X

i

n

k

|li*

J<y    ■

Tr*

u

V’i

)

i

" ,J ftj *

i * •

Orf

'■ •• -'i

'^fe. ■

'

4 .

*

' -«?*V .f

9

«. i- tv”

\

iT

A

‘ %

4 X.

i*

4- •

I

i

V*t 'S*»- 13%-rft.n*^

.

t •,

Ą*.

x& ■

&

r>

* /3L-iy

> .\V*7<

*>. »a , ®*:A

*

iA 3

**,r

,

*:

T

<* j&A * S T. W^rn

>A

'

"

i 'V

«US

\ ’

*%

r*

r\

S'

*v» V

o:

*,jVr

«

V.^r;

¥c%

jf v:

13 3*

*

v>

f»

r^*>

s

■-“V    -

V

- w

* *R>

A,.

.;/

i

'k

•KS#:

V

k \

•;;

>y<.

>

t

/•

r

J**, f* f *

fe?*

t

v

**

' .

*4»vf »

<k

7if <;^

'S,

V ^ ';

•    v:? ^ '

S

3*

W

\k?

50»

rAX'

itr, -yj,

rję

>

11.

- Ł .

f -    '■    . .. r

i-

, i r

#• .*

3t i :

'    *N

«

*

A:

>*

. ii

\

A *

9%i

kv' &* 4

r/:.:

' * M

«

f r

1

N

“ f*

* -I

*-we

. <-vr

f

TS- Q

'•^1

::i

W

r.

*4

, , •Fir*?

*v

h**

• .4" f

tpl

A

'■ I

»I

r v %>

i T\

f -»•

„■a-

4.1

' i:-

k

\

s:

* • ># “Ą

4

•■ Ł

r,

V-‘

•o»*»-.

4^

&>

4 xr

JkZ> * , <£**£

1 ^ v

• •#.» ’rj

■.

.»■

x*.-r<

j j ■*

H\

* . s . ^

r 't

s

<

r v«i

B*

>■

>»

k*'

’ ■'•■    '. .i

♦

■ yi i

%

V

&•■«

X

rti

>

• -1 '* '4 *

JF‘ '

%

\*

k

' r*v.

4

,'M

■ -?:

k;«

• T

Jr

V

*)

.S'

:-i '

■ Ki '

^ i‘---

r, 4 -t '

, -><5

7

>-ol:

L-3^—-—

- *1

A

/

? L

V *

■ .m.

X

• \ s

ś

s

a r

i

r’%

r

i.

.

✓*■ ,

F /

i

•8.

', V

1

x..

V,

■X ^

' Ul

* i

<,

mL

x*"4k

•%*.

• ■■1 r 1.

p

{v

V: .'A

y,V‘

•■■V:

4»

I i

i

\

* ¹

\

. x

i

*?

<^■'•14

'

iSs»

V*

X

-

*,

>

Ä '

♦ ■

ak-jj

*

*

>

y.^

.*

*

♦

Mj

v*.

• -

>r • ^ '-‘w- Sh*.

'

5>

\

%

....

Mb

Ci

t 4

S,;

*• -f. ^

U.

* **

• *>

!

r..

;«-

: *5 ■

'

• tm-ty

łX

m

i

X

v>r

.-lAv — -

i

I

w

!

4

;\

- ,/r

■ < •*

#*

■ ■<•

•V

y:

/

.

■ -S.

-A,.

^ ^ ' V %'■

' :#' •    a-.T. :>*

i A":'

VI

ll

i

\

.

**

f’

\

f

•i*- -

;> ?

}

.'t

V '

V,

¹¹

«

i'

n* rj;'

-a

Ą N

t

X

V

* !ta a ₄

.4

*

RS ‘

V

f!V 4

?•

-

»

»-4 i

• f

1

A?%.»

m

w ‘

y ■•'

—fi»

- r

'

V' • " v

w

V *

.A

%■

j't

~v

*>>

łT-

.....

*

l i*

:^

A

*    J ,

>*

A

,----    ^ ^ V / X

vl.;

*nr

r .

L^?y|tp

iv*v cts

*. '.

%

>*J*s&k*

ä

* '*•*

i

v,*J

i

x

■■ V ■»-

•V '/•’»’

■;'.

»/<*

f;

r

y⁻

,r

**

,:v'/

¹ .' ■•' 'Suk

.!» ^

^'l»-

A -ł •;:.*• •

...,’    |.4

* >4 ' '

°-. A A

fe* *•

<y XV

.

• *{

Jg ‘.Ęt.:-

i

m?

Rf

4

;

r>."‘ - V • . *

i

m \

■; s . -•

• ■ ,/ -\ • / .

. v:

-V

*, •

/

s. ■ *■

iJK X ;."f'

/ H

* /^4

T>

1

♦' 1

VI

.1 "..

ń >

4

V r. *

•/iB»n.<|l>',:< *

/ 5#? /? • ■ ■

/......

V^.ÄC

*■• /

A

te'-.n

•^' X - **

i.^.j

V1*’

: jr.w

X

r

$ i

4-

^ * m

>-X-A 4/

• >: OjŚ

*fk- ]■’•.«

y

>M:.

J>.1 >

‘t ⁵ 4 I

XV' *■

\

f

;.v0

-J

. n

' "'X -,r    .

U, Z "

v

i'Xąr

■;

-1/

A'

‘

<£ M

tor*#'-

■.*

\

■

A

•'; •.

14.

"' * 4-ri|

-

. ;■<>•>,

•1

M*r.A

»•.s

f>

r~4-

A’ ‘

'y •- ,\ ■; . %

v

■>U»~ ..

& l'.\,

■ >*

if •

i1'

¹¹ '“'•"Ib

f

>

'1..

~X'.

.4

" ■

,.. ?r':

• 1,

V-',

ę V ^ ‘

i *4;, w*

X. * '■ ■■■■A

.t

2-

> ‘ ■

v 4,

%

i a4

i?

Ś x -. • JS .

i-¹

s'

. ■ -r ■ ^

. * ' • ’:•

I S#'A*f

R

A ' yf'?:.'■

■/•A

/

•v

a§t

1

"™' y • kt v

-

y;

s,

V

* i-

*

i'

ms " jr - o

,V

<*ä

\

II

i

y⁽.

A

i /

^ '

*

>5

/ -

*4

. •. • /?<

J*

/

/

■M

.

~4^ a .

’

.

.?

V

f

> vj

p

rjr

fft T

-*T\

W-’

A ■ f v>'

•Th -'y •!»

*.

•W-

/f-

V

'.■■m

■ i

¹ i

^ Fik

r .'.

'&U

»

’

'•Ił

..

T,;-’

t

>

«

k"!

Vf

•1

>,

-.. '4^ '

fÄ?f*

. 4

'•H

A'

V <

• /

♦'-

>1

f Mi

>

t,/.K

*

f #■

**?

■ :*■•■

J

V v'Aj

. ł

3L:mA #

✓

■4

4;

ł 3T'

R**

<

V'

i

4

a

V t

l

.-r,/*

*

j

•ś

“WA Ä ■<*

*

T>

-^7

/

f r- ■ -

>fe

.<

v

«4 «

\,V

~ x-,

>

rw

■ *

i

<m

/

;■ ti-j.

/

;

'■

*'■

X

i

V

't

#R,

f

i

.'. t

« . *•• -s,

4

t

U-7

/

%Ü

i?)

i-

5«

■

i

h”

r

■*

*•<

*-

■Wk

. ./Ąi-’ >S

* ':V

Ä

t

■ <r

.

i

<1 4

.Jmk

♦ •

\.

*«<£

-T "

4

♦

% '

.9

\

f

*

.

'4

*-

Ł.:

r

4:U'

-■•Mi

• f

♦-

: v

V. v

■ ? « ;

*' VJ)

.hf.

;>

4

\

r

T

■; y

r

^ *4'

ht 1

*9

tyfL9%

3mJ

f

w'#

:}Wh ■ '

tf

4»

—“•

SC*

V

t

* »

“ 1

4

4

V

>'2% >.

» ń'iw

i

«•

4 ^

. •■*

|P

*i

i»

I

t.

.

;*"

»

•f

4^

X

r

4P

*

£■

'fl

f

• xr-

; f

♦

Se*

jjX’i

i

3i- ■'**

i

k * >

A

,V4

, < h

•*'

»»

*Jr /»    ' ,

^ ..

Jfir⁷#,

4

f

ł

*

‘

i..'

*

» .! <*

?JR

>    » Ä: Xi

. ty*. •- •    .;•

, • ^

A

4

•f

! ?

O

Wf

%

4>

fc-

1T*

4,

* - /

W

⁽"V (

*4*

ą,

*j»v .4

r- »

i

•*

A

4

'J

4

■'-«sm*

«

ik

*S> •.

ir

V

■. W

■«*

. ⁴

3*

■

4

K

N,

'■

i

4

™ ♦lł

V'

*

i

ł

1

#

i

»•

■

i

•:

ł

1

*

0

#

/

1

'

■ł/

-

■

■

e'b«ołe*d

•N

*

%

. *

*

’ r    i

4

I

V

>

t

■»

öffentlichen Arbeit« jfc

*

&

< K

f

i ■ --

»-

-a

5».

A

e

HYDROGRAPHISCHER DIENST IN ÖSTERREICH

///

DER

ÖSTERREICHISCHE

WASSERKRAFT-KATASTER

HERAUSGEGEBEN VOM

HYDROGRAPHISCHEN ZENTRALBUREAU

IM

K. K. MINISTERIUM FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

HEFT 4

INDEX UND BLATT 101 BIS 150

WIEN 1912

IM SELBSTVERLÄGE DES HYDROGRAPHISCHEN ZENTRALBUREAUS IM K. K. MINISTERIUM

FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

caJ

.«

a .§1

,^trtöTn;>

KRAKÓW

^ł£^.chnic*2J

inwo

Akc.

Nr.

U“/

tfu

V ‘hVd lüKfr

Hydrographisches Zentral-bureau im k.k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

W asserkraft-Kataster.

Nr. IV,

aufgelegt im Jahre 1912.

Index.

Vorwort.

Die im Jahre 1912 durchgeführten Arbeiten ermöglichten die Fertigstellung der im vorliegenden IV. Hefte enthaltenen 50 Blätter, welche eine Flußlänge von 946-81 km umfassen. Die Gesamtlänge der im Kataster bisher bćarbeiteten Flußstrecken beträgt sohin 2754-18 km, verteilt auf 150 Blätter.

Die Form und Darstellungsweise des Katasters sowie des Index hat gegenüber jener des III. Heftes keine Änderung erfahren, und zwar, weil in dieser Hinsicht keine Wünsche auf Abänderung laut geworden, vielmehr in letzterer Zeit in der Öffentlichkeit gerade speziell die besonderen Vorteile des österreichischen Wasserkraftkatasters gegenüber anderen derartigen Publikationen lobend hervorgehoben worden sind. Die Herausgabe in losen Blättern brachte es aber mit sich, daß bei den denselben Gewässerlauf betreffenden Katasterblättern mehrfach verschiedene Maßstäbe zur Anwendung gekommen sind. Dies erscheint als formaler Nachteil, der aber sicherlich durch den Vorteil aufgehoben wird, daß bei Blättern, auf welchen viele bestehende Wasserwerke zur Darstellung gebracht werden müssen, durch die Anwendung eines größeren Maßstabes die Übersicht in viel deutlicherer Weise gegeben werden kann, als dies bei Ein-', haltung desselben Maßstabes möglich wäre.

Besonders hervorzuheben wäre, daß im vorliegenden IV. Hefte nun auch das Elbegebiet, und zwar durch die Bearbeitung einer auf 9 Blätter verteilten, 18P51 km langen Moldaustrecke Berücksichtigung gefunden hat. Diese Blätter gelangen auch in böhmischer Sprache zur Auflage. Die neuerschienenen 6 Blätter über 108-17 km Flußstrecken des Dniestergebietes werden, ebenso wie dies bei den im Jahre 1911 erschienenen 7 Blättern dieses Flußgebietes der Fall war, auch in polnischer Sprache aufgelegt. Die Bearbeitung der dalmatinischen Gewässer dürfte durch die neu publizierten 3 Blätter vorläufig als abgeschlossen zu betrachten sein, da hiermit alle für eine Wasserkraftausnützung mutmaßlich in Betracht kommenden dalmatinischen Gewässerstrecken ihre Berücksichtigung im Kataster erfahren haben.

In einzelnen Blättern des I., II. und III. Heftes sind zufolge der im Jahre 1912 von den Bezirkshauptmannschaften über Änderungen von Wasserkraftwerken eingelangten Anzeigen und zufolge einiger nachträglich konstatierter Druckfehler Korrekturen vorzunehmen. Die diesfälligen Angaben wollen den nachfolgenden Evidenzdaten, beziehungsweise den den einzelnen Katasterblättern beigelegten Evidenzzetteln entnommen werden.

Um die summarischen Ergebnisse der wichtigsten Angaben des Katasters nach Flußgebieten leichter vergleichen zu können, wurden selbe gleichwie im III. Hefte, in der am Schlüsse des Index angefügten Tabelle zusammengefaßt. Die hierin enthaltenen Summenwerte dürfen aber insbesondere rücksichtlich der pro Kilometer Flußstrecke entfallenden „vorhandenen Brutto-Pferdekräfte“ nicht verallgemeinert werden, da diese Werte gegenüber den für die einzelnen Gewässer geltenden ganz bedeutende Differenzen aufweisen, indem der Umstand, welcher Kategorie die in den Summarien bisher zusammengefaßten Gewässerstrecken angehören, einen wesentlichen Ausschlag für den Summenwert gibt. Beachtenswert ist jedenfalls der außerordentlich geringe Prozentsatz der ausgenutzten, sowie der verhältnismäßig große Prozentsatz der hiebei durch Gefällsverluste verbrauchten Wasserkräfte. Letztere Erscheinung ist wohl hauptsächlich auf eine bis in jüngster Zeit gepflogene wenig rationelle Ausnützung zurückzuführen. Der größere Prozentsatz an ausgenützten Wasserkräften im Donaugebiete von der Inn- bis zur Marchmündung sowie im Savegebiete erklärt sich dadurch, daß vom ersteren Gebiete bereits auch einige im niederösterreichischen Industriezentrum gelegenen Gewässerstrecken (Erlauf, Große Lassing, Gölsen, Seebach und Kleine Ybbs) und vom Savegebiet die schon lange durch die alte Eisen-, Leder- und Holzindustrie Oberkrains benützten Flüsse (Mojstraner Feistritz, Rotweinbach, Leibnitz, Neumarkter Feistritz, Zavrsnica und insbesondere der Mosenikbach) behandelt worden sind.

JedesBlattundjederlndexisteinzeln käuflich.Der Bezugspreis ist wie bisher für ein einfaches Blatt mit 1 Krone, für ein Doppelblatt mit 2 Kronen, für die Indices zu Heft I, II und III mit 1 Krone, für den Index zu Heft IV jedoch wegen des großen Umfanges mit 2 Kronen festgesetzt. Die Blätter und die Indices sind gegen Erlag des entfallenden Betrages im hydrographischen Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten, Wien, IX/,, Porzellangasse 33, erhältlich. Bestellungen können in der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr üblichen Art, also persönlich, telephonisch oder etwa mit Postkarte erfolgen. Die Versendung geschieht, wenn der Betrag nicht im vorhinein per Postanweisung übermittelt oder auf das Postsparkassenscheckkonto Nr. 841.275 überwiesen worden ist, gegen Nachnahme.

Evidenzdaten zum I., II. und III. Heft.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Minister

Die Wocheiner Feistritz.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Der Donnersbach (Irdningbach) von km 0*00 bis km 18*25.

6-9 km ’ 7'4 „ 1-9

W asserkraft-Kataster.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Hinsichtlich der Gefällsverhältnisse sind drei cha

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Bearbeitet: K. k Ing. Karl Mayerhofer und k. k. In

Verlauf der Wasserscheide. Vom Bai (1404 m) an wir

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

W asserkraft-Kataster.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Bearbeitet: K. k. Bauadjunkt Walter Widmann.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Bearbeitet: K. k. Bauadjunkt Walter Widmann.

Evidenzdaten zum I., II. und III. Heft.

Isel.

Altausseer Traun.

Zu Blatt Nr. 5 und 6, Heft I. Zufolge Anzeige hat zu lauten: In Tabelle I, Kolonne 18, beziehungsweise 19, 6. Zeile von oben, statt 32-8 und 44-9 : 40-5 und 37-2, daher in den Summen statt 76⁻3 und 52-0 : 84-0 und 45-2. In Tabelle II, Post 2, ist in Kolonne 4 statt 0-230 : 0-255, in Kolonne 5 statt 705-1 : 704-4, in Kolonne 9 statt 3-0 und 2-2 : 3-7 und 1*5 zu setzen; die Kolonne 12 ist mit: „und Erkenntnis der politischen Expositur Bad Aussee der Bezirkshauptmannschaft Gröbming vom 23. März 1912, Z. 1253“ zu ergänzen, in Kolonnen 13 und 14 hat zu lauten statt 32-8 und 20-4 : 40-5 und 25-2, in Kolonnen 16 und 17 statt 21-1 und 15-0 : 16-4 und 10-2, daher in den Summenzahlen statt 76-3, 47-3, 52-9 und 32-8 : 84-0, 52* 1, 45‘2 und 28-0 zu setzen. Endlich ist im Texte: „Die Wasserkraftverhältnisse“ in Zeile 8 statt 76-3 : 84-0 und statt 52-0 : 45-2 zu setzen.

Zu Blatt Nr. 67 und 68, Heft III. In Tabelle I hat die Aufschrift in Kolonne 16 statt: „Mittlere sekundliche Abflußmenge bei zehnmonatigem Betriebswasser in 1.” richtigzulauten: „Mittlere sekundliche Abflußmengebei Niederwasser in I.“

Kaiserbach.

Zu Blatt Nr. 72 und 73, Heft III. Auf letzter Seite, rechte Spalte, 3. Zeile von oben, ist statt 133-8 km² zu setzen 103-1 km².

Pitzbach.

Bystrzyca nadwórniańska.

5-8 km2 4-3 „

Zu Blatt Nr. 26 und 27, Heft II. Bei den Angaben über die Unterteilung des Gesamtniederschlagsgebietes ist richtigzustellen:

In Zeile 7 von oben statt km 27-68 : km 28-70.

Nach Zeile 7 kommt einzuschalten:

Leihbach 1. km 28-70 .............

Pitzbach von km 28-70 bis km 27*68

Lammerfluß.

Zu Blatt Nr. 82 und 83, Heft III. Auf erster Seite, rechte Spalte, letzte Zeile der Gebietsunterteilung, ist statt km 70-35 richtig km 70-55 zu setzen.

Wocheiner Save.

Zu Blatt Nr. 92 und 93, Heft III. In Tabelle I hat die Aufschrift in Kolonne 16 statt: „Mittlere sekundliche Abflußmenge bei zehnmonatigem Betriebswasser in 1.“ richtig zu lauten: „ Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in 1.“

Zu Blatt Nr. 35, Heft II. Auf der ersten Seite, rechte Spalte, ist in der 30. der 34. und 36. Zeile von oben der Buchstabe r. durch 1. zu ersetzen.

Moosbach.

Zu Blatt Nr. 58 und 59, Heft III. Die Überschrift auf der ersten Seite hat statt km 0-00 bis 0-26 zu lauten km 0-00 bis 0-10.

Die vorangeführten Evidenzdaten stehen den Abnehmern für jedes Katasterblatt in eigenen Zetteln zur Verfügung.

Zusammenstellung der bisher erschienenen Blätter des Katasters.

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiete

Heftnummer

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

Länge

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genutzte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

km

in

Brutto Pferdekräfte bei Niederwasser

km

Zahl der Werksanlagen

Unmittelbar anschließende Blätter

Anmerkung

Nr.

Österreichische Zuflüsse des Donaugebietes bis zur Innmündung.

Achenbach III. O.

Reichsgrenze bis Achensee 4-58 bis 19-77

15-19

Donau I. O. Isar II. O.

4.027-5

136-1

41-0

3.850-4

12

Zusammen

1519

4.027-5

136-1

41-0

3.850-4

12

Inn- und Salzachgebiet.

Inn II. O.

Tösens bis Martinsbruck

397-00 bis 419-60

22-60

Donau I. O.

22.485-0

22.485-0

2 und 3

Inn II. O.

und

Mündung des Pitzbaches bis Tösens

355-00 bis 397-00

42-00

Donau I. O.

48.924-0

48.924-0

a) Pfundserbach III. O.

32

Mündung bis Nauderer-Tscheibach

0-00 bis 6-30

6-30

3.723-5

147-7

449-3

3.126-5

10

und

b) Faggenbach III. O.

33

Donau I. O., Inn II. O.

Mündung bis Gepatschhaus

0-00 bis 27-60

27-60

9.016-1

168-9

332-4

8.514-8

26

Pitzbach III. O.

und

27

Mündung bis Mittelberg (Ursprung)

0 00 bis 36-00

36-00

Donau I. O., Inn II .0.

10.421-0

227-3

261-7

9.932-0

17

Ötztalerache III. O.

38

und Mündung bis Zwieselstein

0-00 bis 41-39

41-39

Donau I. O., Inn II. O.

22.565-6

136-8

303-0

22.125-8

10

39

a) Kasbach III. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5-00

5-00

1.928-4

1.022-7

163-8

741-9

31

58

b) Moosbach IV. O.

und

59

Mündung bis km 0-10

0-00 bis 010

0-10

ad a), b), c) Donau I. O., ad a) und c) Inn II. O., ad b) Kasbach III. O.

44-0

15-1

0-4

28-5

c) Brandenbergerache III. O.

Mündung bis Reichsgrenze

0-00 bis 25-65

25-65

10.565-3

1.075-8

129-3

9.360-2

Ziller III. O.

74

Sonderbachmündung bis Gerlosbachmündung

20-48 bis 44-50

24-02

Donau I. O., Inn II. O.

7.521-7

141-0

378-2

7.002-5

11

a) Zemmbach IV. O.

75

Mündung bis km 22-00

0-00 bis 22-00

22-00

und

b) Tuxerbach V. O.

76

Mündung bis km 16-20

0-00 bis 16-20

16-20

ad a), b) Donau I. O., Inn II. O., Ziller III. O., ad b) Zemmbach IV. O.

8.235-3

9.172-2

59-6

24-5

8.235-3

9.088-1

Gerlosbach IV. O.

77

Mündung bis km 20-65

0-00 bis 20-65

20-65

Donau I. O., Inn II. O Ziller III. O.

13.878-9

312-0

249-6

13.317-3

Brixentalerache III. O.

111

Mündung bis Lauterbachmündung

0-00 bis 20-52

20-52

Donau I. O., Inn II. O.

4.823-6

1.607-2

652-3

2.564-1

29

Wildschönauerache III. O.

62

Mündung bis km 14-59

0-00 bis 14-59

14-59

Donau I. O., Inn II. O.

2.680-6

255-0

170-7

2.254-9

14

a) Windauerache IV. O.

60

Mündung bis km 13-68

0-00 bis 13-68

13-68

2.633-9

41-1

14-9

2.577-9

und

b) Kelchsauerache IV. O.

61

Mündung bis km 17-30

0-00 bis 17-30

17-30

Donau I. O., Inn II. O., Brixentalerache III. O.

6.346-6

168-8

188-3

5.989-5

a) Thierseerache III. O.

Trockenbachmündung bis Reichsgrenze

5-48 bis 18-10

12-62

81

b) Glemmbach IV. O.

Hasentalgraben bis Mündung in die Thierseerache

0-00 bis 7-45

7-45

ad a) und b) Donau I. O., Inn II. O.,

ad b) Thierseerache III. O.

1.409-8

305-9

82-4

51-6

1.275-8

305-9

Salzach III. O.

45

Lämmer- bis Fritzbachmündung

95-66 bis 116-99

21-33

Donau I. O., Inn II. O.

22.296-9

22.298-9

Fuscherache IV. O.

54

Traunerbach bis zur Mündung

0-00 bis 20-00

2000

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

7.655-4

262-4

75-5

7.317-5

Fritzbach IV. O.

31

Kreuzbergmaut (Mündung) bis Moosbachmündung

0-00 bis 22-42

22-42

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

5.589-6

187-3

134-7

5.267-6

13

Lämmer IV. O.

35

Mündung bis Rußbachmündung

0-00 bis 22-50

22-50

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

5.714-0

17-9

6-0

5.690 1

52

Saalach IV. O.

und

53

Lenzing bis Reichsgrenze

30-30 bis 66-71

36-41

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III. O.

10.060-1

166-1

79-0

9.815-0

Leogangbach V. O.

29

Mündung bis Hochfilzen

0-00 bis 13-25

13-25

Donau I. O., Inn II. O., Salzach III.O., Saalach 1V.O.

1.505-8

137-3

97-0

1.271-5

Zusammen

511-58

239.503-2

6.232-4

3.762-2

229.508-6

183

Donaugebiet von der Inn- bis zur Marchmündung.

a) Kainisch-Traun III. O.

Mündung bis km 9-26

0-00 bis 9-26

9-26

Donau I. O., Traun II. O.

1.569-9

37-0

23-6

1.509-3

b) Altausseer-Traun III. O.

und

Mündung bis km 4-57

0-00 bis 4-57

4-57

Donau I. O., Traun II. O.

801-8

* 84-0

*45-2

672-6

43 und 44

# Mit Bezugnahme auf vorstehende Evidenzdaten

26-77

9.308-7

456-5

169-8

8.682-4

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiet

Heftnummer

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

Länge

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

km

in

km

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Zahl der Werksanlagen

Nr.

Übertrag .    40-60

11.680-4

577-5

238-6

10.864-3    12

Traun II. O.

43

2 und Traunsee bis Hallstättersee 85-21 bis 118-04

44

32-83

Donau I. O.

12.792-5

5631

369-4    11.860-0    16    5 und 6

a) Ischl III. O.

Mündung bis Wolfgangsee O'OO bis 12-37

12-37

2    42

b) Weißenbach III O.

Mündung bis km 9-20

0-00 bis 9-20

9-20

ad a), b) Donau I. O. ad a), b) Traun II. O. ad b) Ischl III. O.

2.604-2

522-7

745-1

375-7

1.483-4    18

52-6

51-2

418-9    7

a) Langbathbach III. O.

Mündung bis Langbathsee O'OO bis 8-72

8-72

1.237-4

112-5

5-2    1.119-7    4

3    66

b) Rettenbach III. O.

ad a) und b) Donau I. O. Traun II. O.

Mündung bis km 8-40

0-00 bis 8-40

8-40

869-3

20-0

11-7

837-6    3

a) Forstaubach III. O.

Mündung bis km 10-76    0-00 bis 10-76

10-76

1.367-6

17-3

12-9    1.337-4    5

3    91

b) Preuneggbach III. O.

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

Mündung bis km 7-84

0-00 bis 7-84

7-84

2.077 0

74-6

95-1

1.907-3    7

a) Unterthalbach III. O.

Mündung bis km 12-80

0-00 bis 12-80

12-80

3    89

b) Oberthalbach IV. O.

Mündung bis km 7-74

0-00 bis 7-74

7-74

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Unterthalbach III. O.

3.081-2

307-6

65-9    2.707-7    19

784-2

30-2

10-4

743-6    7

a) Großer Sölkbach III. O.

Mündung bis km 15-88

0-00 bis 15-88

15-88

3    90

b) Kleiner Sölkbach IV. O.

Mündung bis km 8-33

0-00 bis 8-33

8-33

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Großer Sölkbach III. O.

5.608-1

2.324-6

160-7

30-6    5.416-8    3

2.324-6

a) Donnerbach (Irdning-bach) III. O.

Mündung bis Mörsbachmündung

0-00 bis 18-25    18-25

4    108

b) Schrabach IV. O.

Mündung in den Donnersbach bis km 5-70

0-00 bis 5-70

5-70

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Donnersbach III. O.

4.117-2

374-0

99-5    3.643-7

984-2

8-5

1-0

974-7

a) Gollingbach III. O.

4^

b) Mittereggbach IV. O.

— e 0 3 0 GJ

Mündung bis Stillbachmündung

0-00 bis 22-00    22-00

Mündung bis km 6-21

0-00 bis 6-21

6-21

ad a) und b) Donau I. O. Enns II. O.

ad b) Gollingbach III. O.

5.351-7

1.115-1

264-4

28-0

122-7    4.964-6    15

12-2

1.074-9    2

a) Seebach III. O.

Mündung bis Mittelsee

0-00 bis 6-42

6-42

229-9

51-1

13-7

165-1

Cn

b) Prollingbach IV. O.

4    112 Mündung bis Theuretzbach O'OO bis 3.73

3-73

ad a), b) und c) Donau I. O. Ybbs II. O.

ad b) Kleine Ybbs III. O.

415-3

337-6

17-5

60-2

tu

4^*

c) Kleine Ybbs III. O.

Mündung bis Zogelsbach O'OO bis 12-55    12-55

1.513-9

680-5

188-9

644-5

Erlauf II. O.

Erlaufsee bis Kienberg-Gaming

39-56 bis 69-50    29'94

Donau I. O.

5.740-6    4.285-2

521-9

933-5    10

a) Große Lassing III. O.

Mündung bis Annaberg

0-00 bis 7-91

7-91

866-4

749-0

37-3

80-1 12

b) Ötscherbach III. O.

Donau I. O. Erlauf II. O.

Mündung bis km 6-52

0-00 bis 6-52

6-52

405-6

405-6

Traisen II. O.

4^

Einen km ob der Gölsen-mündung bis Retzbach-mündung

44-99 Dis 68-96    23-97

Donau I.

4.947-3    2.183-4

477-1    2.286-8    26

Unrecht-Traisen III. O.

4    139

Mündung bis Keerbach-mündung

0-00 bis 19-51    19-51

Donau I. O. Traisen II. O.

4.313-4    1.612-8

238-4    2.462-2    28

Gölsen III. O.

1    9 Mündung bis km 17-54

0-00 bis 17-54    17-54

Donau I. O. Traisćn II. O.

1.129-7

427-4

142-6

559-7    17

Zusammen .

355-72

76.079-5

13.653-1

3.139-5

59.276-9

269

Draugebiet.

Drau II. O.

4    106

Gailbachmündung bis Sextenbachmündung

395-22 bis 412-05    16-83

Donau I. O.

2.097-6

203-2

97-4

1.797-0    10    109u.H0

Drau II. O.

4^

O Pu CO

Einmündung des Tristach-

seebaches bis Gailbach- 364-82 bis 395-22    30-40

mündung

Donau I. O.

24.969-4

1.068-0    1.978-2    21.923-2    57

106

Isel III. O.

3    69

Tauernbachmündung bis zur Mündung der Kl. Isel

29-45 bis 46-18    16-73 Donau I. O., Drau II. O.

7.374-8

11-4

13-8    7.349-6    1    67 u. 68

Isel III. O.

3 und

67

Mündung bis Tauernbachmündung

68

0-00 bis 29-45    29-45 Donau I. O., Drau II. O.

17.681-0

179-1

249-8    17.252-1    7

a) Tauernbach IV. O.

72

Mündung bis Gschlößbach O'OO bis 17-40]    17-40

7.210-9

3 und

73

Donau I. O. Drau II. O. Isel III. O.

36-0

131-3    7.043-6    3

9-39

6.513-0

19-4

43-0    6.450-6    10

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiete

Heftnummer

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

Länge

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

km

in

km

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Zahl der Werksanlagen

Nr.

Übertrag 120-20

65.846-7

1.517-1

2.513-5

61.816-1

88

Schwarzbach (Deferegger-bach) IV. O.

70

und

Mündung bis Patscherbach

0-00 bis 29-60    29'60

71

Donau I. O.

Drau II. O., Isel III. O.

15.834-5

892

158-7

15.586-6

21

Mallnitz IV. O.

Mündung bis Seebach

0-00 bis 7-07    7-07

100

Mühldorferbach IV. O.

Mündung bis zum See

0 00 bis 8-10    8-10

Donau I. O. Drau II. O. Möll III. O.

6.681-0

2.113-6

155-2

4.412-2

19

4.631-6

228-9

327-3

4.075-4

29

a) Weißenbach III. O.

Mündung bis Weißensee

0-00 bis 24-76    24-76

7.951-9

1.672-7

559-3

5.719-9

64

b) Tscherniheimerbach IV. O.

10

und

11

Mündung bis Weittalgraben

0-00 bis 3-92

3-92

ad a), b), c) Donau I. O. ad a), b), c) Drau II. O. ad b) und c) Weißenbach

III.    O.

ad c) Tscherniheimerbach

IV.    O.

187-0

187-0

c) Fartener-Seebach V. O.

Mündung bis km 2-04

0-00 bis 2-04    2-04 ‘

29-4

2-2

1-7

25-5

Zusammen 195-69

101.162-1

5.623-7

3.715-7

91.822-7

222

Savegebiet.

Wurzener Save II. O.

94

und

95

Vereinigung mit Wocheiner Save bis km 216-0

172-25 bis 216-00

43-75

Donau I. O.

18.144-7

1.394-3

167-0

16-583-4

93

Wocheiner Save II. O.

und

93

Vereinigung mit Wurzener Save bis Wocheiner Save

0-00 bis 31-90

31-90

Donau I. O.

3.545-5

171-9

93-3

3.280-3

a) Mojstraner Feistritz III. O.

Mündung bis km 9-00

0 00 bis 9-00

9-00

1.319-4

246-6

128-5

944-3

96

b) Rotweinbach III. O.

und

97

Mündung bis km 18-20

0-00 bis 18-20

18-20

Donau I. O. Save II. O.

4.005-2

1.159-2

235-7

2.610-3

22

c) Leibnitz (Lipnica) III. O.

Mündung bis km 10-00

0-00 bis 10-00

1000

3641

113-9

74-2

176-0

25

a) Ribnica III. O.

Mündung bis km 6-60

0-00 bis 6-60

6-60

170-9

4-0

5-7

161-2

b) Mostnica IV. O.

105

Mündung bis km 5-60

0 00 bis 5-60

5-60

ad a), b) und c) Donau I. O. Save II. O. ad b) Ribnica III. O.

737-1

72-9

25-7

638-5

c) Wocheiner Feistritz III. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5-00

5-00

110-8

10-9

1-0

98-9

a) Neumarktier Feistritz III. O.

Mündung bis km 22-65

0-00 bis 22-65

22-65

7-497-2

1.332-4

639-4

5.525-4

34

98

b) Mośenikbach IV. O.

und

99

Mündung bis km 7-50

0-00 bis 7-50

7-50

ad a), b) und c) Donau I. O. Save II. O.

ad b) Neumarktier Feistritz III. O.

6.285-3

2.857-2

125-4

3.302-7

22

c) Zavrsnica III. O.

Mündung bis km 6-10

0-00 bis 6-10

6-10

1.369-9

150-2

44-0

1.175-7

10

Save II. O.

142

Kankermündung bis zur Vereinigung der Wurzener und Wocheiner Save

148-74 bis 172-25

23-51

Donau I. O.

10.070-6

799-3

188-4

9.082-9

92 bis 95 und

143 u. 144

140

Kanker III. O.

und

141

Mündung bis km 31-42

0-00 bis 31-42

31-42

Donau I. O. Save II. O.

5.786-9

788-5

337-2

4.661-2

23

143

Save II. O.

und

144

Laibachmündung bis zur Kankermündung

114-10 bis 148-74

34-64

Donau I. O.

19.143-9

3.060-7

142-6

15.940-6

17

142

und

145 u. 146

145

Save II. O.

und

146

Mündung des Medijabaches bis zur Laibachmündung

75-70 bis 114-10

38-40

Donau I. O.

23.674-8

23.674-8

143 und

144

Zusammen

294-27

102.226-3

12.162-0

2.208-1

87.856-2

201

Rheingebiet.

111 II. O.

47

Gaschurn bis Vermontferner

54-25 bis 71-80

17-55

Rhein I. O.

5.525-2

30-3

58-9

5.436-0

12

111 II. O.

12

Vandans bis Gaschurn

36-00 bis 54-25

18-25

Rhein I. O.

12.285-2

131-0

237-2

11.917-0

21

23 und 47

111II. O.

23

Lutzbachmündung bis Vandans

20-29 bis 36-00

15-71

Rhein I. O.

12.698-3

2.456-1

1.069-8

9.172-4

14

46 und 12

111 II. O.

46

Mündung bis Lutzbach

0-00 bis 20-29

20-29

Rhein I. O.

15.819-7

3.112-7

874-5

11.832-5

a) Verbeliabach III. O.

Mündung bis Verbellaalpe

0 00 bis 5-10

5-10

1.561-7

1.561-7

b) Garnehrabach III. O.

48

Mündung bis obere Garnehraalpe

0-00 bis 7-30

7-30

ad a), b) und c) Rhein I. O. 111 II. O.

1.773-1

1.773-1

c) Valschavielbach III. O.

Mündung bis Valschaviel-alpe

0 00 bis 7-35

7-35

2.309-0

3-1

12-7

2.293-2

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiete

Heftnummer

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

km

Länge

in

km

Übertrag 91-55

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

51.972-2

5.733-2

2.253-1

43.985-9

Zahl der Werksanlagen

Nr.

46

a) Suggadinbach III. O.

Mündung bis Vergaldner-alpe

0 00 bis 11-50

11-50

5.311-1

263-5

164-5

4.883-1

49

b) Litzbach III. O.

Kl. Buchen- bis Dürrwaldalpe

ad a) und b) Rhein I. O., 111. II. O.

8-30 bis 15-68

7-38

2.567-7

2.567-7

13

Litzbach III. O.

13

Sehruns bis Silbertal

0 00 bis 8-30

8-30

Rhein I. O. 111 II. O.

4.493-7

379-3

235-0

3.879-4

24

49

a) Lutzbach III. O.

Mündung bis Buchboden

0 00 bis 19-74

19-74

6.266-5

25-7

157-0

6.083-8

b) Ladritschbach IV. O.

24

und

25

Mündung bis oberhalb des Sehratobels

O'OO bis 4-45

4-45

ad a), b) und c) Rhein I. O., 111 II. O. ad b) und c) Lutzbach III. O.

577-8

7-5

4-1

566-2

c) Marulbach IV. O.

Mündung bis Faludrigen-bach

0 00 bis 7-70

7-70

2.817-3

16-6

47-9

2.752-8

Mengbach III. O.

51

Mündung bis Nenzinger-himmel

0-00 bis 15-23

15-23

Rhein 1. O. 111 II. O.

11.922-2

1.142-2

167-1

10.612-9

a) Alvierbach III. O.

Mündung bis Lünersee

0-00 bis 14-20

14-20

9.279-3

278-1

24-9

8.976-3

50

ad a) und b) Rhein I. O., Ili II. O.

b) Sarnina III. O.

Mündung bis Reichsgrenze

0-00 bis 8-25

8-25

2.886-7

619-3

12-6

2.254-8

Alfenzbach III. O.

55

und

56

Mündung bis Stuben

0-00 bis 26-54

26-54 Rhein I. O., II! II. O.

6.616-2

184-5

481-3

5.950-4

18

a) Nenzigastbach IV. O.

Mündung bis zum Eisentale

0-00 bis 4-00

400

530-6

530-6

b) Streubach IV. O.

57

Mündung bis Spullern

0-00 bis 4-10

410

ad a) und b) Rhein I. O., Ili II. O., Alfenz III. O. ad c) Rhein I. O., 111 II. O.

*>

*)

2.494-1

2.494-1

c) Vernielbach III. O.

Mündung bis km 5-46

0-00 bis 5-46

5-46

1.160-2

1.160-2

*) Bei zehn-monatigem Betriebswasser.

Zusammen

228-40

108.895-6

8.649-9

3.547-5

96.698-2

125

Etschgebiet.

Etsch 1. O.

ą    Pegel bei Laas bis Haider-

see

170-16 bis 193-00 22-84

Etsch I. O.

15.175-9

746-5

607-0

13.822-4    21

14

und

15

a) Salurnbach II. O.

Mündung in den Punibach bis Gließhöfe

0-00 bis 13-32    13-32

6.638-8

147-4

176-7

6.314-7    13

b) Suldenbach II. O.

36

2 und Mündung bis Innersulden

0-00 bis 15-64    15-64

37

ad a), b) und c) Etsch I. O. ad c)

Suldenbach II. 0.

9.860-5

158-6

610-6

9.091-3    12

c) Trafoierbach III. O.

Mündung bis Heiligen drei Brunnen

0-00 bis 6-17

6-17

1.809-3

1.809-3

14

Etsch I. O.

1 und

15

Passermündung bis Pegel bei Laas

131-33 bis 170-16 38-83

Etsch I. O.

69.764-0

12.0660

4.984-9

52.713-1    56

Etsch 1. O.

4    148

Eisackmündung bis Passermündung

103-49 bis 131-33 27-84

Etsch I. O.

13.052-7

87-4

318-2

12.647-1

14

und

15

Valschauerbach II. O.

40

2 und Mündung bis St. Gertraud

0-00 bis 33-08    33'08

Etsch I. O.

24.923-8    2.523-4    1.531-9

20.868-5    65

41

Eisack II. O.

120 4 und

121

km 58-00 bis km 88-63 (Brennerbad)

58-00 bis 88-63    30-63

Etsch I. O.

17.352-3    1.337-6

908-9

15.105-8    34

119

Eisack II. O.

4    119

Afersbachmündung bis km 58-00

41-52 bis 58-00    16-48

Etsch I. O.

18.352-4

117 u. 118

641-2    1.067-2    16.644-0    21 und

120 u. 121

Eisack II. O.

00 ęu ^4

Mündung bis zur Afersbachmündung

0-00 bis 41-52    41-52

Etsch 1. O.

107.534-1

29-3

56-0    107.448-8

119

Rienz III..O.

CU

125

Gaderbachmündung bis Toblachersee

33-86 bis 66-84    32-98

Etsch I. O. Eisack II. O.

24.904-1

1.970-8

1.450-8    21.482-5    47

122

und

123

Gsieserbach IV. O.

4    114

Mündung bis Pfinnbach

0-00 bis 15-45    15-45

Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

1.921-5

229-7

325-4    1.366-4    24

Antholzerbach IV. O.

3    80 Mündung bis Antholzersee

0-00 bis 18-38    18-38

Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

4.164-8

605-6

643-6    2.915-6    50

Ahrnbach IV. O.

63

3 und Rainbach bis Windtalbach 15-74 bis 45-07    29-33

64

Etsch 1. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

10.722-1

490-3

632-1    9.599-7    59

65

Rainbach V. O.

3    78 Mündung bis km 14-76

0-00 bis 14-76    14-76

Etsch I. O., Eisack II. O., Rienz III. O., Ahrnbach IV. O.

5.158-6

372-4

1.293-5

3.492-7    24

Ahrnbach IV. O.

3    65

Mündung bis Rainbach

0-00 bis 15-74

15-74

Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

2.482-8

301-2

86-9    2.094-7

63

und

14-25

Etsch I. O., Eisack II. O., Rienz III. O., Ahrnbach IV. O.

4.957-2

443-5

626-9    3.886-8    54

Fürtrag 387-24

338.774-9

22.150-9

15.320-6

301.303-4

488

Gewässerstrecke

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiete

Heftnummer

Blattnummer

von

km

Länge

in

km

Übertrag . 387-24

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

Vor

handene

Aus

genützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto Pferdekräfte bei Niederwasser

338.774-9    22.150-9

15.320-6

Zahl der Werksanlagen

301.303-4    488

Unmittelbar anschließen- Anmerkung de Blätter

Nr.

