den Pegel oberhalb der Eisenbahnbrücke bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen rund 143, beziehungsweise 193 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers.

400

690

2160

Vorarlberg

Bregenz

3-60-

3-40

518-7

400

690

2140

Langen

Langen

4-23

530-1

531-1

22-0

11-4

690

690

400

690

2130

1-0

685

400

680

2130

202-4

104-9

19-9

3-6

307-4

Nivellement.

Die Gefällserhebungen erfolgten dureh ein trigonometrisches

In der Strecke von km 6-23 bis km 8'78 ist das rechte Ufer bayrisches Gebiet.

9-1

4-28

680

14-5

532-7

400

680

2130

2-0

680

18-1

4-78

534-7

400

680

2120

5-8

680

52-6

5-66

540-5

400

680

2100

120-7

5-6

670

500

390

660

2000

Sulzberg

Sulzberg

-6-23-    6-23

546-1

290

500

1610

(Scheffauerbach) c

13-0

470

81-5

8-02

559-1

260

440

1460

1-4

440

8-2

Königreich Bayern

Königreich Bayern

Königreich Bayern

Königreich Bayern

8-17

8-64

8-78

560-5

564-7

565-5

566-7

250

440

1450

4-2

430

24-1

240

240

240

230

420

420

420

410

1400

1400

1390

1360

10-1

4-0

110-9

0-8

1-2

420

420

4-5

6-7

(Schwarzenbach)

Summe

1025-6

300

7-6

988-0

10

11

12

13 |    14 I 15 |    16 !    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Die Rotach von km 0*00 bis km 8*78.

to

km 4'23 bis km 4-28 *

Werkskanal r. U.

0-000

532-7

532-7

680

400

00

680

400

0-021

530-5

680

400

2-2

0-4

Säge Thal

Johann

Nußbaumer

19-9    11-7

3-6

2-1

0033

0-000

530-1

565-5

680

400

210

120

km 8-17 bis km 8-64

0-7

2-0

1-1

564-8

210

120

Werkskanal 1. U.

0-356

561-2

210

120

3-6

Säge und Mühle Eklis

Franz Huber

10-1    5-8

0-7

20

1-1

0-420

560-5

210

120

Zusammen 30-0    17-5

7-6

4-3

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

55’9 km2 TI „ 7*8 „ 14-6 „ 12-5 „ 2*0 „ 2-8 „

Umfassungslinie des Nährgebietes als Trennungslinie zwischen dem besprochenen Gebiete und dem der Weißach über die Ortschaft Sulzberg (1007 m) zum Hüttenberg (864 m), von wo über Brenden ihr Abfall zur Mündung erfolgt. Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide zunächst nordwestlich zur Ortschaft Langen und zum Hirschberg (1088 m) an, dann fast westlich zur Lokalität Moos, wo sie sich nach Nordost wendet und über den Hochberg (1062 m) und den Draxenberg (1013 m) sowie die bayrische Ortschaft Scheidegg in mehrfachen Krümmungen zum Nadenberg zurückkehrt.

Das Einzugsareal der Rotach kann wie folgt unterteilt werden:

Die Rotach von den Quellen bis km 8*78..........

Der Schwarzenbach 1. bei km 8*78..............

Die Rotach von km 8*78 bis km 6*23............

Der Scheffauerbach r. bei km 6*23..............

Die Rotach von km 6*23 bis km 2-32............

Der Leckenbach r. bei km 2-32...............

Die Rotach von km 2*32 bis zur Mündung.........

Das Einzugsgebiet der Rotach beträgt daher 99-7 km².

In der Strecke von der Reichsgrenze bis zur Einmündung in die Bregenzer Ache fließt die Rotach in einem typischen Längstale zwischen aus Sandsteinen, Mergeln und Konglomeraten aufgebauten Bergketten, wovon die südöstliche der unteren Süßwassermolasse, die nordwestliche der oberen Meeresmolasse, also beide der jüngeren Tertiärzeit angehören. Das Tal ist bis zu einer Höhe von 660 m mit Schottern eines diluvialen Stausees erfüllt und darüber hinaus vielfach mit Moränen überkleidet. Die Schotterführung der Rotach ist nicht bedeutend.

Von dem in Vorarlberg gelegenen Nährgebiete der Rotach entfallen 28% auf Äcker, Wiesen und Gärten, 43% auf Hutweiden und Alpen, 26% auf Waldbestände und 3% auf unproduktives Land.

W asserkraftverhältnisse.

In der im vorliegenden Katasterblatte behandelten Strecke der Rotach von km 0-00 bis km 8*78 sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 1025*6 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen 30-0 durch Wasserwerk ausgenützt und 7*6 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleiben sohin 988*0 verfügbare Brutto-Pferdekräfte.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

man

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der

betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, aie Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen 7 afel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmundenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Pai abein, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate dei Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Langenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schiaffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

1

j

\

/

N

«

Utate

WASSERKRA FT- KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 201, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Weißaeh

von km 0 00 bis km 12 40.

Die Rotach

von km O'OO bis km 878.

Leutenbach

Riefensb

Bolgenach

Flußband.

6 Krumbach

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer-Ache. Flußgebiet III. Ordnung: Weißach.

Badgraben

Schwarze^

ÔHagen

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer-Äche. 6 Sulzberg Flußgebiet III. Ordnung: Rotach.

FluSband.

oren

Weißach^—*-

Rotach ^

&

öS.

1%

So

Ô Sulzberg

oren

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk.

Çj-

o

Scheffauerbach

Leck.enbach

570 ™

Wehr

Längenprofil.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

590 - -

896-4

PS

560. .

Lä n ge n p rof i I.    A bf I u ß m e n ge n

\    bei Niederwasser.

-,-900

449-0    '

l/sek ps

700 — 450

-. 880

580 - -

. 860 550--

570 - -

Bolgenach

_ - 840

- - 820

Leckenbach

... 660 J-430

-. 640 -. 420

-.620

410

799-6

Badgraben -

560 - -

550 --

Einmündung in die Bregenzer-Ache

_-1200.-800 540__

-. 780

_ -760

_ -1100

-. 740 530__

- -720

_ JOGO- -700

--680 520 - _

540

- -660

E --900

CD

- - 640

-Einmündung des Schwarzenbaches

Scheffauerbach

Wehr

330-9

— 600 __400

- - 580 . _ 390

-. 560 .. 380

— 540 __370

. 520    360

--46Ö    330

__ 440

320

- - 620 510--

530 ..

520

Seehöhe in Metern

"o

⁰⁰ _ -800 _. 600

qO

- - 580

510 - -

Leutenbach

Riefensbergerbach

=§--700

5Ę

«=c

Abflußmengen

487-7

- -560 500-.

- -540

-.520

Seehöhe in Metern

"TS

_-600 --500 490

Cg

- - 420 . . 310

"§ --400 _ _ 300 §5

■®    380 _ . 2S0

co - -

.S

55"

360 _ _ 280

« .. 340 -. 270 E

=    320 _. 260

480

.. 280 _ . 240

500

%

-o

. .460

-.500

.. 260 . . 230

490

Einmündung des Gullenbaches-

399-4

l344-4.

-.440 480-,

-. 240 _ -220

-.420

_-400 -.400

-. 380 470-.

_ .360

- - 300

..340

CD

. -220 210

- - 200 - -200

- _ 180__190

02,

-ö

-.160 -.180

-.140 -.170

-. 320 460 - -

-.120 - .160

470

__ 200-- 300

_-100 --150

-.280

..80 __ 149

460 - _

. _ 260 450 - -

242-6

- -100

125-0

jj 128-5

.. 60 -.130

..240

120-7

__ 40 -.120

-.220

450 ±

195-0

_ _ 20 -.110

180-t- PS

km ₁₂

11

10

<>-

Tn-

T^> io -.200 440 i -. 180 90 !!?

km 8

7i

102-6

—<•--«—vWw?

io _-100

CO

cd

136-2

CD

O CD CD OO

KJ    OD

O CD CD

Brutto-Pferdekräfte

cp

cb

CN

Wasserkräfte.

95-6

68-0

74-6

verfügbare, FI verbrauchte.

Brutto-Pferdekräfte

-. 160 80--

-. 140 70--

- -120 60--

- -100 50--

- - 60    30 ..

- - 40 20 ..

Brutto-Pferdekräfte

500

CO

Cr»

4*.

CO CO 1 Cn

23-5

23-6

60-7

Brutto-Pferdekräfte

cr>    »n    00

CD    CD    CD

-. 20 10 ¹¹²

14-1

14-5

01.