122

Rienz III. O.

und

123

Mündung bis Gaderbach-mündung

0-00 bis 33-86    33-86

Etsch I. O. Eisack II. O.

50.131-2

1.387-2

280-0

124

48.464-0    2

und

125

a) Valserbach IV. O.

Mündung bis Jochtalbach

0-00 bis 7-60

7-60

113

b) Pfundersbach IV. O.

Mündung bis Daan

0-00 bis 12-97    12-97

ad a) und b) Etsch I. O. Eisack II. O. Rienz III. O.

4.706-2

7.425-3

476-1

122-7

4-107-4    17

424-0

452-2

6.549 1    29

Zusammen . 441-67

401.037-6

24.438-2

16.175-5

360.423-9    536

Gebiet der Gewässer des Küstenlandes.

16

Isonzo I. O.

und

17

Karfreit bis Trenta

93-60 bis 136-00

42-40

Isonzo I. O.

25.247-7

68-5

37-9

25.141-3*

a) Zadnica II. O.

Mündung bis Belipotok-mündung

0-00 bis 2-40

2-40

518-2

49-5

9-1

459-6

* Mit Bezugnahme auf die Berichtigung im Index pro 1910.

b) Bersnik II. O.

30

Mündung bis km 2-00

0-00 bis 2-00

2-00

ad a), b) und c) Isonzo I. O.

6650

21-3

12-0

631-7

c) Lepjena II. O.

Mündung bis km 4-50

0-00 bis 4-50

4-50

560-8

560-8

a) Koritnica II. O.

Mündung bis Mittelbreth

0 00 bis 10-90

10-90

2.559-4

156-8

16-6

2.386-0

b) Predilca III. O.

Mündung bis km 2-14

0-00 bis 2-14

2-14

28

c) Możenca III. O.

Mündung bis km 1-80

0-00 bis 1-80

1-80

ad a) bis d) Isonzo I. O. ad b), c) und d) Koritnica II. O.

204-1

740-0

17-0

0-9

186-2

740-0

d) Bavsica III. O.

Mündung bis km 1-25

0-00 bis 1-25

1-25

296-4

18-7

4-8

272-9

Zusammen .

67-39

30.791-6

331-8

81-3

30.378-5

19

Gebiet der Gewässer Dalmatiens.

Zermanja I. O.

18

und

19

Mündung bis Ursprung

0-00 bis 68-00

68-00

Zermanja I. O.

2.630-0*

192-0*

2.438-0*

20

* Bei zehn-monatigem Betriebswasser.

Krupa II. O.

34

Mündung bis Krupaquelle

0-00 bis 10-00

10-00

Zermanja I. O.

630-6*

56⁻2*

1-0*

573-4*

115

Kerka I. O.

und

116

Mündung in den Prok-ljansee bis Wasserfall bei Topolje

0 00 bis 60-40

60-40

Kerka I. O.

17.896-4

8.727-1

1.300-5

7.868-8

46

Butiśnica II. O.

107

Mündung bis zur bosnischdalmatinischen Grenze

0 00 bis 23-30

23-30

Kerka I. O.

3.638-4

157-7

71-8

3.408-9

Cetina I. O.

21

und

22

Trily bis Ursprung

50-00 bis 103-00

53-00

Cetina I. O.

5.667-5*

675-5*

4.992-0*

22

20

Cetina I. O.

20

Duare bis Trily

25 00 bis 50-00

25-00

Cetina I. O.

33.504-0*

323-5*

33.180-5*

15

21

und

22

Zusammen .

239-70

63.966-9

10.132-0

1.373-3

52.461-6

116

Elbe-Gebiet.

130

Moldau II. O.

4 und

131

Luznitzmündung bis zur Maltschmündung

207-20 bis 246-00 38-80

Elbe I. O.

2.329-0

945-6

73-5    1.309-9    20

132

und

133

132

Moldau II. O.

4 und

133

Wottawamündung bis zur Luznitzmündung

173-35 bis 207-20 33-85

Elbe I. O.

4.358-9

597-9

41-9    3.719-1

Q 130 u. 131, y 134 u. 135

134

Moldau II. O.

4 und

135

Mündung des Brzinabaches bis zur Wottawamündung

129-05 bis 173-35 44-30

Elbe I. O.

8.750-1

567-3

42-3    8.140-5

. j 132 u. 133, 136 u. 137

Moldau II. O.

>— e u> 3 CJ Ci

Sazawamündung bis zur Mündung des Brzinabaches

79-60 bis 129-05    49-45

Elbe I. O.

12.870-4

114-0

53    12.75M

₃    134 u. 135,

138

Moldau II. O.

4    138

Beraunmündung bis Sazawamündung

64-49 bis 79-60    15-11

Elbe I. O.

1.730-7

72-8

5-6    1.652-3    1    136 u. 137

Zusammen .

181-51

30.039-1

2.297-6

168-6

27.572-9    45

Dniester Gebiet.

Bystrzyca nadwörniaftska III. O.

82

und

83

Buchtowiecmündung bis zu den Quellen

70-55 bis 104-34

33-79

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

3.641-8

60-9

122-7

3.458-2

126

und

4-18

Dniester I. O., Bystrzyca II. O., Bystrzyca nadw. III. O.

64-6

64-6

Fürtrag .

37-97

3.706-4

60-9

122-7

3.522-8

Name des Gewässers und

Ordnung im Flußgebiete

Heftnummer

Blattnummer

von

Gewässerstrecke

Zugehörige Flußgebiete höherer Ordnung

km

Länge in km

Übertrag 37-97

Vorhan

dene

Ausge

nützte

Durch Gefälle verbrauchte

Verfügbare

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

3.706-4

60-9

122-7

Zahl der Werksanlagen

Nr.

3.522-8    3

b) Durniniec IV. O.

Mündung bis km 3-80

0-00 bis 3-80

3-80

69-6

69-6

c) Gropieniec V. O.

00

Mündung bis km 3-70

0-00 bis 3-70    3-70

d) Rafajłowiec IV. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5-00

5-00

ad b) bis d) Dniester I. O.

Bystrzyca II. O. Bvstrzyca nadwórniańska

III. O.

ad c) Durniniec IV. O.

68-7

68-7

197-2

197-2

a) Salatruk IV. O.

Mündung bis km 10-44

0-00 bis 10-44    10-44

00

CP

b) Douszyniec IV. O.

Mündung bis km 11-18

0-00 bis 11-18    11-18

ad a) und b) Dniester I. O.

Bystrzyca II. O. Bystrzyca nadwórniańska III. O.

392-9

392-9

164-6

164-6

a) Zielenica IV. O.

Mündung bis km 19-40

0-00 bis 19-40    19-40

b) Czernik V. O.

Mündung bis km 3-90

0-00 bis 3-90    3-90

ad a) und b) Dniester I. O.

Bystrzyca II. O. Bystrzyca nadwórniańska

III. O.

ad c) Zielenica IV. O.

1.012-2

1.012-2

81-1

81-1

a) Maksymiec IV. O.

Mündung bis km 5-00

0-00 bis 5-00    5-00

114-2

114-2

b) Chrepelow IV. O.

88

Mündung bis km 7-60

0-00 bis 7-60    7-60

ad a), b) und c) Dniester I. O. Bystrzyca II. O. Bystrzyca nadwórniańska III. O.

152-9

2-9

0-8

149-2

c) Buchtowiec IV. O.

Mündung bis km 6-90

0-00 bis 6-90

6-90

99-5

99-5

Bystrzyca nadwórniańska

III. O.

126

und

127

Einmündung des Unteren Łukawiec bis Mündung des Buchtowiec

36-95 bis 70-55    33-60

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

5.157-2

157-3

986-6

4.013-3

10

82

und

83

a) Bystrzyca sołotwinska III. O.

Straßenbrücke in Porohy bis km 75-90

54-43 bis 75-9    21-47

1.611-8

1.611-8

128

und

129

b) Łopuszna IV. O.

Mündung bis km 2-90

0-00 bis 2-90

2-90

155-1

155-1

c) Kuźmieniec wielki IV. O.

101

und

102

Mündung bis km 5-62

0-00 bis 5-62

5-62

ad a) Dniester I. O. Bystrzyca II. O. ad b), c) und d) Bystrzyca sołotwinska III. O.

174-4

174-4

d) Rypna IV. O.

Mündung bis km 2-88

0-00 bis 2-88

2-88

42-8

42-8

e) Bystrzyk IV. O.

Mündung bis km 4-72

0-00 bis 4-72

4-72

126-2

126-2

Bystrzyca sołotwinska

III. O.

GO T3 O W C W

Stebnikbachmündung bis zur Straßenbrücke in Porohy

17-45 bis 54-43    36-98

Dniester I. O. Bystrzyca II. O.

101

3.641-8

288-6

1.021-9

2.331-3

25

und

102

Zusammen

223-06

16.968-6

509-7

2.132-0

14.326-9

39

Summarisches Ergebnis aus den bisher erschienenen Blättern des Katasters.

Flußgebiet

Blätter

anzahl

Länge der behandelten Gewässerstrecke

Vorhandene

Ausgenützte

Durch

Gefälls-

verluste

verbrauchte

Prozente

Verfügbare

Zahl der bestehenden Werksanlagen

Pro km vorhandene

der

ausgenützten

der durch Gefällsverluste verbrauchten

Brutto P. S. bei Niederwasser

Brutto-Pferdekräfte bei Niederwasser

Österreichische Zuflüsse des Donaugebietes bis zur Innmündung

15-19

4.027-5

136-1

41-0

3.850-4

12

265-1

3-4

1-0

Inn- und Salzachgebiet

27

511-58

239.503-2

6.232-4

3.762-2

229.508-6

183

468-0

2-6

1-6

Donaugebiet von der Inn- bis zur Marchmündung

19

355-72

76.079-5

13.663-1

3.139-5

59.276-9

269

213-9

17-9

4-1

Draugebiet

13

195-69

101.162-1

5.623-7

3.715-7

91.822-7

222

516-9

5-5

3-6

Savegebiet

16

294-27

102.226-3

12.162-0

2.208-1

87.856-2

201

347-4

11-9

2-1

Rheingebiet

14

228-40

108.895-6

8.649-9

3.547-5

96.698-2

125

476-8

7-9

3-3

Etschgebiet

25

441-67

401.037-6

24.438-2

16.175-5

360.423-9

536

907-9

6-0

4-0

Gebiet der Gewässer des Küstenlandes

67-39

30.791-6

331-8

81-3

30.378-5

19

456-9

1-1

0-3

Gebiet der Gewässer Dalmatiens

239-70

63.966-9

10.132-0

1.373-3

52.461-6

116

266-9

15-8

2-1

Elbegebiet

181-51

30.039-1

2.297-6

168-6

27.572-9

45

165-5

7-6

0-5

Dniestergebiet

13

223-06

16-968-6

509-7

2.132-0

14.326-9

39

76-0

3-0

12-6

Zusammen .

150

2.754-18

1,174.698-0

84.176-5

36.344-7

1,054.176-8

1.767

4

*

->

<■

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Wasserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Bystrzyca sołotwińska

von km 54*43 bis km 75*90.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniestr.

Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotwińska.

Die Łopuszna Der Kuźmieniec wielki

von km 0*00 bis km 2*90.

Flußgeb. III. Ord.: Bystrzyca sołotwińska.

Flußgeb. IV. Ord.: Łopuszna.

Die Rypna

von km 0*00 bis km 5*62. von km 0*00 bis km 2*88.

Flußgeb. III. Ord.: Bystrzyca sołotwińska.

Flußgeb. IV. Ord.: Kuźmieniec wielki.

Flußgeb. III. Ord.: Bystrzyca sołotwińska.

Flußgeb.IV. Ord.: Rypna.

Katasterblatt Nr. 101 u. 102, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Bystrzyk

von km 0*00 bis km 4*72.

Flußgeb. III. Ord.: Bystrzyca sołotwińska.

Flußgeb. IV. Ord.: Bystrzyk.

Situationsskizze.

Malsstab.

1011« 500 0

-—- L„J.a

I--N

^ V

\~

}■■■

10 km

55 "\

\.

.......

Hu\n

Porohy

/ 'S»

^ (

&

s;

śś

«5 ™tiy£ <

...... \

4l

•Kx

Gf).............

■•-i

CD

CO

V,

75

<?r

y~

y.

---\

y'

X)

Beschreibung des Gebietes.

Das vorliegende Katasterblatt behandelt das oberste Flußgebiet der Bystrzyca sołotwińska bis zur Straßenbrücke in Porohy, das ist ungefähr 2’5 km oberhalb der Einmündung des Płoskabaches. Außer der von km 54-43 bis km 75-90 reichenden 21-47 km langen Flußstrecke der Bystrzyca sołotwińska sind in diesem Doppelblatte noch die unteren Strecken der vier bedeutendsten in diesem Flußabschnitte einmündenden Zuflüsse, das sind: die Łopuszna mit 2-9km, der Kuźmieniec wielki mit 5-62 km, die Rypna mit 2-88 km und der Bystrzyk mit 4-72 km Länge, bearbeitet.

Die Quellen der Bystrzyca sołotwińska liegen teils am Nordabhange des Höhenzuges „Negrowa“, teils am Fuße des mächtigen Gebirgsrückens „Sywula“, von wo ab der Fluß anfänglich eine nordöstliche Richtung einschlägt, die er nach Empfang der Zwillingsbäche Doszczyna und Kiński mit einer

jähen Wendung gegen Nordwest ändert. Im weiteren Laufe umkreist er nun in einem weiten Bogen den Bergrücken „Olenica“, fließt nach der Einmündung des Łopusznabaches zunächst wieder in nordöstlicher, unterhalb des Rypnabaches in nördlicher Richtung bis zur Mündung des Czornybaches und wendet sich dann allmählich wieder gegen Nordosten, welche Richtung er in dem letzten Abschnitte der hier in Betracht fallenden Flußstrecke beibehält. Bis zur Vereinigung mit den bereits erwähnten Zwillingsbächen Doszczyna und Kiński trägt das Bett des Flusses das Gepräge einer seichten Runse, welche von den Wässern in den angehäuften Geröllmassen mit der Zeit eingefurcht worden ist. Erst infolge der verhältnismäßig bedeutenden Zunahme an Wassermenge nach Einmündung der Zwillingsbäche kommt die erodierende Wirkung stärker zur Geltung. Der Fluß gräbt sich mehr und mehr in das Gelände und fließt schließlich in vielfach gewundenem Laufe größtenteils inmitten von dichten Waldbeständen in einer tiefen Schlucht. Ungefähr 0-5 km unterhalb der Mündung des Kuźmieniec wielki ändern sich diese Verhältnisse insofern, als sich der Talboden erweitert, der Wald sich nun auch auf die Talgehänge erstreckt und das konzentrierte Flußbettprofil seichter wird. Abwärts von der Czornymündung endlich ist das Flußbett vielfach verästelt.

Von den hier gesondert behandelten Zuflüssen entspringen die Łopuszna, der Kuźmieniec wielki und der Bystrzyk an den östlichen Abhängen der die Gebiete Bystrzyca sołotwińska und Łomnica trennenden Höhenzüge, von welchen die Quellenberge der Łopuszna und des Kuźmieniec wielki „Sywula“ und „Ihorowiec“ nach der „Czarnohora“ die höchsten Gipfel der Ostkarpathen bilden. In den für den Kataster maßgebenden Bachstrecken sind ihre Läufe beinahe parallel und fließen alle drei Bäche anfangs in nordöstlicher, sodann bis zur Mündung in östlicher Richtung. Auch gleichen sich die Bäche in der Beschaffenheit ihrer schmalen bis an die Sohle dichtbewaldeten Täler sowie in bezug auf die allgemeine Ausbildung ihrer Bette. In den oberen Strecken seicht, schneiden sie sich gegen die Mündung zu immer tiefer in die Talsohle ein, was insbesondere von dem Kuźmieniec wielki und dem Bystrzyk gilt, wo sich sehr tiefe Einrisse mit nahezu senkrechten Wänden ausgebildet haben. Der am rechten Ufer einmündende Rypnabach entspringt an den nördlichen Lehnen der Höhenzüge „Olenica“ und „Stanimir“. Anfangs in nördlicher Richtung verlaufend, biegt er nach Vereinigung mit dem Semniatynbache nach Nordwesten ab, um in einem geschlossenen Profile von fast gleichmäßiger Tiefe, welches sich der Bach in dem Alluvialterrain des verhältnismäßig breiten Talbodens geschaffen hat, bei Huta in die Bystrzyca sołotwińska zu münden.

Auf die Gefällsverhältnisse übergehend ist zunächst festzustellen, daß im allgemeinen das Gefälle der Bystrzyca sołotwińska nicht bedeutend ist. In der obersten Flußstrecke von km 75-9 bis km 70-17, das ist von der Einmündung des Doszczynabaches bis unterhalb der Lopusznamündung beträgt dasselbe 17-5%o, vergrößert sich in der nächstfolgenden Teilstrecke von km 70-17 bis km 68-14 auf 20-4%₀, vermindert sich aber allmählich wieder, und zwar zunächst von km 68-2 bis km 64-88 auf 16%«, und sodann von km 64-88 bis km 54-43 auf ll-2*/₀«> Von dem mäßigen Gefälle des Hauptflusses heben sich besonders die gefällsreichen linksseitigen Zuflüsse: Łopuszna, Kuźmieniec wielki und Bystrzyk stark ab. Die Längenprofile der letzteren zwei Bäche verlaufen gleichmäßig mit einem Durchschnittsgefälle von 47-4°/ beziehungsweise 37-0%o, das Längenprofil des Łopusznabaches dagegen stellt eine in km E47 gebrochene Linie dar, deren oberer Teil mit einer Neigung von 44-4°/oo, der untere in einer solchen von 31-4%₀ abfällt. Bedeutend geringer ist das Gefälle des rechtsseitigen Rypnabaches, welches im Durchschnitte 20-5%o nicht überschreitet.

Die Gebietsgrenze der Bystrzyca sołotwińska verläuft von ihrem Ursprung, das ist von der Landesgrenze zwischen Galizien und Ungarn ausgehend, zunächst in vorwiegend nördlicher Richtung als Wasserscheide gegen das Flußgebiet der Łomnica, über die die Quellengebiete der Łopuszna und des Kuźmieniec wielki abschließenden Höhenzüge „Sywula“ und „Ihorowiec“, welche mit ihren Höchstspitzen Sywula (1818 m) und Wysoka (1808 m) die Ostkarpathen beherrschen, weiters über die Serednaspitze (1642 m) zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 1485 m bezeichneten Punkte, wendet sich dann jäh nach Südosten, zieht entlang des Rückens des „Werch Pasieczny“, parallel zum Oberlaufe des Bystrzyk, bis zum unbenannten Höhenpunkte mit der Kote 1292 m, fällt sodann, nachdem sie noch einmal rechtwinkelig abbiegt, in der Richtung Nord-Ost allmählich bis Turawa (940 m) herab und erreicht schließlich in einer steilen Neigung nach Osten verlaufend, als Trennungslinie gegen das Gebiet des Perechiniecbaches, das linke Ufer des Rezipienten. Am rechten Ufer steigt die Grenzlinie in südlicher Richtung längs des Gebietes des Płoskabaches bis zu dem Höhenpunkte mit der Kote 1138 m an, führt von dort in südöstlicher Richtung über den Czortka-Rücken bis zu der in der Spezialkarte mit der Höhenkote 1282 m bezeichneten Kuppe, sodann als Wasserscheide zwischen den beiden Bystrzycagebieten südwestlich längs der Quellengebiete der Bäche Rypna, Kiński, Płoski und Doszczyna über Rypna (1210 m),

(Fortsetzung siehe Seite 4.)

00

12 3 4 5 6 7

10

11

12

13    14    15    16    17

18 I 19 I 20    21

22

Anteil an

p.

a>

-i

l

'S,

1)

G0

o

ff

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Die Bystrzyca sołotwińska von km 54*43 bis km 75*90.

54-43 533-20    560

700

1760

10-13

700

94-5

55-42 543-33    560

700

1760

2-28

700

21-3

560

700

1760

55-70

545-61

(Unbenannter Bach)

540

680

1700

6-51

680

59-0

540

680

1690

56-50

552-12

(Klyn)

510

640

1590

Zur Ermittlung der in den Kolonnen 12 bis 14 enthaltenen Zahlen wurden in den Jahren 1909 und 1910 hydrometrische Erhebungen km 65-35, in zwei Flußprofilen der Bystrzyca sołotwińska, und zwar bei Huta, oberhalb der Einmündung des Rypnabaches, sowie in km 75-6 unterhalb der Studenkamündung vorgenommen. Die Ergebnisse dieser Messungen, welche auch höhere als mittlere Wasserstände umfassen, bilden zusammen mit dem vorhandenen Erhebungs- und Beobachtungsmaterial aus der unteren Flußstrecke die Grundlage der einschlägigen Berechnungen.

Die acht-, beziehungsweise sechsmonatigeWassermenge ist für das Profil in Meźyriki mit 135*°/₀, beziehungsweise 170°/₀, für jenes bei Huta dagegen mit 150 °/₀, beziehungsweise 200 °/₀ des zehn-monatigen Betriebswassers zu veranschlagen.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivellitischem Wege.

8-49

640

72-4

57-00

560 61

510

640

1580

24-43

635

206-8

810-1

59-00

585-04

500

630

1550

10-12

625

85-1

500

620

1540

60-00

595-25

(Knieźy)

480

600

1500

15-93

595

126-4

470

590

1490

61-52

611-18

(Czorny)

450

560

1410

11-93

560

89-1

62-60

623-11

450

560

1400

7-50

555

55-5

440

550

1390

63-50

630-61

(Bystrzyk, Sumaryn)

380

480

1190

5-93

475

37-6

64-00

636-54

380

470

1190

9-66

470

60-5

162-8

64-48

646-20

370

470

1180

Galizien

Bohorodczany

4-11

465

25-5

Porohy

Porohy

64-88

650-31

370

370

. 65-35

656-70

320

320

460

460

400

400

1180

1180

1000

1000

6-39

460

39-2

(Rypna)

25-32

400

135-0

148-8

66-85

682-02

(Kuźmieniec wielki)

270

340

820

3-04

340

13-8

270

340

820

67-20

685-06

(Kuźmieniec mały)

250

310

760

16-05

310

66-3

68-00

701-11

250

310

760

3-22

305

13-1

250

310

760

68-14

704-33

(Unbenannter Bach)

240

300

740

291-7

41-47

300

165-9

70-17

745-80

240

300

740

2-82

300

11-3

240

300

740

70-35

748-62

(Unbenannter Bach)

240

290

720

9-07

290

35-1

240

290

720

70-90

757-69

(Łopuszna)

150

180

390

27-65

175

64-5

72-40

785-34

140

170

390

24-31

170

55-1

74-12

809-65

130

170

390

30-75

165

67-6

198-4

130

160

390

75-62

840-40

(Studenka)

120

150

370

5-62

150

11-2

75-90

84602

120

150

370

(Doszczyna, Kiński)

Summe .

1611-8

1611-8

10

11

12    13    14

15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei lOmonatigem Betriebswasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei lOmonatigem Betriebswasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle 11

Anmerkung

Der Lopusznabach von km 0*00 bis km 2*90.

o-oo

757-69

90

110

330

13-19

110

19-3

0-41

770-88

90

110

330

17-87

110

26-2

0-75

788-75

90

330

15-05

110

22-1

1-47

803-80

90

110

330

Galizien

Bohorodczany

15-46

110

22-7

Die in den Rubriken 12 bis 14 enthaltenen Zahlen basieren ausschließlich auf den Ergebnissen von unmittelbaren Messungen, welche auf den Gebietspegel der Bystrzyca sołotwińska in Huta bezogen wurden.

Die acht-, respektive sechsmonatigen Wassermengen betragen ungefähr 150,%, beziehungsweise 200 % des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivellitischem Wege.

Porohy

Porohy

1-75

1-93

2-14

2-66

2-90

819-26

825-84

833-51

854-61

867-32

90

90

80

80

80

80

110

110

100

100

100

100

330

330

300

300

300

300

6-58

110

9-6

(Unbenannter Bach)

155-1

7-67

100

10-2

21-10

12-71

100

100

(Zubringer)

Summe .

28-1

16-9

155-1

155-1

Der Kuźmieniec wielki von km O'OO bis km 5*62.

o-oo

682-02

50

60

180

28-36

60

22-7

0-59

710-38

50

60

170

40-89

55

30-0

Galizien

Bohorodczany

1-60

751-27

40

50

160

49-84

50

33-2

Porohy

Porohy

2-71

3-62

4-85

5-15

5-62

o-oo

801-11

852-11

901-65

917-30

948-16

656-70

40

50

150

51-00

50

34-0

174-4

Die in den Rubriken 12 bis 14 enthaltenen Zahlen basieren ausschließlich auf den Ergebnissen von unmittelbaren Messungen, welche auf den Gebietspegel der Bystrzyca sołotwińska in Huta bezogen wurden.

Die acht-, respektive sechsmonatigen Wassermengen betragen ungefähr 150%, beziehungsweise 200⁰/⁰ des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivellilischem Wege.

40

50

140

49-54

45

29-7

30

40

130

15-65

40

8-3

30

40

130

30-86

40

16-5

30

40

120

Summe .

174-4

174-4

Die Rypna von km 0*00 bis km 2*88.

50

60

180

11-52

60

9-2

Galizien

Bohorodczany

0-45

668-22

50

60

180

5-64

60

4-5

Porohy

Porohy

0-95

1-70

2-88

673-86

691-20

715-80

50

60

170

17-34

55

12-7

42-8

40

50

160

24-60

50

16-4

Die in den Rubriken 12 bis 14 enthaltenen Zahlen basieren ausschließlich auf den Ergebnissen von unmittelbaren Messungen, welche auf den Gebietspegel der Bystrzyca sołotwińska in Huta bezogen wurden.

Die acht-, respektive sechsmonatigen Wassermengen betragen ungefähr 150%, beziehungsweise 200% des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivellitischem Wege.

40

50

150

(Semniatyn)

Summe .

42-8

42-8

Der Bystrzyk von km 0*00 bis km 4*72.

000 630-61    50

60

180

9-53

60

7-6

0-33 640-14    50

60

180

34-19

60

27-4

1-21 674-33    50

60

170

10-42

60

8-3

Galizien

Bohorodczany

Porohy

Porohy

1-60 684-75    50

2-70 721-85    40

300 738-50    40

3-32 749-30    40

3-62 764-00    40

4-72 805-40    40

60

50

50

50

50

50

170

160

160

160

150

150

37-10

16-65

10-80

14-70

41-40

55

50

50

50

50

(Zubringer)

Summe .

27-2

11-1

7-2

9-8

27-6

126-2

126-2

126-2

Die in den Rubriken 12 bis 14 enthaltenen Zahlen basieren ausschließlich auf den Ergebnissen von unmittelbaren Messungen, welche auf den Gebietspegel der Bystrzyca sołotwińska in Huta bezogen wurden.

Die acht-, respektive sechsmonatigen Wassermengen betragen ungefähr 150%, beziehungsweise 200% des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivellitischem Wege.

Bearbeitet: K. k. Oberingenieur Artur Born.

Stanimir (1549 m), Seredny Gron bis zum Gawor (1563 m) und kehrt schließlich in westlicher Richtung über Bojaryn (1679 m) und den „Negrowa“-Rücken zu dem Ausgangspunkte der Grenzenbeschreibung zurück.

Von einer detaillierten Abgrenzung der Gebiete der vier abgesondert behandelten Seitenbäche kann füglich abgesehen werden, zumal die vorstehende Beschreibung das Wesentliche in dieser Beziehung bereits beinhaltet.

Die für Katasterzwecke vorgenommene Unterteilung der betreffenden Gebiete ist in der nachstehenden Zusammenstellung enthalten:

Die Rypna.

Die Rypna von den Quellen bis km 2-88. Die Rypna von km 2-88 bis zur Mündung

Das Gesamtgebiet der Rypna ..........

18-7 km2 5-6 „

24-3 km²

Der Bystrzyk.

Die Bystrzyca sołotwińska.

Die Bystrzyca sołotwińska von den Quellen bis km 75-90.........

Der Kuźmieniec wielki 1., km 66-85 ...........................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 66-85 bis zum Rypnabache.....

Der Rypnabach r., km 65-35 .................................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 65-35 bis zum Bystrzyk und

Sumaryn...............................................

Der Bystrzykbach 1., km 63-50 ...............................

Der Sumarynbach r., km 63-50 ...............................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 63-50 bis zum Czornybach ....    2-4 „

Der Czornybach 1., km 61-52.................................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 61-52 bis zum Knieżybach.....

Der Knieżybach 1., km 60-00 .................................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 60-00 bis zum Kłynbach ......

Der Kłynbach 1., km 56-50 ...................................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 56-5 bis zum unbenannten Bach 0-6 „

Unbenannter Bach 1., km 55-70 ...................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 55-70 bis km 54-43

Das Gesamtgebiet der Bystrzyca sołotwińska bis zum km 54-43 ... 178-5 km².

25-0 km

2-2

1-9

4*4

6*6

11*5

2*8

24*3

2-0

15*8

4*7

7‘8

3-8

3*0

7*3

11*0

4*2

2*5

yy

yy

5)

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Der Bystrzyk von den Quellen bis km 4-72 .

Der Bystrzyk von km 4-72 bis zur Mündung

Das Gesamtgebiet des Bystrzyk...........

Das obere Gebiet der Bystrzyca solotwińska liegt fast ausschließlich in massigem Jamnasandstein der, teils jung kretazischen, teils alttertiären Alters, in Falten gelegt ist. In tieferen Einschnitten, wie beim Talausgange bei Porohy, oder an Stellen stärkerer Faltung, wie an der Mündung des Łopusznabaches tritt auch das Liegende des Jamnasandsteines, nämlich „Ropianka“-Schichten und plattiger Sandstein der Kreideformation zutage. An der Mündung des Rypnabaches und am Talausgange bei Porohy sind auch jüngere Schichtglieder, nämlich Menilitschiefer und eozäner Flysch mit Hieroglyphen aufgeschlossen, die ebenfalls in die Faltung einbezogen sind. Der Gebirgsabfall bei Porohy ist mit Löß und Diluviallehm umkleidet.

Die Geschiebeführung ist in der obersten Flußstrecke der Bystrzyca sołotwińska derzeit nur gering, weil die guten Waldbestände der Geschiebebildung entgegenwirken ynd die Abbröcklungsprodukte von den kahlen Lehnen der „Sywula“ und „Ihorowiec“ meistenteils in den Mittelläufen der Bäche Łopuszna und Kuźmieniec wielki zur Ruhe kommen. Überhaupt hört fast allgemein die eigentliche Geschiebebewegung in de-n Mittelläufen der Seitenbäche auf und gelangen nur unbedeutende Mengen derselben in den Hauptfluß. Ein lebhafter Geschiebetransport an dem Hauptflusse fängt erst bei km 65*0 an, an welcher Stelle sich das Tal zu erweitern beginnt und der breite alluviale Talboden dem Fluß zu Seitenerosionen mehr Gelegenheit bietet.

Wie bereits bemerkt, ist das Gebiet der Bystrzyca sołotwińska gut bewaldet, und zwar nehmen die Wälder 69% der Gesamtfläche ein; von dem übrigen Gebiete entfallen 3% auf Äcker, 11% auf Wiesen und Gärten, 11% auf Hutweiden und Alpen und 6% auf unproduktiven Boden.

9-5 km2 6-3 „

15-8 km²

yy

yy

W asserkraftverhältnisse.

Die Łopuszna.

Die Łopuszna von den Quellen bis km 2-9 .........

Die Łopuszna von km 2-9 bis zum unbenannten Bach

Unbenannter Bach 1., km P93....................

Die Łopuszna von km P93 bis zur Mündung.......

Das Gesamtgebiet der Łopuszna..................

14-8 km2 1-0 „ 1-5    „

1-4 „

18-7 km

Der Kuźmieniec wielki.

Der Kuźmieniec wielki von den Quellen bis km 5-62 Der Kuźmieniec wielki von km 5-62 bis zur Mündung

Das Gesamtgebiet des Kuźmieniec wielki..........

6-4 km2 5-1 „

11-5 km²

Mit bedeutenderen Wasserkräften kann man an der Bystrzyca sołotwińska in Anbetracht der verhältnismäßig geringen Wasserführung sowie des mäßigen Gefälles, insofern eine ständige Kraft in Betracht kommt, nicht rechnen.

Im ganzen sind in der hier behandelten Flußstrecke bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser 1611*8 Brutto-Pferdekräfte vorhanden. Verhältnismäßig günstiger liegen die Verhältnisse an den linksseitigen Seitenbächen Łopuszna, Kuźmieniec wielki und Bystrzyk, an welchen, da deren Gefälle ziemlich stark sind, 155-1, bezw. 174-4 und 126-2 Brutto-Pferdekräfte ausgenützt werden können. Sehr gering dagegen sind die Wasserkräfte der Rypna, welche bloß 42-8 Brutto-Pferdekräfte aufzuweisen vermag. Derzeit findet im ganzen Gebiete keine Wasserkraftausnützung statt. Zu erwähnen ist noch, daß sich eine unterhalb der Rypnamündung in km 64-55 gelegene Flußstelle für eine eventuelle, allerdings bescheidene Akkumulationsanlage an der Bystrzyca sołotwińska eignen dürfte, und daß sich daselbst auch eine aufgelassene, aber noch ziemlich gut erhaltene Klausanlage befindet, welche vor Jahren Triftzwecken gedient hat.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multi-dlikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Nieder

wasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Fußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der

verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

K. K. HOr- UNO rTAATSCNUCKCM*'.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

W A S S E R K R A FE- K AT A S T E R.

Die Bystrzyca sołotwińska

von km 54 43 bis km 75 90.

Flußband.

Graphische Darstellung.

Łopuszna

\i

Kuźmieniee

Kuźmieniee

Knieży

8,

K/yn

Bystrzy

s°/of wińska

Straßenbrücke

unbenn. Bach

Rypna

Sumaryn

6 Porohy

Flußgebiet I. Ordnung: Dniester. Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

Die Łopuszna

von km 0 00 bis km 2 90.

Flußband.

"-S&.    f/I-i

^    Łopuszna y jp

Der Kuźmieniee wielki

von km 0 00 bis km 5'62.

Flußband.

Katasterblatt Nr. 101 u. 102, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Rypna Der Bystrzyk

von km 000 bis km 288.von km 0 00 bis km 472.

Flußband. t.s

Flußband.

Ił

Kuźmieniee wielki

So

Cd

Bystrzyk

Hi

li

860™.

Zeichenerklärung: (*) größere Ortschaft.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotw. Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotw ńska.7nn j/sek Flußgebiet IV. Ordnung:Łopuszna.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotw. Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotw. Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotw. Flußgebiet IV. Ordnung: Kuźmieniee wielki. Flußgebiet IV. Ordnung: Rypna.

Flußgebiet IV. Ordnung: Bystrzyk.

Abflußmengen

840 _.

bei Niederwasser.

820 _

Längenprofil.

unbenn. Bach

960 ™

- - 650

- - 600

940__

920

Längenprofil.

810™

800 __

800..

Bystrzyk

Knieży

60 l/sek

790__

I_ängsnprofil.

I/sek

60

780 --

Czorny-Bach

8101

PS m

820 870-A -. 800 860--- - 500 - - 780 850- -

- - 550

Längen profil.

900

880

780_ _

770 --

760 - -

Abfluß-

760--

740--

720--

Kuźmieniee wielki

C3

C=

ca

Sumaryn

715-6

860--

Abfluß-

50

750 --

- - 760    840--

- -450 . - 740    830--

-. 720    820-.

Abfluß-

840- _

mengen

bei Niederwasser.

.740 - -

730 - -

mengen

bei Niederwasser.

50

700--

680 - -

Seehöhe in Metern

660

unbenannter Bach

694-3

640

620 . _

Łopuszna

unbenannter Bach

Kuźmieniee mały

Huta Klause

635-3

562-9

Abflußmengen in Sekundenlitern

-- 400 -. 700    810--

-. 680 800-.

.. 350 -. 660 790-.

_, 640 780..

. - 300 - - 620 770..

_ _ 600 760-.

. . 250 - - 580 750..

unbenn. Bach

mengen

\%

no l/sek 820

720 - -

--100

800-.

40

720 ™

710 - -

40

710__

-.90

780-_

-.80

760--

4c

.. 560 740..

600 ..

Studenka

Abflußmengen

. -200 --540 730-.

-.520 720..

Seehöhe in Metern

580 ..

-. 150 - -500    710..

Abflußmengen in Sekundenlitern

-- 70

-- 60

-- 50

-.40

740 - -

Seehöhe in Metern

720 - -

700 - -

680 ..

Abflußmengen in Sekundenlitern

700

690-_

30

20

680-_

660-_

650--

640-.

630, _

620 ..

Seehöhe in Metern

Längenprofil.

700 - -

690 - -

680

l/sek

60    670

660-.

Seehöhe in Metern

-. 50    650 _ _

-.480 700. .

610 - _

560

--30

660 ..

_ - 100 - -460 690..

10

600 -.

540 ..

..440 680..

-.20

640 . _

590 _.

Abflußmengen in Sekundenlitern

640. _

Abflußmengen in Sekundenlitern

30

., 40    630 . .

620..

.. 30    610..

600 . .

.. 20    590 ..

580 ..

20

10

_ -50    -. 420 670 ..

10    570..

520 - -

10

620

.-400 660 _ _

500 ± Kilometrierung 75

74

-4-4

73    72    71

70

69    68    67

66

65

64

63

62

61

60    59,

58    57

4"'.....'4

56

55

. . 0    .. 380 650 J L

TTJTT

600

356-1

54-43

.-360

. _ 340

km 2-90    2

km 5-62 5

4-$-$-<>rT

"i¹"-

174-4

^0

570 .. 560 J L

560 ..

0    550 1.

180 PS

_ _ 170

km 2-88    2

km 4-72    4

PS

300

291-7

280 _ _

Wasserkräfte.

y\ verfügbare.

_.320

155-1

t160 PS

-.160

271-0

260

220 ..

225-4

212-3

200

198-4

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

Brutto-Pferdekräfte

-.300

..280

-.260

-.240

-.220

- - 200

135-8

109-6

-.150

-.140

- -130

- -120

- -11(7

- -100

151-7

-.150

.-140

Wasserkräfte.

- -130

Wasserkräfte.

126-2

PS

-„_130

121-7

- -120

--110

118-6

..120

--110

180..

160

140. _

120. _

Brutto-Pferdekräfte

133-9

-.180

87-5

162-8

148-8

125-2

144-6

-.160

- .140

- -120

64-8

55-2

Brutto-Pferdekräfte

-.90

-.70

-.60

88-5

Brutto-Pferdekräfte

--100

-.90

-.80

-.70

-.60

33-6

.^50 PS

-.100

91-2

42-8

-.90

-. 40

82-9

100- _

-.100

45-0

-.50

54-5

29-1

50

78-8

-.80

-.40

.. 40

60..

64-7

555

-.60

-.30

-.30

16-4

Brutto-Pferdekräfte

-.30

- - 20

55-7

44-6

37-4

Brutto-Pferdekräfte

-.80

-.70

-.60

-.50

-.40

46-4

24-8

27-6

-.30

35-1.

39-2

- - 40

16-9

- .20

16-5

-.20

10

-.20

20 . _

13-8

20

19

10

10

Kilometrierung 75

-4-4

74

-4-4

73    72

kJ

71

-4-4-4-*4

70    69    68    67

66

65    64    63

62 61

-4-4

60    59

58    57

56

55

54-43

km 2-9ö

4-

km 5-62 5

4-4rTTT

TT*?

km 2-88    2

km 4-72    4

4-4rrn

Trr

■

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr. 103 u. 104, aufgelegt im Jahre 1912.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Der Gollingbach

von km 0*00 bis km 22*00.

Der Mittereggbach

von km 0*00 bis km 6*21.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Enns. Flußgebiet III. Ordnung: Gollingbach.

Flußgebiet III. Ordnung: Gollingbach. Flußgebiet IV. Ordnung: Mittereggbach.

1001. 50t

o mir schach

Ketten

\

/ Aigen •

ä!⁵

's

5?

C2

9r

co

ę.

's

'S

<3

Situationsskizze.

Mafsstab.

_S_

10 L.

"~x

"\

4- 7 /cm

5- 0 „ 3-8 „ 3-0 „

Der Gollingbach von km 22-00 bis km 20*15.............

Der Riednerhüttengraben 1., bei km 20-15...............

Der Gollingbach von km 20-15 bis km 18-57.............

Der Horningbach r., bei km 18-57......................

Der Gollingbach von km 18*57 bis km 9*26..............

Der Mittereggbach 1., bei km 9-26......................

Der Gollingbach von km 9-26 bis km 7-85...............

Der Bruckeralpenbach 1., bei km 7-85..................

Der Gollingbach von km 7-85 bis zur Mündung in die Enns

In geologischer Beziehung ist zu bemerken, daß der Gollingbach sich fast durchwegs in Schiefergesteinen der Rottenmanner Tauern bewegt, und zwar liegt sein Oberlauf bis Eltliehen in Glimmerschiefer, während der Bach weiter abwärts bis Büchler Tonschiefer mit Einlagerungen von Chlorit- und Talkschiefern und kristallinischen Kalk durchschneidet. Kurz vor dem Austritt in das breite Ennstal ist er in lockere Ablagerungen der letzten Eiszeit eingetieft. In seiner mittleren Partie von Gatschenberger bis Oppenberg ist das Tal ziemlich breit, jedoch von Bergsturztrümmern überdeckt.

Geschiebe findet sich im Bachbett nur in einzelnen Strecken und auch da nur solches mittlerer Größe vor.

Von dem Einzugsterritorium entfallen auf Waldbestand 43%, auf Hutweiden und Alpen 40%„ auf Wiesen, Äcker und Gärten 13% und auf unproduktives Land 4%.

1-9 „ 4-9 „ 20-9 „

Krug ^bacf,

10

M,

%*

S T E fl

Ir W

tä

03

03

Ebrrnr \

^^ppenbcrś \ — _

H M JA.....H K

JJMIbac# Y Eltliehen

Wasserkraftverhältnisse.

Die am Gollingbach in der bearbeiteten Strecke von km 22-00 bis zur Mündung bei jährlich wiederkehrendem Niederwasser vorhandenen Wasserkräfte sind insgesamt mit 5351-7 Brutto-Pferdekräften zu bewerten, von welchen 264-4 durch Werke ausgenützt und 122-7 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleibt demnach eine noch verfügbare Energie von 4964-6 Brutto-Pferdekräften.

er

3

!g- ,

"\

CD

/-

<$f

Der Mittereggbach.

%

Beschreibung des Gebietes.

Der Gollingbach entsteht aus der Vereinigung des Schwarzen Gollingbaches und des Pleintenbaches — letzterer führt auch die Bezeichnung „Weiße Golling“ — deren Quellen am Nordwestabhange der Rottenmanner Tauern, beziehungsweise in deren Ausläufern gelegen sind. Er verfolgt bis zur Ortschaft Oppenberg eine vorwiegend nördliche Richtung, wendet sich dann in S-förmigem Lauf nach Westen und mündet nächst der Ortschaft Wörschach in die Enns.

46-4 km2 7-7 „

18-0 km2 5-2 „ 2-6 „ 2-7    „

4-2 „ 4-6 „

4P

_v

Der Gollingbach.