Kilometrierung 12 Werkskanäle Wasserwerke

io

11

10

km 8

mmm.

4 3 2

1*4

CD    CD    CD»    CD

N“    CO    CN

CD

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte Werkskanal hH innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

Säge Joh. Nußbaumer

W. K.H

Säge u. Mühle Franz Huber

...

vv:

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 202, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Bolgenach

von km 0*00 bis km 18*60.

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer Ache. Flußgebiet III. Ordnung: Weißach. Flußgebiet IV. Ordnung: Bolgenach. ,

Situationsskizze.

Mafsstab.

1000m    0    1

- o*

- -F'-

h- Cp

CD

&

xfe

Sr

■W

Krumbach ż

ć?

I { B rtt Cj

/ syffüäsau i

10

& ■• vs>

%e?

/ »X

I La

: jźBalder-^

( schmang

/.....

\__

ty

mündung) wird das Achtal durch den Hittisberg und den Riegel der Ochsenlageralpe eingeengt, erfährt jedoch bei Hittisau wieder eine beckenartige Verbreiterung, in welcher der Bach zahlreiche Windungen bildet. Bei der Kommabrücke, westlich von Bolgenach, wird das Tal enger, die Gehänge sind abschüssig und, sofern nicht anbrüchige Konglomeratfelsen zutage treten, bewaldet. Unterhalb Krumbach ist das Tal bereits tief eingeschnitten und vorder Vereinigung der Bolgenach mit der Weißach klammartig ausgebildet.

Die auf österreichischem Gebiete gelegene 18*60 km lange Strecke weist ein Gesamtgefälle von 453* 1 m auf. Im breitenBalderschwangerTal und bei Hittisau ist das Gefälle entsprechend der Talbildung geringer als in den engen Talstrecken. Es beträgt von km 18*60 bis km 11 *82* im Durchschnitt 19%₀, km 10*10 bis km 6*62 15%o km 6*62 bis zur Mündung 30°/

Am Dionyskopf in Bayern beginnend, verläuft die Wasserscheide als Trennungslinie zwischen dem hier besprochenen Gebiete und dem der Subersach in fast westlicher Richtung bis zum Schweizberg. Bei Roß-Schelpen wird die Reichsgrenze erreicht und der weitere Verlauf der Umfassungslinie durch den Feuerstätter Kopf (1641 m), den Hittisberg (1325 m) und den oben erwähnten Schweizberg (890 m), von dem nordwärts ein allmähliches Abfallen zur Mündung erfolgt, gekennzeichnet. Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide in mehrfach gebrochener Linie gegen Osten zur Ortschaft Riefensberg empor, gelangt auf den ausgeprägten Grat des Koyen (1294 m) und folgt diesem südwestwärts bis zu seinem Ende östlich von Krumbach. Hier schwenkt die Wasserscheide unter spitzem Winkel nach Osten ab und zieht über den Hohen Häderich (1563 m), auf eine kurze Strecke mit der Reichsgrenze zusammenfallend, zum schroff abfallenden Fahnengrat, von dem sie sich nach Südost wendet und über den Splingerkopf zum Dionyskopf, dem Ausgangspunkt der Beschreibung, zurückkehrt.

Das gesamte Einzugsgebiet der Bolgenach von den Quellen bis zur Mündung hat eine Fläche von 95*2 km² und gliedert sich wie folgt: Die Bolgenach von den Quellen bis km 18*60 .

Der Lappenbach 1. bei km 18*60............

Die Bolgenach von km 18*60 bis km 15*54 . . .

Der Bibersteinbach 1. bei km 15*54.........

Die Bolgenach von km 15*54 bis km 10*10 . . .

Der Leckenbach r. bei km 10*10............

Die Bolgenach von km 10*10 bis zur Mündung

Von der Reichsgrenze bis Sausteig fließt die Bolgenach in einem Längstale zwischen Flysch im Süden und älterer Meeresmolasse im Norden, durchbricht bis Dreigschwend letztere Formation in einem Quertal und tritt in das mit Schottern eines diluvialen Stausees erfüllte Becken von Hittisau. In der restlichen Strecke bis zur Mündung durchquert sie neuerlich die aus Sandsteinen, Mergeln und Konglomeraten bestehende ältere Molasseformation der jüngeren Tertiärzeit, an welche beim Talausgange diluviale Schotter angelagert sind.