Beschreibung des Gebietes.

Die behandelte Bachstrecke, welche von der Mündung bis zur Aufnahme des Stillbaches reicht, ist 22 km lang und weist einen Höhenunterschied von 405-7 m auf. Oberhalb km 12-05 zeigt das unausgeglichene Längenprofil eine mittlere Neigung von 17%«. Das Maximalgefälle, welches für eine Ausnützung in Betracht kommt, findet sich in der Strecke von km 12-05 bis km 5-75 vor, in welcher der Bach die beiderseitigen Bergzüge schluchtartig mit dem durchschnittlichen Gefälle von 29%,, durchbricht. Daran schließt sich bachabwärts nach einem Obergangsge’fälle von ungefähr 16%« von km 5-75 bis km 4-07 das Mündungsgefälle mit dem Durchschnittswert von 6%„.

Im Süden durch die Rottenmanner Tauern gekennzeichnet, verläuft die linksufrige Grenzlinie des Einzugsgebietes, von der Breiteckkoppe (2142 m) ausgehend, in vorwiegend nördlicher Richtung über den Rothbühel (1905 m), das Plannereck (2002 m), die Gstemmerspitze (2103 m) und den Hochstein (2182 m) zum Mölbegg (2076 m), und fällt sodann in nordwestlicher Richtung über den Höhenrücken des Gatschberges gegen den Donnersbach ab. Südöstlich der Ortschaft Irdning biegt die Wasserscheide nahezu rechtwinkelig ab und zieht längs der hier gelegenen Hügelkette zum Kulmberg (914 m), von wo sie unter Beibehaltung derselben Richtung zur Mündung des Gollingbaches abfällt. Am rechten Ufer führt die Wasserscheide südöstlich über die Hohe Trett (1678 m) zum Blosen (1724 m) und zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 1989 m bezeichneten Punkte empor, wonach sie in vorherrschend südlicher Richtung über den Schüttkogel (2047 m) zum Hochschwung (2199 m) hinzieht und nun weiters entlang der nach Südwesten verlaufenden Kammlinie der Rottenmanner Tauern zum Ausgangspunkte, der Breiteckkoppe, zurückführt.

Im vorumgrenzten Gebiete entwässert der Gollingbach eine Fläche von 157-8 km², welche sich in folgender Weise gliedert:

Der Gollingbach von den Quellen bis km 22-00 Der Stillbach r., bei km 22-00 ...............

Der einzige bedeutende Zubringer des Gollingbaches ist der Mittereggbach, welcher am linken Ufer bei der Örtlichkeit „Krug“ einmündet. Seine Quellbäche kommen aus dem in den nordwestlichen Ausläufern der Rottenmanner Tauern gelegenen Kothütten-, Ronzenkaar- und Ursprunggraben, in welchen sich die von den Berghängen herabstürzenden Wasser sammeln und vom „Moorlehen“ an mit Mittereggbach bezeichnet werden. Von vorangeführter Vereinigungsstelle an durchfließt der Bach das sich allmählich verengende reichbewaldete Tal vorerst in nördlicher Richtung, umspielt den Ostabhang des Brandwall in einem nach Westen offenen Bogen bis zur Einmündung des Schwarzgrabens und nimmt dann bis zu seiner Mündung eine nordwestliche Laufrichtung an.

Sein Längenprofil weist in der bearbeiteten 6-21 km langen Gefällsstrecke bei einem Höhenunterschied von 296-6 m eine nahezu gleichmäßige Neigung von durchschnittlich 48%,, auf.

Die linksufrige Umrahmungslinie des Nährgebietes, nördlich vom Planner-eck ausgehend, ist mit der Wasserscheide des Gesamtgebietes des Gollingbaches gegen den Donnersbach bis etwa 1 km nördlich des Mölbegg identisch. Von da an zweigt sie, dieGebiete desMitteregg- und Gollingbaches sondernd, in nordöstlicher Richtung zum Brandwall (1711 m) ab, und fällt sodann direkt nördlich zur Mündung ab. Am rechten Ufer verläuft die Gebietsabgrenzung, und zwar durchwegs als Wasserscheide gegen den Gollingbach, vorerst in östlicher Richtung, erreicht hierbei nach zirka 2-3 km die Grenze zwischen den Bezirkshauptmannschaften Liezen und Gröbming, biegt nach zirka 4-5 km nach Südosten ab und führt nun in vorwiegend südlichem Verlaufe über den Hochgrößen (2116m), die Seekoppe (2153m)und den Hochrettelstein (2217m)zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Plannereck zurück.

Das Einzugsareale des Mittereggbaches ist 37-3 km² groß und unterteilt sich wie folgt:

Das Gebiet des Mittereggbaches von den Quellen bis km 6-21

(Moorlehen)............................

Der Mittereggbach von km 6-21 bis km 4-56.....

Der Plotschergraben 1., bei km 4-56............

Der Mittereggbach von km 4-56 bis km 2-96.....

Der Schwarzgraben r., bei km 2-96.............

Der Mittereggbach von km 2-96 bis zur Mündung

Das meist enge und einförmige Tal des Mittereggbaches ist lediglich in Ton-, Chlorit- und Talkschiefer eingeschnitten.

Die Geschiebeführung des Baches ist eine geringe.

In bodenkultureller Beziehung besteht das Einzugsgebiet des Mittereggbaches zu 45% aus Wäldern und zu 42% aus Hutweiden und Alpen. Die restlichen 13% sind unproduktives Land.

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich zu gewärtigenden Niederwasser sind insgesamt 1115-1 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, wovon gegenwärtig nur 28-0 durch Wasserwerke ausgenützt und 12-2 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Die noch verfügbare Leistung beträgt demnach 1074-9 Pferdekräfte.

10

11

12

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

92-2    72-9

Übertrag .    204-1    162-8

14-50 bis 14-57

Mühlkanal

r. U.

0000    922-0    150    150

920-6    150    150

1-4

2-8 2-8

0-069

1-8

Hausmühle

918-8    150    150

Urban Tiefenbacher, vulgo Refer

3-6    3-6

0-071    918-4    150    150

0-4

0-8 0-8

14-72 bis 14-85

Werkskanal r. U.

0000    928-4    770    600

927-1    770    600

1-3

13-4    10-4

0-092

2-2

Säge

924-9    770    600

Georg Lämmerer, vulgo Martlschweiger

22-6    17-6

0-134    924-6    770    600

0-3

3-1    2-4

17-67 bis 17-79

Werkskanal r. U.

0000    974-0    710    550

973-8    710    550

0-2

CÓ

Cn

0-066

3-6

Säge

970-2    710    550

Unione legnani

Z. 13906 u. v. 17./X. 1908, Z. 18258

in Ferrara

34-1

ro

o

0-115    969-3    710    550

0-9

00

Cn

03

122-7    97-4

Zusammen .    264-4 210-4

Der Mittereggbach von km 0*00 bis km 6*21.

t\>

0-14 bis 0-17

Werkskanal r. U.

0-000    797-8    360    250

797-4    360    250

0-4

1-9    1-3

0-022

3-9

Säge

793-5    360    250

Matthias

Mühlbacher

18-7    13-0

0-030    792-1    360    250

0-000    1007-0    250    180

1-4

6-7    4-7

4-41 bis 4-45

0-4

Werkskanal 1. U.

0022

1006-6    250    180

1003-8    250    180

0-032    1003-1    250    180

2-8

0-7

Säge

Jakob

Scharnitzer

OJ

to

Cu

Zusammen .

28.0    19-7

12-2    8-7

Bearbeitet: K. k. Bauadjunkt Gustav Kohlfürst.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

während in den Kolonnen 6

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der

betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Anderfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Riednerhüttengraben

Gollingbach

Horningbach

WASSE R KRAFT-KATASTE R.

Graphische Darstellung.

Kafasterblatt Nr. 103 u. 104, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Gollingbach von km 0 00 bis km 22 00.

Der Mittereggbach von km 000 bis km 6'21.

Flußband.

Flußband.

Mittereggbach

Bruckeralpenbach

Gollingbach -

Wörschach

Plotschergraben

Mittereggbach

c?

öS

er

Schwarzgraben

1040 -T-

Längen profil.

05

qO

:S

o5

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Enns. Flußgebiet III. Ordnung: Gollingbach.

Flußgebiet III. Ordnung: Gollingbach. Flußgebiet IV. Ordnung: Mittereggbach.

1020 - -

CO

CO

co

§

cd

CO

CO

o>

Wehr

CO

OD

ca

cd

05

Wehr der verfall.

Zeichenerklärung:

Ó größere Ortschaft, industrielles Kraftwerk.

1100

1080

1060

Längenprofil.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

l/sek

360 T

Wehr

g

CT5

Wehr

tg

Wehr

2 Wehre

s

CO

Wehr

Wehr

CO

OO

CD

CO

g

CO

CO

CO

oo

Seehöhe in Metern

Mittereggbach

Bruckeralpenbach

Abflußmengen

Abflußmengen

bei Niederwasser.

I, sek

1600___

1500..

1400..

■j

1300..

1200. _

1040

1020

1000

980

960

940

Wehr

CO

cd

c=>

Stil Ibach

Riednerhüttengraben

Horningbach

rrc:

,TJZ\

=3

DO

CTQ

:o:rc=:r —:

<?

1129-2

Werkskanäle

1045-8

cd

II! i

§

CO

660 - -

Werkskanal

ii 11

985-2

Abflußmengen in Sekundenlitern

ZS

CO    o

<=»    cd

<=>    05

cd    o    cd

O»    CD    CD

CO    h»    cD

s

CO

Seehöhe in Metern

Plotschergraben

Schwarzgraben

340 --

320 --

300 --

280

260

240 --

220 - _

W. K.

M. K.

Mühlkanäle

921-8

W. K.

PS

1100

1050

1000

900

880

860

840

820

800

Ursprungbach

W. K.

W. K.

200 --

180 - -

160 _ _

140 - -

120

Abflußmengen in Sekundenlitern

'oo

uo

902-1

Wehr

_?_Wehre

o>

g

CO

CO

Ol

CD

780

05

760

390-4

Wehr

100

80

CO

CO

'CD

60 ..

CO

05

o>

640 - -

830-5,

J.

⁶²⁰ 2 r 600 M

Kilometrierung 22

üä-6-

OO ””'r'

05 “V“

4^

15

-jWKär-

819-7

740-3

¹⁴/ 724-3

847-8ji

200 _ _

g

OO

740

341-4

40

g

CO

ii

100

Q

OO

720

20

ii i I , H “J-LÓ—«

13

12

11

10

-Ó- OQ

PS

641-8

4—•—4-<!>

3    2    1

Wasserkräfte.

C=5

CD

CD

700

km 6

05 -O

g    g

ro    po

m

CN

600 -r

566-5

550 - -

535-7

500- -

519-1

verfügbare, A verbrauchte.

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

cr>

cn

05

g

CO

Oi

C_n

o>

469-5

CD

450 - -

453-1

488-9

494-3

. Brutto-Pferdekräfte

PS

200 -r-

180

s

CN

KD

CD

ts

05

195-9

187-4

CO    o

CD    OO

CN    *—

O»    CO

co    ir>

co

398-5

g

CO

05    O

irj    o

CN    CN

Brutto-Pferdekräfte

353-1

311-6

315-1

228-7

g

CO

g

CO

g

CN

160 - -

140 - -

120--

100 - -

164-4

140-4

05

05

Brutto-Pferdekräfte

161-3

193-6

g

C-Nl

80 - -

tn    o cn

05    ca CD

83-6

44-5    60-9

99-4

102-8 106-7

90-8 95-6

'93-8 ~98'6 WH WH

86-8

51-7

159-01

HM

74-5

22-4

O CD

CD

CD

73

erc

CN

CN

21

20

■O

19

16

15

14

13

' . .A).---—..........: '

34-3

Ol O Ol 05    CD CD

60 - -

40--

20

Brutto-Pferdekräfte

121-7

05

12

11

10

105-9

101-3

21-7

14*7

12-9

-A

<1

frfTfTrrrp

km 6

-4

nSHRSHfi

A ..

_ c\

—9

27-3

24-0 r~

ro    -fh-    oo    oo

o    o    o    o

CD

Werkskanäle

Wasserwerke

Säge Unione legnani zt: 2T

i.

W. K.M.K.

Muhlkanale

w. K.

HH

QJ

a> cc

E -g

|l!

2°

Anton Pitzer

Karl Pirker f

Josef Tiefenbacher

Säge u. Mühle Joachim Leitner

Werkskanale

Werkskanal

Werkskanal

H4

1. Säge Felix Stalzinger 6^-'" -1 HHl 4. Säge Ant. Prasthofer

2.    Mühle Felix Stalzinger

3.    Schmiede Jos. Kais

H2

3    5. Mühle Ant. Prasthofer

6. Säge Karl Zettler

<5

oä

-5

a> ^ bß

-O

iS —>

.3

Hausmühlen

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 105r aufgelegt im Jahre 1912.

Die Mostnica

Die Ribnica

von km O’OO bis km 6*60. von km 0*00 bis km 5*60.

Die Wocheiner Feistritz

von km 0*00 bis km 5*00

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save. Flußgebiet III. Ordnung: Ribnica.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save. Flußgebiet III. Ordnung: Ribnica. Flußgebiet IV. Ordnung: Mostnica.

Flußgebiet 1. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung: Wocheiner Feistritz.

C.

UM. SM 0

Situationsskizze.

Mals stab.

IQ Um

Das Niederschlagsgebiet der Ripnica mit einer Fläche von 74-5 km unterteilt sich wie folgt:

Die Ribnica vom Ursprung bis km 6-60.........................

Die Ribnica von km 6*60 bis km P18...........................

Die Mostnica r., bei km P18..................................

Die Ribnica von der Mostnicamündung bis zur Mündung in die Wocheiner Save bei km 3P80....................................

Die Ribnica sowie die nachstehend besprochene Mostnica wurzeln in dem aus obertriadischem Dachsteinkalk und Dolomit aufgebauten verkarsteten Plateau der Pokluka, welches am Südrande noch einzelne Partien von Hierlatz-Kalk des unteren Jura als Reste einer ehemals zusammenhängenden Decke trägt. Bei Mitterdorf tritt die Ribnica aus dem Plateau, in welches sie gleich der Mostnica ein tiefes Quertal eingeschnitten hat, in ein ziemlich breites Längstal, dessen Südgehänge durch den aus Trias- und Jurakalk und tertiären (miozänen) Sandsteinen und Mergeln gebildeten Zug der Rudnica gebildet wird. Hier bewegt sich der Bach in dem aus alluvialem Schutt und Schottern bestehenden Talboden bis zu seiner Mündung.

Der Bach führt nur geringe Schottermengen.

In bodenkultureller Hinsicht entfallen vom Einzugsgebiete zirka 70% auf Wälder, der Rest van 30% auf unproduktiven Boden.

16-4 kmr 16-3    „

40-9 „

0-9 „

W asserkraftverhältnisse.

..** \

|X.

Suhip.

In der Strecke von km 0*00 bis km 6*60 sind bei dem voraussichtlich alljährlich wiederkehrenden Niederwasser 170⁻9 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen 4*0 durch Werke ausgenützt und 5-7 durch Gefällsverluste verbraucht werden. Es sind daher 16P2 Brutto-Pferdekräfte noch verfügbar.

X.

Mhamwr/g

X

Johann am See

4-

WocheinerSee' Ap

...

25

50

^oche^'

iWochmer > Feitrilz

Die Mostnica.

Beschreibung des Gebietes.

Der einzige namhafte Zubringer der Ribnica ist die bei km 1-18 am rechten Ufer einmündende Mostnica.

Die Mostnica, welche das im südlichen Teile des Triglavstockes tief ein-geschittene Mostnicatal, ein typisches Sacktal des Karstgebietes entwässert, hat in ihrem ganzen Laufe eine vorwiegend südliche Richtung und mündet unterhalb Althammer in die Ribnica.

Na-,

m^\m/

GOR

18T km~

10-3    „

9-6 „

\.__

Z ü. <• R A I) I S C A

Die Ribnica.

Beschreibung des Gebietes.

Die Ribnica entspringt am Südabhange des zum Triglavmassiv gehörigen Mali Drążki vrh. In seinem oberen Laufe, das ist bis Mitterdorf, hält der Bach eine südliche Richtung ein, wendet sich dann nach Südwesten und mündet nach Aufnahme der Mostnica bei St. Johann am Wocheinersee in die Wocheiner Save.

Der behandelten, 6*60 km langen Bachstrecke kommt bei einem Höhenunterschiede von 162*7 m ein Durchschnittsgefälle von 24*7%„ zu, welches sich in die steilere obere Strecke bis km 3*50 mit 38*7%„ und die flachere Mündungsstrecke mit 12*2%„ Gefälle unterteilen läßt.

Die Wasserscheide des Einzugsgebietes führt von Mali Drążki vrh (2132 m) ausgehend in südöstlicher Richtung über den Vrsevnik (2050 m) und Rudno polje (1340 m) zum Mesnovec (1536 m), verläuft in dieser Richtung noch zirka 2*5 km, wendet sich sodann nach Süden über den Javorov vrh (1482 m) bis zur Savnica (856 m), woselbst sie rechtwinkelig nach Westen abbiegt und über die Rudnica (946 m) zur Mündung des Baches herabfällt. Rechtsufrig steigt die Umrahmungslinie zuerst in nördlicher Richtung bis zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 714 m bezeichneten Punkt an, verläuft hierauf nach Nordwesten über den Vogar poljana (1094 m) zum Vodicni vrh (1627 m), weiters in mehrfachen Windungen nach Norden über .Ograde (2085 m) und die Ausläufer des Triglavstockes zum Kanjavec (2568 m) und erklimmt nun, nach Nordosten abbiegend, die Triglavspitze (2863 m), von welcher sie in südöstlicher Richtung über den Krma-Sattel und Tose (2275 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Mali Drążki vrh zurückführt.

Der für eine Wasserkraftausnützung in Betracht kommende Teil des Bachlaufes umfaßt die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Strecke von /cm 0*00 bis km 5*60. Das durchschnittliche Gefälle von 45*7%₀ unterteilt sich in die oberste Strecke, km 5*60 bis km 3*0, mit durchschnittlich 66*9%„ bei einer Fallhöhe von 174 m, die folgende Stufe, km 3*0 bis km 0⁻35, mit einem ausgeglichenen Gefälle von 29*4%₀, entsprechend einer Senkung von 78 m, und in die Mündungsstrecke mit nur 12*0%„ Gefälle bei einem Höhenunterschiede von 4*2 m.

Die Wasserscheide der Mostnica verläuft vom Veliki Drążki vrh (2243 m) aus in vorwiegend südlicher Richtung über die Höhe „Na vrhu“ (2004 m) zur Konjśica (1713 m), folgt nun dem Höhenzuge der Uskovnica und senkt sich hierauf über die Blatica (999 m) zur Mündung der Mostnica herab. Rechtsufrig nimmt die Umgrenzungslinie in nordwestlicher Richtung ihren Lauf über die Vogar Poljana (1094 m) und weiter über die schon in der Beschreibung der Ribnica erwähnten Höhen zum Veliki Drążki vrh zurück.

Das Einzugsgebiet der Mostnica beträgt 40⁻9 kmJ und wird folgend unterteilt:

Die Mostnica vom Ursprünge bis zum km 5-60

Die Mostnica von km 5-60 bis km 2*25......

Der Subi potok r., bei km 2-25.............

Die Mostnica von km 2-25 bis zur Mündung in die Ribnica bei km 1T8 2-9    „

Bezüglich der geologischen Verhältnisse wird auf die diesfälligen Ausführungen über die Ribnica hingewiesen.

Durch den größtenteils felsigen Charakter des Bachbettes ist der nahezu völlige Mangel an Geschieben bedingt.

Bezüglich der bodenkulturellen Beschaffenheit des Niederschlagsgebietes ist zu bemerken, daß vom Gesamteinzugsgebiete 90% auf Wald und 10% auf unproduktiven Boden entfallen.

Wasserkraftverhältnisse.

In der hier behandelten Strecke der Mostnica sind bei dem alljährlich zu erwartenden Niederwasser insgesamt 737*1 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen durch mehrere Wasserwerke 92*7 ausgenützt und 25*7 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß 638*5 Brutto-Pferdekräfte noch verfügbar bleiben.

(Fortsetzung siehe Seite 6.)

Anteil an

■7

U

CO

10

11

12

13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- I Be-des- j zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Ribnica von km O'OO bis km 6‘60.

0-00    531-3

500

600

800

36

570

27-4

Studorf

0-40

1-10

534-9

538-9

540-3

440

540

720

40

485

25-9

350

430

570

64-1

1-4

430

80

350

430

570

0-5

425

28

Die der Berechnung zugrunde gelegten Quantitätsmessungen in den Profilen St. Johann, Althammer und Mitterdorf wurden auf dem Gebietspegel in St. Johann bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen durchschnittlich 122 °/₀, beziehungsweise 142 °/₀ des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten in der Flußstrecke von der Mündung bis km 4-40 auf nivellitischem, im übrigen Teile auf barometrischem Wege.

340

420

550

—200 —

1-18

540-8

(Mostnica)

70

90

120

— 2-60

33-1

75

33-1

3-50

573-9

50

60

70

9-0

65

7-8

3-90

582-9

40

50

60

6-7

50

4-5

4-00

589 6

40

50

60

Krain

Radmannsdorf

4-05

5910

40

50

60

Mitterdorf

4-20

4-25

1-4

4-9

50

50

0-9

3-3

595-9

597-6

603-6

40

40

40

50

60

1-7

50

1-1

50

60

6-0

50

4-0

50

60

4-0

5-7

97-1

und

Mitterdorf

2-9

50

1-9

606-5

40

50

60

4-40

6100

40

50

60

3-5

50

2-3

60

50

4-0

4-60

616-0

40

50

60

4-0

50

2-7

4-80

620-0

40

50

60

27-0

45

16-2

5-65

647-0

30

40

50

15-0

45

80

5-81

662-0

30

40

50

10-0

40

5-3

6-20

672-0

30

40

50

22-0

40

11-7

6-60

694-0

30

40

50

Summe .

170-9

4-0

5-7

161-2

Mostnica von km O'OO bis km 5*60.

o-oo

540-8

270

330

430

0-3

330

1-3

0-06

541-1

270

330

430

1-0

330

4-4

Die der Berechnung zugrunde gelegten Quantitätsmessungen im Profile Althammer wurden auf den Gebietspegel in St. Johann bezogen.

542-1

270

330

430

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen durchschnittlich 123 °/₀, beziehungsweise 144 °/₀ des zehnmonatigen Betriebswassers.

0-21

2-6

330

11-4

544-7

270

330

430

Die Gefällserhebungen erfolgten in der Flußstrecke von der Mündung bis km 2-25 auf nivellitischem, im übrigen Teile auf barometrischem Wege.

0-3

330

1-3

0-35

545-0

270

330

430

160

325

69-3

72-9

25-7

190-1

und

Krain

Radmannsdorf

1-01

Mitterdorf

Studorf

1-70

2-25

3-00

3-95

5-60

561-0

564-4

584-9

609-2

623-0

666-0

783-0

7970

260

260

250

250

190

170

150

120

120

320

320

310

310

230

210

190

150

150

420

420

410

400

300

270

240

190

190

3-4

320

14-5

20-5

24-3

315

310

86-1

100-4

(Suhi potok)

13-8

220

40-5

430

200

114-7

448-4

117-0

14-0

170

150

Summe .

265-2

28-0

737-1

72-9

25-7

638-5

Anteil an

r.

CO

CD

CO

jD

O

10

11

12

13

14

15

16    17    18

19 ! 20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in / für das

u.

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

i S

jü 52

II

0Q

o Z »G • —« O <L) c/) ja

O srt

SU

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Wocheiner Feistritz von km O'OO bis km 5*00.

000    508-9

90

250

GJ

O

0-10    508-9

90

250

510-6

90

240

0-30

CÓ

Gj

Die der Berechnung zugrunde gelegte Quantitätsmessung im Profile fern 1-30 wurde auf die Pegel in St. Johann und Stiege bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen durchschnittlich 132%, beziehungsweise 169% des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten in der ganzen Flußstrecke auf nivellitischem Wege.

512-5

90

130

240

00    125    00

0-40    512-5

90

120

240

0-1 120 0-2

0-57    512-6

80

120

230

1-4    120    2-2

514-0

80

120

230

0-71

2-0    120    3-2

516-0

80

120

230

Krain

Radmannsdorf

Wocheiner Feistritz

Wocheiner Feistritz

Cn

520-1

80

110

210

1-30

523-5

80

110

210

to

Cr

ib

<£*•

cn

1-60    526-7

70

100

200

to

10-9

1-0

98-9

und

2-10    529-1

70

100

180

~4

CO

Cn

to

530-8

60

90

170

2-41

to

zc

534-0

60

90

170

9-3    85    10-5

3-00    543-3

60

80

150

67-9    65    58-8

611-2

30

50

90

5-00

7-1    50    4-7

618-3

30

50

90

Summe. 110-8

10-9

1-0

98-9

10

11

12

13

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und ^ Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minima wasser

konzedierte

Höchtwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name

Wasserwerks

besitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Ribnica von km 0*00 bis km 6*60.

0-000

597-6

50

40

0-8

0-5

0-4

596-8

50

40

0-100

Abzweigung des Kanals Post 1 a

km 3-90 bis km 4-20

596-8

596-7

50

40

O'l

Werkskanal r. U.

0-122

594-3

50

40

2-4

3-6

Mühle

Franz Cvetek

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./VIII. 1860, ZI. 3526

1-6

1-3

2-4

1-9

590-7

50

40

*) Nur bei höherer Wasserführung mit ca. 1001/sek. im Betriebe.

**) Die Werke unter Post 2 brauchen je 1501/sek. und sind nur bei höherer Wasserführung im Betriebe.

***) Die Entnahme für den Kanal P. 2a aus der Ribnica ist ober der Entnahme für den Kanal P. 2.

0-287

3-6

587-1

50

40

Säge

Valentin Kocjan

4-2

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23. VIII. 1860, ZI. 3526

2-4

1-9

2-8

2-2

0-318

582-9

50

40

0-000

596-8

km 0-100 d. P. 1 bis km 4-05

0-1

*)

Werkskanal r. U.

Abzweigung von P. 1

0-010

0013

0-000

596-7

591-7

591-0

606-5

5-0

0-7

CO

Mühle

Franz Kocjan

Verhaimungsprot. der • k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./VIII. 1860, ZI. 3526

km 4-20 bis km 4-40

**

Werkskanal r. U.

0-050

0-116

0-122

0-000

605-9

605-9

605-6

602-2

597-6

610-0

Einmündung des Kanals Post 2 a

0-3

3-4

4-6

Mühle

Johann Markez

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./V1II. 1860, ZI. 3526

km 0-050 d. P. 2 bis km 4-40

**

*>

Werkskanal r. U.

Abzweigung von P. 2

0-025

0053

0060

0000

0-1

609-9

609-9

609-7

606-0

605-9

609-9

Abzweigung des Kanals Post 2 b

0'2

3-7

0-1

Mühle

Lorenz Arh

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptm. Rad-rnannsdorf vom 21./VI. 1899, ZI. 9120

to

cr

km 0-025 d. P. 2 a bis km 4-25

02

Werkskanal r. U.

Abzweigung der P. 2a

0-018

0 028

0000

609-7

604-4

603-6

544-7

330

270

5-3

0-8

Säge

Lorenz Arh

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 21 ./VI. 1899, ZI. 9120

Summe .

4-0

3-2

5-7

4-5

Mostnica von km 0*00 bis km 5*60

0-2

0-9

0-7

544-5

330

270

km 0-06 bis km 0-21

0-111

544-5

30

30

Werkskanal 1. U.

542-1

541-8

30

30

30

30

2-4

0-3

Mühle

Abzweigung des Kanals Post 1 a

Elisabeth

Zrnitek

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./VIII. 1860, ZI. 3526

1-0

1-0

0-1

0-1

0-139

Einmündung des Kanals Post 1 a

541-8

330

270

0-7

3-1

2-5

0199

541-1

330

270

km 0-111 d. P. 1 bis km 0-139 d. P. 1

544-5

300

240

Werkskanal 1. U.

Abzweigung von P. 1

0 000

0-028

542-1

541-8

2-4

300

240

0-3

Säge

Elisabeth

Żmitek

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 12./X. 1871, ZI. 4923

9-6

7-7

1-2

1-0

300

240

Fürtrag .

10-6

8-7

5-3

4-3

10

11

12

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

10-6

8-7

5-3

4-3

0-000    564-4    320

260

0-1

0-4

0-3

564-3    320

260

Druckrohrleitung 73 m lang.

0-170

10-9

Sägewerk

Fa

Hudovernik

46-5

37-8

553-4    320

260

3-4

14-5

11-8

550-0    320

260

bo

km 0-35 bis km P01

0-802

550-0    70

60

Abzweigung des Kanals Post 2 a

Werkskanal 1. U.

5500    70

60

0-806

3-7

Mühle

Zupauc

546-3    70

60

Kollaudierungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 18. VII. 1903, ZI. 14406

3-5

3-0

546-3    70

60

0-810

Einmündung des Kanals Post 2 a

546-3    320

260

1-3

5-5

4-5

0-872    545-0    230

260

0-000    550-0    250

200

to

km 0-802 d. P. 2 bis km 0-810 d. P. 2

Werkskanal 1. U.

Abzweigung von P. 2

5500    250

200

0-004

3-7

Säge

Zupauc

546-3    250

200

Kollaudierungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 18./VII. 1903, ZI. 14406

12-3

9-9

0-008    546-3    250

200

Summe .

72-9

59-4

25-7

20-9

Wocheiner Feistritz von km 0*00 bis km 5*00.

o-ooo

512-5

130

90

km 0-10 bis km 0-30

512-5

130

90

Werkskanal 1. U.

0-152

509-0

130

90

3-5

01

Sägewerk

Peter Grassi

6-1

4-2

*) Durch zeitweise Retension wird die Wassermenge für den periodischen Betrieb bis auf 1 m-'/sek. erhöht.

0-2

0-1

0171

508-9

130

90

0000

516-0

120

80

**) Die beiden Werke beziehen nur bei höheren Wasserständen ca. 100—1501/sek., welche nach Entnahme der Werke P. 2 noch verfügbar sind.

0-2

515-8

120

80

Mühle

Franz

Mencinger

0-098

1-2

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./VII1. 1860, ZI. 3526

0-3

0-2

1-9

1-3

514-6

120

80

bo

km 0-40 bis km 0-71

0-3

0-5

0-3

Werkskanal 1. U.

0-219

0-246

0-248

0000

514-3

513-3

513-3

512-5

512-5

516-0

515-1

120

120

120

120

120

80

80

80

80

80

10

0-8

0-9

Mühle

Mühle

Walke

Anton

Mencinger

Helene Rozman

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./VI1I. 1860, ZI. 3526

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 23./VI1I. 1860, ZI. 3526

1-6

1-3

1-1

0-9

km 0-57 bis km 0-71

0-047

513-9

Wagner

1-2

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 25./VIII. 1886 u. 14./V. 1902, ZI. 7815

Werkskanal 1. U.

0-078

0085

0-1

513-8

512-8

512-6

1-0

0-2

Stampfe

Godec

Verhaimungsprot. der k. k. Bezirkshauptm. Radmannsdorf vom 25./VIII. 1886 u. 14./V. 1902, ZI. 7815

Summe .

10-9

7-5

1-0

0-6

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Johann Petric.

zur

Die Wocheiner Feistritz.

Beschreibung des Gebietes.

Die Wocheiner Feistritz entspringt am Nordabhange der wegen ihrer mannigfachen Alpenflora bekannten Crna prst und nimmt ihren Lauf zuerst nördlich, dann nordöstlich und mündet in die Wocheiner Save bei km 25⁻36.

Die behandelte, 5-0 km lange Bachstrecke weist einen Höhenunterschied von 109⁻4 m, beziehungsweise ein Durchschnittsgefälle von 21,9%» auf. In der obersten Strecke von km 5⁻00 bis km 3⁻00 beträgt das Gefälle 37'5%„ mit einer Fallhöhe von 75⁻0 m, während der Mündungsstrecke, mit einem Höhenunterschiede von 34’4 m, nur ein Gefälle von 11‘5%₀ zukommt. ^

Die Umgrenzungsliniedes Nährgebietes verläuft von der Crna prst (1844 m) aus in westlicher Richtung über den Kamm des Gebirgszuges, welcher gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Krain und dem Küstenlande bildet, bis zum Hochkogel (1937 m), wendet sich dort zuerst nach Norden über den Höhenzug, der das Gebiet gegen das Tal der Wocheiner Save scheidet, bis zur Pisdov-nica (1247 m) und fällt nun in nordöstlicher Richtung über die Dobrava (593 m) Feistritzmündung herab. Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide in südlicher Richtung über die Mahner Schutzhütte zu dem von der Crna prst östlich verlaufenden Kamm an und führt sodann über diesen zur Crna prst, dem Ausgangspunkte der Beschreibung zurück.

Das Einzugsgebiet der Wocheiner Feistritz beträgt 13-6 km~, wovon auf das Ursprungsgebiet bis zum Anfang der behandelten Gewässerstrecke 4⁻80 km und auf das Gebiet von km 5-00 bis zur Mündung 8-80 km~ entfallen.

Die Quellen der Wocheiner Feistritz liegen auf der Nordseite des aus obertriadischem Dachsteinkalk aufgebauten Wocheinerkammes an der Stelle, wo die oberoligozänen Tonmergel an den nördlich fallenden Kalk angelagert sind. Der Bach fließt sodann in einem nicht sehr tief eingeschnittenen Tal an der Grenze zwischen Tertiär (im Süden) und dem Kalk (im Norden), um bald darauf in schotterige Moränenablagerungen des eiszeitlichen Wocheiner Gletschers überzutreten, in welchen er bis zur Mündung bei Feistritz verbleibt.

Infolge starker Bewaldung der Berghänge führt die Wocheiner Feistritz nur wenig Geschiebemassen.

Von der gesamten Einzugsfläche der Wocheiner Feistritz können 90% auf Wald, die restlichen 10% auf Wiesen und Äcker gerechnet werden.

W asserkraftverhältnisse.

An der Wocheiner Feistritz sind bei den der Tabellenberechnung zugrunde gelegten voraussichtlich alljährlich wiederkehrenden Niederwassermengen insgesamt 110'8 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welcher 10‘9 durch Wasserwerke und PO durch Gefällsverluste verbraucht werden. Verfügbar bleiben sonach 98’9 Brutto-Pferdekräfte.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung derWasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18bis20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich a:.s den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien- als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

WASSER IC RA FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Die Ribnica

von km 0 00 bis km 6 60.

Die Mostnica

von km O'OO bis km 5 60.

Die Wocheiner Feistritz

von km O'OO bis km 5'00.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save. Flußgebiet III. Ordnung: Ribnica.

Flußgebiet III. Ordnung:Ribnica. Flußgebiet IV. Ordnung: Mostnica.

Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Flußgebiet III. Ordnung: Wocheiner Feistritz.

700 m

680 _ _

670 _ _

650 _ _

co

m

co

O

cn

CD

CD

g

co

lO

Flußband.

Mostnica

Wocheiner See

Längen profil.

Seehöhe in Metern

589 ...

570 --

560 --

559 -

540 - -

asserfall

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Wehr

Wehr

Werkskanäle,

-73-7

Mostnica

106 8

Wehr

<=5*

Althammer

Flußband. SfCTf

Mostnica__

Flußband.

5'

CD

-r-6001 sek

- -550

.. _500

- -450

-400

Abflußmengen in Sekundenlitern

- -350

—300

- -250

- -200

- -150

100

110 PS

_ .100

90

50 - - 80

790

780 _ _

770 _ _

760 ..

750 _ _

730 _ _

720 - _

700 —

690 - -

680 - -

670 - -

660 - -

650 - -

640 - -

630 - -

CT'.

ND

cd

CD    CD    CD    _

rr    ca    cr>    oo

^    io    un    lo

Wasserfall

Seehöhe in Metern

Wocheiner Feistritz

Sulii potok

Zeichenerklärung: § größere Ortschaft, ® industrielles Kraftwerk.

__ 35o l/sek

Längen profil.

Abfluß

mengen

bei

Niederwasser.

Suhl potok

620 _rn

610

*6.

'S

sr

ST

|i=Abflußmengen in Sekundenlitern=

300

250

200

150

500 PS

_ .450

600

590

580

570

560

Seehöhe in Metern

Wocheiner Feistritz

Längen profil.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

f. i

ei

fl

I!

CD

«g

co

CD

550

540

530

Wehr

Werkskanäie

Abflußmengen in Sekundenlitern

Wehr

g>

km 6

- -9-

-- 70

cn    oi    cn    cn

co    4*»    cn    cr>

-    ®    CD    CD

Wehr

E5?Wehr-?~

520

Wehr

Wehr

cn -p-

-Ö-

co -o-

-6- CN

-9-

_ _ 400

510

500

■H-H4

cn

-Q- co

y- CN

<>

65-1

60 PS

61"

60'!

300 PS

57'2|

2930

288-7

56-1

283-Of'’’ 287-4

270-372,

50 _

52-1

50':

250

- -250

Wasserkräfte.

verfügbare, verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar. PS 125

47'!

43-9

40 ..

30

Brutto-Pferdekräfte

4M

£

co

Brutto-Pferdekräfte

200

O,

T3

°r

CD

,50

--C

CO

201-1

1865

Brutto-Pferdekräfte

200

150

100 PS

1044 2

<7,110-8

102-:

- 104-6

19-0

100

92-7-

17-7

80-0-^83-2

75

77-!

74-0

75

25'0-

20

ND

100. _

100-4

94-1

98-6

100

50

170;

82-7-

Brutto-Pferdekräfte

63'5

Brutto-Pferdekräfte

_ 50

io

9-7

9-7

<30

50

50

25 __

. 25

28-0

11-9

co

4-7

Kilometrierung 6 Werkskanäle

«=> -6.

CT)

oi

<>

4-

4-

Kilometrierung 5

Kilometrierung 5

—<►

3-:

5;5

1-9

Werkskanäle

2hMl

Werkskanäie

21-1 Hl

Werkskanäie

WH'

Wasserwerke

y I Mühle Joh. Marke? u. Lorenz Arh ’ i Säge Lorenz Arh

. I Mühle Franz Cvetek u. Franz Kocjan ' i Säge Valentin Kocjan

„ jSäge Kudovernik ) Mühle u. Säge Zupanc 1. Mühle u. Säge Elizabet Zmitek

| Walke Wagner 3l i Stampfe ßodec

(Mühle Franz Mencinger 2. Mühle Anton Mencinger I Mühle Helene Rozman 1. Säge Peter Grassi

»

W asse r k ra ft-K a taste r.

Hydrographisches Zentral-hureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Die Drau

von km 395*22 bis km 412*05.

Situationsskizze.

Mafsstal).

I_®h"

\.

•*

'ü

WSA

e%

..

rt

•\

b\

x""i—■'

Ahrnbocht WM)n(irh>^

ofö:

wo

. \ ń , ,\ Strasen

i y lasswibtich

//=<

Jmüchen

40S'

fV

Sä

... »fH

Vierschach

Co

r-

"N

o>—"

's

's

/

-o

■•V,

HH

Beschreibung des Gebietes.

Die Drau entspringt aus vielen kleinen Quellen am Toblacher-felde, der Wasserscheide zwischen Drau und Rienz, im Pustertale. Mit letzterem Namen wird allgemein das oberste Tal der Drau bis Lienzer Klause und das der Rienz bis Franzensfeste bezeichnet. Eine Bedeutung für die Ausnützung der Wasserkraft kommt der Drau jedoch erst von Innichen ab zu, wo der wasserreiche Sextenbach mündet. Die im vorliegenden Blatte behandelte Draustrecke reicht deshalb von der Mündung des Gailbachesj km 395‘22, bloß bis zur Mündung des Sextenbaches, km 412*05. Bezüglich des weiteren Laufes der Drau im Pustertale wird auf die Katasterblätter Nr. 109 und Nr. 110 verwiesen.

Unterhalb Innichen wird das Tal der Drau vorwiegend eng und erst bei Sillian rücken die Höhenzüge, besonders diejenigen am linken Ufer, auf eine längere Strecke vom Gewässer ab, um Ackern und üppigen Wiesengründen Platz zu machen, die den Fluß beiderseits begleiten. Der ganze hier besprochene Lauf der Drau ist reguliert und weist fast durchwegs ein tief in das Terrain eingeschnittenes Profil auf, welches die Hochwässer geschlossen abführt. Nur bei Sillian, wo die Flußsohle sich zum Teil über den Talboden hebt, sind an beiden Ufern zum Schutze der an dem Flusse gelegenen Kulturen Hochwasserdämme errichtet.

Der Höhenunterschied in dieser 16-83 km langen Flußstrecke beträgt 107-3 m, das entspricht einem durchschnittlichen Gefälle von 6-4°/

bis km 402-43 mit 7'9⁰/ km 395-22 mit 4%o Gefälle zerlegen läßt.

zur

Die westlichste Grenze der Umrahmung des Niederschlagsgebietes der Drau bildet die höchste Erhebung des Toblacherfeldes, gleichzeitig auch die Wasserscheide zwischen dem Schwarzen Meer und dem Adriagebiet. Vom Bahnhofe Toblach ausgehend, zieht die Wasserscheide des Drauflußgebietes zuerst nordöstlich bis zum Scheibeneck (1789 m), von wo sie sich über das Innicheneck (1910 m) gegen Osten wendet. Beim Bodeneck (1983 m) biegt sie nach Norden ab, überschreitet den Strickberg (2547 m), schwenkt am Marchkinkele (2545 m) nach Westen zurück, welche Richtung sie aber schon beim Pfannhorn (2663 m) in eine nördliche vertauscht und in dieser Richtung nun die Kerls- oder auch Schnadigspitze (2612 m), die Tisch- oder Riepenspitze (2774 m) und die Hellböden (2707 m) berührt. Von den Hellböden aus verläuft sie über das Villgratentörl (2510 m) bis zum Gschritt (2750 m) gegen Nordost, zieht dann vorwiegend östlich gerichtet über die Weiße Spitze (2962 m) zum Degenhorn (2946 m) und weiters über die Hochwand (2730 m) zur Hochalmspitze (2797 m), bei welcher sie nach Südosten abschwenkt und die Regenspitze (2892m) überquerend zum Arnschartl (2635 m) gelangt. Der weitere Verlauf der Begrenzungslinie bis zur Mündung des Gailbaches in die Drau ist im allgemeinen ein südlich gerichteter und sind an markanten Punkten in diesem Teile der Rappier (2811 m), das Gölbnerjoch (2944 m) und der Weißbachberg (2672 m) hervorzuheben.

Am rechten Ufer verläuft die Abgrenzungslinie zunächst auf zirka 1 -3/cm parallel mit dem Drauflusse, führt sodann in südwestlicher Richtung über die Zenzerspitze (2419 m), das Holbruckereck (2583 m) und den Seikofl (1909 m) zur Kreuzenhöhe (1802 m), wonach sie mit mehrfachen Windungen in vorwiegend südwestlicher Richtung gleichzeitig die Reichsgrenze gegen Italien bildet und über den Papernkofl (2374 m), die Rotwandspitze (2966 m), die Hochbrunner Schneid (3061 m) und den Zwölferkogel (3091 m) zum Patern-kofel (2744 m) gelangt. Bei letzterer Spitze biegt die Trennungslinie in einer scharfen Kurve nach Nordwesten ab, zieht sich bei vorwiegender Einhaltung dieser Richtung über den Schwalbenkofel (2697 m), den Birkenkofel (2905 m) und den Haunold (2907 m) zum Neunerkofel (2566 m) und kehrt nun über die Calvaria (1976 m) abfallend zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Toblacherfelde, zurück.