Im Flußbett finden sich Ablagerungen kleinen und groben Geschiebes.

Von dem in Vorarlberg gelegenen Einzugsgebiete der Bolgenach entfallen etwa 14% auf Äcker, Wiesen und Gärten, 56% auf Hutweiden und Alpen, 27% auf Waldbestände und 3% auf unproduktiven Boden.

von km 11*82 bis km 10*10 44°/

von

und endlich in der Schlußstrecke von

00 •

27-7 km-

Cd 00 O K) <1 CM

y)

Beschreibung des Gebietes.

Die Bolgenach, in ihrer oberen Strecke Achenbach genannt, entspringt an den nördlichen Abhängen des Dionyskopfes in Bayern. Ihre Richtung ist im Oberlauf eine vorwiegend nordwestliche. Unterhalb des bayrischen Alpendorfes Balderschwang nach Übertritt auf österreichischen Boden ist der Bachlauf mehr westlich, wird aber dann durch den Hittisberg wieder nach Nordwesten und im weiteren Zuge durch den vorgelagerten Schweizberg nach Norden gedrängt. Die Mündungsstrecke zeigt bei Bildung mehrerer Krümmungen eine nordwestliche Richtung. Im oberen, sogenannten BalderschwangerTal ist der Talboden rechtsufrig auf große Strecken breit, der Talgrund hügelig. Unterhalb des Sausteigsattels bis Dreisgschwend (Leckenbach-

W asserkraftverhältnisse.

In der hier bearbeiteten Vorarlberger Bachstrecke von km 0*00 bis km 18*60 sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 2395*7 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von denen 39*9 durch Werke und 42*0 durch Gefällsverluste verbraucht sind, so daß 2313*8 Brutto-Pferdekräfte verfügbar bleiben. Für eine rationelle Ausnützung der Wasserkraft der Bolgenach kommt insbesondere die Schluchtstrecke von der Mündung bis ungefähr Hittisau {km 662) in Betracht, in welcher bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser 1414*1 theoretische Brutto-Pferdekräfte zur Verfügung stehen.

12 3 4 5 6    7

10

11

12 |    13

14    15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an

aj

<5

(/)

53

<L>

Sekundliche Abflußmenge in l für das

i-

politische

Lan- Be-des zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

000    543-2    370    600

1900

Krumbach

Riefensberg

Krumbach

8-1

595

Die hydrometrischen Erhebungen, auf deren Grundlage die Wassermengen ermittelt wurden, erfolgten im Pegelprofil in Hittisau (km 6-83), bei der Lappenbachbrücke (km 18-76) und am Leckenbache (km P18).

0-48    551-3    370    590    1880

68-2

565

513-8

— 3-60—    3-10    619-5    330    540    1750

1414-1

24-4

535

174-1

Die sechs- und achtmonatigen Betriebswassermengen der Bolgenach sind im Pegelprofile mit 163, beziehungsweise 225 Prozent, bei der Lappenbachbrücke mit 179, beziehungsweise 260 Prozent und an der Leckenbachmündung mit 158, beziehungsweise 217 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers zu bewerten.

Das Gefälle wurde mittels eines trigonometrischen, beziehungsweise tachymetrischen Nivellements festgestellt.

Von km 16-85 bis km 18-60 ist das rechte Ufer der Ach bayrisches Gebiet.

3-90

4-16    643-9

320

530    1700

98-3

505

661-9

6-62    742-2

290

480    1570

4-7

480

301

6-85    746-9

290

480    1560

9-4

470

58-9

7-69    756-3

290

460    1520

39-9

42-0    31-6

und

Hittisau

Bolgenach

1-1

460

6-7

Hittisau

7-87

757-4

280

460    1510

2-9

460

17-8

760-3

280

460    1510

■4L

Vorarlberg

Bregenz

9-10    783-7

260

230

23-4

450

140-4

440    1450

420    1400

10-5

430

60-2

200-6

10-10    794-2

(Leckenbąch)

170

290

980

75-0

280 280-0

—11 -07 —

11-82

869-2

160

270

920

23-8

265    83-4

Sibratsgfäll j

-13-00-

Sibratsgfäll

13-20

892-8

130

260

880

45-2

250    150-7

514-1

Hittisau

Hittisau

15*17—

15-54

938-0

130    240

800

(Biebersteinbach)

120

220

760

5-7

220

16-7

15-80

943-7

120

220

750

22-5

210

63-0

16-85-

16-85

966-2

110

200

700

17-4

190

41-1

153-4

Königreich Bayern

Königreich Bayern

Königreich Bayern

Königreich Bayern

17-67

18-60

983-6

996-3

100

180

670 —

12-7

175

29-6

90

170

630

(Lappenbach)

80

150

520

Summe .