Uber die Unterteilung des vorbegrenzten Nährgebietes, das im ganzen 382-8 km² mißt, gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß.

Die Drau von den Quellen bis km 412-05 Der Sextenbach r. bei km 412-05 . . .

Die Drau km 412-05 bis 404-85 ....

Der Mittereggerbach 1. bei km 404-85 . .

Die Drau km 404-85 bis km 402-54 . .

Der Tödterbach 1. bei km 402-54 . . .

Die Drau km 402-54 bis km 398-40 . .

Der Sägebach r. bei km 398-40 ....

Die Drau km 398-40 bis 398-29 ....

Der Sill-Villgratenbach 1. bei km 398-29 Die Drau km 398-29 bis km 395-22 (Mündung Gailbach) 10-2 „

Das Tal von den Quellen der Drau bis zur Einmündung des Gailbaches bei Tassenbach scheidet die im Norden aufragenden Zentralalpen, deren zum Tale abdachendes Gehänge der Hauptsache nach aus krystallinischen Schiefern und Phylliten besteht, von den Südalpen. In letzteren sind die Berge oberhalb Innichen aus Dolomit der Triaszeit aufgebaut, der auf Werfener Schiefer und Grödener Sandstein aufruht, während die Gebirgsgruppe zwischen Sextental und der Gailtalfurche aus krystallinen und Grauwackenschiefern gebildet wird. Der nordseitige Abfall dieser Partie ist am Fuße reichlich mit eiszeitlichen Ablagerungen bedeckt, welche stellenweise auch bis auf die halbe Berghöhe reichen. Letztere sowie rezente Schuttkegel bedecken auch die Talsohle des ziemlich engen Drautales.

Die Geschiebeführung ist in dieser Strecke des Drautales eine

16-7 km²

108-5 „ 19-6 „

13- 5 „ 9-4 „ 3-9 „

14- 4 „ 100 „

01 „ 176-5 „

/00>

welches sich in zwei Stufen, und zwar die obere von km 412-05

und in die untere von km 402-43 bis

0(1

geringe.

Von dem gesamten Nährgebiete der Drau von den Quellen bis zur Gailbachmündung sind ungefähr 5% Äcker, ebensoviel Wiesen, 40-0% Hut- und Alpenweide und 37% Wald. Die restlichen 13% werden von unproduktivem Land inklusive Eis- und Schneefeldern

eingenommen.

W asserkraftverhältnisse.

In der Draustrecke vom Ursprung abwärts bis km 395-22 sind bei dem voraussichtlich alljährlich wiederkehrenden Niederwasser im gesamten 2097-6 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von denen 203-2 bereits ausgenützt sind und 97⁻4 durch Gefällsverluste verbraucht werden. Verfügbar sind demnach noch 1797-0 Brutto-Pferdekräfte.

12)34567

10

11

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an

1»

CO

O

o>

Sekundliche Abflußmenge in l für das

t-C

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Tessenberg

Tessenberg

395-22 1063-1 2360    3100

396-45    1067-9 2360    3100

5260

5260

4.8    3100    198-4

397-3—

1-6    3095    66-0

397-53 1069-5 2360    3090

5250

3-8    3090    156-6

Hydrometrische Erhebungen wurden an der Drau in den Pegelprofilen Innichen km 411-770, Sillian km 400-130 und Tassenbach km 396-570 durchgeführt.

Die acht-und sechsmonatigen Betriebswassermengen an obigen Meßstellen betragen 155 °/₀, 129 °/₀ und 133 °/₀, beziehungsweise 239 o/₀, 192 % und 191 °/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen.

2360    3090

5240

435-0

398-29 1073-3

(Villgratenbach)

Pauzendorf

Pauzendorf

1290    1750

1290    1750

2990

2990

0-6

1750

14-0

Zur Bestimmung der Dauer der Betriebswassermengen dienten die Beobachtungsrapporte der früher genannten drei Pegelstationen.

Die Gefällsverhältnisse wurden mittels eines geometrischen Nivellements festgelegt.

398-40    1073-9

(Sägebach)

1130    1590

2640

1-9

1590

40-3

40-3

398-90 1075-8    1130    1590

2630

-399-05-

4-9

1590

103-9

400-17    1080-7    1130    1590

2620

0-3

1585

6-3    5-6

15-4

146-1

Sillian

Sillian

400-63 1081-0    1120    1580

2620

2-7

1580

£6-9

401-20 1083-7 1120    1580

2610

401-5—

2-3

1580

48-5

48-5

401-69    1086-0 1120    1580

2610

6-5

1580

136-9

1092-5    1120    1580

2600

120-0

63-1

0-0

402-43

2-2

1580

46-2

Ot

™ Sn

1094-7    1120    1580

2600

1-8

1580

37-9

31-9

Arnbach

Arnbach

1120    1580

2600

402-54 1096-5

(Tödterbach)

1060    1480

2430

4-0

1480

78-9

402-76    1100-5    1060    M80

2430

7-3

1480

144-1

403-99 1107-8 1060    1480

2420

412-4

-404-18-

9-6

1480

189-4

Tirol

Lienz

1060    1480

2420

Winnbach

Winnbach

404-85    1117-4

(Mittereggerbach)

800 1100

1820

3-5

1100

51-3

51-3

405-60 1120-9    800    1100

1820

-406-2—

2-0

1100

29-3

29-3

406-27 1122-9    800    1100

1820

5-4

1100

79-2

79-2

406-98 1128-3    800    1100

1820

1-4

1100

20-5

20-5

407-39    1129-7    800    1100

1810

3-0

1100

44-0

44-0

Vierschach

Vierschach

407-82 1132-7    800    1100

1133-0    800    1100

1810

1810

0-3

1100

4-4

407-87

3-1

1100

45-5

1136-1    800    1100

1810

54-9

3-0

14-0

P*

0-1

1100

1-5

1136-2    800    1100

1810

407-91

1-4

1100

20-5

1137-6    800    1100

1810

4-5

1095

65-7

65-7

-408-8—

408-81 1142-1    790    1090

1810

5-2

1090

75-6

75-6

409-55 1147-3    790    1090

1810

7-6

1090

110-5

110-5

410-43 1154-9    790    1090

1800

4-3

1090

62-5

62-5

410-91    1159-2    790    1090

1800

Innichen

Innichen

6-0

1090

87-2

87-2

411-48    1165-2    790    1090

1800

1-3

1090

18-9

1166-5    790    1090

1800

22-7

15-9

10-8

411-59

2-1

1090

30-5

iß cco

M.

1168-6    790    1090

1800

1-8

1090

26-2

26-2

412-05 1170-4    790    1090

1800

Zusammen

2097-6 203-2

97-4

1797-0

to

in

10

11

12

13

14 |    15 |    16 |    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

1083-7    200

200

4-1

10-0

10-9

1079-6    200

200

398-90 bis 401-20

0-643

Werkskanal *) 1. U.

0-935

2-578

0000

0-177

0-238

1078-0    200

1077-8    200

1077-3    200

1075-8    200

1094-7    1580

1093-3 1580

1090-3 1580

1090-2

200

200

200

200

1120

1120

1120

Schmiede und Hausmühle

Franz

Niederegger

4-3

4-3

0-2

0-5

0-5

*) Durch Einleitung von Sickerwasser in den Werkskanal wird in den wasserreichen Monaten die Wassermenge bis auf zirka 300 Sekundenliter erhöht.

0-5

1-5

1-4

3-0

0-1

Schmiede

Josef Kraler

1-3

1-3

4-0

4-0

29-5

20-9

Säge

Marie Fesacher

63-2

44-8

2-1

1-5

1580

1120

(Abzweigung des Mühlkanales Post Nr. 2/a

790

560

** Durch entsprechende Vorrichtungen kann die ganze Wassermenge auch der unteren Säge, sowie der Mühle Post 2/a zugeleitet werden.

to

401-69 bis 402-43

0-1

1-0

0-7

Werkskanal **) 1. U.

0-234

0-246

0-305

0-747

1090-1    790

1090-0    790

1089-9    790

1087-0    790

1086-9

560

560

560

560

0-1 Zirkularsäge

Marie Fesacher

10

0-7

01

10

0-7

2-9

0-1

Säge

Marie Fesacher

30-5

21-7

10

0-7

790

560

Einmündung des Mühlkanales Post Nr. 2/a

1580

1120

0-9

19-0

13-4

1086-0    1580

1120

von km 0'238 bis km 0-305 des Werkskanals P. 2

0-000

1090-2    790

560

Mühlgerinne abgeleitet aus dem Werkskanal (Post Nr. 2) 1. U.**)

1089-9    790

560

0-3

3-2

2-2

0-042

0-061

0-000

1087-5    790

1086-9    790

1137-6    500

2-4

Mühle

Marie Fesacher

25-3

17-9

560

560

365

0-6

6-3

4-5

OJ

407-87 bis 407-91

0-1

0-7

0-5

1137-5    500

365

Sägekanal r. U.

0-026

4-4

Säge

Josef

Truttenbacher

29-3

21-4

1133-1    500

365

0-1

0-7

0-5

0-038

1133-0    500

365

0000

1136-1    600

435

407-82 bis 407-88

0-1

0-8

0-6

1136-0    600

435

Mühlkanal

1. U.

0-039

3-2

Mühle

Johann

Lutzenbacher

25-6

18-6

1132-8    600

435

0-1

0-8

0-6

0-056

1132-7    600

435

0-000

550

510

io

411-48 bis 411-60

1168-6

550

510

0-0

0-0

0-0

Werkskanal 1. U.

0-026

2-0

1166-6    550

510

Pulverisier

anstalt

Johann Strapf

14-7

13-6

1-4

10-3

9-5

0-120

1165-2    550

510

0-000

1168-6    300

280

CO

411-48 bis 411-60

0-1

0-4

0-4

Mühlkanal

1168-5    300

280

r. U.

0-005

2-0

Mühle

1166-5    300

280

1-3

Franz

Höllensteiner

8-0

7-5

5-2

4-9

0-123

1165-2    300

280

Zusammen

203-2

151-8

97-4

77-0

Bearbeitet: K. k. Bauadi. Walter Widmann.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Strecken und Werks-

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der

betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen graben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichenWasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gib t über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt

man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Die Drau von

km 395'22 bis km 412 05.

FluOband.

Villgratenbac/i

E. St.

Mittereggerbach

Tödterbach Arnbach

Sillian

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Straßen 6

Drau

Sexte nb^xffT^.-

1170 -r-m innichen

® Vierschach

H. St.

Sägebach

E. St.

Gailbach

Wehr

1160 _

Zeichenerklärung: Ó größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk.

31001 sek

3000

Längen profil.

Abflußmengen

2900

bei Niederwasser.

2800

1150. _

2700

2600

1140..

Wehr

Villgratenbach

2500

2400

2300

2200

1130..

Wehr

2100

2000

1900

er

1120..

1110..

Seehöhe in Metern

Tödterbach

Sägebach

-22 -

1800

1700

CD

co -

1600

Mittereggerbach

.£

s--

1500

Werkskanal

faß

<5. .1400

C£2

ZU

- -1300

1100

. .1200

Abflußmengen

CD

_ .1100

..1000

1090._

1080..

Werkskanäie

sWerkskanäle =

692-7.

773-3

722-0

^55

..900

PS

..800 _

..700

..600

750

.. 500 .. 700

..400

650

1070..

..300

||l    613-5

l    >

Werkskanal

..200 _. 600

593-0

. .100

1060

l!

544-6

549-0

550

km 412

4-

411

410

4-

409

408

4-

497-6

499-1

407

406

405

404

403

402

4-

401

400

399

<>■

398

397

396    395-22

i-0

500

PS

477-1

476-9

450_

436-6

4350

400..

411-4

412-4

350..

335-8

300. _

200..

Brutto-Pferdekräfte

225-3

Wasserkräfte.

/\ verfügbare, f~\

verbrauchte.

333-5

326-4

332-7

Brutto-Pferdekräfte

450

400

350

..300

221-0

269-5

236-6

-.250

150..

,62-8

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

189-4

183-2

. 190-4

191-2

204-1

..200

170-6

-.150

100 __

94-1

96-5

96-5

..100

75-6

84-1

50--

56-7

38-6

38-6

47-9 S 48-6

37-9 :

46-3

: L 50

ox

Kilometrierung4i2

Werkskanäle

41

410

409

408

407

<>■

406

405

404

403

402

Werkskanal

401

400

mmmm wem I

14-0

Wasserwerke *

2

u_

isieranstalt d. Joh. Strapf S *

H Mühlkanal H Sägekanal

Werkskanal

399

398

397

396    395-22

d. Jos. Truttenbacher

d. Joh. Sulzenbacher

•e u, 3 Sägen d. Mariä Jesacher

niede u, Hausmühle

d. Franz Niederegger

iiiede d. Josef Kraler

,

SU

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

IMS. SCO 0

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Butisnica

von km 0‘00 bis km 23⁻30.

Flußgebiet I. Ordnung: Kerka. Flußgebiet II. Ordnung: Butisnica.

Situationsskizze.

Alafsslab.

10km

BOSNIEN

K II (I AUEN

V.

\_

's

'--

%\

!/

Sirokovr,

e/₀

. :>v......

;i

__^ -•.....

'1

CK

c.

v:

S^ćajp.

1 r ml i c 8:**

i) A LA M A

ws Golubic ż :

/>

\__

( —\

\ y-v

z'

>•.

!/:$ ^

i/4&    )

M/ W-

/ .

.//

•3W

o Tinmkopolje

<?

, Ä7?/7?

Bosnien, teilweise aber auch auf bosnischem Gebiete, bis zur Ortschaft Repusnjak, woselbst er nunmehr unter dem Namen Butisnica auf dalmatinisches Territorium Übertritt. Oberhalb Strmica, bei km 18'00, verbreitert sich das Tal und die Butisnica tritt bei Golubić in das fruchtbare Kninsko polje. Bei Knin endlich durchbricht sie in einer Talenge den Höhenzug zwischen dem M. Salvatore und dem Milikino brdo und mündet bei km 53⁻10 in die Kerka.

Die im Gebiete des Kronlandes Dalmatien gelegene, im vorliegenden Blatte dargestellte, 23⁻30 km lange Bachstrecke besitzt einen Höhenunterschied von 194⁻4 m, beziehungsweise ein Durchschnittsgefälle von 8’4 %₀, welches sich in fünf charakteristische Stufen unterteilt, und zwar die oberste Strecke km 23-30 bis km 14-20, das ist bis zur Mündung der Bosnjaćica, mit zirka 9-6 #/«₀, die anschließende, bis km 8*70 reichende Strecke mit 2-9 ®/oo, sodann die in zwei Arme geteilte Steilstufe bis km 7-10 mit 40-5    am linken und 41-3 %« am rechten Seitenarm und

schließlich die 7-10 km lange Mündungsstrecke im Kninsko polje mit zirka3-5°/₀

Die Grenze des Einzugsgebietes führt zunächst in Kroatien vom Panos (1326 m) ausgehend in nordöstlicher Richtung über die Bergrücken des Crni vrh (1267 m), Miś (1041 m) und Golusće (901 m) zum Kaldrmasattel, welcher die Wasserscheide zwischen den Gebieten der Kerka und Save bildet. Bei genanntem Sattel tritt die Wasserscheidelinie auf bosnisches Terrain über und steigt zum Höhenzuge der Ilica pianina empor, auf welchem sie sich gegen Südosten über die Sokolova greda (1492 m), Ilica (1654 m) und Gola Glavica (1556 m) zum Gozd vrh (1135 m) hinzieht. Vom Gozd vrh aus verfolgt die Umgrenzungslinie eine vorwiegend südliche Richtung über den Ogradak (1101 m) und die Suncanica (1136 m) zum Bat (1404 m), biegt dort im rechten Winkel nach Osten ab, erreicht die bosnisch-dalmatinische Landesgrenze und verläuft dann neuerlich in südlicher Richtung als Landesgrenze bis zum Śiljak (1299 m). Weiters ganz auf dalmatinischem Gebiete^ gelegen führt die Umgrenzungslinie in südwestlicher Richtung über den Ćolak (1001 m) und die Plesevica (1125 m) zum Veliki Kukovi (462 m) und fällt sodann parallel mit dem Laufe des Butisnica über den M. Salvatore (345 m) zur Mündung des Baches in die Kerka nächst Knin herab. Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide vorerst in nordöstlicher Richtung über das Milikino brdo zum Grilć (389 m) empor, schwenkt über die Karstkuppen nach Nordwesten zum Debelo brdo (708 m) und führt von da an nach Norden gerichtet über die Kita (676 m), von wo an sie mit der Landesgrenze gegen Kroatien zusammenfällt, zum Vucetin vrh (838 m). Ungefähr 3-3 km nördlich letztgenannter Spitze tritt die Abgrenzungslinie wieder ganz auf kroatisches Gebiet, gelangt über den Kurozeb (1292 m) zur Kucina kosa (1443 m), von welcher aus sie zuerst über den Pośtak (1425 m), sowie den Miskovic vrh (1128 m) nach Nordwesten und schließlich über den in der Spezialkarte mit der Kote 1184 m bezeichneten Punkt nach Osten verlaufend zum Ausgangspunkt der Beschreibung, dem Panos, zurückkehrt.

Das vorbesprochene Einzugsgebiet der Butisnica mit einer Fläche von 318-0 km² läßt sich bei Berücksichtigung der nennenswerten Zubringer in folgende Teilgebiete zerlegen:

Die Butisnica von den Quellen bis km 23-10

Das Śiroko vrelo 1. bei km 23-10..........

Die Butisnica von km 23-10 bis km 17-60.

Der Mracaj potok 1. bei km 17-60 ........

Die Butisnica von km 17-60 bis km 14-20 . .

Die Bosnjaćica 1. bei km 14-20...........

Die Butisnica von km 14-20 bis km P85 . . .

Der Radiljevica potok r. bei km 1 -85.......

Die Butisnica von km P85 bis km 0-00.....

Das auf Dalmatien entfallende Gebiet beträgt 174-1 km‘J, der Rest von 143-9 km- verteilt sich auf Kroatien und Bosnien.

Die Butisnica durchschneidet in ihrem bis Golubić reichenden oberen Abschnitte Triaskalke bis auf deren Liegendes, die Werfener Schichten, in welchen der Wasserlauf sich bewegt. Von Golubić abwärts treten die Gehänge zurück. Sie werden auf der Westseite von Jura-, auf der Ostseite von kretazischen Schichten gebildet, zwischen welchen sich in der Flußrichtung ein langgestrecktes Becken ausdehnt, das teilweise von Neogen, teilweise von alluvialen Ablagerungen erfüllt ist.

Zufolge der in letzter Zeit durchgeführten Verbauungen im Quellgebiete der einzelnen Zubringer führt der Bach nur unbedeutende Geschiebemengen.

In bodenkultureller Hinsicht fallen vom Einzugsgebiete zirka 3-6 % auf Wiesen und Äcker, der übrige Teil auf Hutweiden und unproduktiven Boden.

0*

. . 96-8 kms ... 14-9 „

. . . 28-5 „ ... 15-4 „ ...    7-9    „

. . . 23-8 „

. . . 29-5 „ .*. . 99-2 „

. .. 2-0 „

Beschreibung des Gebietes.

Die Butiśnica hat ihren Ursprung in Kroatien am Ostabhange des Panos und Crni vrh, welche Berge zu den nördlichen Ausläufern des Velebitgebirgs-stockes gehören.

Im Oberlaufe durchfließt der Bach zunächst unter dem Namen Draganami potok in nordöstlicher Richtung ein enges Sacktal, biegt bei Kaldrma, da ab Tiskovac benannt, jäh nach Süden und verläuft, diese Richtung fortan beibehaltend, in unmittelbarer Nähe der Grenze zwischen Kroatien und

W asserkraftverhältnisse.

von

Bei dem voraussichtlich alljährlich wiederkehrenden Niederwasser sind in der Strecke von km 0-00 bis km 23-30=3638-4 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen 157-7 durch Werke ausgenützt und 7P8 durch Gefälls-verluste verbraucht werden. Es sind daher 3408-9 Brutto-Pferdekräfte noch verfügbar.

Anteil an

C/5

fT

fj

«ü

JL>

ü

10

11

12    13

14    15    16    17    18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in / für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

0-00

213-7

2350

2700

2980

2-0

2700    72-0

2350

2700

2980

Kninsko polje

Zagrovic

- 5-80-

1-85

2-50

3-30

7-10

7-45

8-38

215-7

216-9

218-5

219-8

238-4

242-8

289-8

297-8

980

1160

1280

(Radiljevica potok)

1-2

1240

19-8

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen in den Profilen bei Knin (km 2-50), Golubić (fern 8-70) und Strmica (km 17-60) wurden auf den Pegel in Knin bezogen.

1070

1070

1190

1730

940

940

940

990

1320

1460

1-6

1320

28-2

28-2

604-9

1320

1460

1-3

1415

24-5

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen durchschnittlich *86-, beziehungsweise 242 "/„ des zehnmonatigen Betriebswassers. *7^

Die Gefällserhebung erfolgte in der ganzen Flußstrecke auf nivellitischem Wege.

1510

1660

18-6

1970

488-6

2430

2650

1320

1450

(Mündung des rechten Seitenarmes)

4-4

1320

77-5

1320

1320

1320

1450

1450

1450

47-0

1320

827-2

8-0

1320

140-8

1-5

1320

26-4

Siehe rechter Seitenarm.

Golubić

8-45

8-49

8-70

299-3

300-7

3011

303-2

940

940

940

940

1730

1320

1450

1-4

1320

24-6

56-3

22-1

1091-3

und

1320

1320

1320

2430

1450

1450

1450

2650

0-4

2-1

1320

1320

7-0

37-0

(Abzweigung des rechten Seitenarmes)

Dalmatien

Knin

Knin

-13-80

0-9

2430

29-2

8-70

13-00

14-20

14-70

15-05

17-60

304 1

315-5

320-0

322-6

325-0

325-7

344-7

1730

2430

2650

11-4

1745

265-2

730

450

390

390

390

390

370

330

1060

1200

4-5

870

52-2

680

590

590

580

580

560

500

800

700

700

690

690

670

600

(Bosnjaćica potok)

2-6

2-4

0-7

19-0

590

585

580

570

20-5

14-7

9-2

482-5

18-7

5-4

144-4

(Mraćaj potok)

13-0

485

84-1

Strmica

18-95

19-70

20-08

20-30

21-45

23-10

23-30

o-oo

0-45

0-47

357-7

358-6

363-4

3640

372-3

387-6

405-6

407-8

238-4

243-0

243-2

247-0

310

300

290

290

290

280

250

220

220

470

460

450

450

440

430

400

350

350

570

550

540

540

540

510

480

420

420

0-9

4-8

0-6

8-3

15-3

18-0

465

455

450

445

435

415

5-6

29-1

3-6

15-6

16-8

337-8

49-2

88-7

99-6

(Śiroko vrelo)

2-2

350

10-3

Summe I .

2679-4

114-8

48-1

2516-5

Rechter Seitenarm von km 0*00 bis km 1*57.

790

790

790

790

1110

1200

4-6

1110

68-1

1110

1200

0-2

1110

2-9

Bei km 1-54 (Höhenkote 292-0 m) werden für die Bewässerung der angrenzenden Parzellen fallweise 120 Sekundenliter abgeleitet.

1110

1110

1200

1200

3-8

1110

56-2

0-5

1110

7-4

Dalmatien

Knin

Knin

Strmica

0-48

0-80

1-42

1-57

247-5

268-0

280-4

292-9

300 1

303-2

790

790

790

790

790

790

1110

1110

1110

1110

1110

1110

1200

1200

1200

1200

1200

1200

20-5

12-4

12-5

7-2

3-1

1110

1110

1110

1110

1110

Summe II .

Gesamtsumme .

303-4

183-5

185-0

106-6

45-9

959-0

3638-4

42-9

23-7

892-4

42-9

23-7

892-4

157-7

71-8

3408-9

10

11

12

13

14 I 15    16    17    18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke aus- durch Gefällsverluste genützt bei

verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

216-9

1320

1070

km 2-50

Offener

Einlauf

0-000

1-6

Mühle

Sinobad

28-2

22-8

218-5

1320

1070

0-000

300-7

480

480

0-3

1-9

km 8-38 bis km 8-45

1-9

300-4

480

480

Werkskanal r. U.

0-057

297-1

480

480

3-3

Mühle und Tuchwalke

Niko und Joso Simić

21-1

21-1

0-4

2-6

2-6

0-085

296-7

480

' 480

0-000

304-1

1320

940

0-3

GJ

km 8-49 bis km 8-70

5-3

3-8

303-8

1320

940

Werkskanal f. U.

0-156

301-8

1320

940

2-0

Mühle und Tuchwalke

Milivojevic und Ćolak

35-2    25-1

* Bei km 0-094 des Werkskanals werden zirka 30 Sekundenliter für Bewässerungszwecke abgeleitet.

0-7

Sämtliche Werke an der Butisnica werden ohne Konzession betrieben

12-3

8-8

0-214

301-1

1320

940

0-000

325-7

580

390

km 14-70 bis km 15-05

0-6

4-6

3-1

325-1

580

390

Werkskanal 1. U.

0-360

323-2

580

390

1-9

Mühle

Sime Cerovc

14-7

9-9

0-6

4-6

3-1

0-386

322-6    580

390

0000

364-0    450

290

io

km 19-70 bis km 20-08

2-0

12-0

7-7

Werkskanal 1. U.

0-304

0-354

0000

362-0    450

359-4    450

358-6    450

247-5

1110

290

290

290

790

2-6

0-8

Mühle

Sava Kurbelija

Summe I .

15-6

10-1

00

3-1

114-8

89-0

48-1

34-1

Rechter Seitenarm von km 0*00 bis km 1*57.

CO

km 0-45 bis km 0-48

0-7

10-4

7-4

246-8

1110

790

Werkskanal r. U.

0-014

243-9

1110

790

2-9

Mühle und Tuchwalke

Ivan Zelembaba

Sämtliche Werke an der Butisnica werden ohne Konzession betrieben

42-9

30-5

0-9

13-3

9-5

0030

243-0

1110

790

Summe II .

42-9

30-5

23-7

16-9

Gesamtsumme .

157-7

119-5

71-8

51-0

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Johann Petrić.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfteergibt, deren WerteinKolonne 17aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Mraćaj potok

W A S S E R K R A FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatf Nr. 107, aufgelegt im Jahre 1912

Die Butiśniea von km 0 00 bis km 23"30.

Flußband.

Bosnjaćica potok

Rechter Flußarm von km 0 00 bis km 157.

Butiśnicą

Kninskopolje 5

Knin

Golubic $ Cf>ter

Radiljevac

2128-7

PS

I!

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft, ® industrielles Kraftwerk.

l!

Flußgebiet I. Ordnung: Kerka. Flußgebiet II. Ordnung: Butiśniea

2000. .

ii

410

Längen profil.

1900

400

1840-9 1 18280

Abflußmengen

390

bei Niederwasser. ,/se*¹

2700____ 1800

380

370

Wehr Wurbali

1771-8-1744-4.

2600. _

Wassermenge d. rechten u. linken Armes.

2500. _

2400.

1700

Brutto-Pferdekräfte

2300 .

360

2200. 1600

350..

2100. .

w

CD

co

CO

Wehr Cerovc

ngen

Radiljevac

S

«=>

C-Nj

CO

CD

Co

CD

Seehöhe in Metern

Wehr Teilung

Wehr

_ 1    | Wassermenge

■—des linken Armes.

!    1

g

CM

Wasser

1189-7

CN

ro

cd

I-

3

CM

s

CM

5ä

<=9

Sirokovrelo

Mraćaj potok

i Bosnjaćica potok

Mühlkanäle

-----

—--£

Abflußmengen in Sekundenlitern

f! I I ! I I I 1 I

CD    CD

4-1-

CD

CD

CD    CD

4-h

s:

to

CD

El R

Wasserfall

■g

a>

co

Seehöhe in Metern

Abflußmengen

I sek

1200,-

1100

1000..

ro

co

Ti

5:

900 - E

CD

CD

t”

ro

CD

d ß

$\

i\a

n

L.

o.

Sl!

888-0

959-0

800 - g no 1 PS

700- --|j T-1000 600- -E

GO

ro

GJ

CD

60

Mühlkanal

Mühlkanal

Wehr

2101

Kilometrierung 23

22

21

20

19    18

17

-4- 's.

ES -6-

Ć3-Ó-

s-v-

=: -o-

10

er»

cn -O-

♦ -6-

co -O-

-4-

<=> -o

C»    2    CD    CD

CO    S    2

CD

ro

ro

CD

CD

831-8

824-4

km 1

890-9

500 - ^

| 4-900 400- -=§

300- -

200-- . .800

II

II

100

..700

Wasserkräfte.

PS

500,.

verfügbare, /i verbrauchte.

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

/I

Summenkraftlinie

561-1

541-3

513-1

633-1

600- -

5210

CD

400

Rechter Arm

488-6

500 -

400 - -

Brutto-Pferdekräfte

CD

370-2

g

ro

CD

CD

B rutto-Pferd e kräfte

280-5

251-4

247-8

198-6

286-1

241-2

215-5

300

Brutto-Pferdekräfte

-

■t*

337-5

OJ

CD

|L 2.65-0

200

g

CN

168-5

189-0

152-5

144-4/149-8

109-9

108-9

SJ-124-2

97-8

100

73-2

7V4 78-4

63-6

66-6

66 2 P/MV8

10-3

32-4

23-9

29-2

28-2

45-9

0±

3-6

Kilometrierung 23

22

21

^4

20    19

4-^4-----4

18    17    16

5-3

f—Ą-$

15    14    13

15-8

12

11

10

Ca» -O-

—4vrrrrrrń9

km 1

7-4

<frrnfm

Werkskanäle

Mühlkanal

Mühlkanal

Mühlkanäle

Muhlkanal

Wasserwerke

Mühle Sava Kurbelija

Mühle

Sime Cerovc

Mühle u. Tuchwalke Milivojevic u. Colak Mühle u. Tuchwalke Nike u. Jose Siraić

Mühle Sinobad

Mühle u. Tuchwalke Ivan Zelembaba

>

■

#

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Der Donnersbach (Irdningbach)

von km O’OO bis km 18"25.

Der Schrabach

von km O’OO bis km 5*70.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Enns. Flußgebiet III. Ordnung: Donnersbach.

Flußgebiet III. Ordnung: Donnersbach. Flußgebiet IV. Ordnung: Schrabach.

Situationsskizze.

Mafsstab.

Mm

//) \

/ f \

o Miting

\_,

Jalkenberü,

CD

_J

i Jtaumburq *

o>

r*J)onnmbach Au

■^^snerTiü^^

,10

Hollmaiuilrlm

nördlichem Laufe das sich allmählich verengende, von steilen, reich bewaldeten Berghängen begrenzte Tal in wildem Laufe zu durcheilen und bei Beginn der Talerweiterung kurz vor Donnersbach Au wieder eine nordwestliche Lauf-richtung einzuschlagen. Mit vermindertem Gefälle durchzieht er nunmehr das wiesenreiche, liebliche Tal in mehrfachen kleinen Windungen, zwängt sich bei Rammberg durch ein kurzes Defilee und mündet, in seinem Unterlaufe Irdning-bach genannt, bei Trautenfels in die Enns.

In der bearbeiteten Strecke von der Einmündung des Mörsbaches bis Mündung in die Enns weist der Donnersbach bei einer Längenentwicklung 18-25 km eine Fallhöhe von 302-4 m, somit ein mittleres Gefälle von 17 »/„„ auf. Ein markanter Gefällsbruch in A;m9-15 trennt zwei Hauptgefällszonen und zwar die obere Strecke zwischen km 9-15 und 18-25 mit einem relativen Gefälle von durchschnittlich 27 °/₀₀ und den Unterlauf von /cm9T5 bis zur Mündung mit einem Durchschnittsgefälle von 6-4 °/»₀.

Die linksufrige Umrahmungslinie des Niederschlagsgebietes geht vom Idlereck (2158 m) aus, führt längs eines gut ausgebildeten Kammes in nordwestlicher Richtung zum Lämmertörl (2048 m) und sodann in vorwiegend nördlicher Richtung über die Mörsbachspitze (1992 m), den Karlspitz (1850 m), den Pendleseckkogel (1483 m) und den Mitterberg (853 m) zur Mündung in die Enns nächst Irdning. Am rechten Ufer führt die wasserscheidende Linie längs des Gatschberghöhenrückens in südöstlicher Richtung zum Mölbegg (2076 m) und gelangt in vorwiegend südlichem Verlaufe über den Hochstein (2182 m), die Gstemmerspitze (2103 m) und das Plannereck (2002 m) zu der in den Rotten-mannerTauern gelegenen Breiteckkoppe (2142m), weiters in derselben Richtung längs des Kammes der Rottenmanner Tauern und gleichzeitig als Hauptwasserscheide zwischen dem Enns- und Murgebiete über das Pustereck-Joch (1903 m) und die Schönfeldspitze (2169 m) zum Eiskor (2348 m) und kehrt schließlich, nach Südwesten verlaufend, über die Hochweberspitze (2370 m) und das Laubtaleck (2229 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Idlereck, zurück.

Das Gesamtniederschlagsgebiet umfaßt eine Fläche von 188-8 kmJ und gliedert sich in folgender Weise:

zur

von

:o

IG

\ ...

Kaltfiibriinner %

<£

s t i:

j.

i:.....it j

Planner;

See

o>

ar

\ ,■

■<S

£3

<v

o\lhmnmbü(jiii>alcI

<g\

v.

Der Donnersbach von der Quelle bis km 18-25

Der Mörsbach 1. bei km 18-25..........

Der Donnersbach von km 18-25 bis km 15-56 .

Der Schwarzbach r. bei km 15-56........

Der Donnersbach von km 15-56 bis km 14-45 .

Der Rutzengraben 1. bei km 14-45........

Der Donnersbach von km 14-45 bis km 13-27 , Der Rosensteinergraben 1. bei km 13-27 . . . , Der Donnersbach von km 13-27 bis km 10-82 .

Der Schrabach r. bei km 10-82.........

Der Donnersbach von km 10-82 bis km 7-95 . Der Risnerhüttengraben r. bei km 7-95 . . . . Der Donnersbach von km 7*95 bis km 7-75 .

Der Möseralpenbach 1. bei km 7-75......

Der Donnersbach von km 7-75 bis km 0-00 .

(O

.L >— CĆ CT. Ó 02 tü Łri Cn d; -4 'JJ

tc

<20\

Der obere Teil des Donnersbachgebietes bis Donnersbachwaid wurzelt in nordöstlich streichenden und nordwestlich fallenden Glimmerschiefern; dann durchschneidet der Bach bis kurz vor seinem Austritt in das breite und sumpfige Ennstal die breite Zone von Quarzphylliten und Tonglimmerschiefern mit gelegentlichen Einschaltungen kristallinischen Kalkes und unmittelbar vor dem Talausgang eine kleine Partie von Grauwackengesteinen. Das Talgehänge gegen das Ennstal ist in großer Mächtigkeit mit glazialen Ablagerungen überkleidet.

Hinsichtlich der Geschiebeführung ist zu bemerken, daß sich in der ganzen bearbeiteten Strecke bedeutende Mengen von Geschiebe und Geröll vorfinden. Insbesondere aber ist dies in der oberen Strecke bis zur Talerweiterung von Donnersbach Au der Fall, woselbst im Bachbett Gesteinsblöcke bis zur Größe von 1 m³ lagern.

Das Einzugsareale des Donnersbaches setzt sich zirka aus 32 % Wald, 48 % Hutweiden und Alpen, 7 °/„ Wiesen und Gärten und 6 % Äckern zusammen. Rund 7 % sind unproduktives Land.

Wasserkraftverhältnisse.

Der Donnersbach (Irdningbach).

Beschreibung des Gebietes.

Der Donnersbach entspringt an den Nordwestabhängen der Rottenmanner Tauern und verfolgt im Quellengebiete, auch Schwarzbach genannt, eine nordöstliche Richtung. Bei der Riedneralpe wendet er sich in einem kurzen Bogen nach Nordwesten, behält diese Richtung bis Donnersbachwald bei, um dann in

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser sind die vorhandenen Wasserkräfte mit 4117-2 Bruttopferdekräften zu bewerten, von welchen dermalen 374-0 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 99-5 durch Gefällsverluste verbraucht werden. Die noch verfügbaren Wasserkräfte beziffern sich demnach auf 3643-7 Bruttopferdekräfte, deren rationelle Ausnützung auch bereits angestrebt wird.

Fortsetzung auf Seite 3.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

/k

10

11

12    13    14    15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Bruttopferdekräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Donnersbach (Irdningbach) von km 0*00 bis km 18*25.

0000

641-6

990

1420

2960

3-6

1410

67-7

Altirdning

Irdning

Altirdning

Irdning

1-70

2-33

645-2

646-4

649-2

980

980

980

1400

1400

1400

2910

2910

2900

1-2

2-8

2-3

1400

1400

1395

22-4

52-3

42-8

-2-78—

651-5

970

1390

2880

158-4

49-9

392-9

1—3

2-96

3-5

1390

64-9

Die Wassermengenerhebungen wurden in den Pegelprofilen „Falkenberg“, km 2-33, und „Kaltenbrunner“, km 12-62, durchgeführt.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in km 2-33 = 141 beziehungsweise 229 Prozent und in km 12-62 140 beziehungsweise 231 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten von der Mündung bis km 9-15 durch ein geometrisches und in der restlichen Flußstrecke durch ein barometrisches Nivellement. Bei den Werken dagegen wurden die Gefällsverhältnisse durchwegs durch ein geometrisches Nivellement erhoben.

655-0

970

1390

2880

-3-53—

2-7

1385

49-9

3-75

657-7

970

1380

2860

-4-28—

14-6

1370

266-7

672-3

950

1360

2800

6-55

1-9

1360

34-5

674-2

950

1360

2800

9-8

1355

173-7

950

1350

2770

7-75

684-0

(Möseralpenbach)

880

1250

2570

4-3

1250

71-7

688-3

880

1250

2570

7-90

1-8

1250

300

Steiermark

Gröbming

Donnersbach Au

Donnersbach Au

Erlsberg

7-95

8-33

9-15

10-82

690-1

690-3

692-1

697-4

700-6

702-6

748-0

880

880

840

840

840

830

830

820

690

1250

1250

1200

1200

1200

1190

1190

1170

990

2570

2570

2470

2460

2460

2440

2440

2390

2020

0-2

1250

3-3

215-6

49-6

209-8

4—5

(Risnerhüttenbach)

1-8

5-3

3-2

2-0

45-4

1200

1200

1195

1190

1180

28-8

84-8

51-0

31-7

714-3

714-3

(Schrabach)

38-0

975

494-0

12-77-

12-47

786-0

670

960

1960

29-0

955

369-3

863-3

660

950

1940

—13-27-

13-27

815-0

(Rosensteinergraben)

640

920

1880

45-0

915 549-0

640

910

1860

549-0

14-45

8600

(Rutzengraben)

610

870

1790

23-0

865

265-3

15-04

883-0

600

860

1770

15-0

855

171-0

436-3

600

850

1750

15-56

898-0

(Schwarzbach)

560

800

1650

36-0

785

376-8

16-87

934-0

540

770

1600

10-0

760

101-3

478-1

530

750

1540

18-25

944.0

(Mörsbach)

460

650

1340

Summe 4117-2

374-0

99-5

3643-7

Der Schrabach von km 0*00 bis km 5*70.

o-oo

748-0

130

180

370

2590

160

552-5

552-5

2-10

10070

100

140

290

Hydrometrische Erhebungen wurden im Pegelprofil „Kollmann-lehen“, km 2-10, durchgeführt.

Steiermark

Gröbming

Donnersbach Au

Erlsberg

630

130

109-2

2-95

3-45

3-75

5-70

10700

1125-8

11300

1162-0

1326-0

90

80

80

70

50

120

110

110

100

70

250

230

230

210

140

55-8

115

85-6

8-5

1-0

191-5

Das sechs- und achtmonatige Betriebswasser beträgt 248 beziehungsweise 141 Prozent des zehnmonatigen.

Das Wasserspiegelgefälle wurde auf barometrischem Wege erhoben.

4-2

110

6-2

32-0

164-0

105

44-8

230-7

85

185-9

Summe

984-2

8-5

1-0

974-4

10

11

12

13    14    15    16    17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Bruttopferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Donnersbach (Irdningbach) von km 0*00 bis km 18*25.

0-000

646-4

1400

980

1-59 bis 1-70

0-2

3-7

2-6

646-2

1400

980

Werks kan al 1. U.

0-101

645-2

1400

980

1-0

Säge

Franz Perr

18-7

13-1

0-8

14-9

10-5

0-106

644-4

1400

980

0-000

655-0

1390

970

2-35 bis 2-96

0-1

1-9

1-3

Werkskanal r. U.

0-263

0-357

0000

654-9

650-3

649-4

674-2

1390

1390

1390

1360

970

970

970

950

4-6

0-9

Elektrizitätswerk

Friedrich Riedl von Riedenstein

85-3

59-5

16-7

’ 11-6

6-24 bis 6-55

0-3

5-4

3-8

Werkskanal r. U.

0-122

0.274

0-000

673-9

670-9

670-5

697-4

1360

1360

1360

1200

950

950

950

840

3-0

0-4

Säge

Karl Zettler

54-4

38-0

7-3

5-1

7-77 bis 8-33

0-9

14-4

101

696-5

1200

840

Werkskanal r. u. 1. U.*)

0-338

686-1

1200

840

10-4

Pappenfabrik

Schuhes & Cie.

SS

166-4

116-5

2-0

320

22-4

0-546

684-1

1200

840

*) Der Kanal führt von km 8-33 bis 8-20 am rechten, von fern 8-20 bis 7-77 am linken Ufer.

**) Von der Pappenfabrik aus wird eine Säge des Grafen Lam-berg elektrisch betrieben.

0-000

702-6

1190

830

lO

8-86 bis 9-15

0-1

1-6

1-1

702-5

1190

830

Werkskanal 1. U.

0-136

699-4

1190

830

3-1

Säge

Graf Lamberg

49-2

34-3

o-i

1-6

1-1

0-169

699-3

1190

830

374-0 261-4

99-5

69-6

Der Schrabach von km 0*00 bis km 5*70.

0-000

1130-0

110

80

3-41 bis 3-45

0-4

0-6

0-4

1129-6

110

80

Werkskanal r. U.

0032

1123-8

110

80

5-8

Säge

Graf Lamberg

8-5

6-2

0-3

0-4

0-3

0-036

1123-5

110

80

8-5

6-2

10

0-7

Bearbeitet: K. k. Bauadj. Gustav Kohlfürst.

7-9 kmr

13-6 „

Der Schrabach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Schrabach, der Abfluß des 1789 m hoch gelegenen Planner-Sees, verfolgt zunächst auf eine kurze Strecke eine südwestliche und hierauf bis zum Almboden der Schrabacherhütten eine westliche Richtung, biegt nun nach Nordwesten ab und mündet nach wildem Laufe, über Fels und Steinblöcke stürzen , bei km 10-82 in den Donnersbach. Das Längenprofil der katastermaßig behandelten 5-7 km langen Strecke weist bei dem bedeutenden Höhenunterschiede von 578 m ein ziemlich gleichmäßiges Gefälle von durchschnittlich 101 /«o au.

Die Grenzlinie des Einzugsgebietes bildet, vom Plannereck (2002 m) ausgehend, in ihrem vorerst südlichen, zirka 2-6 km langen Verlaufe gleic zei lg die Scheidelinie zwischen dem Gesamtgebiete des Donnersbaches und jenem des Gollingbaches, führt dann als Wasserscheide gegen den Donnersbach und seine Zubringer westwärts zur Kaarlscharte (2062 m), gelangt nordwestlich über die Schoberspize (2125 m) zur Schaabspitze (1904 m) und fallt sodann in annähernd nördlicher Richtung zur Mündung ab. Von dort zieht die Wasserscheide

am rechten Ufer ostwärts zur Umrahmungslinie des Gesamtmedersc ag g

des Donnersbaches, welche sie zirka 1-4/cm südlich der Molbeggspi

und gelangt schließlich zum Plannereck, dem Ausgangspunkt der Beschreibung.

Das so umgrenzte Einzugsterritorium besitzt eine Größe von 21-5 km2 und zerfällt in die folgenden beiden Teile:

Der Schrabach von der Quelle bis km 5-70 Der Schrabach von km 5-70 bis 0-00 ....

Geologisch bietet das Tal des Schrabaches wenig Abwechslung, indem der Bach nur die Quarzphyllit- und Tonglimmerschieferzone durchschneidet.

Der Schrabach fördert bedeutende Geschiebe- und Geröllmassen zu Tale und finden sich in seinem Bett gewaltige Blöcke der von ihm zernagten Gesteine in beträchtlicher Anzahl.

In kultureller Beziehung besteht das Einzugsgebiet beiläufig aus 51 % Hutweiden und Alpen, 40 % Wald und 9 % Ödland.

W asserkraftverhältnisse.

Die vorhandenen Wasserkräfte betragen bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser insgesamt 984-2 Bruttopferdekräfte. Hiervon sind dermalen 8-5 Bruttopferdekräfte ausgenützt und PO durch Gefällsverlust in Anspruch genommen, so daß eine noch disponible Leistungsfähigkeit von 974-4 Brutto-» pferdekräften verbleibt.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Bruttopferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Bruttopferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen istin der Kolonne9, die Bezeichnung derWerksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverlustein den Werksgräben verbrauchten Bruttopferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Der Donnersbaeh (Irdningbaeh)

von km 0 00 bis km 18 25.

Flußband.

Der Sehrabaeh

von km 0 00 bis km 570.

Rosensteinergraben Rutzengraben ^

Möseraipenbach

(*) Donnersbachau

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Enns. Flußgebiet III. Ordnung: Donnersbach.

Flußband.

^ Donnersbach

Schrabach

Schwarzbach

Schrabach

Risnerhüttengraben

6 irdning

960

m

Längen profil.

Zeichenerklärung: ^ größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk,

Flußgebiet III. Ordnung: Donnersbach. Flußgebiet IV. Ordnung: Schrabach.

940 _ _

© Elektrizitätswerk.

Abflußmengen

1500 l/sek

CO

ro

CO

■S

bei Niederwasser.

-.1400

1400m

CO

o

CO

oo

s

oo

g

oo

OM

CO

<=>

Seehöhe in Metern

Rosensteinergraben

Schrabach

o5

LE

fl

Möseralpenbach

Werk

:anal

..1300

_ .1200

.. 1100

<=>

1300- -

Längen profil.

\ Abflußmengen

\ bei Niederwasser./

190 l/sek -.180

..170

-.160

_ 150

Wehr

_ _ 140

g

oo

CT8

oo

co

H

c=*

Mörsbach¹

Schwarzbach

Rutzengraben

g

oo

_ -130

Werkskanäle

I i ¹ i

Werkskanä e

co

Seehöhe in Metern

.-2 - -120

_ 110 =3

“ 100

CO - -

.E

*= _ _ 90

o

I

S 80

taD

s

<=>

ro

es

co

co

133

g

c=

_ł_ 70 __ 60

Werkskanal

g

co

.. 50

863-3

cr> oo

<=

h

Wehr

Wehr?

Wehr

g

co>

g

oo

s

CO

Ł—

<X>

Wehr

Wehr

—‘    70    CO

CO    CO    CO    CO

co

km 18

17

16

15

14

13

12

11

io 714-3 ₉

CJi -O-

-ö- cn

<=> -ö-

CO

600 PS

Wasserkräfte.

/\ verfügbare, /\ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

601-2

co

g

CO

OO

CO

5490

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

552-5

533-5

511-1

-.500    500 _.

-500

478-1

475-0

436-3

458-8

400 . _

4160

..400    400 ..

_ _ 400

co

ro

Brutto-Pferdekräfte

369-3

301-3

301-2

265-2

351-17

Brutto-Pferdekräfte

-.300    300

Brutto-Pferdekräfte

CO

CO

171-0

167-5-

229-6^

mÄl

230-7

■Brutto-Pferdekräfte

169-2

208-3

1934

171 (

- .200 200 - .

185-9

2010

g

es

137-2

132-0

100. _

101-3

-.100 100..

co

CO

82-7

iili

Ml

67-1

67-1

31-7

«äs:

oX

Kilometrierung 18 Werkskanäle

17

16

15

<>-Uf-<>-^-<>-

14    13    12    11    10

Werkskanäle

Werkskanal

_ JL

Werkskanäle

\=\ H

-o

iE

0    0 X L-

Kilometrierung 5

6-2

9-5

Werkskanal

Wasserwerke

Säge Graf Lamberg

Pappenfabrik Schultes & Co.

Säge Karl Zettler

-i

■f

LU

Säge Franz Perr

Sandbichlersäge d. Grafen Lamberg

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentral-bureauim k.k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Drau

von km 364*82 bis km 395*22.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

Situationsskizze.

Mafsstab.

15 U

Das Gefälle der hier behandelten Draustrecke läßt sich in fünf Gefälls-stufen unterteilen. Es sind dies die Strecke von der Mündung des Gailbaches bis km 393*52 mit 11 %«, die anschließende steilere Strecke von km 393*52 bis km 389*48 mit 28 «/„„, die Strecke von km 389*48 bis km 376*92 mit 12 »/«„, eine weitere steile Stufe von km 376*92 bis km 374*92 mit 28 #/„„ und die Schlußstrecke bis km 364*82, woselbst sich das Gefälle auf 7 %o verflacht. Der Gesamthöhenunterschied dieser 30*4 km langen Flußstrecke beträgt 410*2 m.

II

II

'S

V/">

\VV'

WMT

9-

•N

's

V-......

Isel

>§>

.&

$clWlarzaC^1 Defrej5srbach'

*\

'''S

V.

V/

(I

'v,

r-¹1

_/

\.-......

4 "v

lipny

\ Vöhsch

\1 '

va

Mrnlkon \ 9

DraiTT⁵^

/ H«

yjy- '

-O

\.

Beschreibung des Gebietes.

Das vorliegende Doppelblatt behandelt die Drau von km 364*82 bis km 395*22, d. i. von der Mündung des Tristacherseebaches bis zu jener des Gailbaches. Hinsichtlich des anschließenden Oberlaufes der Drau wird auf das Katasterblatt Nr. 106 verwiesen.

Die Richtung der Drau ist in der Weitung des Tales nächst der Mündung des Gailbaches eine vorwiegend östliche. Bis zur Lienzer Klause, bei Flußkilometer 374, durchfließt sie das meist enge Pustertal, welches in seiner ganzen Länge die Trennungsfurche zwischen den im Norden aufragenden Zentralalpen und den Südalpen bildet und woselbst der Fluß in ein tiefes Bett eingezwängt wird. Nach Passierung der Lienzer Klause tritt die Drau in das weite Talbecken von Lienz ein, wo sie die östliche Richtung mit einer nordöstlichen vertauscht, und nach Einmündung der Isel wieder eine östliche Richtung einschlägt. Auch in der Fortsetzung abwärts der Iselmündung bis zur unteren Grenze des Katasterblattes (km 364*82) behält das Drautal eine namhafte Breite bei. Das Flußbett ist in der ganzen beschriebenen Strecke meistens tief eingeschnitten, so daß ein Überborden bei gewöhnlichen Hochwässern nicht stattfindet.

Zusammenhängend reguliert ist dasselbe nur in der unteren Strecke, von der Galizenbachmündung abwärts. Oberhalb sind nur Teilbauten ausgeführt, und zwar am linken Ufer Uferdeckwerke oder Buhnen in den Strecken, wo sich die Südbahn dem Drauflusse nähert zum Schutze der Bahn, am rechten Ufer Uferwerke bis auf Hochwasserhöhe zur Sicherung der steilen brüchigen Lehnen gegenüber der Talenge beim sogenannten Mordbüchel, km 377, sowie in der Lienzer Klause. Außerdem ist die Flußsohle von der Bahnstation Thal abwärts auf zirka 5 km Länge durch eine Anzahl von Grundschwellen fixiert. An vielen unregulierten Stellen der oberen Strecke, so insbesondere nächst Abfaltersbach, weist das Flußbett größere Überbreiten auf, innerhalb welcher das Gewässer zwischen ausgedehnten Schotterbänken serpentiniert und bei jeder größeren Wasseranschwellung beträchtliche Schottermengen in Bewegung bringt, zumal ihm aus den nur teilweise verbauten Seitengräben sowie durch Abbröcklung der brüchigen, lediglich am Böschungsfuße geschützten steilen rechtsufrigen Berglehnen immer wieder neue Schottermengen zugeführt werden.

Die Umrahmung des Nährgebietes, welches in die Drau von km 393*22 abwärts abwässert, führt am linken Ufer von der Mündung des Gailbaches vorerst in nördlicher Richtung über das Kuheck, den Weißlachberg (2672 m), das Gölbnerjoch (2944 m) und den Rappier (2811 m) zum Arnschartl (2814 m), biegt dann nach Westen ab und folgt nun der Kammlinie des Deffereger Gebirges, welche durch die Hochalmspitze (2797 m), das Degenhorn (2946 m), das Gschritt (2750 m) und die Hellböden (2707 m) gekennzeichnet ist. Von den Hellböden aus verläuft sie in derselben Richtung als Scheidelinie gegen das Rienzgebiet zu dem Pfannhorn (2820 m), dann weiter über den Hinterbergkogel (2730 m) und den Stallersattel (2055 m) zu dem im Riesenstocke gelegenen Hochgall (3440 m), und entlang des nördlich gerichteten Astes dieses Gebirges über die Lengsteinwand (3226 m) und die Dreieckspitze (3032 m) zur Affentalspitze (3082 m) und Merbspitze (3092 m). Nach Osten gerichtet überschreitet sie sodann die Löffelspitze (3196 m) und zieht weiters von der Röthspitze (3496 m) aus im nördlichen Verlaufe über die Hohe Warte (3209 m) zur Dreiherrnspitze (3505 m) und in der gleichen Richtung als Landesgrenze zwischen Tirol und Salzburg bis zur Großvenediger Spitze (3660 m). Beim Großvenediger wendet sich die Gebietsgrenze dem nördlich gelegenen Hohen Fürlegg (3244 m) zu, von wo sie dann, immer noch zugleich als Tiroler Landesgrenze, eine allgemein östliche Richtung einschlägt. In diesem Zuge sind der Habach (3030 m), die Hohe Säule (2977 m), der Tauernkogel (2986 m), die Amertaler Höhe (2844 m), der Rabenstein (3087 m) und die Granatspitze (3085 m) als besonders markante Punkte hervorzuheben. Bei letztgenannter Spitze wendet sich die Trennungslinie nach Südosten zum Eis-kögele (3439 m) und weiter als Kronlandsgrenze zwischen Tirol und Kärnten längs dem Südostgrade der Glocknergruppe zur Glocknerspitze (3798 m) und zur Adlersruhe (3465 m). Dort verläßt die Umfassungslinie die Landesgrenze und zieht vorwiegend nach Süden gerichtet über die Pfortscharte (2827 m), das Berger Thörl (2650 m), den Frauenkamp (2972 m) und das Böse Weibl (3118 m) bis zum Kleinen Gößnitzkogel (3113 m) und bildet vom Frauenkamp bis zum Kleinen Gößnitzkogel neuerdings die tirolisch-kärntnerische Landesgrenze. Die Wasserscheide verläuft nun weiter in südöstlicher Richtung bis zum Hochschober (3250 tn), wendet sich dann neuerdings nach Südosten über die Schleinitz (2906 m) zum Zettersfeld (2212 m) und erreicht dann schließlich, etwas steiler nach Süden gerichtet, die Mündungsstelle des Seebaches in die Drau, das untere Ende des Katasterblattes. Am rechten Ufer verfolgt die.Trennungslinie vorerst in einem nach Osten offenen Bogen eine im allgemeinen südliche Richtung, wobei sie den Rauchkofel (1911 m) und die Lasertswand (2618 m) übersteigt. Bei der Wildsendersspitze (2750 m) biegt sie nach Westen ab und verfolgt dann diese Richtung weiter über die Hauptspitzen der Lienzer Dolomiten, wie den Eisenschuß (2612 m), die Hohe Kreuzspitze (2695 m), das Frauenthaleck (2263 m), den Eggenkofel (2587 m), die Dernier Höhe (2373 m) und den Spitzenstein (2123 m). Zwischen der Wildsendersspitze und dem Eisenschusse fallen die Wasserscheide und die Landesgrenze zwischen Tirol und Kärnten abermals zusammen. In Fortsetzung des westlichen Zuges übersetzt die Trennungslinie sodann die Wolfersau (2514 m), den Dortberg (2111 m) wie den Oberberg und ist dann im weiteren durch das Ofenspitzl (2327 m) und die Liköfelwand (2418 m), als auch durch den Tschar-Knollen (2479 m) nach Süden festgelegt. Sie richtet sich nun abermals nach Westen, wo sie über den Großen und Kleinen Künigat (2510 m, respektive 2675 m) und die Pfannspitze (2671 m) bis zur Cima Trugnoni (2564 m) mit der österreichischen Reichsgrenze gegen Italien zusammenfällt. Schließlich übersteigt sie noch den Eisenreich (2664 m), wendet sich beim Kornischeck (2578 m) nach Norden und fällt dann langsam, durch die Zenzerspitze (2395 m) und das Brandeck (2218 m) noch je einmal gehoben, zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Gailbachmündung herab.

Über die Unterteilung des von den Quellen bis km 364*82 im ganzen 1893*2 km² betragenden Niederschlagsgebietes der Drau gibt die folgende Zusammenstellung der Einzugsgebiete Aufschluß:

Gesamtgebiet der Drau bis zur Mündung des Gailbaches, km 395*22 382*8 km²

Der Gailbach r. bis km 395*22 ........

Die Drau von km 395*22 bis km 392*7 .

Der Thurnbach 1. bei km 392*70.......

Die Drau von km 392*70 bis km 390*88

Der Erlbach 1. bei km 390*88 .........

Die Drau von km 390*88 bis km 388*55

Der Mühlbach 1. bei km 388*55 .......

Die Drau von km 388*55 bis km 386*72

Der Griesbach r. bei km 386*72.......

Die Drau von km 386*72 bis km 384*58

Der Kristeinbach 1. bei km 384*58 .....

Die Drau von km 384*58 bis km 382*43

Der Stürzelbach r. bei km 382*43......

Die Drau von km 382*43 bis km 379*94

Der Gamsbach r. bei km 379*94......

Die Drau von km 379*94 bis km 379*80 Der Thalerbach 1. bei km 379*80 .....

44*9

4*4

5*3

8*2

10*1

14*6

12*1

3*0

6*4

5*2

38*3

4*6

7*8

7*5

8*9

0*0

31*6

(Fortsetzung auf Seite 7.)

1 2 | 3 1 4 j .5 1 6 j 7

10

11

12    13    14    15    16    17    18    19

20 21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in fern

Seehöhen bei Nieder-wasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

| Unter-| Nußdorf

Unte -Nußdorf

364-82    652-9 9820 12830

19160

Lienz

Leisach

1 Amlach | Tristach Leisach :    Lienz

Tristach

Amlach

Amfach Amlach

Burgfrieden

Burgfrieden

-366-34-

-369-30-

-370-77-

-371-50-

366-85    658-6 9750 12740

368-42    666-5

9700 12680

4100    5450

369-27    672-1 4100    5450

372-33

701-3 4090    5430

704-1    4090    5430

372-60    706-7

4090    5430

3810    5060

-372-58-

-373-50- 374-22    721-9 3810    5050

374-92

374-94

19000

18900

9200

9200

9180

9180

9180

8630

8620

726-7 3810    5050

728-9 3810    5050

7290 3810    5050

731-2 3810    5050

375-76    756-6 3800    5040

8620

8620

8620

8620

8610

5-7 12785    971-7

7-9 12710 1338-8

(Isel)

5-6

29-2

2-8

2-6

971-7

5450

5440

5430

5430

406-9 645-3

*868-5 2569-5

und

2118-0

202-7

188-2

(Galizenbach)

188-2

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund von durchgeführten hydrometrischen Erhebungen in Lienz, km 369⁻27 Und in Thal, km 379-40, und an einigen Zubringern.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen für Lienz mit 133 °/₀, respektive 186°/₀ und für Thal mit 132°/₀, respektive 186o/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen der Stationen Lienz, km 369-27, und Thal, km 379-40, herangezogen.

Sämtliche Höhenkoten des Flußlaufes wurden mittels geometrischer Nivellements bestimmt.

15-2

5055

1024-5

4-8

2-2

0-1

2-2

25-4

5050

5050

5050

5050

5045

323-2

148-1

6-7

148-1

1708-6

* Davon entfallen 16-9 Pferdekräfte auf das Gefälle der Isel von km O'OO bis km 0-23. (Siehe Katasterblatt Nr. 67 und 67 vom Jahre 1911.)

-376-33-

376-43    771-2

3800    5040

8610

14-6

5040

981-1

-376-43-

3710    4930

8420

(Alpenbach)

376-64

776-5 3710    4930

8420

5-3

4930

348-4

Bannberg

Bannberg

376-78

376-92

778-5 3710    4930

780-8 3710    4930

781-8 3710    4930

784-2 3710    4930

786-0 3710    4930

8420

8420

8420

8420

8420

2-0

2-3

1-0

2-4

1-8

4930

4930

4930

4930

4930

131-5

151-2

65-7

157-8

118-3

7400-3

-377-59-

377-61    794-5

3710    4930

8410

8-5

4930

558-7

3650    4850

8260

(Markbach)

378-61    807-4 8650    4850

8260

12-9

4850

834-2

Thal

379-76

813-8 3650    4850

816-3 3650    4850

8250

8250

6-4

2-5

4850

4850

413-9

161-7

-379-80-

Tirol

Lienz

Aßling

Unter-Aßling

-379-94-

379-80    817-1

379-94    818-2

-382-43- 382-43    845-0

3650    4850

3420    4560

3420    4560

3320    4430

3320    4420

3240    4300

8250

7710

7710

7510

7490

7320

0-8

4850

51-7

(Thalerbach)

1-1    4560

66-9

(Gamsbach)

26-8 4425 1581-2

(Stürzelbach)

Kosten

383-31    854-4 3240    4300

383-86    863-1    3240    4300

7310

7310

9-4

8-7

4300

4300

538-9

498-8

-384-58

384-58    869-3

3240    4300

7300

6-2

4300

355-5

Ried

3000    3970

6720

(Kristeinbach)

5613-2

-386-72-

386-72    897-7

3000    3960

6700

28-4 3965 1501-4

2930    3860

6560

(Griesbach)

Anras

Anras

-388-70

388-55    919-8

2930    3860

2800    3680

-388-90- 389-48    930-5 2800    3680

6550

6290

6280

22-1    3860 1137-4

(Mühlbach)

10-7

3680

525-0

525-0

Asch

390-50    948-7 2800    3670

390-88    958-1

2800    3670

2670    3510

-39P12- 391-32    967-1    2670    3510

6270

6270

6040

6040

18-2

3675

891-8

891-8

9-4

3670

460-0

460-0

(Erlbach)

9-0

3510

421-2

Abfaltersbach

Abfaltersbach

391-70

392-00

976-6 2670    3510

978-5 2670    3510

985-3 2670    3510

987-5 2670    3510

6030

6030

6030

6030

9-5

1-9

6-8

2-2

3510

3510

3510

3510

444-6

88-9 241-7

318-2

103-0

923-1

211-1

und

-392-30

392-70 1007-3

2670    3510

6020

19-8

3510

926-6

2600    3430

5890

(Thurnbach)

926-6

39300 1017-0 2600    3430

5890

9-7

3430

443-6

443-6

393-03 1018-6 2600    3430

5890

1-6

3430

73-2

393-12

1021-3 2600    3430

5890

2-7

3430

123-5

1023-5 2600    3430

5890

2-2

3430

100-6

125-0

115-9

129-6

m c co

p-

Straßen

Straßen

393-15

1023-6 2600    3430

1025-1 2600    3430

393-28    1029-5 2600    3430

393-35    1033-9 2600    3430

393-52    1044-4 2600    3430

394-21    1056-8 2600    3420

395-22    1063-1    2600    3420

5890

5890

5890

5890

5890

5880

5870

0-1

1-5

4-4

. 4-4

10-5

12-4

6-3

3430

3430

3430

3430

3430

3425

3420

Zusammen .

4-6

68-6

201-2

201-2

480-2

566-3

287-3

24.969-4

8-8

8-8

183-6

201-2

47-2

78-8

354-2

566-3

287-3

GO

1068-0 1995-1

21.923-2

cn

Zusammenstellung der

Tabelle II.

10

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

11

12

13 I 14 | 15    16 j 17    18

19

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerks-besitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

704-1

1810    1810    3000

0-756

699-8

1810    1810    3000

4-3

103-8

103-8 172-0

697-0

1810    1810    3000

2-8

Säge

Alois Verpeiner Bezirkshauptmannschaft Lienz, _    ⁶    Z. 1308 ex 1909

67-6    67-6

112-0

1-076

696-4

1810    1810    3000

0-6

14-5

14-5    24-0

910    910

Abzweigung des Schmiedekanals Postnummer 1 a

696-3

1-113

910    910

0-1

1-2

1-2

695-1

910    910

1.9 Elektrizitätswerk und Mühle

Alois Rienzner

Bezirkshauptmannsehaft Lienz, Z. 10.873 ex 1904

14-6    14-6

1-124

6950

910    910

0-1

1-2

1-2

1810 1810 2000

Rücklauf des Schmiedekanals Postnummer 1 a

1-313

694-8

1210 600 1210 600

2000

0-2

693-6

1210 600 1210 600 2 0 00

1-2

Säge

Kolluudierungsoperat siehe---

Johann Dapra Bezirkshauptmannschaft Lienz, * 19.4 * 19.4 ____ Z. 11.518 ex 1910

4-8

4-8    5-3

32-0 ** 9-6 ** 9-6

692-8

0-8

1210 600 1210 600 2 0 00

19-3

19-3

21-3

* Betriebswasser. ** Fehlwasser zur Zeit der Aufnahme.

1-565

688-7

4-1 Pfannschmiede

1210 600 1210 600 2 0 00

Jakob Kern

Bezirkshauptmannschaft * Lienz, Z. 4864 ex 1904

66-2 * 66-2

109-3 **32-8

**32-8

685-9

1810 1810 2000

67-6

67-6

74-7

2-309

683-6

1810 1810

2*3

trizitätswerk u. Säge

Brauerei Falkenstein Oes Johann Steiner

55-5    55-5

1810 1810

0-8

19-3

19-3

2-615

682-8

810 810

Abzweigung des Sägekanals Postnummer 1 b

0-0

682-8

810 810

00

00

2-617

1-3

681-5

810 810

Mühle

Hermann

Rohracher

14-1    14-1

0-3

810 810

3-3

3-3

2-677

681-2

1810 1810

Rücklauf des Sägekanals Postnummer 1 b

0-9

Von km 372-33 der Drau bis km 0*23 der Isel

680-3

21-7

21-7

3-165

678-8

810

1000 810

1000 810

1810 1810

1-5

0-1

Färberei

Karl Rambold

* 16-2

16-2

**20-0

**20-0

2-4

2-4

Linksufriger

Drau-

werkskanal,

genannt

Leisach-

Lienzer

Wiehre

3-222

3-279

3-460

3-461

3-479

3-669

3-793

3-799

3-817

3-856

3-991

3-999

4-027

4-458

678-7

678-7

678-0

677-8

677-8

676-7

676-6

676-2

675-5

675-4

675-4

674-3

674-2

674-0

673-9

673-8

673-8

6720

671-9

667-2

1810 1810

1810 1810

1810 1810

1810 1810

910    910    1400

910    910    1400

910    910    1400

910    910    1400

1810 1810

1810 1810

1810 1810

1810 1810

910    910

910    910

910    910

910    910

910    910

910    910

1810 1810

910

910

910    910

910

910

910    910

1810 1810

1810 1810

Abzweigung eines Kanals zum Schwemmen der Kanalisation in Lienz***

***

00

0-0

0-0

0-7

0-2

0-0

1-1

0-1

0-4

0-7

0-1

00

Säge

Alois Vergeiner

16-9    16-9

4-8

4-8

Abzweigung der Kanäle Postnummer 1 c und 1 d

Mühle

Johann Winkler

Bezirkshauptmannschaft Lienz, Z. litt ex 1908, Z. 2120 ex 1909

13-4    13-4

20-5

00

0-0

•0

Die Spülung des Kanalnetzes von Lienz erfolgt nur periodisch. ZurZeit der Aufnahme war der Spülkanal trocken.

1-2

1-2

•9

Rücklauf der Kanäle Postnummer 1 c und 1 d

Säge

Josef Wanner

16-9    16-9

9-7

2-4

9-7

2-4

Abzweigung des Mühlkanals Postnummer 1 e

. ₁ Antrieb landwirt-1*1 schaftlicher Maschi-_ nen und Lohstampfe

Hermann

Rohracher

13-4    13-4

00 00

0-1

1-2

1-2

q.₂ Latschenölbrennerei

Karl von Erlach

2-4    2-4

0-1

0-1

© 00

1-2

1-2

Rücklauf des Mühlkanals Postnummer 1 e

Abzweigung des Sägekanals Postnummer 1 f

Mühle

Johann

Baumgartner

21-9    21-9

2-4

00

2-4

0-0

1-2 1-2

Rücklauf des Sägekanals Postnummer 1 f

Mündung in die Isel

113-4    113-4

er

km 2 615 bis km 2-677 | km 1⁻076 bis km 1*124 des Draukanals

des Draukanals

Schmied

kanal,

1. U.

Sägekanal, 1. U.

0-000

0-073

0-080

0000

0-065

0-067

696-4

*

696-1-

695-0

682-8

682-7

681-2

900    900

900    900

900    900

900    900

1000    1000    1500

1000    1000    1500

1000    1000    1500

1000    1000    1500

0-3

11

0-0

01

3-6    3-6

Schmiede

Franz Senfter, Alois Mayr, Johann Zaufer

13-2    13-2

00 00

1-3

1-3    20

Säge und mechanische Tischlerei

Jakob Ortner

Bezirkshauptmannschaft Lienz, Z. 4441 ex 1907

20-0    20 0    30-0

00

00

0-0

00

Fürtrag .

371-7 371-7

463-9

463-9

10

11

12

13    14    15    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .    371-7 371-7

463-9

463-9

o.

von km 3⁻793 bis von km 3-460 bis von km 3-460 bis km 3-856 d. Draukanais fern 3-479 d. Draukanais km 3-479 d. Draukanais

Mühlkanal

1. U.

Werkskanal 1. U.

Mühlkanal

1. U.

0-000    677-8    450

677-8    450

0010

676-7    450

0018    676-6    450

0-000    677-8    450

677-7    450

0016

676-7    450

0-018    676-6    450

0-000    675-4    900

675-2    900

0053

674-0    900

0-064    673-9    900

450

450

450

450

450

450

450

450

900

900

900

900

00

00

00

1-1

01

01

Mühle

Johann Winkler

6-6 6-6

0-6

0-6

1-0 Lohstampfe

Josef Wimmer

6-0 60

0-6

0-6

01

0-6

06

0-2

2-4

2-4

1-2

01

Mühle

Johann Müller

14-4    14-4

1-2

1-2

von km 3-991 bis km 4-027 d. Draukanais

Sägekanal 1. U.

0-000    673-8    900

673-7    900

0 025

671-9    900

0-036    671-9    900

0000    704-1    1000

7020    1000

900

900

900

900

1000

1000

0-1

1-2

1-2

1-8

00

2-1

Säge

Johann

Baumgartner

21-6 21-6

00

0-0

28-0

28-0 28-0

1000

1000

0-463

700-6    1000

1000

1000

1"4 Säge und Mühle Benedikt Mair

Bezirkshauptmannschaft Lienz, Z. 7532 ex 1909

18-7    18-7    18-7

6-5

86-7

86-7    86-7

694 1    1000

1000

1000

1-280

0-7

Mühle

693-4    1000

1000

Jakob Thaler

Bezirkshauptmannschaft Lienz, Z. 12.661 ex 1898

9-3    9-3

0-8

10-7

10-7

692-6    1000

1000

1-580

0-9

Mühle

691-7    1000

1000

Kaspar Egger und Genossen

12-0 12-0

01

1-3

1-3

1000

1000

1-634    691-6

700

700

Abzweigung des Mühlkanals Postnummer 2 a

01

0-9

0-9

691-5    700

700

1-654

1-6

689-9    700

700

Säge¹)

Gemeinde

Amlach

14-9    14-9

x) Zur Zeit der Aufnahme noch im Bau.

0-1

0-9

0-9

700

700

1-704    689-8

Rücklauf des Mühlkanals Postnummer 2 a

1000

1000

0-3

4-0

40

689-5    1000

1000

1-787

0-7

Mühle

to

von km 366-85 bis km 372-33 der Drau

1-929

rechtsuferiger

Drau- _

werkskanal

genannt

Amlach- 1-944 Tristacher Wiehre

688-8 1000

688-2 1000

688-1 1000

688-0 1000

687-9    1000

2-002    687-8

2 003

1000

1000

1000

1000

1000

Anton Mayr, Johann Müller, Josef Wend inger

9-3    9-3

1000

1000

500

500

687-8    500

500

0-6

8-0

80

g.[ Betrieb einer Dreschmaschine

Josef Holler

1-3    1-3

0-1

1-3

1-3

„ . Betrieb einer Dresch-* maschine und _ Zirkularsäge

Anton Wälder

1-3    1-3

0-1

1-3

1-3

Abzweigung des Mühlkanals Postnummer 2 b

00

0-0

00

0-7

Mühle

687-1    500

500

Geschwister

Strickhofer

4-7    4-7

0-1

0-7

0-7

500

500

2-010    687-0

Rücklauf des Mühlkanals Postnummer 2 b

1000

1000

0-2

2-7

2-7

1000

1000

2-023    686-8

500

500

Abzweigung des Mühlkanals Postnummer 2 c

0-0

0-0

00

686-8    500

500

2-024

1-1

Mühle

685-7    500

500

Anton Winkel-maieru.Genossen

7-3    7-3

0-1

07

0-7

500

500

2-032    685-6

Rücklauf des Mühlkanals Postnummer 2 c

1000

1000

0-3

4-0

40

685-3    *

.-DU

2-175

500

500

500

1-2

Mühle

684-1

Johann Goller

* 8-0 * 8-0

** 8-0

**

8-0

500

500

500

500

* Betriebswasser. ** Fehlwasser.

Fürtrag .    507-1    507-1

629-7

629-7

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Tabelle II. (Fortsetzung.)

10

11

12

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

13 j 14 |    15 |    16 1    17 |    18

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

19

Anmerkung

507-1

507-1

629-7

629-7

2-175    684-1    1000    1000

2-6

681-5    1000    1000

34-7

34-7

2-571

1-6

679-9    1000    1000

1000

Säge

Gemeinde

Tristach

Bezirkshauptmannschaft Lienz, Z. 9772 ex 1910

21-3

21-3

8-0

671-9 1000    1000

1000

106-7

106-7

106-7

3-704

670-4 1000    1000

1000

1-5 Säge und Mühle Andreas Brunner B®z'rkshauptmannschaft _ Lienz, Z. 6879 ex 1907

200

20-0 20-0

0-2

1000 1000

1000

2-7

2-7

3-854    670-2

500    500

Abzweigung des Mühlkanals Postnummer 2d

00

670-2    500    500

00

00

3-857

0-8

Mühle

669-4    500    500

Andreas

Mitterhofer

5-3

5-3

00

500    500

00

0-0

3-867    669-4

Rücklauf des Mühlkanals Postnummer 2d

1000 1000

0-1

1-3

1-3

669-3 1000    1000

3-958

0-9

668-4 1000    1000

Landwirtschaftliche.-Maschinenantrieb und Mühle

Franz Fermoos

12-0

120

0-4

5-5

5-3

668-0 1000 1000

4-091

667-5    1000    1000

Landwirtschaftlicher 0’5 Maschine antrieb und Mühle

Josef Amort und Lorenz Ortner

6-7

6-7

co

von km 366*85 bis km 372*33 der Drau

0-1

1-3

1-3

rechtsuferiger

Drau-

werkskanal

genannt

Amlach-

Tristacher

Wiehre

4-178

4-228

4-287

4-336

4-356

667-4

666-6

500

500 £00

500

0-8

Mühle

Johann Amort

* 5-3

* 5-3

**

5-3

5-3

500

500 500

500

00

0-0

00

* Betriebswasser. ** Fehlwasser.

666-6 1000 1000

666-5    1000    1000

666-4 1000    1000

666-3 1000    1000

666-2 *

500

500 500

500

0-1

0-1

0-1

0-1

0-8

Antrieb

landwirtsch aftlicher Maschinen

Antrieb

landwirtschaftlicher

Maschinen

Mühle

Josef Amhof und Genossen

FranzWendlinger und Genossen

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

665-4 5oo

500 500

500

0-1

Thomas Kohler und Genossen

* 5-3 * 5-3

5-3

5-3

1-3

1-3

665-3    1000    1000

0-1

665-2 1000    1000

Ant ieb

landwirtschaftlicher

Maschinen

Thomas Kohler und Genossen

1-3

1-3

0-1

1-3

1-3

1000 1000

4-381    665-1

Abzweigung des Mühlkanals Postnummer 2e

1000 1000

01

1-3

1-3

665-0 1000    1000

4-392

2-1

Säge***

Franz Zoier

662-9    1000    1000

Bezirkshauptmannschaft Lienz, Z. 35.059 ex 1907

28-0

28-0

***

0-1

1-3

1-3

Unter Annahme einer Außerbetriebsetzung der Mühle sub Postnummer 2e

1000 1000

4-400    662-8

Rücklauf des Mühlkanals Postnummer 2 e

1000 1000

0-6

8-0

80

662-2

500

500 500

500

4-738

1-1

Mühle

661-1

Leonhard Wendling und Johann Glocker

* 7-3

* 7-3

**

7*3

7-3

500

500 500

500

2-5

33-3

33-3

4-854    658-6    1000    1000

CO

von km 1-634 bis km 1-704 d.Draukanals

Mühlkanal

r. U.

0-000    691-6    300    300

691-5    300    300

o-i

0-4

0-4

0-058

1-6

Mühle

Josef Mayr

6-4

6-4

689-9    300    300

0-074    689-8    300    300

0-1

0-4

0-4

CO

O*

CO

CO

p.

von km 3-854 bis von km 2-023 bis von km 2-002 bis km3-867d.Draukanals /cm2'032d.Draukanals    2-010 d.Draukanals

Mühlkanal

r. U.

Mühlkanal

r. U.

Mühlkanal

r. U.

0-000    687-8    500    500

687-7    500    500

o-i

0-7

0-7

0007

0-7

Mühle

Franz Mayr

4-7

4-7

687-0    500    500

0-008    687-0    500

0000    686-8    500

686-7    500

500

500

500

00

00

0-0

0-1

0-7

0-7

0008

1-0

Mühle

Josef Pichler

6-7

6-7

685-7    500

0-009    685-6    500

0-000    670-2    500

670-2    500

500

500

500

500

0-1

0-7

0-7

00

0-0

0-0

o-oio

0-8

Mühle

669-4    500

0-013    669-4    500

500

500

Alois Huber und Genossen

5-3

5-3

0-0

00

00

Fürtrag .

645-3

645-3

851-6 851-6

10

11

12

13 I 14 |    15

16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

. konzediertem Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

645-3

645-3

851-6

851-6

t\J

re

von km 4-381 bis km 4-400 desDraukanals

Mühlkanal

r. U.

0-000    665-1

0-018

664-9

662-8

0-020 662-8

0-000    987-5 2630

2000

0-2

2-1

0-0

7-2

Mühle³)

Franz Zoier

³) Unter Annahme eines Vollbetriebes der Säge des Franz Zoier, Postnummer 2.

252-5

192-0

980-3 2630

2000

0-497

3-4

Säge

Josef Aigner

119-2

90-7

976-9 2630

2000

Ol

von km 390-88 bis km 392-00 der Drau

1-7

59-6

45-3

2630

2000

0-556    975-2

1630

1000

0-7

Abzweigung des Schmiedekanals Postnummer 3 a

15-2

9-3

Werkskanal 1. U.

0-642

974-5

972-8

0-659    972-3

969-3

800

800

830 800

830 800

1630

2630

200

200

1000

2000

1-7

0-5

3-0

Mühle

Josef Aigner

* 18-1

* 18-1

**18-8 ■** 4-5

10-9

6-7

Rücklauf des Schmiedekanals Postnummer 3 a

105-2

80‘0

0-763

1630

1000

0-9

Mühle

Johann Steger

* 12-0 * 12-0

**19-6 **12-0

968-4

1630 1000

1000

* Betriebswasser. ** Fehlwasser.

10-3

361-2

274-7

1-237

958-1

2630

2000

O)

von km 0-556 bis km 0-659 der Drau

Schmiedekanal 1. U.

0-000    975-2    1000

974-6    1000

1000

1000

0-6

8-0

8-0

0-059

972-6    1000

1000

2-0 Schmiede

Peter Webhofer

26-7

26-7

0-3

4-0

4-0

0-105    972-3 1000

1000

von km 391-32 bis km 39P70 der Drau

Werkskanal r. U.

0-000    978-5    880

0-265

0-315

0-379

670

2-2

25-8

19-6

976-3

973-8

973-7

970-6

967-1

880

880

880

880

880

670

670

670

670

670

2-5

0-1

Säge

Johann

Stallbaumer

29-3

22-3

1-2

0-9

Schmiede und Antrieb 3* 1 landwirtschaftlicher Maschinen

Johann

Stallbaumer

36-4

27-7

3-5

4M

31-3

lO

von km 393-00 bis km 393-15 der Drau

0-000

1025-1

2000

2000

2-1

56-0

56-0

Sägekanal 1. U.

1023-0

2000

2000

0-125

1018-9

2000

2000

4-1

1-9

Säge

Fraktion Fleising

109-3

109-3

50-7

50-7

0-176

1017-0

2000

2000

CD

von km 393-03 bis km 393-12 der Drau

0 000

1023-5

380

380

0-9

4-6

4-6

Schmiedekanal r. U.

1022-6

380

380

0093

1019-5

380

380

3-1

0-9

Schmiede

Josef Aichner

15-7

15-7

4-6

4-6

0-101

1018-6

380

380

von km 393-15 bis km 393-28 der Drau

0-000

1029-5

300

300

0-6

2-4

2-4

Mühlkanal

1028-9

300

300

r. U.

0-128

1026-7

300

300

2-2

1-6

Mühle

Josef Bodner

8-8

8-8

64

6-4

0-141

1025-1

300

300

00

von km 393-35 bis km 393-52 der Drau

0 000

0-162

1044-4

104M

Werkskanal r. U.

1038-9

1038-6

0-196

0-214

1035-4

1033-9

900

900

3-3

39-6

39-6

300

300

600 300

600

2-2

Mühle

Josef Weiler

* 8-8

8-8

**17"6

**17-6

600

300

600

0-3

3-6

3-6

900

900

3-2

Säge

Josef Weiler

38-4

38-4

900

900

1-5

18-0

18-0

900

900

Zusammen .

1068-0

1023-8

1978-2

1743-4

Bearbeitet: K. k. Bauadjunkt Walter Widmann.

Die Drau von km 379⁻80 bis km 377-61

Der Markbach 1. bei km 377-61 .......

Die Drau von km 377-61 bis km 376-43

Der Alpenbach r. bei km 376-40 ......

Die Drau von km 376-43 bis km 372-60

Der Galizenbach r. bei km 372-60 .....

Die Drau von km 372-60 bis km 368-42

Die Isel 1. bei km 368-42 .............

Die Drau von km 368-42 bis km 364-82

(*•

6⁻9 km ’ 7'4 „ 1-9

8-0 „ 19-4 „ 22-8 „ 9-8 „ 1202-2 „ 19-1 „

Geologisch bildet das Drautal der hier behandelten Strecke die Grenze zwischen den aus krystallinen Gesteinen bestehenden Zentralalpen im Norden und der meist aus triadischen Kalken und Dolomiten aufgebauten Lienzer Dolomiten im Süden. Das Tal verläuft etwas quer zum Gebirgsstreichen, das hier eine west-östliche Richtung besitzt. Am nördlichen Gehänge zieht sich in rund 300 m über der Talsohle eine deutliche Terrasse entlang, welche mit Moränenablagerungen der letzten Eiszeit überkleidet ist und zahlreiche Dörfer trägt. Im weiten Lienzer Becken durchmißt der Fluß eine ausgedehnte alluviale Talebene.

Die Geschiebeführung macht sich erst von der Mündung des Kristeinbaches abwärts bemerkbar und wird von Abfaltersbach an eine namhafte. Da das Geschiebe größtenteils aus dem Dolomitgebirge kommt, ist es aber fast durchwegs nur mittlerer Größe und wandelt sich schon nach kurzem Transport zu nur mehr mittelgroßem Schotter um.

Vom gesamten Nährgebiete entfallen auf Äcker 4 %> auf Wiesen und Gärten 5 %> auf Waldbestände 35 %> auf Alpen und Hutweide 40 % und endlich auf unproduktiven Boden, inklusive dem Gletschergebiete, 16 ⁰

W asserkraftverhältnisse.

In der Draustrecke von km 364.82 aufwärts bis km 395-22 sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser im gesamten 24969-4 Brutto-Pferdekräfte vorhanden. Hievon sind 1068-4 durch bestehende Wasserwerke und 3046-2 durch Gefällsverluste verbraucht und verbleiben sohin noch 21.923-2 Brutto-Pferdekräfte zur weiteren Ausnützung verfügbar.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichenWasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pterdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral - Bureau im k. k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Thurnbach <*, Straßen

Erlbach

Mühlbach

(*) Anras

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Drau von km 364 82 bis km 395 22.

Katasterblatt Nr.109u.110. aufgelegt im Jahre 1912.

Kristeinbach

Thalerbach

NuBband.

\%&

,H. St. Mittewald

Aßüng

E. St. Thal Markbach

Leisach §

rv

—J LÜ

St.