2395-7

39-9

420

2313-8

CD

10

11

12

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

13    1    14 1    15    16 1    17    18

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

19

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    760-3

460

250

500

5-6

34-3    18-7    37-3

460

250

500

1-140

754-7

Abzweigung des Gerinnes sub Post 1 a

von km 6⁻85 bis km 1"81

230

130

250

Werkskanal 1. U.

754-6

230

130

250

0-1

0-3    0-2    0-3

1-165

7-3

Säge

Karl Dorner

Erkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Bregenz vom 24. Jänner 1905, Z. 1396

22-4    12-7    24-3

747-3

230

130

250

0-3

0-9    0-5    10

1-170

747-0

230

130

250

0-000

754-7

230

120

250

Ci

von km M40 sub Post 1 bis Ach km 6-85

0-8

2-5    1-3    2-7

753-9

23Q

120

250

0-028

5-7

Mühle

Josef Hackspiel

Werksgerinne 1. U.

748-2

230

120

250

1-3

0-030

746-9

230

120

250

Erkenntnis der Bezirkshauptmannschaft Bregenz vom 24. Jänner 1905, Z. 1396

17-5    9-1    19-0

40    2-1    4-3

Zusammen

39-9    21-8    43-3

42-0    22-8    45-6

Bearbeitet von k. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

ver-

woraus

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen zeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoreti-sc en Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der ngaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Kec inungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 dis i / Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

•••'. i

I

%

«

-

*

.

}'

9

:

.

I

-

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 202, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Bolgenaeh von km 0'00 bis km 18'60.

Biebersteinbach

Flußband.

6 Hittis

au

:)

Bolgenaeh

6 Krumbach

1000 Hl

Leckenbach

Längenprofil.

Zeichenerklärung: Ô größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk.

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer Ache. Flußgebiet III. Ordnung: Weißach. Flußgebiet IV. Ordnung: Bolgenaeh.

950 _ -

Abflußmengen

600 l/sek

bei Niederwasser.

PS

__ 1500

— 550

900 --

1414-1

. -1400

-.500

1349-8

s

CO

- -1300

P"

- - 450

Werkskana

- -1200

g

oo

- -400

Seehöhe in Metern

Leckenbach

Ł-CD

--1100

- - 350

CI

~E

--1000

Oł

= --300

g

r'—

s

CO

-Einmündung des Lappenbaches

Biebersteinbach

CO

c=

-- 900

E--250

öS

661-9

836-0

ca

q=

- - 800

- -200

-- 700

-- 150

.4

_ _ 600

- - 100

514-1

550

500

50

400

500 ±

km 18-60 18

17

16

15

14

13

12

11

10

300??

234-1

Wasserkräfte.

g

Cni

Brutto-Pferdekräfte

136-7

200-6

/I

verfügbare, JH verbrauchte.

Brutto-Pferdekräfte

300

200

153-4

150-7

113-5

73-7

83-4

60-2

er,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

100

29-6

17-8

01

Kilometrierung 18

17

16

15

14

13

12

11

10

Werkskanal

Wasserwerke

Säge Karl Dorner

Mühle Josef

Hackspiel

•-

:

r

...

/

.

,

'

r

i

.

■

'

■î

■

■

.

V

.

■

r • "

î

\

-

.

■

'

'

■ • -/*.*•

‘

■m

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 203, aufgelegt im Jahre 1913.

Die Subers(Vorderwälder)-Ach

I

von km 0*00 bis km 22*90

,.y

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer Ache.

Flußgebiet III. Ordnung: Subersach.

ii

Situationsskizze.

t/3

C/3

1000m

K> i

CT3 -------

\ Eyß lC\

ŹLingenau

er /

c/>

CP

YO RARL-l "

fl E/R G

\y..