Dölsach

E. ..St.

mi070

\Ję^® Abfüitersbach L_J

Drau

(5

1060

Griesbach

Sturzelbach

^ ■ n—

Gamsbach

1050

Mpenbach

Galizenbach

1040

1030

Wehr

6 Amlach

6 Tristach

Tristacher See

«f ---

1020

1010

Wehr

1000

Längen profil. •

990

980

970

Wehr

Wehr

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft, ® industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

Abflußmengen

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Drau.

bei Niederwasser.

-,.13000 l/sek

-.12000

960

Seehöhe in Metern

oooo co oo oo oo co

6375*8

7400*3

CD

CO

..11000 __ 7400 PS

-.10000

_. 9000

8000

7200

7000

6800

6600

6400

6200

Cn

0*5

820 .. 810

800 __

790

780

770 --760 --750 --740 --730 --720 .. 710 .. 700 .. 690 ..

Abflußmengen

Ul

i li li il

cö

Thurnbach

Erlbach

:Z3

Griesbach

I—i Kristeinbach

Sturzelbach

Gamsbach

i Thalerbach Sohlstufe

Alpenbach

Markbach

Sohlstufen

6052*6 / 5897*815904*5

5749*7

Galizenbach

Werkskanäle

3654 3,

4179*3

4032*0

4041*1

c.

co

co

Wehr

Leisacher Werkskanal

42546

I»

CU

£

“O

6000

I-. 7000

5800

CU

co

.=

5600

5226*31

. 6000

5400

5200

=3

. 5000

-.4000

-.3000

-.2000

5000

4800

4600

4400

4200

4000

3800

680

3493*1

Tristach-Amlacher Werkskanal

3600

670

..1000    -.3400

Brutto-Pferdekräfte

660

cp

650

lUji

km 395

394

393

392

391

390

389

388

sy

cr>

CN

3060*0,

Längenprofil

..3200

386

2762*5.

385

384

383

382

381

co

378

377

376

375

374

373

<>

<>

372

371

370

369

2915*8

368

-$■

367

366

365

3000

. .2800

Detail der verbrauchten Wasserkräfte in der Strecke von km 39270 bis km 393 52.

2550*3

2638*8,

2711*6,

2580*1,

2428*9

2508*9,

2302*5,

2363*2

..2600

..2400

PS 2000 _

2106*7

2205*4,

..2200

384*5

2033*5.

2087*1,

341*8,

1910*0

..2000

1800 ..

1809*4

1881*3.

256*1

1736-2J1804-8

1600 ..

183*6 1186*3

1400 - -

126*0

143*6

'1535*0

1436*7

Brutto-Pferdekräfte

1333*8

1347*8,

1200 _.

1000 ..

800 ..

600 ..

400 . _

200 . _

Ol

Kilometrierung 395

Werkskanäle

Wasserwerke

1164*8

1164*8

393

853*6,

siehe Detail

1029*6

926*6

404*5,

1137*4

Wasserkräfte.

/i verfügbare, /I verbrauchte.

Die Ordinaten steifen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

. .1800

1528*4,

1408*5,

1513*8

1513*8

.1600

. .1400

. .1200

- .1000

849*1

694*2

.. 800

..600

287*3

315-6J

1580*3

394

393

Werkskanäle |-^|| |j*^ Werke 1 bis 5

1.    Säge Jos. Weiler

2.    Mühle Jos. Weiler

3.    Mühle Jos. Bodner

4.    Schmiede Jos. Aichner

5.    Säge d. Fraktion Heising

390*9

188*2,

\:

..400

.200

77*1/

1118*6

<>

16*9

04*9

392

391

390

389

388

387

386

385

384

383

382

381

380

379

378

377

376

<>

<>

375

374

373

372

371

370

369

368

4*

367

366

365

J. 0

hH Werkskanäle WerkeTbis 11

6.    Säge Jos. Aigner

7.    Schmiede Peter Webhofer

8.    Mühle Jos. Aigner

9.    Mühle Joh. Steger

10.    Säge Joh. Stallbaumer

11.    Schmiede Joh. Stallbaumer

12.    Säge Alois Vergeiner

13.    Elektrw. u. Mühle Alois Rienzner

Leisacher Werkskanal mit Werken 12 bis 30

Tristach-Amlacher Werkskanal mit Werken 31 bis 57

48. Oreschm. Antrieb Franz Wendlinger u. Gen. 49 Mühle Thomas Kohler u. Genossen

50.    Dreschm. Antrieb Thom. Kohler u. Genossen

51.    Säge Franz Zoier

52.    Mühle Leonhard Wendling u. Joh. Glocker

40.    Mühle Joh. Goller

41.    Säge d. Gemeinde Tristach

42.    Säge u. Mühle Andreas Brunner

43.    Mühle Andreas Mitterhofer

31.    Säge u. Mühle Benedikt Mair

32.    Muhle Jakob Thaler

33.    Mühle Kaspar Egger u. Genossen

22.    Lohstampfe Hermann Rohracher

23.    Ölbrennerei Karl ». Erlach

24.    Mühle Joh. Baumgartner

16. Werk d. Brauerei Falkenstein (Joh. Steiner) 25. Schmiede Franz Senfter u. Genossen 34. Säge d. Gemeinde Amlach

35.    Mühle Anton Mayr u. Genossen

36.    Dreschmaschinenantrieb Jos. Holler

14.    Säge Joh. Dapra

15.    Pfannschmiede Jakob Kern

17. Mühle Hermann Rohracher

18.    Färberei Karl Rambold

19.    Säge Alois Vergeiner

20.    Mühle Joh. Winkler

21.    Säge Jos. Warmer

26.    Säge u. Tischlerei Jakob Ortner

27.    Mühle Joh. Winkler

28.    Lohstampfe Jos. Wimmer

29.    Mühle Joh. Müller

30. Säge Joh. Baumgartner

44.    Mühle u. Oreschm. Antrieb Franz Fermoos 53. Mühle Jos. Mayr

45.    Mühle u. Dreschmaschinenantrieb d. Jos. Amort u. Lorenz Ortner

46.    Mühle Joh. Amort

54.    Mühle Franz Mayr

55.    Mühle Jos. Pichler

56.    Mühle Alois Huber u. Genossen

37.    Dreschmaschinenantrieb Anton Wälder

38.    Mühle Geschwister Strickhofer

39.    Mühle Anton Winkelmayr u. Genossen 47. Oreschm. Antrieb Jos. Amhof u. Genossen 57. Mühle Franz Zoier

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisches Zentralbureau im k, k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Katasterblatt Nr. 111, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Brixentaler Ache

von km 0-00 bis km 20-52.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Flußgebiet III. Ordnung: Brixentaler Ache.

■4,

Situationsskizze.

litt- SM t

Malsslali.

10U

_____

,c 4

'HopĘaileiK/i

i\/ \

?\ .Brixen iT

: ea 7

⁰ )

__

'«/«rwnr

#/

M

*9sbüh

&

el9rBben

1-c

o

'i

/I

II

II

\y

S A I / II I II G

das Schwaighofer Horn (1990 m) bis zum Prentnerjoch (1730 m) vorwiegend gegen Norden, führt nun in weitem, nach Westen offenem Bogen, über das Kropfrader Joch (1498 m) und die unbenannten, in der Spezialkarte mit 1286, 1051, beziehungsweise 1044 m kotierten Spitzen und wendet sich sodann in direkt nordwestlicher Richtung über das Winkelalpel (1095 m) der Mündungsstelle der Brixentaler Ache in den Inn zu. Am rechten Ufer zieht die Wasserscheide von der erwähnten Mündungstelle in anfangs östlich gerichtetem Laufe über den Beiselberg (1182 m) zum Groß-Polo (1596 m), sodann in südöstlicher Richtung zur Hohen Salve (1829 m), streicht von hier vorwiegend gegen Osten über den Zinsberg (1681 m) zum Rauhen Kopf (1581 m), und kehrt, in letztgenanntem Punkte rechtwinkelig gegen Süden abbiegend, über den Gaisberg (1769 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zum Gampenkogel, zurück.

Die hier in Betracht fallende Unterteilung des Niederschlagsgebietes ist aus nachstehender Tabelle zu entnehmen:

Das Gebiet der Brixentaler Ache bis km 20-52 .........

Die Brixentaler Ache von km 2052 bis km 18-90......

Der Gugg-Graben r. bei km 18-90...................

Die Brixentaler Ache von km 18-90 bis km 14-73......

Der Kasbühelgraben 1. bei km 14-73.................

Die Brixentaler Ache von km 14-73 bis km 13-26......

Der Enthaler-Hintinger Graben r. bei km 13-26........

Die Brixentaler Ache von km 13*26 bis km 12-67......

Die Windauer Ache 1. bei km 12-67..................

Die Brixentaler Ache von km 12-67 bis km 12-30......

Der Vormeggergraben 1. bei km 12-30...............

Die Brixentaler Ache,von km 12-30 bis km 1P65 ......

Die Kelchsauer Ache 1. bei km 11-65.................

Die Brixentaler Ache von km 11-65 bis km 10-78......

Der Marklbach r. bei km 10-78......................

Die Brixentaler Ache von km 10-78 bis km 10-64.......

Der Mühlbach (Kühle Luftbach) 1. bei km 10-64 ........

Die Brixentaler Ache von km 10-64 bis km 9-40.......

Der Lindgraben r. bei km 9-40......................

Die Brixentaler Ache von km 9-40 bis km 5-90........

Der Mühltalbach r. bei km 5-90 .....................

Die Brixentaler Ache von km 5-90 bis km O'OO........

Das gesamte Niederschlagsgebiet der Brixentaler Ache umfaßt somit .................................

25-1 km²

5-9

81-7

01

3-6

0-6

137-2

2-7

1-7

10

6-2

170

13-7

r>

r>

V)

328-5 km²

Die Brixentaler Ache entspringt an dem Nordostabhange des Fleiding. Sie durchfließt zunächst in vorwiegend nördlicher, von der Einmündung des Lauterbaches, km 20 52, an in südwest-, beziehungsweise westlicher, und endlich von der Einmündung des Vormeggergrabens, km 13-30, an in nordwestlicher Richtung das nach ihr benannte Brixental.

Beschreibung des Gebietes.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Flußstrecke umfaßt den für eine Wasserkraftausnützung in Betracht kommenden Teil von der Einmündung in den Inn bis zur Mündung des Lauterbaches, das ist insgesamt 20-52 km mit einem Höhenunterschiede von 301 m. Die oberste Strecke von km 20-52 bis km 14*30 besitzt ein durchschnittliches Gefälle von 13-2%₀. An diese Strecke schließt sich ein bis zur Mündung der Kelchsauer Ache, km 1 P65, reichende Steilstufe mit dem durchschnittlichen Gefälle von 44’9%o> während der unteren Strecke von km 11 -65 bis zur Mündung in den Inn nur mehr ein solches von 8‘6%₀ zukommt.

Die Wasserscheide der Brixentaler Ache verläuft vom Gampenkogel (1960 m) ausgehend zunächst nach Süden gerichtet über das Kreuzjoch (1728 m), das Brechhorn (2032 m), das Gerstinger Joch (2047 m), und den Groß-Tanzkopf (2102 m), bis zum Geigenkopf (2070 m), biegt nun rechtwinkelig ab und führt in vorwiegend westlicher Richtung, gleichzeitig die Landesgrenze zwischen Tirol und Salzburg bildend, über den Gamskogel (2203 m), das Kröndlhorn (2444 m), den Tristkopf (2362 m), den Schwebenkogel (2354 m) zum Frommelkogel (2434 m) und weiters in derselben Richtung über die Pollspitze (2390 m) und den Kastenwendenkogel (2203 m) bis zum Torhelm (2495 m). Von letztgenanntem Punkte aus verläuft die Trennungslinie über den Thörlkopf (2346 m), das Regenfelder Joch (2266 m), das Sonnenjoch (2288 m), den Hahnenkopf (1913 m) und

In geologischer Beziehung ist zu bemerken, daß der Ursprung der Brixentaler Ache in den Kitzbichler Schieferalpen liegt. In seinem Oberlaufe durchfließt der Bach ein kurzes Süd-Nord gerichtetes Quertal, biegt oberhalb des Dorfes Brixen i. T., beziehungsweise nach Einmündung des Lauterbaches gegen Westen um und fließt nun in einer breiten Längstalfurche, welche auf beiden Seiten von sanften Gehängen aus paläozoischen Schiefern begleitet wird. Voh derMündung der Windauer Ache an durchbricht der Bach in gegen Nordwesten gerichtetem Quertale diese Schiefer und die unterhalb Schloß Itter daran anlagernden roten Sandsteine und Kalke der unteren Trias. Zwischen Westendorf und Schloß Itter hat das Tal am Ende der Eiszeit eine bedeutende Zuschüttung durch glaziale und fluvioglaziale Ablagerungen erfahren.

Bezüglich der Geschiebeführung ist zu erwähnen, daß die Brixentaler Ache nur ziemlich geringe Mengen Geschiebes mittlerer Größe führt.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Gesamteinzugsgebiet der Brixentaler Ache zirka 22% auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 43% auf Hutweiden und Alpen, zirka 30% auf Wälder und 5% auf unproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem alljährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 4823-6 Brutto-Pferdekräfte, von denen derzeit 1697-2 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 652-3 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß die verfügbaren Wasserkräfte mit 2564-1 Brutto-Pferdekräften zu bewerten sind.

10

11

12    13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Anteil der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

vorraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

|J

—0-40—

0-00

498-3

2150

2900    7700

1-08

503-0

2150

2900    7660

4-7 2900    181-7

181-7

1-87

508-6

2150

2900    7630

5-6 2900    216-5

1-91

509-5

2150

2900 I 7630

0-9 2900    34-8

Kufstein

1-95

512-7

2150

2900

7630

3-2 2900    123-7

308-4

112-7

11-9

und

Wörgl

Kirchbichl

Wörgl

Kirchbichl

514-1

2150

2900

7630

1-4 2900    54-1

1-99

2-07

3-60

3-69

4-17

5-90—    5-90

514-2

514-3

526-9

527-2

528-3

529-3

531-8

545-0

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2900

2030    2730

7620

7620

7570

7570

7560

7540

7540

7470

7030

0-1 2900    3-9

0-1    2900    3-9

12-6 2900    487-2

0-3 2900    11-6

1-1 2900    42-5

1-0 2900    38-7

2-5 2900    96-7

13:2 2900    510-4

(Mühltalbach)

3-9

309-3

119-9

189-5

15-5

o-o

42-5

0-0

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der bei km 0'83,4-26 und 14-51 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Werte der Wassermengen sind mit 150°/₀, beziehungsweise 230% der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstationen Wörgl, km 0-83, und Kummerer-mühle, km 14-51, herangezogen.

Die Gefälisverhältnisse der Ache sowie die durch Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen wurden auf Grund trigonometrischer Nivellements bestimmt.

*) Angath.

**) Angath. f) Hopfgarten Land.

ff) Hopfgarten Land.

510-4

Itter

Itter

5-98

545-2

2030

2730

7020

0-2

2730

7-3

7-3

7-85 —

7-28

555-6

2030

2730

6950

10-4

2730

378-6

535-2

40-0

0-0

561-0

2030

2730    6950

5-4

2730

196-6

i⁻- i

■+

i⁻ -5-i

8-80 —

— 9-02 —    9-40

— 9-55 —

9-70

10-04

579-4

2030

2730

6840

18-4

2730

669-8

669-8

2020

2720

6810

(Lindgraben)

589-2

2020

2720

6800

9-8

2720

355-4

355-4

Hopfgarten Markt

Hopfgarten Markt

10-21

10-64

10-78

11-17

11-35

11-65

590-9

592-0

593-0

593-8

595-6

596-3

598-0

2020

2020

2020

1960

1960

1950

1950

1950

1950

2720

2720

2720

2640

2640

2620

2620

2620

2620

6800

6800

6790

6610

6570

6550

6550

6550

6550

1-7

1-1

1-0

2720

2720

2720

(Mühlbach)

0-8 2640

61-7

76-2

25-4

0-0

39-9

36-3

28-2

(Marklbach)

1-8

0-7

1-7

36-3

28-2

2620

2620

2620

62-9

24-5

59-4

62-9

—11-90—

880

1220

3150

(Kelchsauer Ache)

Tirol

Hopfgarten Land

Hopfgarten Land

12-30

12-64

-12-67-    12-67

12-78

13-26

14-30

613-9

623-0

625-2

625-3

626-9

637-4

662-0

717-0

880

870

870

870

870

200

200

200

200

190

190

1220

1190

1190

1190

1190

320

320

320

320

300

300

3140

3050

3040

3040

3040

980

980

980

970

910

900

15-9 1220    258-6

(Vormeggergraben)

9-1

2-2

0-1

1190

1190

1190

201-3

224-3

96-2

144-4

34-9

1-6

1-6

(Windauer Ache)

1-6

320

6-8

10-5

320

44-8

24-6

320

105-0

156-6

(Enthaler-Hintinger-Graben)

55-0

300

220-0

Kitzbühel

4-2

300

16-8

14-48

14-73

15-34

15-46

721-2

723-8

190

190

170

729-3    170

300

900

2-6

300

10-4

247-2

300

890

260

260

770

760

(Kasbühelgraben)

5-5

1-4

260

260

19-1

19-1

4-9

Westendorf

Westendorf

15-48

15-79

16-13

16-23

16-51

16-61

16-87

730-7    170

730-9    170

732-8    170

734-4    170

738-2    170

740-3

741-5

744-2

745-8

746-2

748-7

750-8

17-03    752-1

17-52

170

170

170

170

170

170

170

170

758-6    170

260

750

0-2

260

0-7

8-7

2-3

1-2

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

750

750

750

750

750

750

740

740

740

730

730

730

720

1-9

1-6

3-8

2-1

1-2

2-7

1-6

0-4

2-5

2-1

1-3

6-5

1-7

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

6-6

5-5

5-5

13-2

7-3

4-2

9-4

5-5

1-4

8-7

7-3

4-5

22-5

5-9

9-1

2-5

9-5

4-6

11-4

3-2

6-5

8-5

0-0 10

4-2

9-2 li

1-4

0-0 12

4-5

15-3    13

-17-82-

760-3    170

260

720

4-7

260

16-3

16-3

18-31

765-0    170

260

710

5-7

260

19-8

17-7

2-1

00    14

18-65

770-7    170

260

700

Brixen i. T.

Brixen i. T.

2-4

260

8-3

8-3

18-90    773-1

18-95

19-27

20-52

170

160

260

240

700

630

(Gugg-Graben)

1-0

240

3-2

3-2

774-1

160

240

630

6-9

240

22-1

4-8

10-9

6-4    14

781-0    160

799-0

160

240

240

620

610

18-0

240

57-6

57-6

Summe .

4823-6

1607-2

652-3

2564-1

co

10

11

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

12

13    14    15

16

17

18

19

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte ■ Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

km 1-08 bis km 1-95

Werkskanal r. U.

0-000    514-1    2800

0-782

513-7 2800

505-5 2800

1-080    503-0 2800

2050

2050

2050

2050

0-4

8-2

2-5

14-9

10-9

Zellulosefabrik

A. G. Wörgl

306-1

224-1

93-3

68-3

<N

km 1-87 bis km P99

Werkskanal r. U.

0-000    514-2    100

0-018    513-8

0-180

100

i) 50

512-4 ') 50

510-9 i) 50

100

100

i) 50

50

50

0-4

0-5

0-5

Abzweigung des Kanals Post 2 a

1-4

1-5

Mühle

Eva Ager

1-0

1-0

0-9

0-9

•) Unter Annahme eines gleichzeitigen Betriebes der Mühle und Säge Ager mit je der Hälfte der vorhandenen Wassermenge.

CO

km 1-91 bis km 0’018, Post 2

Werkskanal r. U.

0-192 508-7 i) 50 0-000 513-8 i) 50

0-041

513-4 t) 50

511-5 i) 50

0-052 509-5 ') 50 0-000 527-2 2900

50

2-2

1-5

1-5

!). 50

0-4

50

50

i) 50

2150

0-3

0-3

1-9

2-0

3-8

Säge

Eva Ager

1-3

1-3

1-3

1-3

CJ

km 2-07 bis km 3-60

0-943

523-4 2900

522-8 2900

2150

2150

146-9

108-9

0-6

0-1

Getreidemühle

Perlmoser C. A. G.

23-2

17-2

Werkskanal r. U.

1-033

1-479

522-7 2900

519-4 2900

518-8 2900

514-7 2900

1-829    514-3 2900

2150

2150

2150

2150

2150

3-9

2-9

3-3

0-6

4-1

0-4

Zementmühle

Elektr. Werk

Perlmoser C. A. G.

Perlmoser C. A. G.

Dekret der Bezhm. Kufstein v. 7./III. 1895, Z. 2587

Dekret der Bezhm. Kufstein v. 9./VII. 1906, Z. 8594

127-6

158-5

94-6

23-2

17-2

117-5

15-5

11-5

km 3-69 bis km 4-17

Werkskanal r. U.

0-000    531-8 2900

0-415

531-5 2900

528-4 2900

0-475    528-3 2900

2150

2150

2150

2150

0-3

3-1

0-1

11-6

8-6

Zementmühle

Perlmoser G. A. G.

Dekret der Bezhm. Kufstein v. 26./I. 1899, Z. 10012

119-9

88-9

3-9

2-9

Cn

km 5-98 bis km 7-28

0-000    561-0 2730

Werkskanal a)0'380    5602 ^ 2730

²)0-720    545-5 2730

1. U.

0-955    545-2 2730

2030

2030

2030

2030

0-8

14*7

0-3

29-1

21-7

²) Druckrohrleitung.

Elektr. Werk

Perlmoser C. A. G.

Dekret der Bezhm. Kufstein v. 21./XII. 1901, Z. 16369

535-2

397-9

10-9

8-1

CO

km 10-04 bis fern 10-21

Werkskanal r. U.

0-000    592-0 2720

0-135

591-6 2720

589-5 2720

0-149    589-2 2720

0-000    625-2 1100

0-300    619-4

1100

2020

2020

2020

2020

800

800

s) 550 s) 400

0-4

2-1

0-3

5-8

0-1

14-5

10-8

Säge

Christian Ager

76-2

56-6

10-9

85-1

8-1

61-9

Abzweigung des Kanals Post 7 a

0-7

0-5

0-330

619-3    550

400

4-1

615-2    550

400

Säge

Gebr. Thaler

Dekret der Bezhm. Kitzbühel v. 9./VI. 1908, Z. 5002

30-1

21-9

0-4

2-9

2-1

0-370    614-8

550

400

1100

800

Einmündung des Kanals Post 7 a

0-3

4-4

3-2

s) Unter der Annahme eines gleichzeitigen Betriebes der Säge und Mühle Gebr. Thaler.

Es kann aber auch die Gesamtwassermenge von 11001/sek. entweder auf die Säge oder auf die Mühle geleitet werden.

<1

km 11-35 bis km 12-64

0-516

0-622

Werkskanal r. U.

1-000

614-5    1100

612-1 1100

611-9    1100

611-0 1100

608-5    1100

606-3    1100

1-160    605-4

1100

630

800

800

800

800

800

800

800

460

2-4

0-2

0-9

2-5

2-2

0-9

o-o

Säge

Schlosserei

Mühle

Josef Thaler

Alois Gassner

Neuschwendter

Dekret der Bezhm. Kitzbühel v. 7,/V. 1900, Z. 4624

Abzweigung der Kanäle Post 7b und Post 7c

35-2

25-6

2-9

2-1

13-2

32-3

9-6

36-7

26-7

23-5

13-2

0-0

9-6

0-0

1-175

605-4    630

460

2-7

602-7    630

460

Schmiede

Foidl

22-7

16-6

0-2

1-7

1-2

1-198    602-5

630

460

910

660

Einmündung des Kanals Post 7 b

0-1

1-2

0-9

1-242

602-4    910

660

2-3

600-1    910

660

Säge

Christian Ager

27-9

20-2

1-290    596-3    910

660

3-8

46-1

33-4

<1

o-

fern 1 l⁻17bisfcm km 1-160biskm kmOSOObiskm 1-160, Post 7    1-198, Post 7    0-370, Post 7

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

0-000    619-4 s) 550

s) 400

0-7

5-1

3-7

0-025

618-7    550

614-9    550

0-080    614-8    550

0-000    605-4    280

0-022

604-0    280

602-7    280

0-042    602-5    280

0-000    605-4    190

0-213

603-1    190

600-3    190

0-265    595-6    190

400

400

400

200

200

200

200

140

140

140

140

3-8

o-i

1-4

1-3

0-2

2-3

2-8

4-7

Mühle

Gerberei

Schmiede

Gebr. Thaler

Ritsch

Sojer

27-9

20-3

0-7

5-2

0-5

3-7

4-9

3-5

0-7

5-8

0-5

4-3

7-1

5-2

11-9

8-8

oo

km 14-30 bis km 14-48

Werkskanal 1. U.

0-000    721-2 4)

720-8 ~~

0-010

719-7

0-4

1-1

Mühle

Kümmerer

0-103

717-3

2-4

717-1

0-2

Mühle

Kümmerer

⁴) Zur Zeit der Aufnahmevollständigverfallen.

Einleitung von Wasser in den Kanal nicht möglich.

0-131    717-0

0-1

tv)

io

ii

12

13    14

15 |    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

1550-3 1145-5

607-4 447-5

km 15-34 bis km 15-48

Werkskanal 1. U.

0000    732-8    260

0-002    732-7

0-108

260

200

732-4    200

729-6    200

0-146    729-3    200

170

170

110

110

110

110

01

0-3

0-2

Abzweigung des Kanals Post 9 a

0-3

2-8

0-3

0-8

0-4

Schmiede

Simon Angerer

Dekret der Bezhm. Kitzbühel v. 22./1X. 1910, Z. 12829

7-5    4-1

0-8

0-4

km 15-46 bis km 0-002, Post 9

Werkskanal L U.

0000    732-7

0016

732-3

730-8

0-018    730-7

0000    740-3

60

60

60

60

260

60

60

60

60

170

0-4

0-3

0-3

1-5

01

Mühle

Pirchl Erben

1-2 1-2

01

0-1

km 15-79 bis km 16-13

2-3

0-340

738-0

260

170

7-9

5-2

Werkskanal 1. U.

0-342

737-9

735-1

0-379

735-1

') 130 i) 85

130

130

130

260

Abzweigung des Kanals Post 10 a

85

85

85

170

01

0-2

0-1

2-8

00

Säge

Josef Entleitner

4-9    3-2

o-o

Mündung des Kanals Post 10 a

*) Unter der Annahme eines gleichzeitigen Betriebes der Säge und Mühle Ent-leitner. Es kann aber auch die Gesamtwassermenge von 260 1/sek. entweder auf die Säge oder auf die Mühle geleitet werden.

0-479

734-4

260

170

0-7

2-4

1-6

10a

km 0-340 bis km 0-379, Post 10

0 000

738-0 i) 130 i) 85

0-4

Werkskanal 1. U.

0010

737-6

735-2

130

130

85

85

2-4

Mühle

Josef Entleitner

4-2

2-7

0-7

0-5

0039

735-1

130

85

01

0-2

0-1

km 16-23 bis km 16-51

0-000

745-8

100

100

1-7

Werkskanal 1. U.

0-241

744-1

742-2

2-3

100

100

2-3

100

100

1-9

Mühle

Josef Hölzl

2-5

2-5

0-287

741-5

100

100

0-7

0-9

0-9

E3

km 16-61 bis km 16-87

0 000

750-8

260

170

1-8

6-2

4-1

Werkskanal 1. U.

0-234

749-0

746-3

260

260

170

170

2*7

Mühle

Balth. Hechenberger

9-5

6-1

0-274

746-2

260

170

01

0-3

0-2

km 17-03 bis km 17-52

0 000

760-3

120

120

3-7

Werkskanal 1. U.

0-416

756-6

753-7

5-9

120

120

5-9

120

120

2-9

Schmiede

Moser

4-6

4-6

0-621

752-1

120

120

1-6

2-6

2-6

km 18-31 bis km 18-65

0 000

770-7

260

170

0-4

Werkskanal 1. U.

0*170

770-3

765-2

1-4

260

260

170

170

5-1

Säge

Hirzinger und Schermer

Dekret der Bezhm. Kitzbühel v. 3./X. 1909, Z. 8872

17-7

11-6

0-9

0-265

765-0

260

170

0-2

0-7

0-5

cn

km 18-95 bis fern 19-27

0 000

781-0

170

160

4-6

Werkskanal 1. U.

0-195

776-4

774-3

10-4

170

170

9-8

160

160

21

Schmiede

Wenzel Klingler

4-8

4-5

0-295

774-1

170

160

0-2

0-5

0-4

Summe . 1607-2 1186-0

652-3

484-0

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

man

Die Tabelle 1 gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung- des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hiedurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k.Mimsterium für öffentliche Arbeiten.

Brixen $ i.Ty^ Gugg-Graben

800 -j-    '

790-780--

750 - -

740 - -

730 -

720 - -

710 - -

700--

690 - -

680 - -

670 - -

05

05

CD

05    05

«DD

CD

S

co

CD    SD    O

CN    ^    O

CO    ¹⁰    CO

Seehöhe in Metern

Cjn

cc

CD

cn

cn

CD

CD

m

cn

co

cs

g

LfD

510--

500--

490--

480- -

470--

460

450

<>

PS 400

km 20

WA S S E R K RA Fl-KATA ST E R.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 111, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Brixentaler Ache von km 0 00 bis km 20 52.

Windauer Ache

Kasbuhelgraben

E. St. Westendorf

Längenprofil.

Wehr

Wehre

se

Flußband.

E. St. Söll Leukental

Flußgebiet I. Ordnung: Donau.

Flußgebiet II. Ordnung: Inn.

Flußgebiet III. Ordnung: Brixentaler Ache.

Wörgl $

E St.

E. St.

Ennthaler Hintinger Graben Hopfgarten^/

Zeichenerklärung: § größere Ortschaft,

@ industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

1738-3

1745-6

Abflußmengen

1805-7

l/sek

— 3000

PS

.1800

.1700

Wehr

Wehr

Kelchsauer Ache

Mühlbach

Marklbach

\ Lindgraben

Mühltalbach

bei Niederwasser. ¹⁶²⁴⁰

2900 4-1600

1359-7-

II

II

ifcgM

lipsS»

l!i! /

..2800

..2700

. _ 2600

■1500

1407-5

1372-7

iS

ii

!!!

-.2500

_ _ 2400 4-1400

. -2300

. .2200

Wasserfall

Windauer Ache Wehr Vormeggergraben

Werkskanal

1163-1

Wehr

Wehr

Werkskanal

f-ä'o

ii

i! l!

M . _ 2100

.1300

Werkskanäle 1249-o+j jj

1194-9

1187-1

1191-0

Miii

Werkskanäle

!!

l!

i!

i!

II

i;

li

ii

li

II

il

Q3

| . „2000 ⁰⁰ . _ 1900 ±1200

-S

.£

g _ _1800

W)

03

cCD

1700

1100

S. .1600

1055-3

-i

■fes

_ J500

1400 I 1000

fi

188

wmtsM

1300

111 / : 11200

i - /    +

iii/

846-3

8121-4

um

1100

900

Gugg-Graben

Werkskanäle

19

<>

18

AbfluÖmengen

Werkskanäle

l lii¹

V

17

sTE

Kasbuhelgraben

Ennthaler Hintinger Graben

03

I_

Werkskanäle

II!

i_£

CD    CD    C=>

CD    CD    CD

cd    er»    oo

g

CO

676-8

1699-0

688-3

688-4

JT

Werkskanal

I li I

erkskanäle , i-¹—--K? ¹    ■ ' P

lL

614-5

16

15

14

<>

13

13=

cd

CD

645-6

607-1-1

586-3

^ I

523-4

498-9

493-3

510-4-

I!

634*2

!!

r*

'li

mm

Ś    S

es    <=>

CO

439-5 / I !

12 h? —

10

<>

<>

II

II

/ I

L±4-ü

—»    ho    co

cd    e=>    cd

CD    CD    O

s

<=>

CD

Wasserkräfte.

/j verfügbare, /j verbrauchte.

ur>

CN

300 . - Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte 03 innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

298-2-

CO

CD

200 ..-o

sSli

254-0

247-2

°r

160-2

2 § 2^96-7 t: ^177-6

230-0

180

mmmm

!55-7>

167-5

149-1

156-6

ca

127-3

100- -

111-0-

133-2

82-9

-91-2

57-6

79-7

24-6

37-7.5

cd m

.X IA29BI

86-5-

79-7

53-7

90-9

0-501

1370

1470

135-4

Brutto-Pferdekräfte

g

CS

101-6

101-6

CD

CN

CN

39-9 76-2

«O

tD

PO

96-7

OJ-UZ-Q.

Kilometrierung 20

Werkskanäle

Werkskanale

-!>

16

15

14

Werkskanäle

W. K. Werkskanal

H H HHHH H

<>■

13

li

-o-

12

-o-

11

O-

CD

10

Werkskanäle

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanäle

Werke 1 bis 9

Wasserwerke

Schmiede Wenzel Klingier

Säge Hirzinger u. Schermer

Schmiede Moser

Mühle Balthasar Hechenbcrger

Mühle Josef Hölzl

Säge u. Mühle Josef Entleitner

Mühle Pirchl Erben u. Schmiede Angerer

Die 2 Xummerermühlen

1.    Säge Gebrüder Thaler

2.    Mühle Gebrüder Thaler

3.    Säge Josef Thaler

4.    Schlosserei Alois Gassner

5.    Mühle Xeuschwendter

6.    Schmiede Josef Foidl

7.    Gerberei Ritsch

8.    Säge Christian Ager

9.    Schmiede Sojer

Säge Christian Ager

I. Elektr. Werk d. Perlmoser Zement A. G.

I. Zementmühle d. Perlmoser Zement A. G.

Getreidemühle, II. Zementmühle u.

II. Elekr. Werk d. Perlmoser Zement A. G.

3E

es

1.    Säge Eva Ager

2.    Muhle Eva Ager

Cellulosefabrik Wörgl

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr. 112, aufgelegt im Jahre 1912.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Der Seebach

von km 0*00 bis km 6*42.

Der Prollingbach

von km 0*00 bis km 3*73.

Die Kleine Ybbs

von km O'OO bis km 12*55.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs. Flußgebiet III. Ordnung: Seebach.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs. Flußgebiet III. Ordnung: Kleine Ybbs. Flußgebiet IV. Ordnung: Prollingbach.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs. Flußgebiet III. Ordnung: Kleine Ybbs.

«Mn MO 0

Situationsskizzen.

MaCsstab.

10 Ion

cp

\ Ab :

\

I'

V___

j^ós

Ybbsitz

\c.

er

co

R;

KI.Ybbs

ca

-o

Pi

Zogelsbach

Th

eo.

<s

JV i e

=c

t'

o+

lUntJLunzer See

V.

cn

dc®

)S-

v--"A

03

9-

Mittel See |

1 Ober See

Strecke bis zum Lunzer See, km 2-7, wo sich das Tal allmählich erweitert und das Bachbett im Schotterboden eingeschnitten ist, vermindert sich das Gefälle

auf durchschnittlich 11 "/..... Am Anfang des letztbezeichneten Abschnittes weist

der Bach eine zirka */« km lange Verwilderung seines Bettes auf, an die sich zunächst eine Spaltung in zwei Arme anschließt, von welchen der eine jedoch nur bei Hochwasser in Funktion tritt. Knapp vor dem See löst sich der Bach, bedingt durch die daselbst eingerichtete Teichwirtschaft, in mehrere Arme auf. Bei seinem Ausflusse aus dem ungefähr 2*7 km langen Unteren See stürzt er über zwei aufeinanderfolgende Kaskaden ab und erreicht in seinem Unterlaufe, und zwar in seiner Gänze, demnach vom Seeausflusse bis zur Mündung gerechnet, ein Durchschnittsgefälle von 15 %»• Die Hochwässer des Baches verlaufen, abgesehen von der günstigen Gestaltung des Bachbettes, schon mit Rücksicht auf die Retentionswirkungen der Seen ruhig und ohne Gefahr für Hab und Gut der Bachanrainer.

Die Niederschlagsgrenze des Gebietes verläuft vom früher genannten Dürrenstein (1877 m) ausgehend vorerst nordwestlich zum Eisenstadl (1691 m), wendet sich dort nördlich zum Hochplateau des Großen Hetzkogel (1581 m) und fällt dann in nordwestlicher Richtung zur Mündung bei Lunz ab. Am rechten Ufer führt die Umfassungslinie östlich gerichtet über die Kammlinie des Hinterleiten (838 m und 802 m), schwenkt am östlichen Ende dieses Grates nach Südosten zum Scheiblingstein (1629 m) ab, von dem aus sie nach Süden gerichtet über das Plateau der Hackermauer (1622m) und den Hoch-Reichskogel (1456m) zumGlatzing (1687m) gelangt und schließlich in südwestlichem Verlaufe zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Dürrenstein zurückkehrt.

Das 26-6 km¹' messende Niederschlagsgebiet des Seebaches unterteilt sich

12-2 km2 8-1 „ 5-4 „ 0-9 „

Das Tal des Lunzer Seebaches ist in der von Süden nach Norden verlaufenden Strecke unterhalb des Mittelsees tief in die gut gebankten, flach nach Südwesten fallenden durchlässigen Dachsteinkalke des Dürrensteinstockes eingeschnitten. Der Bach durchquert sodann die schmale Zone von steil aufgerichteten Schichten der unteren Trias, und zwar eine kleine Partie von Werfener Schiefer, sodann Gutensteiner und Reiflinger Kalk bis zu seiner Wendung nach Nordwesten. Die Lage des Lunzer Sees knüpft sich an das leicht zerstörbare Material des Lunzer Sandsteines. Bei den zwei Wasserfällen des Seeausflusses durchschneidet das Bachbett eine schmale Partie des harten Opponitzer Kalkes, welcher die Erhebungen des Seekopfes und der Hinterleiten bildet, und schließlich bis zur Mündung in die Ybbs eine kleine Mulde von Hauptdolomit, deren Boden von Endmoränenablagerungen erfüllt ist. Auch im Tale zwischen Land und dem See geben Moränenablagerungen mehrfach Zeugnis der Existenz eines diluvialen Gletschers, dem die Ausschürfung des Lunzer Seebeckens zu danken ist. Zwischen Kazin und dem Lunzer See isfdie Seebachstrecke durchwegs von jungem Alluvium gebildet.

Geschiebe führt der Bach lediglich in der oberhalb des Untersees gelegenen Strecke und erreichen die einzelnen Stücke vielfach Kopfgröße. Eine Folge dieser reichlichen Geschiebeführung ist die Bildung eines in den Obersee vorgebauten Deltas, welches sich nach jedem Hochwasser merklich vorschiebt.

Von dem gesamten Einzugsgebiete entfallen 11 % auf Äcker, Wiesen und Gärten, 54 % auf Wälder, 32 "/„ auf Alpen und Hutweiden und 3 "/« auf unproduktiven Boden.

wie folgt:

Das Gebiet bis zum Ausflusse aus dem Mittelsee bei km 6-42

Der Seebach von km 6-42 bis km 2*70....................

Der Lunzer See von km 2-70 bis km P10.................

Der Seebach von km 1 • 10 bis zur Mündung...............

von

W asserkraftverhältnisse.

Der Seebach.

Beschreibung des Gebietes.

Insgesamt belaufen sich die bei jährlich wiederkehrendem Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte auf 229-9. Nach Abzug der durch die bestehenden Werke und durch Gefällsverluste verbrauchten 5PI, beziehungsweise 13-7 Brutto-Pferdekräfte verbleiben somit 165-1 Brutto-Pferdekräfte als noch verfügbar.

Der im vorliegenden Katasterblatte behandelte Seebach ist ein linksseitiger Zufluß der oberen Ybbs. Er entspringt am Nordabhange des Dürrensteines und durchfließt drei Seen, nämlich den Ober-, den Mittel- und den bekannten Unteroder Lunzer See Oberhalb des Obersees hält derBach eine nordöstliche Richtung ein, nach Verlassen desselben wendet er sich nordwärts zum Mittelsee und behält diese Richtung auch nach seinem Austritte aus diesem annähernd bei. Erst zirka V2>km vor seiner Mündung in den LunzerSee nimmt er eine ausgesprochen nordwestliche Richtung an, welche er auch nach dem Austritte aus demselben verfolgt, um nach einem zirka 1*1 km langen Laufe bei der Ortschaft Lunz in die Ybbs zu münden.

Für die katastermäßige Behandlung kam nur die Bachstrecke vom Mittelsee abwärts in Betracht. Im obersten Teile dieser Strecke, und zwar vom km 6-42 bis km 4-95 fließt der Bach bei einem mittleren Gefälle von 89 %„ in felsigem Bette zwischen mauerartig emporragenden Talhängen. In der anschließenden

Der Prollingbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Prollingbach ist ein Zubringer der Kleinen Ybbs, in welche er bei dem Orte Ybbsitz linksseitig einmündet. Er entspringt am Nordwestabhange des Frieslingkogels und besitzt einen durchwegs nördlich gerichteten Lauf.

Namhaftere Wassermengen führt der Bach erst nach Aufnahme des Theuretzbaches bei km3-73, dem oberen Endpunkt der hier behandelten Strecke.

(Fortsetzung auf Seite 13.)

12    13

14    15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Seebach von km O’OO bis km 6*42.

0-00

591-2

250

270

410

0-5

270

1-8

1-8

0-02

591-7

250

270

410

2-7

270

9-7

4-8

2-4

2-5

0-05

594-4

250

270

410

0-7

270

2-5

2-5

0-34

595-1

250

270

410

1-1

270

4-0

Hydrometrische Erhebungen wurden durchgeführt im Unterlaufe des Baches bei Lunz (km 0-30) und oberhalb des (Unter-) Lunzer-sees bei Seehof (km 2-70).

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswasser betragen oberhalb des Lunzersees 135 bis 140 °/₀, beziehungsweise 197 bis 200 °/0 und unterhalb dieses Sees 122 °/₀ und 190°/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen.

DieDauer der verfügbarenWassermengen wurde aufGrund der Beobachtungen in der Pegelstation Lunz bestimmt.

Die Höhenverhältnisse wurden einem von der k. k. hydrographischen Landesabteilung in Wien ausgearbeiteten Längenprofile entnommen.

596-2

250

270

410

7-6

0-4

00

0-44

11

270

4-0

Lunz Amt

Lunz Amt

0-61

0-64

597-3

597-9

598-8

250

270

410

0-6

270

2-2

250

270

410

0-9

270

3-2

250

270

410

13-0

0-8

270

2-9

Niederösterreich

Scheibbs

0-99

1-01

1-02

MO

599-6

600-9

603-6

603-6

250

270

410

1-3

270

4-7

250

270

410

2-7

270

9-7

5-5

0-2

4-0

250

250

250*

270

410

00

270

00

270

410

4-6

270

16-6

16-2

0-4

0-0

270*

410*

* Der Sprung in der Wassermenge ist hauptsächlich auf die Retentionswirkung des Sees zurückzuführen.

-1-90

608-2

(Lunzer See)

2-70

100

130

340

3-0

125

5-0

5-0

3-28

611-2

90

120

320

2-1

120

3-4

613-3

90

120

310

3-44

0-6

120

1-0

17-0

10-3

5-2

-3-70—

613-9

90

120

310

201

105

28-1

4-95

634-0

60

90

260

Seekopf

Seekopf

6-42

129-7

75

129-7

763-7

40

60

200

1-7

60

1-4

131-1

765-4

40

60

200

Summe

229-9

51-1

13-7

165-1

Der Prollingbach von km 0*00 bis km 3*73.

0-00    406-6

200

300

550

0-5

300

2-0

407-1

200

300

550

11-6 1-2

000

005

2-7

300

10-8

409-8

200

300

550

00

300

00

Niederösterreich

Amstetten

Ybbsitz

Ybbsitz

0-09    409-8

410-3

200

200

300

300

550

550

0-5

300

2-0

4-3    2-5

5-2    2

0-21

2-5

300

100

412-8

200

300

550

o-i

300

0-4

0-4

0-28    412-9

200

300

550

00

300

o-o

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Hilfe der in Ybbsitz, km O'OO und in km 3-7 vorgenommenen hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 124 °/₀, beziehungsweise 152®/₀ der korrespondierenden zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen diente der durch längere Zeit am Prollingbache beobachtete, gegenwärtig aber nicht mehr bestehende Pegel in Ybbsitz. Ergänzungsweise fanden auch die Beobachtungen des Kleinen Ybbs-Pegels in Ybbsitz Verwendung.

Die Gefällsverhältnisse des Prollingbaches wurden auf Grund eines Längenprofiles der k. k. hydrographischen Landesabteilung, sowie durch weitere geometrische Ergänzungsnivellements festgestellt.

412-9

200

300

550

4-0

00    3

0-30

1-0

300

4-0

413-9

200

300

550

300

00

0-32    413-9

200

300

550

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

0-43

0-50

0-57

0-63

0-75

0-79

0-91

0-96

0-99

1-12

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

414-5

416-9

416-9

417-7

419-7

419-7

421-0

423-5

423-6

424-0

427-2

427-2

427-3

428-9

430-3

433-6

12    13    14

Sekundliche Abflußmenge in L für das

wahrscheinliche absolute Minimum

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

190

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

540

190

190

190

180

180

290

540

280

530

280

530

280

530

280

530

15__16    17    18 ! 19 I 20

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Übertrag

0-6

2-4

0-0

0-8

20

00

1-3

2-5

0-1

0-4

3-2

00

01

1-6

1-4

3-3

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

29-2

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

19-9

3-7

5-6

295

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

290

285

280

280

280

2-4

9-3

0-0

3-1

7-7

00

5-0

9-7

0-4

1-5

12-4

0-0

0-4

60

5-2

12-3

10-8

9-3

10-8

13-5

23-1

0-8

1-5

3-9

0-4

0-8

0-1

00

00

0-4

0-0

00

Niederösterreich

00

280

00

Amstetten

1-18

433-6

180

280

530

1-9

280

7-1

Ybbsitz

Ybbsitz

1-29

1-37

1-43

1-45

1-47

1-52

1-56

1-60

1 -64

1-66

1-75

1-78

1-79

435-5

438-5

438-9

439-7

442-4

442-4

442-4

444-5

444-6

445-3

447-2

447-4

447-9

450-4

450-4

452-1

454-1

454-3

454-4

457-5

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

180

280

530

17-9

0-4

00    9

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

270

270

270

270

270

270

270

270

270

530

530

530

530

530

530

530

530

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

520

3-0

0-4

0-8

2-7

00

0-0

2-1

, 01

0-7

1-9

0-2

0-5

2-5

00

1-7

2-0

0-2

0-1

3-1

280

280

280

280

280

280

280

280

280

280

275

270

270

270

270

270

270

270

270

Fürtrag

11-2

1-5

1-5

3-0

10-1

0-0

00

7-8

0-4

2-6

7-1

0-7

1-8

90

00

6-1

7-2

0-7

0-3

11-2

192-4

10-1

7-8

9-7

10-4

12-2

11-5

1670

3-0

0-0

0-0

0-4

00

0-7

10

11

12

0-4

1-1

160

0-0

00

0-7

0-0

9-4

13

14

Anteil an

a

’S

is

cn

00

1)

JL)

O

10

11

12    13    14    15    16

17

18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag 192-4

167-0

16-0

9-4

10

270    0-4

0-4

457-6    180

270

520

1-80

5-1

270    18-4

18-4

0-0

00 16

462-7    180

270

520

00

270    0-0

1-81    462-7    180

270

520

9-0

270    32-4

320

0-4

0-0    17

1-85    471-7    170

270

520

01

270    0-4

0-4

1-87    471-8    170

270

520

260

270    93-6

93-2

0-4

00 18

2-00    497-8    170

270

520

01

270    0-4

0-4

2-02    497-9    170

270

520

1-7

270    6-1

Niederösterreich

Amstetten

Prolling

Prolling

499-6    170

270

520

10-8

0-7

00    19

2-06

1-5

270    5-4

5011    170

2-40    504-0    170

504-7    170

2-45

506-5    170

2-63    5070    160

507-7    160

270

260

260

260

260

260

520

510

510

510

510

510

2-9

0-7

1-8

0-5

0-7

265    10-2

260    2-4

260 6-2

260    1-7

260    2-4

10-2

8-6

00

0-0 20

1-7

7-6

0-0

0-0 21

2-71

1-5

260    5-2

509-2    160

260

510

o-i

260    0-3

2-79    509-3    160

260

500

1-3

255    4-4

2-91    510-6    160

250

500

1-4

250    4-7

37-7

2-94    512-0    160

250

500

2-9

250    9-7

3-15    514-9    160

250

500

5-7

245    18-6

3-73    520-6    150

240

490

Summe 415-3

337-6

17-5

60-2

Die Kleine Ybbs von km 0*00 bis km 12*55.

000

360-4

1020

1500

2200

00

1500

0-0

005

360-4

1020

1500

2200

2-3

1495

45-8

103-3

8-0

0-1

362-7

1010

1490

2190

0-33

3-3

1490

65-6

366-0

1010

1490

2190

0-8

1485

15-8

15-8

0-56

366-8

1000

1480

2180

Hydrometrische Erhebungen wurden im Pegelprofile in Ybbsitz, km 5-62, ferner bei Gstadt, km 0-00 und unterhalb der Zogelsbach-mündung bei km 12-55 durchgeführt.

Die acht- und sechmonatigen Betriebswässer beziffern sich für die Flußstrecke unterhalb des Prollingbaches mit 116°/₀, beziehungsweise 129 % und für die oberhalb anschließende Strecke mit 126 °/₀, beziehungsweise 140 °/₀.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstation Ybbsitz.

Die Höhenverhältnisse wurden von der k. k. Hydrographischen Landesabteilung in Wien durch geometrische Nivellements erhoben, jedoch durch weitere Nivellements ergänzt.

1-3

1470

25-5

368 1

1000

1460

2170

60-3

27-2

0-3

Niederösterreich

Amstetten

Maisberg

Schwarzenberg

Maisberg

Schwarzenberg

0-83

0-97

2-14

2-29

2-48

2-86

3-22

371-3

371-3

378-3

380-2

381-4

382-3

384-7

387-4

388-8

1000

1460

2170

990

960

950

950

950

940

940

920

1460

1410

1400

1400

1390

1380

1380

1360

2160

2110

2100

2100

2100

2080

2080

2060

3-2

00

7-0

1-9

1-2

0-9

2-4

2-7

1-4

1460

1460

1435

1405

1400

1395

1385

1380

1370

62-3

00

133-0

133-0

35-6

22-4

16-7

44-3

49-7

25-6

2-6

0-7

54-7

16-7

55-2

38-6

0-2

25-6

1 1 2 I 3j 4

7 ITT

10

11

12 I 13 I 14    15

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß- _-menge bei Niederwasser in l

17    1    18

19 I 20    21

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

22

Anmerkung

Übertrag 542-3

221-4

74-5

246-4

1-5    1355    27-1

390-3    920

1350

2050

57-6

12-6

01

3-50

2-4    1350    43-2

392-7    920

1350

Maisberg

Schwarzenberg

Maisberg

Schwarzenberg

2050

0-0    1350    0-0

3-53    392-7    920

4-04    395-2    900

395-6    900

1350

1330

1320

2050

2030

2030

44-7

2-5    1340    44-7

0-4    1325    7-1

2-8

0-8 28-1 6

4-10

1-4    1320    24-6

397-0    900    1320

2030

0-1    1320    1-8

1-8

4-22    397-1    900    1320

4-30—

2-0    1310    34-9

399-1    880    1300

2000

22-7

25-0

25-3    7

4-70

1300    38 1

401-3    880    1300

0-1    1295    1-7

1-7

*1

4-87    401-4    880    1290

1990

0-7    1285    12-0

402-1    870    1280

1990

37-5

5-1

0-1 8

4-99

1-8    1280    30-7

403-9    870    1280

1990

0-0 1280 0-0

5-09    403-9    870    1280

1980

45-5

2-7    1265    45-5

850    1250

1950

Ybbsitz

5-81    406-6

(Prollingbach)

650    950

1400

00    950    0-0

5-82    408-6    650    950

1400

44-4

101

0-0    9

1-2    950    15-2

407-8    650    950

1400

5-99

3-1    950    39-3

Niederösterreich

Amstetten

6-80—

410-9    650    950

6-34    410-9    640

411-8    640

1400

00    945    0-0

6-45

414-1    640

6-72    414-2    640

414'8    640

940

940

940

930

930

1390

1390

1390

1380

1380

0-9    940    11-3

2-3    940    28-8

0-1    935    1-2

0-6    930    7-4

32-6

29-8

7-5

4-9

0-0 10

1-2

00 11

6-84

2-2    930    27-3

Ybbsitz

417-0    640

7-04    417-2    630

7-35    418-3    630

419-0    630

930

930

920

920

1380

1370

1360

1360

0-2    930    2-5

1 1    925    13-6

0-7    920    8-6

28-2

8-6

16-1

0-0 12

7-42

2-3    920    28-2

421-3    630

920

1360

1-1    915    13-4

13-4

7-86    422-4    630

910

1350

0-3    910    3-6

7-92    422-7    620

910

1350

13

0-4    910    4-9    36-4

3-6

0-0 und

423-1    620

910

1350

14

7-97

2-6    910    3P5

425-7    620

910

1350

0-0    910    0-0

8-05    425-7    620

910

1350

0-3    905    3-6

426-0    620

900

1340

31-2

1-2

0-0    15

8-13

2-4    900    28-8

428-4    620

900

1340

0-1    900    1-2

620

900

1340

1-2

8-35    428-5

(Haselgrabenbach)

580

850

1280

0-0

850

00

8-36    428-5    580

850

1280

0-8

850

9T 29-5

5-7

00 16

429-3    580

850

1280

8-46

2’3

850

26-1

431-6    580

850

1280

Fürtrag

1159-3 574-1

159-6 425-6

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

11

12    13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag

1159-3

574-1    159-6

425-6

o-o

850

00

8-49    431-6    580

850    1280

57-5

5-1

845

57-5

9-43    436-7    570

840    1260

Amstetten

Haselgraben

Haselgraben

1-9

835

21-2

438-6    570

830    1260

38-7    2-2

0-2    17

9-66

1-8

830

19-9

440-4    570

830    1260

0-1

830

1-1

1-1

9-78    440-5    570

830    1260

Niederösterreich

0-9

830

10-0

441-4    570

830    1260

36-5    5-5

0-1 18

-10-00—

9-89

2-9

830

32-1

444-3    570

830    1260

0-0

830

0-0

10-08    444-3    570

830    1250

5-1

825

56-1

56-1

560

820    1240

10-89    449-4

(Dirnbach)

Scheibbs

Oberamt

Oberamt

430

610    920

3-9

605

31-5

453-3    420

600    900

11-33

2-6

600

20-8

31-2    21-6

0-3    19

455-9    420

600    900

0-1

600

0-8

11-35    456-0    420

600    900

Amstetten

Haselgraben

Haselgraben

- -12-00—

8-2

590

64-5

12-16    464-2    410

12-55    469-3    400

580    880

570    870

5-1

575

39-1

103-6

Summe

1513-9

680-5    188-9

644-5

to

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

fern

Seehohen des Niederwassers in m

10

11

12

13    14

15 |    16

17

18

19

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Seebach von km 0-00 bis km 6*42.

0-000    594-4    200

200

0-02 bis 0 05

0-1

0-3

0-3

Werkskanal L U.

594-3    200

200

0-025

592-5    200

200

1-8 Hausmühle

Adolf Freiherr Bachofen von Echt

4-8

4-8

0-8

2-1

2-1

0-036    591-7    200

200

0-000    597-3    270

250

0-34 bis 0-44

0-0

00

00

Werkskanal 1. U.

597-3    270

250

0-080

595-2    270

250

2-1 Lohstampfe

Anselm

Fallmann

7-6

7-0

0-1

0-4

0-3

0-107    595-1    270

250

0-000    603-6    160

160

0-1

0-2

0-2

Ol

0-99 bis 1-01

Werkskanal

1. U.

603-5    160

160

0 009

600-9    160

160

2-6 Hausmühle

Ing. Hugo Gröger

5-5

5-5

0-0

00

00

0-017    600-9    160

160

0-000    608-2    270

250

*-

1-02 bis MO

0-0

0-0

00

608-2    270

250

Werkskanal r. U.

0-051

4-5

Säge und Hausmühle

603-7    270

250

Karl

Fahrenberger

16-2

15-0

0-1

0-4

0-3

0-076    603-6    270

250

0-000    6340    90

60

7-5

90

6-0

(ji

3-28 bis 4-95

■Werkskanal L U.

1-330

626-5    90

612-3    90

1-500    611-2    90

0-000

409-8

300

60

60

60

200

14-2

1-1

Sägewerk

Dr. Karl Kuppelwieser

Erlaß der k. k. Bezirkshauptmannschaft vom 30. Juli 1901, Z. 9289

Zusammen

17-0

11-4

1-3

0-9

51-1

43-7

13-7

10-1

Der Prollingbach von km 0*00 bis km 3*73.

0-0

0-0

00

0-00 bis 0 05

409-8

300

200

Werkskanal r. U.

0-020

406-9

300

200

2-9

Hammerwerk

Ludwig Kreul

Haimprotokoll vom 7. November 1894, Z. 23.628

11-6

7-7

0-3

1-2

0-8

0-050

406-6

300

200

0 000

412-8

170

170

0-9

20

20

0-09 bis 0-21

411-9

170    170

Werkskanal 1. U.

0105

410-0

170

170

1-9

Mühle

Leopold Molterer

Haimprotokoll vom 7. November 1894, ZI. 23.628

4-3

4-3

0-2

0-5

0-5

0-144    409-8

170

170

0 000    413-9

300

200

00

00

00

C*J

0-28 bis 0-30

413-9

300

200

Werkskanal r. U.

0010

412-9

300

200

1-0

Lohstampfe

Josef

Sengstschmied

Haimprotokoll vom 7. November 1894, Z. 23628

40

2-7

00

00

o-o

0 023    412-9

300

200

Fürtrag

19-9

14-7

3-7

3-3

10

11

12

13

14    1    15 |    16    |    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 19"9    14-7

3-7    3-3

0-32 bis 0-43

Werkskanal 1. U.

0-000    416-9    290    190

416-8    290    190

0-046

414-0    290    190

0-093    413-9    290    190

0-000    419-7    290    190

01

0-4    0-3

Vereinigte Erlaß der k. k. Bezirks-2-8 Schmiedewerke Schmiedgewerke hauptmannschaft vom __Ybbsitz 30. August 1905, Z. 144

10-8    7-1

0-1

0-4    0-3

Cn

0-50 bis 0-57

01

0-4    0-3

419-6    290    190

Werkskanal 1. U.

0-025

2-4 Hammerwerk

Josef

Weißenhofer

417-2    290    190

Haimprotokoll vom 7. No-    ,

vember 1894, Z. 23628    93    01

0-3

1-1 0-8

0-067    416-9    290    190

0-000    423-5    290    190

05

0-63 bis 0-75

00

0-0 0-0

423-5    290    190

Werkskanal r. U.

0060

420-7    290    190

0-140    419-7    290    190

0-000    427-2    290    190

427-2    290    190

2-8 Hammerwerk August Wagner

Haimprotokoll vom 7. November 1894, Z. 23628

10-8    7-1

1-0

00

3-9    2-5

0-0 0-0

<1

0-79 bis 0-91

0040

1-5

Schleife

Eduard

Weißenhofer

425-7    290    190

Haimprotokoll vom 7. November 1894, Z. 23628

5-8    3-8

Werkskanal 1. U.

425-7    290    190

00

0-0 0-0

0-112

20

Hammerwerk

Eduard

Weißenhofer

423-7    290    190

Haimprotokoll vom 7. November 1894, Z. 23628

7-7    5-1

0-1

0-4    0-3

0-130    423-6    290    190

0000    433-6    280    180

00

0-96 bis 1-12

01

0-4    0-2

0-072    433-5    280    180

Werkskanal 1. U.

6-2 Schmiedewerk

Franz

Schölnhammer

0-100    427-3    280    180

Erlaß der k. k. Bezirkshauptmannschaft vom 6. September 1907, Z. 790

23-1    14-9

01

0-4    0-2

0-191    427-2    280    180

0-000    438-5    280    180

0-1

0-0 o-o

438-5    280    180

CO

1-18 bis 1-29

0-020

1-7

Schleife

436-8    280    180

Anton Bruckner Haimprotokoll vom 7. September 1892, Z. 17294

6-3    4-1

Werkskanal 1. U.

436-8    280    180

0-0

00 00

0-080

3-1 Hammerwerk

433-7    280    180

Anton Bruckner Haimprotokollvom 7 September 1892, Z. 17294

11-6    7-4

0-1

0-4    0-2

0-121    433-6    280    190

0 000    442-4    280    180

1-37 bis 1-43

00

00 00

442-4    280    180

Werkskanal r. U.

0-015

439-7    280    180

0-061    438-9    280    180

0-000    444-5    280    180

2-7 Hammerwerk

Ambro-s

Weißenhofer

Haimprotokoll vom 7. September 1892, Z. 17294

10-1    6-5

0-8

30    1-9

1-45 bis 1-47

0-0

00 0-0

444-5    280    180

Werkskanal 1. U.

0018

2-1

Schleife

Ambros

Weißenhofer

442-4    280    180

Haimprotokoll vom 7. Sep-    ₇ „    _ft

tember 1892, Z. 17294    ' ö    3 u

00

00 0-0

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

io

12

Sekundliche Abflußmengen in l für das

13 1    14 !    15 I 16 1    17 I 18

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

19

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefalle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 123-2    8P8

14-5

10-3

bü

1-52 bis 1-56

0000

447-2

280 180

Werkskanai r. U.

0-020

0040

0000

0-0

447-2

444-6

444-6

450-4

280 180

280 180

280 180

270    180

00

00

2-6

00

Hammerwerk

Franz

Schölnhammer

Haimprotokoll vom 7. Sep-    „ _    „ _

tember 1892, Z. 17294

0-0

00

CjJ

1-60 bis 1-64

00

0-0

0-0

Werkskanal r. U.

0-010

0-041

0 000

450-4

447-5

447-4

454-1

454-0

270    180

270    180

270    180

270

180

2-9

0-1

o-i

Schleife

Karl

Schölnhammer

Haimprotokoll vom 7. September 1892, Z. 17294

10-4

7-0

0-4

0-2

0-4

0-2

270

180

1-66 bis 1-75

0-035

2-2

Schleife

Franz

Schölnhammer

Werkskanal 1. U.

451-8

451-8

270

270

180

180

Haimprotokoll vom 5. Juni    „ Q

1892, Z. 9145    /-9

5-3

0-045

1-2

Schleife *

Josefa

Steininger

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

4-3

2-9

* Verfallenes Werk.

450-6

270

180

0-2

0-7

0-5

0-084

450-4

270

180

0-000

457-5

270

180

Cn

1-78 bis 1-79

o-o

00

00

Werkskanal r. U.

457-5

270

180

0-005

454-3

270

180

3-2

Schleife

Egydius

Stockinger

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

11-5

7-7

o-o

0-0

o-o

0-012

454-3

270

180

0-000

462-7

270

180

05

1-80 bis 1-81

00

00

0-0

Werkskanal r. U.

462-7    270

180

0-004

457-6

270

180

5-1

Schleife

Kaiser Franz Josef-Stiftung d. n.-ö. Han-dels-u.Gewerbekamm.

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

18-4

12-2

0-0

0-0

0-0

0-011

457-6

270

180

0-000

471-7

270

170

0-0

0-0

00

471-7

270

170

1-81 bis 1-85

0-025

5-4

Schleife

Gemeinde

Ybbsitz

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

19-4

12-2

Werkskanal 1. U.

466-3

466-3

270

270

170

170

00

00

0-0

0-040

3-5

Schleife

Gemeinde

Ybbsitz

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

12-6

7-9

462-8

270

170

0-1

0-4

0-2

0-047

462-7

270

170

0-000

497-8

270

170

00

1-87 bis 2-00

0-1

0-4

0-2

Werkskanal 1. U.

0-128

0-137

0-000

497-7

471-8

471-8

501-1

270

270

270

270

170

170

170

170

25-9 Elektrizitätswerk

Gemeinde

Ybbsitz

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

93-2

58-7

0-0

00

0-0

05

2-02 bis 2-06

o-i

0-4

0-2

Werkskanal

1. U.

501-0

270

170

0-027

498-0

270

170

3-0

Drechslerei

Gemeinde

Ybbsitz

Haimprotokoll vom 5. Juni 1892, Z. 9145

10-8

6-8

0-1

0-3

0-2

0-037

497-9

270

170

0-000

506-5

260

170

0-0

0-0

00

2-40 bis 2-45

506-5

260

170

Werkskanal r. U.

0-010

5040

260

170

2-5

0-0

Lohstampfe

Stefan Riegler

Haimprotokoll v. 5. August 1898, Z. 191 ex 1899

8-6

5-7

0-0

0-0

0-050

504-0

260

170

Fürtrag

330-0

214-9

17-5

12-0

10

11

12

13

14 j 15 1    16 |    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 3300

214-4

17-5

12-0

0 000    5.092    260

160

0-0

0-0

0-0

2-63 bis 2-71

Werkskanal r. U.

0065

£09-2    260

507-0    260

0085    507-0    260

o-ooo

3660

1490

160

160

160

1010

2-2 Zeugschmiede

Johann

Schrottmüller

Haimprotokoll v. 5. Au- 7 ß gust 1898, Z. 191 ex 1899

4-7

00

00

0-0

Zusammen 337-6

219-1

17-5

12-0

Die Kleine Ybbs von km 0.00 bis km 12-55.

0-00 bis 0.33

0-2

4-0

2-7

365-8

1490

1010

Werkskanal 1. U.

0-243

360-6

1490

1010

5-2

Holzpappen

fabrik

Leo Smrczko

103-3

70-0

0-2

4-0

2-7

0-331

360-4

1490

1010

0-000

371-3

1460

1000

0-3

5-8

to

0-56 bis 0-83

4-0

371-0

1460

1000

Werkskanal r. U.

0-145

367-9

1460

1000

3-1

Furnier- und Holzwarenfabrik

Ludwig Jax

60-3

41-3

1-1

21-4

14-7

0-323

366-8

1460

1000

0-000

381-4

80

80

Go

2-14 bis 2-29

0-2

0-2

0-2

381-2

80

80

Werkskanal 1. U.

0-088

378-8

80

80

2-4

Mühle

Kajetan

Fahrnberger

2-6

2-6

0-5

0-5

0-5

0105

378-3

80

80

0-000

387-4

1380

940

0-1

1-8

1-3

2-48 bis 2-86

387-3

1380

940

Werkskanal 1. U.

0-200

384-3

1380

940

3-0

Geschirrfabrik

Leopold Rieß

55-2

37-6

2-0

36-8

25-1

0-373

382-3

1380

940

0000

392-7

1350

920

0-3

5-4

3-7

392-4

1350

920

3-22 bis 3-53

0180

389-8

1350

920

2-6

Mühle und Säge

Johann Hönigl

46-8

31-9

Werkskanal 1. U.

389-5

1350

920

0-3

5-4

3-7

0-277

0-6

388-9

1350

920

Landwirtschaftl.

Maschinen

antrieb

Johann Hönigl

10-8

7-4

0-1

1-8

1-2

0-293

388-8

1350

920

0000

3970

150

150

01

0-2

0-2

Gi

4-04 bis 4-10

396-9

150

150

Werkskanal 1. U.

0 031

395-5

150

150

1-4

Mühle

Peter Steinauer

Erlaß der k. k. Bezirkshauptmannschaft vom 9. Jänner 1912, Z. 307

2-8

2-8

0-3

0-6

0-6

0062

395-2

150

150

0000

401-3

850

850

0-2

2-3

2-3

401-1

850

850

4-22 bis 4-70

0-151

20

Zeugschmiede

Ambros

Damisch

22-7

22-7

Werkskanal 1. U.

399-1

850

850

2-0

22-7

22-7

10

11

12

13

14    15    16    17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Bruttopferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtiiche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 304-5

216-3

112-9    85-6

0-000    403-9    1280    870

00

4-87 bis 4'99

01

1-7    1-2

Werkskanal r. U.

0-087

403-8    1280    870

2-2

Mühle und Säge

401-6    1280    870

Josef

Fleischanderl

37-5

25-5

0-2

3-4    2-3

0-111    401-4    1280    870

0-000    410-9

1:50

650

0-0

00

00

410-9    950

650

CO

5-82 bis 5-99

0-015

409-3    950

650

1-6 Säge und Mühle

Anton Mann

20-3

13-9

Werkskanal r. U.

409-2    950

650

0-1

1-3    0-9

0-136

1-9

Mühle

Josef Hafner

24-1

16-5

407-3

950

650

0-7

8-8

6-1

0-191

406-6

950

650

0-000

414-1

940

640

6-34 bis 6-45

0-0

0-0

00

414-1

940

640

Werkskanal r. U.

0-012

411-5

940

640

2-6

Hammerwerk

Peter Ginzier

32-6

22-2

0-6

7-5

5-1

0-107

410-9

940

640

0-000

417-0

930    640

F8-9 siq ZL-9

00

00

00

417-0

930

640

Werkskanal r. U.

0-070

414-6

930

640

2-4

Hammerwerk

Peter Ginzier

29-8

20-5

0-4

4-9

3-4

0-122

414-2

930

640

0000

421-3

920

630

7-35 bis 7-42

0-0

0-0

00

421-3

920

630

Werkskanal r. U.

0-015

419-0

920

630

2’3 Mühle und Säge

Josef Schaupp

28-2

19-3

0-7

8-6

5-9

0-076

418-3

920

630

0-000

425-7

910

620

01

1-2

0-8

425-6

910

620

7-86 bis 7-97

0-040

1-7

Werkskanal r. U.

423-9

423-9

910

620

00

910

620

Mühle

Lohstampfe

Josef

Langsenlehner

20-6

14-1

00

0-0

0-105

1-3

Säge

422-6

910

620

Josef

Langsenlehner

15-8

10-7

0-2

2-4

1-7

0-118

422-4

910

620

425-7

0-000

7-92 bis 7-97

424-9

Werkskanal 1. U.

424-9

0-051

Tischlerei*

422-9

Wilhelm

Langsenlehner

* Bei Niederwasser außer Betrieb.

0-058

422-7

0000

428-4

900

620

00

00

0-0

tfl

8-05 bis 8-13

428-4

900

620

Werkskanal r. U.

0-027

425-8

900

620

2-6

0-1

Zeugschmiede

Leopold

Schölnhammer

31-2

21-5

1-2

0-8

10

11

12

13

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Hö.chstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 544-6

380-5

153-0

113-8

8-36 bis 8-46

Werkskanal r. U.

0-000    431-6    850

431-6    850

580

580

0-017

429-0    850

580

00

0-0

00

2-6 Zeugschmiede

Ferdinand Lietz

29-5

20-1

0-5

5-7

3-9

0-096    428-5    850

580

0-000    440-4    830

570

9-43 bis 9-66

00

0-0

00

440-4    830

570

Werkskanal L U.

0-194

436-9    830

570

3-5 Hammerwerk

Anton Welser

38-7

26-6

0-2

2-2

1-5

0-230    436-7    830

570

0000    444-3    830

570

00

9-78 bis 9-89

0-0

0-0

00

444-3    830

570

Werkskanal 1. U.

0036

Zeug- und

3-3

Pfannenschmiede

441-0    830

570

Gebrüder Sagbauer u. Komp.

36-5

25-1

0-5

5-5

3-8

0-111    440-5    830

570

0-000    456-0    600

420

1-2

9-6

6-7

454-8    600

420

0-417

2-1

Säge

Franz

Hinterleitner

16-8

11-8

10-89 bis 11-35

Werkskanal r. U.

0-475

452-7    600

452-7    600

450-9    600

0-542    449-4    600

420

420

420

420

0-0

0-0

0-0

1-8

1-5

Mühle

Franz

Hinterleitner

14-4

10-1

12-0

8-4

Zusammen 680-5

474-2

188-9

138-1

Bearbeitet: K. k. Ing. Rud. Jahn und k. k. Ing. Karl Samek.

zu unter-

ver-

34-7 km²

4- 0 „ 14-9 „

3- 7 „

5- 4 „

4- 6 „ 28-2 „

Hinsichtlich der Gefällsverhältnisse sind drei charakteristische Stufen scheiden, und zwar der Oberlauf vom vorgenannten Punkte bis km 2-00, woselbst der Bach in einer Talmulde mit nur 13 %„ abfließt, die anschließende Steilstufe innerhalb der bis km P75 reichenden Schlucht mit dem Durchschnittsgefälle von 175 %o, und schließlich die durch zahlreiche Wehre abgetreppte untere Strecke mit dem verglichenen Gefälle von 27%„.

DieHochwässer desProllingbaches bringen in der Regel keine Gefährdung von Grundstücken und Objekten mit sich.

Die Wasserscheide des Baches verläuft vom Frieslingkogel (1213 m) aus in einer Länge von zirka 3⁻5 km nach Westen, biegt sodann rechtwinkelig nach Norden ab, erreicht über den Schiefwegkogel (867 m) den Schwarzenbachberg (938 m) und fällt nun in nordöstlichem Verlaufe nach Überschreitung des Maisberges (939 m) zur Mündung in die Kleine Ybbs ab. Am rechten Ufer steigt sie südöstlich zum Prochenberg (1123 m) jäh empor, wendet sich dann nach Süden und führt in dieser Richtung zum Frieslingkogel zurück.

Das Niederschlagsgebiet des Prollingbaches beträgt nach der Aufnahme des Theuretzbaches 20*8 km² und bei seiner Einmündung in die Kleine Ybbs 28-2 kmJ.

Der Prollingbach passiert auf der hier behandelten Strecke zuerst schiedene Triasschichten, nämlich eine zirka 1 km breite Zone von Opponitzer Kalk, dann schmälere Streifen von Lunzer Sandstein und jurassischen Tithon-kalk, um schließlich in Kreideflysch überzutreten, in welchem er sich bis zur Mündung bewegt. Der Bach führt minimale Geschiebemengen.

Was die Bodenverhältnisse anbelangt, so ist zu erwähnen, daß das Niederschlagsgebiet 34% Äcker, Wiesen- und Gartengründe, 55% Waldbestände, 10% Alpen und Hutweiden und 1% unproduktives Gelände besitzt.

W asserkraftverhältnisse.

Die vorhandenen Wasserkräfte betragen bei jährlich wiederkehrendem Niederwasser 415*3 Brutto-Pferdekräfte. Hiervon sind bereits 337-6, beziehungsweise 17-5 Brutto-Pferdekräfte durch bestehende Werke und Gefällsverluste verbraucht, so daß nur mehr 60-2 Brutto-Pferdekräfte verfügbar sind.

Die Kleine Ybbs.

Beschreibung des Gebietes.

Die Kleine Ybbs, welche zirka 5 km oberhalb der Stadt Waidhofen am rechten Ufer in die Ybbs einmündet, hat ihren Ursprung in dem am Friesling gelegenen Bachleralmwalde. Die Richtung des Bachlaufes ist vom Ursprünge bis zur Einmündung des Dirnbaches eine nördliche. Nach Aufnahme dieses Zubringers geht die Laufrichtung allmählich in eine nordwestliche über und wird unterhalb der Mündung des Haselgrabenbaches eine nahezu.rein westliche.

Das vorliegende Katasterblatt behandelt die unterhalb der Zogelsbach-mündung gelegene, 12-55 km lange Strecke des Flusses, deren Durchschnittsgefälle 9 %₀ beträgt.

Anfangs eingeengt, erweitert sich das Tal alsbald und behält diese Konfiguration ohne wesentliche Störung bis zur Mündung des Flusses bei. Das Flußbett zeigt fast durchwegs eine gute geschlossene Form, weshalb auch die Hochwässer ohne größere Gefahr verlaufen.

Vom früher genannten Friesling (1328 m) aus zieht sich die Umrahmungs-line des Niederschlagsgebietes nordwärts zum Frieslingkogel (1213 m) und deckt sich hierauf bis zum Schwarzenbachberge (938 m) mit dem zuvor beschriebenen Teile der Wasserscheide des Prollingbachgebietes. Anschließend fällt die Scheidelinie in nordwestlicher Richtung zur Mündung bei Gstadt ab. Am rechten Ufer zieht die Abgrenzungslinie vorerst nordöstlich zum Kleinen Eck (630 m) und sodann im östlichen Verlaufe über weniger markante Höhenzüge zum Schützenwalde östlich der Schloßalpe (868 m), woselbst sie sich südlich wendet und in mehrfachen kurzen Windungen über den Schwarzenberg (950 m) und den Rehberg bis zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 978 m bezeichnten Punkte bei der Örtlichkeit Kaltenmarkt gelangt. Dort biegt sie südwestlich ab und kehrt über die Wülfaberge (1095 m und 1123 m) und den Bachlerwald (963 m) zum Friesling zurück.

Das Einzugsgebiet der Kleinen Ybbs, welches sich insgesamt auf 113-0 km2 beläuft, gliedert sich in der nachstehenden Weise:

Das Gebiet des Baches bis zum Zogelsbache bei km 12-55

Die Kleine Ybbs von km 12-55 bis km 10-89    ..........

Der Dirnbach r. bei km 10-89........................

Die Kleine Ybbs von km 10-89 bis km 8*35 ............

Der Haselgrabenbach r. bei km 8-35..................

Die Kleine Ybbs von km 8-35 bis km 5-81 .............

Der Prollingbach 1. bei km 5-81......................

Die Kleine Ybbs von km 5-81 bis zur Mündung...................17-5 „

Der Fluß durchquert auf der Strecke bis zum Dirnbache eine Reihe von Triasschichten quer auf ihr Streichen, und zwar zuerst Hauptdolomit, dann Lunzer Sandstein und Gutensteiner Kalk. Bei der Schrottmühle gelangt der Bach in ältere, dem Neokom zuzurechnende Flyschschichten und bildet dann östlich von Ybbsitz bis zur Mündung ungefähr die Grenze zwischen der tria-dischen Mittelgebirgslandschaft und der aus Flysch bestehenden Voralpenzone.

Die Kleine Ybbs führt nur geringe Geschiebemengen von kleiner Korngröße.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Einzugsgebiete 38% auf Acker, Wiesen- und Gartengründe, 50% auf Waldbestände, 11% auf Alpen und Hutweiden und 1 % auf unproduktives Gelände.

W asserkraftverhältnisse.

Die gesamten vorhandenen Wasserkräfte der besprochenen Flußstrecke beziffern sich für das jährlich wiederkehrende Niederwasser mit 1513-9 Brutto-Pferdekräften und verbleiben hiervon, abzüglich der durch bestehende Werke und Gefällsverluste verbrauchten 680-5, beziehungsweise 188-9 Brutto-Pferdekräfte, noch 644-5 als verfügbar.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne' 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenutzten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser .angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenutzten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben, bereits stattfindende Wasserbenutzung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Anderfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 112, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Seebaeh Der Prollingbaeh

von km OOO bis km 6 42. von km OOO bis km 373.

Flußband.

Die Kleine Ybbs

von km OOO bis km 12 55.

Mittelsee

Flußband.

(Unt.) Lunzer See „ llf

Flußband.

Pro/(ingbäcT>vYbbsitz

Lunz

Prollingbaeh

Seebach

VL\.

TB*

Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs. Flußgebiet III. Ordnung: Seebach.

m 770T

Zeichenerklärung:^) größere Ortschaft,

@ industrielles Kraftwerk, ® Elektrizitätswerk-.

m530_

Ybbsitz § /

Flußgebiet III. Ordnung: Kl. Ybbs. Flußgebiet IV. Ordnung: Prollingbaeh.

IT1470

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Ybbs. Flußgebiet III. Ordnung: Kl. Ybbs.

760--

520--

■460..

750--

Längenprofil.

510..

450..

Längen profil.

740--

500. -

Längenprofil.

730--

Abflußmengen

490..

Abflußmengen „„

bei Niederwasser. 1 s₃e₀^₄₃₀

Abflußmengen

720--

710--

bei Niederwasser.

n—r

I sek

t280 480--

..260    470- -

. .280 420..

E. .260 410..

bei Niederwasser.

_i500 l/sek

in

i !l

..1400

700--

..240 460..

t-

Seehöhe in Metern

690--

680--

670--

660- -

650--

640--

Wehr

II

ii

11

1!

■■

II

lljlij

. .220    450..

. .200 440. -

180    430..

iüjij

<X>

-o

160    420..

Seehöhe in Metern

!> l!Ü!

ii

m

TTh-.ii i

⁼ .240 400..

li-S

!!§

i !!i

630--

_=5-.140    410..

! Ic«

III jj.S--'²⁰ «0.. jj ij e=

III |! So-100    390. -

Ii

ii 1 111

" | |l i,

I

u iji

!| !||i!j! t

Ij I I j III I ii ^1-180 370|_£

|||    || *_| | <g

! ¹    ¹ l|! l] !^_Ll60 360l J

'1-^4.220 3904. E I loo

. .200 380.

ll P.

.E

Haselgrabenbach

Prollingbaeh

1Ü¹

i| ! j | ijl

ii

!i

Ii!

. .1300

Abflußmengen

620--

810--

Wehr —

I!

II ei

80    380.-

.. 60    370..

! ! I jj 'S 1 lilii

i    iii li i I

ii    lilii':!!:!!¹

ii

11

600--

Längenprofil

590

Werkskanal

Vi n u

Ms

n

111

Ä-

i tfK'

ll illI

ij ü I j j! ii j' il ! j !

Wehranlagen 1

. .140 350..

. .120 340..

-5

ra

ii

.. 40    360. -

11

II

II

.100 330..

80 320..

580

Werkskanäiejj O—!^wtAw!>    0

20    350

\\

i_$-$-<5—

km 6    5    4    3    2    1    0

340

km 3-73

-O-

ijfjj jjji jj j jill! Ü üSil Ijjjjjiii

ii l||lll

oM Mt iii I '1 li \-4Ą

60 310..

40 300.. _

20 290.

0 280ä

178-2

! 180-2 „„ T180 PS

PS 140 T

Wasserkräfte.

/I verfügbare, /I verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar. _ 140 PS

156-7

iüwVi H5.9

145-2

144-8

55-4

144-4

171-5

167-4 L -170 165-4/ *

..160

155-4

155-0

¹⁵⁷⁻⁶

151-0

151-9

148-6/147-9

..150

145-6

139-3

136-2/0136-3

130..

131-1

..130

133-2

126-4

128-5

126-0

123-5

/]«

120..

..120

120-5

110..

..110

111-9

113-4

9/

113-8

110-8

109-3

100..

..100

99-5

99-1

96 9

940

90..

..90

93-6

93lp65

87-9

905

15:3

Brutto-Pferdekräfte

80..

70..

60..

50..

40..

30..

32-1

29-1

28-1,

27-3

4-8

..80

..70

61-3

59-5

..60

Brutto-Pferdekräfte

77-7

77-3

75-6

49-8,

47-3,

43-

33-1

cp

31-01 S

26-3

..50

70..

60..

50..

..40    40..

..30

30..

55-1

53-2

45-3

42-9

37-4 J 37-7

330

71-2

65-8

68-5

57-3

16-3

28-31

73-0

55^54-7

52-8

51-7

147-0

27-7

42’7 rf4i$

34-5 J 349

31-9i

33-8

1-2

241124-8

20..

24-1

16-6

22-3

..20 20..

18-S

21-6

2-3

13-8/

16-2

13-3

10..

.10

10..

7-6

7-2

oiV4L

Kilometrierung 6    5    4

Werkskanäle

SWHW ± 6 3    2    10

Werke 1 bis 5.

4*3 H 8

Werkskanäle

km 3-73

-<>

i 1 1 i-i-'*-

Werkskanäle h H

1. Hammerwerk d. Ludw. Krenl 1. Hausmühle d. Adolf Freiherrn Bachofen v. Echt 2. Mühle d. Leop. Molterer

² Werke 1 bis 21.

181715 13 12 10 9    8    ⁷ 6 5 4 3 2 ,1

Hl—Ifjil^HH |HMHMHHHIr

12.    Hammerwerk d. Franz Schölnhammer

13.    Schleife d. Karl Schölnhammer

HHH

2.    Lohstampfe d. A. Fallmann

3.    Hausmühle d. Ing. Hugo Gröger

Wasserwerke 4- Säge und Hausmühle d- Karl Fahre"ber8er

5. Säge d. Dr. Karl Kuppelwieser

II

. .1200

uni*

iii iS

ijl i| KJ iji

'! j| ni'L 11! \%^ M-inr

ü! i!!! !:ii

ii!

ll

ill

..1100

. .900

Abflußmengen in Sekundenlitem

Ii j!

jüim

I :    Ijl ij

ij

..800

i!!

jji¹

i!!

!!

n

u

jjji

Ii! !

!i!!

!l! ii!

j I ijl ¹ I 11

! !il

! ii!

! Id

!!!

!i!

i!

iü

..700

..600

..500

..400

. .300

..200

1 11

I 1"

100

li II1

ii 1 ii u 11«

i—O—L-0—(^iu-o—MJi

km 12    11    10    9    8

..140    -700 PS

..130

. .120 . .600

..110

..90

..80

..70

ii!!

II 11

ll

853-7

807-9

742-3

my

701-0

900 PS

800

700

6450.

660-2

638-7

605-7

594-4,

565-6

557 0/^64-4

527-1

I529-7

..600

Brutto-Pferdekräfte

..500

..400

..60    ..300

..50

..40    . _200

.30

..20

Imiinii

10

Brutto-Pferdekräfte

297-1

275-9

505-0/513-6

463-J⁴⁷⁶'⁸

454-9/459-8

423-4

419-81

389-8 J391-0 394-2/

409-4

380-7/

354-6J

354-9

343-6

314-8

307-4i

505-7,

470-1

447-7

460K)

431-1

386-7

337-0

31V

..500

414-2

..400

Brutto-Pferdekräfte

348-7

323-3

254-9 J2560

244-9i

212-8

27V5

280-1

284-3

243-31

257-9

261-2

..300

234-8/239-7

203-3)

199-71

170-9

241-1

259-9

r213-7

189-3/196-4

..200

156-7.

125-2

114-

. .100 103-6Jl64'4g₄

:: 39-i,

161-8,

135-7

164-7

162-9

164-1

128-0

137-0

89-9 1931S?