"-il. )

*mn<

co

cr

Sibratsgnül

r"x—",

) Jfelet

$?/<<>

~cr

e;<

«O

-CS

: Ytl

CJ

ÇP

c/»

/•

► i«»

./"•

\/b \a y

Z'

\ r"

\\

westlicher. Den Talabschluß bildet rechtsufrig die Ifer-, linksufrig die Haldenalpe. Auf die muldenförmige Ausbildung des Tales bei Schönebach folgt bei der Hellbockstobelmündung eine Einschnürung des Bettes durch aufragende Felswände, die zur Bildung eines etwa 10 m hohen Wasserfalles führten. Im hügeligen Talgrund unterhalb Sibratsgfäll senden Bruchufer dem Bache mächtige Schuttmassen zu. Südlich des Hittisberges ist das Achtal eng, die meist bewaldeten Gehänge lassen stellenweise schroff abfallende Felswände hervortreten. In der tief eingerissenen Mündungsstrecke, in der der Bach auch den Namen Gschwindtobel führt, eilt das Wasser rasch der Bregenzer Ache zu.

Das Gefälle der Subersach beträgt im oberen Teile, d. i km 22 90 bis km 19*12, im Durchschnitt 7O°/₀₍₎. Von der Laublisbach-mündung abwärts bis zur Mündung schwankt das Gefälle nicht erheblich um den Mittelwert von 27%o- Der behandelten 22*90 km langen Bachstrecke kommt ein Höhenunterschied von 773 m zu.

Die Umrahmungslinie des Nährgebietes der Subersach nimmt linksufrig ihren Anfang am Steinmandl (1980 m) und verläuft nach Nordwest über die Felsenriffe des Didamsberges (2087 m) Hirschberg (1685 m). Von letztgenannter Erhebung wird ihr Weg bis zum Schreibersattel (1443 m) ein nördlicher, in weiterer Fortsetzung am langgestreckten Kamm der Winterstaude (1867 m) ein mehr westlicher. Einen Kilometer westlich von der Wińterstaude senkt sich die Wasserscheide zunächst nach Norden und sodann nach Westen Mündungsstelle. Am rechten Ufer steigt die Umfassungslinie des Nährgebietes in nordöstlicher Richtung zum Roten Berg (990 m) an, zieht weiter nach Hittisau sowie zum Hittisberg (1325 m) und gelangt in mehr östlichem Verlaufe über den Feuerstätterkopf bei Roß-Schelpen zur Reichsgrenze. Auf bayrischem Gebiet ist die Scheidelinie mehrfach gebrochen und verläuft zuerst südostwärts über die äußere Scheuenalpe zur Riesenalpe, dann -im allgemeinen südwärts über die Felsenriffe der Gottesackerwände zum gigantischen Felsenhaupte der Hohen Ifer (2227 m), wo sie wieder auf österreichischen Boden tritt und über den Grat des Pellinger Köpfle und den Hellekopf zum Steinmandl zurückkehrt.

Das so umrahmte Einzugsgebiet von 112*5 km² Fläche läßt sich in nachfolgende Teile zerlegen:

Das Gebiet der Subersach von den Quellen bis km 19*12. . 12*9/cm²

Der Laublisbach r. bei km 19*12..........

Die Subersach bei km 19*12 bis km 18*25 . .

Der Osterguntenbach 1. bei km 18*25......

Die Subersach von km 18*25 bis km 15*93 . .

Der Hellbockstobel 1. bei km 15*93........

Die Subersach von km 15*93 bis km 13*10 .

Der Achbach r. bei km 13*10............

Die Subersach von km 13*10 bis km 9*65 . . .

Der Wüsterbach 1. bei km 9*65...........

Die Subersach von km 9*65 bis zur Mündung ............„

Das Flußregime der Subersach weist einen ausgesprochenen Wildbachcharakter auf. Die Geschiebeführung ist hinsichtlich der Menge als auch der Größe des Geschiebes eine namhafte.

In geologischer Hinsicht ist folgendes zu bemerken:

Die Subersach entspringt in steilaufgerichteten Schichten unterem Kreidekalk (Neocom-, Urgon- und Schrattenkalk) und durchschneidet im weiteren Laufe bis zur Mündung des Achbaches die übrigen Glieder der hier gut entwickelten Kreideformation, sodann bis Weiler Hinterberg Flyschschichten und hierauf bis Lingenau solche der älteren Meeresmolasse. Von Lingenau bis zur Mündung passiert die Ache das mit Schottern eines diluvialen Stausees erfüllte Becken von Egg in einem engen und tiefen Einschnitte.

Der Nährboden der Subersach hat einen Waldbestand von 29% der Gesamtfläche, zirka 51®/₀ des Einzugsareales werden von Hutweiden und Alpen, 14% von Ackern, Wiesen und Gärten eingenommen, rund 6% sind unproduktives Gebiet.

. von

un-

zum

zur

7-9 „ 0-3 „ 8*6 „ 2*9 „ 4*3 „ 5*2 „ 34*1    „

8*1 „ 8*9 „

19*3

von

zum

Beschreibung des Gebietes.

Die Subersach, auch Vorderwälderach genannt, sammelt ihre Quelladern am Nordabhange des Steinmandls und fließt bis unterhalb der Ortschaft Sibratsgfäll im allgemeinen in nördlicher Richtung. Etwa 1*5 km oberhalb der Einmündung des Wüsterbaches wird ihr Lauf ein nordwestlicher, südlich von Hittisau bis etwa Lingenau ein vorwiegend südwestlicher, von da ab bis zur Mündung ein mehr oder minder

W asserkraftverhältnisse.

In der behandelten Strecke von km 0*00 bis km 22*90 stellt sich die Zahl der beim voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte auf 3038*7, die noch insgesamt verfügbar sind. Durch Anlage von Talsperren könnte die Ausnützung des Baches in rationeller Weise gesteigert werden.

Anteil an

*1

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

0-00

11

12

13

14    15    16    17

Sekundliche Abflußmenge in / für das

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in /,

502

500

650    1950

18    19 I 20    21

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

22

».

i¹.

Anmerkung

Lingenau

Lingenau

1-58

532

480

630    1890

30    640    256-0

54    620    446-4

1063-0

3-25

586

470

610 1820

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen bei der Eisenbahnbrücke (km 0-03), bei Sibrats-gfäll (km 13-15) und am Achbach (km 0-85) wurden auf den Pegel bei der Eisenhahnbrücke bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen bei der Mündung 169 beziehungsweise 257 Prozent, bei Sibratsgfäll unterhalb der Einmündung des Achbaches 167 beziehungsweise 260 Prozent und oberhalb der Achbachmündung (km 0*85) 182 beziehungsweise 300 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten mittels eines barometrischen

Nivellements.

33    595    261-8

- 4-70-

5-23

619

450

580    1740

13    570    98-8

6-30

632

440

560    1700

Hittisau

Lingenau

9-40

738

410

520    1570

108    540    763-2

5    520    34-7

797-9

Egg

Egg

410

520    1560

9-65

743

Wüsterbach

- 9-92-

360

460    1390

43

445

272-9

11-60

789

330

430    1300

34

415

188-1

461-0

310

400    1230

Sibratsgfäll

Sibratsgfäll

13-10

823

200

250    750

Achbach

40

245

130-7

14-55

863

190

240    700

Vorarlberg

Bregenz

—15-91 —

15-91

50

230

153-3

313-3

913

180

220 660

10

220

29-3

923

180

220 660

220

2-9

180

220 660

Egg

Egg

15-93

924

Hellbockstobel

160

200 600

10

200

26-7

16-20

934

160

200    590

54

190

136-8

—17-20 —

17-88

988

150

180    560

213-8

Bezau

Bezau

180

16-8

150

180    550

-18-25-

18-25

995

Osterguntenbach

120

140    400

Egg

Egg

17

135

30-6 j

110

130    390

19-12

1012

Laublisbach

-19-50-

70

80    250

48

75

48-0

19-90

1060

60

70    220

155

55

113-7

189-7

-21-60-

Bezau

21-97

1215

30

40    130

Bezau

60

35

28-0

22-90

1275

20

30    90

Summe ..

3038-7

J.

3038-7

!..

Bearbeitet vom k. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

!

•I

!

.

!

!

i

«

'

t

WAS S E R KRAFT-KATASTER.

Katasterbiatt Nr.203, aufgelegt im Jahre 1913.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Die Subers-(VorderwäIder)-Aeh von km 0 00 bis km 2290.

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Rhein.

Flußgebiet II. Ordnung: Bregenzer Ache. Flußgebiet III. Ordnung:Subers Ach.

LU

Osterguntenbach

Hellbockstobel

Wüsterbach

Subers Ach

Großdorf

Subers Ach

Laublisbach

1300™.

Achbach

Ô Sibratsgfäll

ÖHittis

au

ÔU

ngenau

e. st:

Längenprofil.

1250-_

1200-- •

Zeichenerklärung: Ögrößere Ortschaft.

1150-_

1100--

1050--

1000--

-s

Cg

Abflußmengen

bei Niederwasser.

1063-0 ⁶⁵⁰ V-'

I /sek

600 __

550..

500

HOoÇS

1050. _

1000__

950_ _

900- _

950--

Wasserfall

a3

öS

S:

797-9

807-0.

450_.

850-_

800- _

900--

850--

Seehöhe in Metern

800-.

Pa

750. _

Hellbockstobel

Achbach

Abflußmengen in Sekundenlitern

400..

750. _

700. -

350. .

300- -

250- -

650--

600-.

550- .

700 __

200- _

500- _

Brutto-Pferdekräfte

=3

461-0

650. _

-sl

ß

450- -

150--

600. _

Laublisbach

Wasserkräfte.

/\ verfügbare.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

400--

.360-6

100--

350--

550

313-3

50- -

300--

500 1    ^

Kilometrierung23

200PS

-$■-<>

22    21

<i>-

20

19

18

17

16

210-9.

213-8

4-

15    14'

13

$--Ä>

12

11

10

<>

<!>

0-L

250- -

189-7

184-2.

182-6.

188-1.

200. _

150. _

100__

50-1

Brutto-Pferdekräfte

141-7.

98-8.

150. .

100--

47-4

50- _

28-0.

30-6.

.29-3

.34-7

m ⁰ .    -d?-

Ki!ometrierung23 22    21

20

19

18

<>

17

16

<!>-

15

14

13

O-c>-<>

12

11

<>

o-L

10

9 zsx>\

rsrt!

V

• * i r. ■> * '•

; ., • W'V* '

-a ;

W\

•>

/

«

I

y

k<

KI

4j'i-

Ä

tm

.A-

•V

k>

«'

t-

»>

I»

»•]

'•?

trag

Pt

:c4,&

IW;

••I

. !*

/•

•re;'

5H

.ai

-a i

i%L.

ot

L-**

i<3

u,.

L-.'

..■j

fc©

■<

oO '

tfö 'Sr£_jj

\W,

**

I*

T»

'o

ją

$c/ / vir

,0.,

5»

tu

; O,

s%'

<S

<p

|fl

•A»

»«'1

3»'

°o

? JM

u»-.

r$;

,»*1

To*

'©

■*«

li

. ‘i

O¹

Ifo,

V'

RS

r»

'.tl

r '•?T

o¹

Ä-:

rj

'i.

VSft2*

V.

wxts>

**

%

r\

f/ł-

hM-i '4

S*⁸

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

VO:J

H    JhR>.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

IV-300993

, XII- 52. 10.000

r>.j

Oj

b?<

O O",

.V

<5 S

5j

OQÉ3C

.o

1; I

vV

üfllwi

■%+m*

*-Êt'

' ,    \    i

'^Bäü«r v»t

,v/>’

.... . fe.

•v\i

i-S '< -59

■

-Si- * • jk^L.\1

1 v;

* K ■■ ' ■y.y%:Æf-: -¹

e7>

V«

M{ M

wg,.

Myj

(,Wj

' Wk

:i

»<

'4

8?

... M

ÜI

*&■

■ 5«

S.V4V

!ż.V

i ÉS

? î^Épi

; % v

»

®5hr '• TŁ: ; i

P#P

H» ^WtŁlfeSs^ 'k

S*Ą«j *•>.••#

r® V.:1,.5rv*.

m%\

■-i- vr..-i,l

: ' :®

,vv

••.IV

• vw.’iV IrfOilV

j:>;

r i;

5»»

[O

B* ■

~'±. I

SB

*Ti

O'

S    .W,

UL

irai

Biblioteka Politechnik« Krakowskiej

;»

100000302811

A-'

.r

4*.

»> '

\ V # *jfeA ■    .    ' JT' i

'.>• * A > tjFIF Sv;, à *    ^

' ' iïx X; iK, <tfj « ł    * .Av'    1/r* •

y ■

Cl

TJ

afej;

-iT

;-

v P$\„.

Yâ.

'•v.

>w.ir 'X*