84-8

88-2

76-2

- _100

»2-8

67-6

21-6/

0-6

5    4    3    2    1

6 5 4 HHH H H

km 12    11    10    9    8    7    6

19    1817    161513 12

Werkskanäle (==(    HH HHH N MN N

1.    Holzpappenfabrik d. Leo Smrczko " 6 5    67

2.    Furnier- u. Holzwarenfabrik d. Lud. Jax 10. Hammerwerk d. Peter Ginzier

Werke 1 bis 19

i“

HH

11.    Hammerwerk d. Peter Ginzier

12.    Säge u. Mühle d. Jos. Schaupp

13.    Mühle, Lohstampfe u. Säge d. Jos. Langsenlehner

14.    Tischlerei d. Wilh. Langsenlehner

15.    Zeugschmiede d. Leop. Schölnhammer

16.    Zeugschmiede d. Ferd. Lietz

17.    Hammerwerk d. Ant. Welser

14. Schleifen d. Franz Schölnhammer u. d. Josefa Steininger 3. Mühle d. Kajetan Fahrnberger

4.    Geschirrfabrik d. Leop. RieQ

5.    Mühle, Säge und landwirtschaftl. Maschinenantrieb d. Joh. Hönigl

6.    Mühle d. Peter Steinauer

3.    Lohstampfe d. Josef Sengstschmied

4.    Schmiedewerk d. Vereinigten Schmiedegewerke Vbbshz 15. Schleife d. Egydius Stockinger

16. Schleife; Kaiser Franz Joseph-Stiftung d. nied.-österr.

5.    Hammerwerk d. Josef Weißenhofer

6.    Hammerwerk d. Aug. Wagner

7.    Schleife und Hammerwerk d. Eduard Weißenhofer

8.    Schmiedewerk d. Franz Schölnhammer

9.    Hammerwerk und Schleife d. Ant. Bruckner

10.    Hammerwerk d. Ambros. Weißenhofer

11.    Schleife d. Ambros. Weißenhofer

Handels- u. Gewerbekammer

17.    Schleifen d. Gemeinde Ybbsitz

18.    Elektrizitätswerk der Gemeinde Ybbsitz

19.    Drechslerei der Gemeinde Ybbsitz

20.    Lohstampfe d. Stehpan Riegler

21.    Zeugschmiede d. Johann Schrottmüller

7.    Zeugschmiede d. Ambr. Damisch

8.    Mühle u. Säge d. Jos. Fleischanderl

9.    Säge und Mühle d. Anton Mann u. Mühle 18, Zeug- u. Pfannenschmiede d. Gebr. Sagbauer u. Komp, d. Josef Hafner

19. Säge u. Mühle d. Fr. Hinterleitner

I

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 113, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Valserbach von km 0*00 bis km 7*60.

Der Pfundersbach von km 0*00 bis km 12-97.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Valserbach.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Pfundersbach.

1CII. 5DO I

A'

s"~

y\ —\

co

er

co

rr

Situationsskizze.

Malsstab.

(2103 m) streicht. In ihrer nunmehr nördlich gerichteten Fortsetzung überschreitet sie das Valserjoch (1933 m), den Plattspitz (2672 m), die Domenar-spitze (2718 m) und die Sattelspitze (2669 m) und zieht nun in nordöstlicher Richtung über die Wilde Kreuzspitze (3135 m) und das Sandjöchl (2646 m) wieder zur Sandjochspitze.

/----

__<•

/

Lisbrugg

Qj

$>>

'eWatP\l>iwi C)

•■ o\ /er/ . ,

t te/#

JP- I

Das gesamte Einzugsgebiet des Valserbaches von Quellen bis zur Mündung beträgt 66⁻7 km³ und läßt sich in folgender Weise gliedern:

Der Valserbach von den Quellen bis km 7-60 inklusive des Jochtalbaches .........................

Der Valserbach von km 7⁻60 bis km 4'30

Der Altfaßbach 1. in km 4-30...........

Der Valserbach von km 4-30 bis km 4-29

Der Obereckelbach r. in km 4-29.......

Der Valserbach von km 4-29 bis km 2-36

Der Boarbach 1. in km 2-36............

Der Schwarzbach r. in km 2-36.........

Der Valserbach von km 2‘36 bis km 0’00

Va

\Ochsensprun§.

/.

••7 5?'

Ją,-

v Koh/grubęrft

.....'

10

H-,

36-4 km2 7-9 „ , 11-5    „

0-0 „ 2-0 „

2- 4 „ 0-6 „ 2-8 „

3- 1    „

Die obersten Ausläufer des Valsertales wurzeln in den verschiedenen Schiefern (Ton-, Kalk-, Chloritschiefer), welche die südliche Umhüllung des Zillertaler Hauptkammes bilden. Auf der Strecke vom Ochsensprung bis Vals quert der Bach nördlich fallende Gneisschichten, welche die weiter südlich folgende Brixner Granitmasse überlagern. In letzterer bleibt der Bach bis zu seinem Austritt ins Pustertal bei Mühlbach. Das Tal ist meist enge, nur bei Vals findet sich eine größere Weitung, welche von einem mächtigen Schuttkegel eingenommen ist.

Der Valserbach führt bis Valserbad nur wenig Geschiebe und nur solches * von geringer Größe. In seinem sehr steilen Unterlaufe dagegen finden sich im Dachbette Blöcke bis zur Größe von %m' vor.

Von dem geschilderten Einzugsterritorium entfallen beiläufig 45% auf Hutweiden und Alpen, 30% auf Wald, 5% auf Wiesen, 5% auf Äcker und Gärten und 15% auf unproduktiven Boden.

...

.•*

Vjocmäit

........ , J/

tYals j $ '

Aweilpnlal

OJ

-O

W asserkraftverhältnisse.

■V

12

CU

T3

Cr

\ Volker Bud

X A ■ N\

\#\    r#*'²

""^y^/mhlbach

\

Minii)J/''    N

CD

In der bearbeiteten Bachstrecke sind bei jährlich zu erwartendem Niederwasser insgesamt 4706*2 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von denen dermalen 476*1 durch bestehende Wasserkraftanlagen ausgenützt und 122-7 durch Gefälls-verluste verbraucht werden, so daß noch 4107-4 Brutto-Pferdekräfte zur Verfügung stehen.

Der Pfundersbach.

Beschreibung des Gebietes.

00«

CO

zur

Der Valserbach.

Beschreibung des Gebietes.

Der Valserbach entspringt am Südabhange der Sandjochspitze der Zillertaleralpen, nimmt zunächst bis zur Einmündung des Jochtalbaches, km 7-60, seinen Lauf in südlicher Richtung, biegt dann nach Südosten ab und durchzieht das nach ihm benannte, sich allmählich verengende Valsertal. Von Valserbad abwärts fließt der Bach, die südöstliche Hauptrichtung beibehaltend, in kaskadenartigem Laufe durch eine von reichbewaldeten Hängen begrenzte Schlucht und ergießt sich unterhalb Mühlbach in die Rienz.

In der im vorliegenden Katasterblatte behandelten Strecke von 7’60 km Länge weist der Valserbach bei einem Höhenunterschied von rund 666 m ein mittleres Gefälle von 88 %„ auf. Von charakteristischen Gefällsstrecken sind hervorzuheben: der Oberlauf von km 7-60 bis km 5-70 mit 52%,, Gefälle, die anschließende Abflachung bis km 3‘50 mit 45 %* und der steile Unterlauf von km 3‘50 bis zur Mündung mit einem relativen Gefälle von 134°/

Die Wasserscheide des Valserbachgebietes verläuft von der Sandjochspitze (2780 m) in östlicher Richtung zum Rübespitz (2789 m), zieht dann längs des Höhenzuges, welcher durch den Eselskopf (2835 m), die Rothwand (2935 m), die Seefeldspitze (2717 m), die Bretterspitze (2698 m), den Fallmetzer (2596 m) und den Gitsch (2509 m) gekennzeichnet ist, vorwiegend nach Südosten, wendet sich bei letzterem Gipfelpunkt nach Süden, führt über den Kleinberg (2264 m) durch den Lobenwald zur Kirche von Meransen (1419 m) und fällt sodann in ebenfalls südlicher Richtung zur Mündung des Valserbaches in die Rienz ab. Von der Einmündungsstelle ersteigt die Begrenzungslinie am rechten Ufer in westlicher Richtung das Brandeck (1743 m), von welcher aus sie in nordwestlichem Zuge über den Alten Karl (2041 m) zum Hinterberg

Der Pfundersbach entsteht durch Vereinigung des Weiterberg- und Eis-bruggerbaches, welche beide am Südabhange der Zillertaler-Alpen entspringen; ersterer kommt von der Weiterbergalpe, letzterer ist der Abfluß des Eisbrugg-Sees. Vom Vereinigungspunkte beim Daan zwängt sich der Pfundersbach in südöstlicher Richtung durch eine stellenweise beiderseits von senkrechten Felswänden gebildete tiefe Klamm und eilt unterhalb Pfunders, die gleiche Hauptrichtung beibehaltend, über Blöcke und Stufen stürzend bis Schaldern. Nach Aufnahme des Schmansnerbaches wendet sich der Bach nach Süden und durchfließt in sanfterem Laufe bis Nieder-Vintl das Pfunderstal. Bei Nieder-Vintl biegt er nach Südwesten ab und folgt dieser Richtung bis zu seiner Einmündung in die Rienz.

In der behandelten Flußstrecke des Pfundersbaches vom Daan bis zur Mündung beträgt das Gesamtgefälle rund 680 m, das einem durchschnittlichen Gefälle von 52 %« entspricht. Man unterscheidet folgende charakteristische Stufen: Die oberste Steilstufe von km 12-97 bis km 10-95 mit 103%„, die Mittelstrecke von km 10-95 bis km 5-30 mit 55 %„ und die bis zur Mündung reichende Strecke, welcher ein Gefälle von 30 %„ zukommt.

Die Umrahmung des Nährgebietes des Pfundersbaches verläuft von der in der Spezialkarte mit 3275 m kotierten Spitze des Weißzint ausgehend zunächst in südlicher Richtung über die Eisbruggscharte (2543 m), die Napfspitze (2992 m), den Roten Rüffel (2876 m) und den Schwarzen Rüffel (2752 m) zum Dengelstein (2700 m), schwenkt dort nach Südosten ab und führt über das Rieglerjoch (2438 m) und das Passenjoch (2682 m) Gruppachspitze (2709 m). In einem scharfen nach Westen offenen Bogen zieht sie hierauf zur Eidechsspitze (2740 m), wendet sich dort nach Süden über den Alten Berg (2385 m) und unweit an der Kirche von St. Margareth (1326 m) vorbei zum Margenkopf (1443 m) und sinkt von letztgenannter Höhe südwestlich verlaufend über Nieder-Vintl zur Mündung des Pfundersbaches in die Rienz herab. Am rechten Ufer erhebt sich die Trennungslinie in nördlicher Richtung zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 873 m bezeichneten Punkt, zieht hierauf nordwestlich bis zum Stollberg (1835 m) und erreicht sodann in nördlicher Richtung den Gitsch (2509 m). Vom Gitsch an bis zur Sandjochspitze (2780 m) folgt sie in vorwiegend nordwestlichem Zuge

(Fortsetzung auf der 7. Seite.)

10

11

12 j 13    14    15    16

17 I 18

19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abfluß-menge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Valserbach von km 0*00 bis km 7*60.

000

696-1

450

620

800

011

717-2

21-1

450

620

800

620

174 4

7-9

0-17

725-1

450

620

800

620

65-3

725-4

450

620

800

0-3

620

2-5

0-31

740-3

450

620

800

14-9

620

123-2

0-33

742-4

450

620

800

2-1

620

17-4

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen in Mühlbach (km 0-65) und in Valserbad (km 3-57) wurden auf den Pegel in Valserbad bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen 144°/₀, respektive 200°/₀ des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten in den Bachstrecken von fern 0 00 bis km 0-83 und von km 3-46 bis km 7-60 durch geometrische Nivellements, in der übrigen Streeke auf barometrischem Wege.

748-7

450

620

6-3

800

620

52-1

0-38

750-8

450

620

800

2-1

620

17-4

753-2

450

620

800

2-4

620

19-8

0-40

753-8

450

620

800

0-6

620

50

387-6

734

435-8

bis

0-45

758-3

450

620

'800

4-5

620

37-2

Mühlbach

Mühlbach

0-48

0-50

0-65

0-66

0-83

1-30

1-55

1-98

2-36

760-4

762-4

765-0

779-1

780-3

780-4

801-3

805-1

857-0

887-0

9410

1029 0

450

620

800

2-1

620

17-4

450

620

800

20

620

16-5

450

620

800

2-6

620

21-5

440

610

790

14-1

615

115-6

440

610

790

1-2

610

9-8

440

610

790

0-1

610

0-8

440

610

790

20-9

610

1700

440

440

440

430

430

430

430

410

610

600

600

590

590

580

580

550

790

780

770

760

760

750

750

720

3-8

610

30-9

51-9

300

540

88-0

605

600

595

590

418-7

2400

428-4

692-3

1779-4

(Boarbach)

00

580

0-0

(Schwarzbach)

- 2-84

2-63

1076-0

410

550

720

47-0

550

344-7

3-10

11300

400

540

710

54-0

545

392-4

3-46

1162-0

400

540

700

32-0

540

230-4

Tirol

Brixen

3-50

3-54

3-59

3-63

4-29

4-30

5-70

5-83

5-98

1164-5

1168-3

1169-6

1171-5

1173-6

1174-9

1202-0

1203-6

1262-4

1270-8

12720

1283-5

400

400

400

400

400

400

390

360

360

290

270

270

270

270

540

540

540

540

540

540

530

490

490

400

370

370

370

360

700

700

700

700

700

700

690

640

640

520

480

480

480

470

2-5

3-8

•    1-3

1-9

2-1

1-3

27-1

540

540

540

540

540

540

535

180

27-4

9-4

13-7

15-1

9-4

193-3

(Obereckelbach)

1-6

490    10-5

(Altfaßbach)

58-8

385

301-8

40-8

9-1

1214-4

bis

8-4

1-2

11-5

370

370

365

41-4

5-9

56-0

Vals

Vals

6-02

6-30

6-39

6-76

6-80

6-87

6-92

705

7-16

7-39

7-59

7-60

1286-7

1287-7

1306-9

1311-5

1312-5

1334-3

1338-8

1340 1

1341-3

1344-3

1345-4

1348-8

1351-8

1352-8

1355-2

1360-3

1361-4

1361-7

270

270

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

250

250

250

250

360

360

350

350

350

340

340

340

340

340

340

340

340

340

330

330

330

330

470

470

460

460

460

450

450

450

450

450

450

440

440

440

430

430

430

430

3-2

1-0

19-2

4-6

10

21-8

4-5

1-3

1-2

3-0

1-1

30

1-0

2-4

5-1

1-1

0-3

360

360

355

350

350

345

340

340

340

340

340

340

340

340

335

330

330

330

Summe .

15-4

4-8

90-9

21-5

4-7

100-3

20-4

5-9

5-4

13-6

5-0

15-4

13-6

4-5

10-7

22-4

4-8

1-3

4706-2

47-7

40-2

677-8

bis

15

476-1

122-7

4107-4

Anteil an

r.

c/>

jL>

CJ

io

11

12 I 13 I 14    15    16    17

18 I 19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Der Pfundersbach von km 0*00 bis km 12*97.

0-00

736-2

890

1220

1680

003

737-3

890

1220

1680

11

1220

17-9

0-11

738-4

890

1220

1680

1-1

1220

17-9

0-22

740-4

890

1220

1680

2-0

1220

32-5

0-30

742-6

890

1220

1670

2-2

1220

35-8

744-0

890

1220

1670

1-4

1220

22-8

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in Nieder-Vintl (km 0-95) und in Pfunders (km 9-89) durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind in Nieder-Vintl mit 127%, respektive 151% und in Pfunders mit 135%, respektive mit 162% der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Nieder-Vintl

Nieder-Vintl

0-35

0-59

0-60

0-84

0-88

1-49

745-3

745-7

751-0

751-1

757-2

759-9

760-4

761-9

777-9

890

890

880

880

880

880

880

880

870

1220

1220

1210

1210

1210

1210

1210

1210

1200

1670

1670

1660

1660

1660

1660

1660

1660

1640

1-3

0-4

5-3

01

6-1

2-7

0-5

1-5

16-0

1220

1220

1215

1210

1210

1210

1210

1210

1205

21-1

6-5

85-9

1-6

98-4

43-6

222-1

153-1

1423-5 bis

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstation Nieder-Vintl.

Die Gefällsverhältnisse des Pfundersbaches wurden in der Strecke von Bach km 0-00 bis km 7-80 durch trigonometrische, von Bach km 7-80 bis km 12-97 durch barometrische Nivellements festgestellt. Dagegen sind die durch Werke in Anspruch genommenen Gefällsstufen auch in der oberen Strecke durch geometrische Nivellements erhoben worden.

8-1

24-2

257-1

- 2-60-- 2-70-

2-32

800-4

800-7

850

850

1180

1180

1610

1610

22-5

1190

357-0

0-3

1180

4-7

2-99

821-1

830

1160

1580

20-4

1170

318-2

3-37

840-5

830

1150

1570

19-4

1155

298-8

841-8

830

1150

1570

1-3

1150

19-9

3-55    850-1

820

1140

1560

8-3

1145

126-7

770

1070

1470

(Lehmgrubenbach)

3-80    853-0    760

1060

1460

2-9

1065

41-2

3-88    856-0    760

1060

1460

30

1060

42-4

Weitental

Weitental

4-31

5-06

868-0    750

868-3

888-6

750

730

889-3    730

5-30    897-0

730

710

1050

1050

1030

1030

1020

1000

1450

1450

1430

1430

1420

1390

12-0

1055

168-8

0-3

20-3

0-7

7-7

1050

1040

1030

1025

4-2

281-5

9-6

105-2

(Forstbrunnbach)

5-60    913-6

700

990

1380

16-6

995

220-2

121-3

159-3

1749-1

off»

6-20    934-7

680

970

1350

21-1

980

275-7

6-65    961-8

670

950

1330

27-1

960

346-9

Tirol

Brixen

- 7-54-

- 7-66-

7-19    975-0

7-58

993-5

660

930

1310

13-2

940

165-4

650

920

1300

18-5

925

228-2

994-2    650

920

1300

0-7

920

8-6

7-80 1005-0

640

910

1290

10-8

915

131-8

600

860

1230

8-57 1041-6

590

850

1220

(Schmansnerbach) 36-6    855    417-2

8-72 1050-9

590

840

1210

9-3

845

104-8

8-88

1059-8

590

840

1210

8-9

840

99-7

1061-9

590

840

1210

2-1

840

23-5

8-90 1066-0

590

840

1210

4-1

840

45-9

570

810

1170

(Valzarerbach)

9-05    1079-0

570

810

1170

130

810

140-4

550

790

1140

(W eißsteinerbach)

9-39    1097-5    540

780

1130

18-5

785

193-6

58-5

111-4

11a

1219-7 bis

9-51

1102-0    540

780

1130

4-5

780

46-8

13b

9-55

1106-5

540

780

1130

4-5

780

46-8

1106-9    540

780

1130

0-4

780

4-2

9-74    1121-1

540

780

1130

14-2

780

147-7

Pfunders

Pfunders

9-78 1124-0

9-82

540

500

1130-8    500

780

740

740

1131-8    500    740

9-83    1133-0

500

740

1130

1080

1080

1080

1080

2-9

780

30-2

(Lehenbach)

6-8

10

1-2

740

740

740

67-1

9-9

11-8

470

700

1030

(Kohlgruberbach)

9-87 1138-5    470

700

1030

5-5

700

51-3

10-00

1146-8    470

700

1020

8-3

700

77-5

1147-2    470

700

1020

0-4

700

3-7

10-53 1185-0

460

680

1000

37-8

690

347-8

410

610

900

(Graf-Valzarerbach)

10-86    1203-0    410

600

890

18-0

605

145-2

10-95    1207-0

410

600

890

4-0

600

32-0

14

390

580

860

(Dorferbach)

22-1

28-4

833-8 bis

10-98

1207-5    390

580

860

0-5

580

3-9

1208-3    390

580

860

0-8

580

6-2

11-03 1210-0    390

580

860

1-7

580

13-1

11-33    1232-1

380

570

850

22-1

575

169-4

11-36

1233-9    380

570

850

1-8

570

13-7

1236-6    380

570

850

2-7

570

20-5

12-03    1354-0    370

550

820

117-4

560

876-6

12-97 14160    360

530

790

62-0

540

446-4

1323-0

Summe .

7425-3

424-0

452-2

6549-1

10

11

12

13

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name'des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunde

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Valserbach von km 0*00 bis km 7*60.

0000

725-4

km 0‘11 bis km 0-17

420

420

Werkskanal 1. U.

0045

0-061

0000

723-5

719-9

717-2

753-8

420

420

420

420

420

420

420

420

1-9

3-6

2-7

10-6

10-6

Mühle

Johann Peintner

20-2

20-2

15-1

15-1

km 0-31 bis km 0-40

Werkskanal r. U.

753-0

420

420

0-8

4-5

4-5

0*086

741-7

11-3

420

420

Säge und Mühle

Albin Mitterer

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 11. Mai 1886, Z. 3922

63-3

63-3

0 091

740-3

420

420

1-4

7-8

7-8

0-000

750-8

200

30

O)

km 0-33 bis km 0-38

Werkskanal 1. U.

0050

0-055

750-4

744-7

742-4

200

200

200

30

30

30

0-4

5-7

2-3

1-1

0-2

Säge

Josef

Rauchenbichler

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 11. Mai 1886, Z. 3922

15*2

2*3

61

0-9

km 0-45 bis km 0-48

0000

762-4

150

150

Werkskanal 1. U.

0025

0031

0-000

762-1

758-5

758-3

780-3

779-0

150

150

150

530

150

150

150

440

0-3

0-6

0-6

3-6

0-2

Mühle

Josef Tauber

7-2

7-2

0-4

0-4

cn

km 0-50 bis km 0‘65

530

440

0-052

775-3

530

440

1-3

3-7

Tischlerei

Josef

Schennecker

26*1

21*7

9-2

7-6

Mühlbacher Werkskanal 1. U.

0-107

774-9

771-0

530

530

440

440

0-4

2-8

2-3

3-9

Kunstmühle

Anna Peintner

27-6

22-9

0-152

769-3

530

440

1-7

12-0

100

765-0

530

440

4-3

Schmiede

Martin Brücker

30-4

25-2

0-155

765-0

530

440

00

0-0

00

0000

05

km 0’68 bis km 0-83

805-1

610

440

1600

Werkskanal r. U.

0-156

804-9

780-6

610

440

0-2

1600

610

440

24-3

1600

Holzschleiferei und Pappenfabrik

Josef von Pretz

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 12. Oktober 1899, Z. 8085, Konzessionsdauer bis 12. Oktober 1939

197-6

142-6

518-4

1-6

1-2

4-3

0171

780-4

610

440

0-2

1-6

1-2

4-3

1600

km 3-50 bis km 3-54

0000

1169-6

540

400

Werkskanal r. U.

0-032

1169-2

1165-2

540

400

540

400

0-4

2-9

2-1

4-0

Säge

Anton Meßner

28-8

21-3

0 041

1184-5

540

400

0-7

5-0

3-7

00

km 3-59 bis km 3’63

0-000

1174-9

290

290

Werkskanal 1. U.

0040

1174-6

1171-5

290

290

0-3

1-2

1-2

290

290

3-1

Mühle

Anton Meßner

12-0

12-0

0043

1171-5

290

290

0-0

0-0

00

CD

km 5-70 bis km 5-83

0-000

1272-0

200

200

Werkskanal r. U.

0-125

1267-4

1264-0

200

200

200

200

4-6

3-4

Mühle

Kajetan Züngerle

9-1

91

12-3

12-3

0-131

1262-4

200

1-6

4-3

4-3

200

km 5-98 bis km 6-02

0-000

1287-7

180

180

Werkskanal 1. U.

0031

1287-0

1283-7

180

180

180

180

0-7

3-3

Mühle u. Stampfe Georg Meßner

7-9

7-9

1-7

1-7

0-041

1283-5

180

180

0-2

0-5

0-5

km 6-30 bis km 6-39

0 000

1312-5

180

180

Werkskanal r. U.

0-055

1311-2

1308-2

180

180

180

180

1-3

3-1

3-1

30

Mühle

Leonhard Stampfl

7-2

7-2

0-085

1308-9

180

180

1-3

3-1

3-1

tso

km 6-76 bis km 6-80

0000

1340-1

120

120

Werkskanal 1. U.

0030

1338-8

1335-0

120

120

1-3

2-1

2-1

120

120

3-8

Mühle

Thomas Pichler

6-1

6-1

0 038

1334-3    120

0-7

1-1

1-1

120

km 6-87 bis km 6-92

0-000

1345-4

160

160

Werkskanal r. U.

0-045

1344-4

1341-3

160

160

10

2-1

2-1

160

160

3-1

Mühle u. Stampfe Josef Züngerle

6-6

6-6

0050

1341-3

160

160

00

0-0

0-0

km 7-05 bis km 7-16

0-000

1352-8

140

140

Werkskanal 1. U.

0-095

1351-6

1348-9

140

140

140

140

1-2

2-7

Mühle

Balthasar Pichler

5-0

5-0

2-2

2-2

0110

01

0-2

0-2

1348-8

140

140

Cn

km 7-39 bis km 7-59

0000

1361-4

160

160

2-7

5-8

5-8

Werkskanal r. U.

0-200

1358-7

1356-0

160

160

160

160

2-7

Mühle u. Dresche

Eva Züngerle

5-8

5-8

0-205

0-8

1-7

1-7

1355-2

160

160

Zusammen .

476 1

386-4

122-7

109-6

10

11

12

13

14

15    16

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Der Pfundersbach von km 0*00 bis km 12*97.

Pfundersbach km 0-03 bis km 0*130, Post 2

o-ooo

743-4

4-1

Badwasserkanal r. U.

739-3

0-113

739-2

01

1-9

Bad

Alois Rieper

0-140

737-3

0-000

744-0

500

360

km 0-11 bis km 0’30

0-6

4-0

2-9

500

360

Werkskanal r. U.

0-130

0-193

743-4

739-4

738-4

500

360

4-0

* Abzweigung des Kanales Post 1

500

360

1-0

Säge

Alois Rieper

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 26. Dezember 1884, Z. 8705

26-7

19-2

* Während der Wintermonate, somit zur Zeit des Niederwassers und Minimalwassers, außer Betrieb.

6-7

4-8

500

360

km 0-22 bis km 0-35

0-000

745-7

720

530

0-6

5-8

4-2

Werkskanal 1. U.

0068

0-132

0-000

745-1

741-8

740-4

759-9

720

530

3-3

720

530

1-4

Säge

Luise von Aufschnaiter

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 26. Dezember 1884, Z. 8705

31-7

23-3

13-4

9-9

720

530

440

220

600

1-5

8-8

4-4

12-0

km 0-59 bis km 0-84

0-093

Werkskanal 1. U.

0-224

0-244

0-000

758-4

754-9

753-6

751-1

751-0

761-9

440

440

440

440

440

700

220

220

220

220

220

660

600

600

700

3-5

1-3

2-5

o-i

0-4

Gerberei und Mühle

Mühle

Johanna Gasser

Leopold

Klammer

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 14. August 1900,-Z. 7616

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 14. August 1900, Z. 7616

20-5

14-7

10-3

28-0

7-6

3-8

7-3

0-6

0-3

3-7

3-5

3-7

Cn

Werkskanal r. U.

761-5

700

660

700

0-127

10-3

751-2

.700

660

700

Elektrizitätswerk, Kunstmühle und Wollkartatsche

Alois Rieper

Dekrete der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 20. Juli 1901, Z. 6491 und vom 2. Juni 1908, Z. 6746

96-1

90-6

961

o-i

0-9

0-9

0-9

0164

751-1

700

660

700

0-000

800-7

150

150

5-3

10-6

10-6

795-4

150

150

0-300

1-3

Mühle

794-1

150

150

Georg

Birkstaller

** 2-6 ** 2-6

** Zur Zeit der Aufnahme im Bau.

2-4

4-8

4-8

CO

km 1-49 bis km 2-32

0-450

791-7

150

150

2-3

Mühle

Werkskanal r. U.

0-620

0-660

0-832

789-4

787-8

785-6

784-8

782-5

777-9

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Georg Birkstaller und Konsorten

4-6

4-6

1-6

2-2

0-8

3-2

3-2

Mühle

Stephan Kofler

4-4

4-4

1-6

1-6

2-3 Mühle u. Stampfe

Johann Pichler

4-6

4-6

4-6

9-2

9-2

<!

km 2-99 bis km 3-37

0000

841-8

320

320

3-7

15-8

15-8

Werkskanal 1. U.

0-144

0-377

838-1

833-7

821-1

0-000    889-3

883-8

320

320

320

320

4-4 Säge u. Schmiede

Cyriak

Unterberger

18-8

18-8

12-6

53-8

53-8

320

320

110

110

5-5

8-1

8-1

110

110

0-195

2-9

880-9

110

110

Mühle und Lodenwalkerei

Johann Klapfer

4-3

4-3

0-6

0-9

0-9

880-3

110

110

0-357

0-7

oo

km 3-80 bis km 5-06

879-6

110

110

8-0

Mühle und Lodenwalkerei

Anton Neumair

1-0

1-0

11-7

11-7

Werkskanal 1. U.

0-717

0-867

1-374

871-6

870-0

110

110

1-6

Mühle

Johann Lechner

110

110

0-5

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 13. April 1885, Z. 1825

2-3

2-3

0-7

0-7

869-5 HO

867-8    110

859-5    110

856-2    110

1-418    853-0    110

110

110

110

110

110

1-7

8-3

3-3

3-2

Mühle

Schmiede

JosefWeißsteiner

Johann Lanz

Fürtrag .

2-5

2-5

12-2

12-2

4-8

4-8

4-7

4-7

237-0

198-0

191-4

174-6

10

11

12

13

14    15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .

237-0 198-0

191-4

174-6

CO

km 3-88 bis km 4-31

Werkskanal r. U. .

0-000    868-3    840

865-9    840

620

620

0-240

862-0    840

859-6    840

620

620

2-4

26-9

19-8

2-q Säge, Schmiede und Schleiferei

Johann Putzer

43-7    32-2

2-4

26-9

198

0-416

2-6

Mühle

Alois Leitner

857-0    840

29-1    21-5

620

1-0

0-428    856-0    840

11-2

8-3

620

km 7-19 bis km 7'58

Werkskanal r. U.

0000    994-2    350

988-3    350

350

350

400

400

5-9

27-5

27-5

31-5

0-220

981-1    350

350

400

7-2 Säge, Mühle und Schmiede

Johann

Oberhuber

61

Dekrete der Bezirkshauptmann-schaff Brixen vom 10. August 1903, Z. 9976, und vom 19. Juli 1904, Z. 8562. Konzessionsdauer:

9. August 1933

33-6    33-6

38-4

28-5

28-5

32-5

0-392    975-0    350

350

400

0-000    1061-9    250

250

3-2

10-7

10-7

11 a

km 8-72 bis km 8-88

0-120

1058-7    250

250

3-8

Werkskanal r. U.

1054-9    250

0-155    1054-6

250

120

0-157    1050-9    120

250

250

120

120

Säge

Alois Kofler und Johann Weißsteiner

12-7    12-7

0-3

3-7

10

1-0

Abzweigung des Kanals Post 11 b

5-9

5-9

11b

Pfundersbach km 8-57 bis km 0-155 Post 11 a

Werkskanal r. U.

0 000 1054-6    130

1050-0    130

0073

1047-3    130

0-148 1041-6    130

130

130

130

130

4-6

8-0

8-0

2.7 Schmiede und Mühle

Alois Kofler

4-7    4-7

5-7

9-9

9-9

12

km 9⁻39 bis km 9⁻55

Werks kan al r. U.

0-000 1106-9    120

1102-1 120

120

120

4-8

7-7

7-7

0-160

2-7

Mühle

1099-4    120

0 163    1097-5    120

0-000    1131-8    500

500

120

120

380

380

Johann

Weißsteiner

4-3    4-3

1-9

3-0

3-0

2-8

18-7

14-2

0018    1129-0

120

120

Abzweigung des Kanals Post 13b

0-7

13a

km 9-51 bis km 9'82

1-1

1-1

Werkskanal 1. U.

1128-3    120

120

0028

0-051

0-070

1124-6    120

1124-5    120

1122-7    120

1122-1 120

1119-8    120

0-310    1102-0    120

120

120

120

120

120

120

3-7

0-1

1-8

0-6

2-3

17-8

Mühle

Mühle

Mühle

Alois Huber

Josef Mair

Crescencia

Lamprecht

5-9    5-9

0-2

0-2

CO

CO

1-0

10

28-5

28-5

13b

Pfundersbach km 9-74 bis km 0-018 Post 13a

Werkskanal 1. U.

0000    1129-0    380

1128-9    380

260

500

0-1

0-5

0-3

0-7

260

500

0-012

4-8

1124-1    380

0-056 1121-1    380

260

260

500

500

Säge

3-0

- Dekrete der Bezirkshauptmann---

T-    , „    Schaft Brixen vom 26. Juli 1902,    „

Franz Oberhofer z. 7481 und vom 20. August 1904,    24-3    16-6

.    Z. 8482. Konzessionsdauer:

26. Juli 1942    --

32-0

15-2

10-4

20-0

cc

km 11-33 bis km 1P36\km 10-86 bis km 10-98 fern 9-87 bis km 10 00

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

0-000    1147-2    300

1145-7    300

0-066

1142-2    300

0-133    1138-5    300

0-000    1208-3    120

1205-7    120

0‘108

1203-3    120

0116    1203-0    120

0-000 1236-6    120

1236-0    120

0 022

1233-3    120

0-030 1232-1    120

300

300

300

300

120

120

120

120

120

120

120

120

1-5

3*5

3-7

2-6

2-4

0-3

0-6

2-7

1-2

Säge

Mühle

Mühle

Johann Weißsteiner vulgo Oberhober

Josef Volker

Johann Weißsteiner vulgo Untersteiner

14-0    14-0

3-8    3-8

4-3    4-3

Zusammen .    424-0 358-2

60

60

14-8

14-8

4-2

4-2

0-5

0-5

1-0

1-9

452-2

10

1-9

408-8

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Karl Mayerhofer.

jener Kammlinie, welche das Pfunderstal vom Valsertale trennt, wendet sich dann nördlich über das Pfundersjoch (2574 m) zur Grabspitze (3058 m) und biegt nun nach Osten ab, in welcher Richtung sie über die Felbespitze (2856 m), den Roten Beil (2950 m), das Rotheck (2931 m), den Hochwart (3056 m) und die Weißzintscharte (2930 m) zum Ausgangspunkte der Gebiejsbeschreibung, der Kote 3275 m des Weißzint zurückkehrt.

Die hier in Betracht fallende Unterteilung des Niederschlagsgebietes ist aus nachstehender Tabelle zu entnehmen:

Der Pfundersbach von den Quellen bis km 12-97 Der Pfundersbach von km 12-97 bis km 10-95 .. .

Der Dorferbach 1. bei km 10-95...............

Der Pfundersbach von km 10-95 bis km 10-53. . .

Der Graf-Valzarerbach 1. bei km 10-53.........

Der Pfundersbach von km 10-53 bis km 9-83. . ..

Der Kohlgruberbach r. bei km 9-83............

Der Pfundersbach von km 9-83 bis km 9-78.....

Der Lehenbach r. bei km 9-78.................

Der Pfundersbach von km 9-78 bis km 9-05.....

Der Weissteinerbach 1. bei km 9-05............

Der Pfundersbach von km 9-05 bis km 8-90.....

Der Valzarerbach r. bei km 8-90.............

Der Pfundersbach von km 8-90 bis km 7-80.....

Der Schmansnerbach 1. bei km 7-80............

Der Pfundersbach von km 7-80 bis km 5-30.....

Der Forstbrunnbach 1. bei km 5-30............

Der Pfundersbach von km 5-30 bis km 3-55.....

Der Lehmgrubenbach r. bei km 3-55...........

Der Pfundersbach von km 3-55 bis km 0-00.....

Das gesamte Niederschlagsgebiet des Pfundersbaches umfaßt somit. 10P4 km²

39-9 km²

3-6

1*7

0*4

5*0

1*5

2*9

0*0

3*5

Die Wurzeln des Pfunderstales liegen im Gneisgranit des Zillertaler Hauptkammes, an welchen sich weiter südlich eine breite Zone der sie umhüllenden Schiefergesteine anschließt. Zwischen Pfunders und Weitental passiert der Bach abermals eine Gneiszone, welche das Hangende der darauffolgenden Brixner Granitmasse bildet, in welcher der Bach bis zu seiner Mündung verbleibt. Das Tal besitzt einen ausgesprochenen Quertalcharakter mit stufenförmigem Bau und abwechselnden Talweitungen und Talengen.

Die Geschiebeführung des Pfundersbaches ist in seinem Ober- und Mittelläufe eine ziemlich bedeutende und kommen in einzelnen Strecken erhebliche Geschiebemengen von Korngröße, aber auch Blöcke bis zur Größe von V* rns zur Ablagerung. In seinem Unterlaufe führt der Bach verhältnismäßig weniger Geschiebe und nur solches von geringerer Größe.

Das gesamte Einzugsgebiet des Pfundersbaches besteht in bodenkultureller Beziehung zu zirka 50% aus Hutweiden und Alpen, 29% aus Wäldern, 3% aus Wiesen, 6% aus Äckern und Gärten und 12% aus unproduktivem Boden.

. 0*8

2-2

0*0

2-5

1*5

7-1

8-5

2-2

4*5

5-4

8*2

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 7425-3 Brutto-Pferdekräfte, von welchen derzeit 424-0 ausgenützt und 452-2 durch Gefällsverluste in Anspruch genommen werden, so daß die verfügbaren Wasserkräfte mit 6549-1 Brutto-Pferdekräften zu bewerten sind.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommeti sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in derKolonne9,dieBezeichnungderWerksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

tTAATSOItUOKCftCI .

»

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 113, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Valserbaeh

von km 0 00 bis km 7'60.

Der Pfundersbaeh

von km OOO bis km 12*97.

Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Valserbach.

Flußband.

Flußband.

Mühlbach

t&cf,

-I---L ®5V|JS

cy_e\bac\i

tc/,

@r nn u 3

KI

©<=

frąfkąta

Dorterbach

&ach

^eis

%/?,

Störy

Hübach

Daan

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Pfundersbach.

N. Vintl 6    ,

Rienz

Obere

Kohlgruberbach

\_ebentocb—

\a\zave

Pfunders

6 Weitental @

Lehmgrubenbach^

Abflußmengen

_6501 sek

bei Niederwasser.

1400

Längenprofil.

iah!

I Z 111$ I¹

Werkskanäle

|l - -600

1450 m

Zeichenerklärung: größere Ortschaft

® industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

.1300 t/sek

1350

Wehre

il!

Längenprofil.

1400-.

II

-.550

1300

.fe\Wehre

CU \

1250

ubereckelbach

I-

I;

Schwarzbach, Boarbach

ul

PS

_1900

i |i

in

!i!

-.500

-1850

_ _1800

1350-_

1300-..

III!

- -1750

1200

il

- -450

_ -1700

1250- -

-.1650

1150

CD

- -400

_ -1600

1200 —

Wehr

1100

Jochtalbach

dt

Altfassbach

* \9

ji Vs

iji!j

sii!

. 1550

j!fj! |i

¹ im

- -350

. .1500

- -1450

1150--

1050

l£

1000

950

Seehöhe in Metern”

i II

! !>

;ska

S:

Werkskanäle

- -1400

1100- _

Ij

13607

l! jll

-.300

-1350

Seehöhe in Metern

Wehr

Wehr

Dorterbach

Lehenbach

Weißsteinerbach

Valzarerbach

Schmansnerbach

Forstbrunnbach

1491-6

1264-3

i! ».=

IlB.

II

s b

-250

.1300

--1250

.-1200

- .1150

1050 - -

eV\1323J

Graf-Valzarerbach

"5|\l|! Werkskanäle

-e|\ I! i

sl |\ I

1389-6

p!

=1

fSi

=Wehr

Wehr

2029-7—j

1988-5

1946-1

11777-3

1482-0

Lehmgrubenbach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

!

U I!

II

il

lull

Werkskanä e

il 1 in 1

I 1 il l

I I iji

l I i)⁷⁹⁸'²

jf 1780-8

1730-4

1694-64 1671-81.ii 16507iS!

111 /[g!

"Hfl

! 1458-3

}l

¹ CO

Ti

.1200

1100

2050 PS

2000

1950

1900

1000 _ _ 1850

1800

1750

900

1700

.,1650

800 _. 1600

- 1550

700

.. 1500

- 4450

1376-8—/ i

l!

1414-7

11382-4-

Werkskanäle

II

II

■1

!! II

900

11207

LI

II

- .200

. -1100

950 - -

i!

lil

850

1!l

800

919-6

!|i

i

-.150

j l|896-8

!i ü

Wehre

--100

. -1050

. -1000

900.. .

! !l l!

II !

Werkskanäle

--Wehr

1156-6-

t!

ti

erkskanal

äs

_ _ 950

_ - 900

_ 859

.4

I f-972-4

850 _

i-t j

W 867-6

Werkskanal

880-9

Wehr

Ij

1125-3-

i-“—— T■ ■ ■]............ l^lQC C

|l <0

Il E

!!s

S-s

ii

ii il

!!i

Ii

l|

- 4400

600 - 4350

- 1300

500

- -1250

- -1200

- -1150

400 - -1100

- -1050

300

- 4000

-.950

750

765-7

lii"

I u

833-0

-..800

800 --

SO I

SO |

1/ I

Wehr

-Wehr

1 i

I

|! I i|;

1

-.900

200 _ -850

CD

_ -750

751-8S

700

iül!

692-3

722-4

- -50

_ - 700

750 ..

'i

511

768-3

763-6

-5

In

iü

Pi

- 800

. -750

100

10

60

t.

654-6

Ifl

-.650

Werkskanäle

CTS

f-O

_ -700

Werkskanal

- -650

650

PS 550

km 7

₀lim

. .600

700

500

527-2

531-4-

- -550

550 -.-PS

km 12

11

514-0-

. -500

500 __

<!>

10

558-1

534-0

IM!

0 . -600

- -550

450 _.

463-9

400.. _

422-5

416-6

461-9.. 4610 444-5 419-7⁴|—

oo

<£>

_ -450

450 _ _

446-4-

350....

300 _ _

250..

200_.

ßrutto-Pferdekräfte

360-6

340-4-^3452

249-5

223-3

228-0

296-8-

278-8

251-4,

228-3

242-0

203-8/ ²'⁸'²

p⁵'4«°

- I '³⁵°

327-1.7 (334-0 J2 317'2 =>-{/== -g

slsy m

382-5

365-1-

348-6

- -300

6-250

400- -

350--

300 _ _

250-_

404-0

209-41211-5 200-9T 2017

-j—j

m.,,200

200--

Brutto-Pferdekräfte

Ifl

CO

00

317-7

368-6

258-8

266-7

270-9

226-8

216-7

222-9

203-6

/ Wasserkräfte.

//1 verfügbare, ji verbrauchte. Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

-.500

445-4

375-2

3619 /

326-1

280-6

_ „450

.400

CU

<£_ .350

■e

150 . -

169-9

- -150

150-_

123-0

153-8/%; :fSj

100 - 102-6 ¹ wm

87-9    87 9

- -100

100--

119-0

88-8

Li?:?

cn ssssss

§417-1

140-4

131-8

89-6

89-6

276-2-jll

i

l24i^120-4 I

14267

286-4

303-3

287-0

; 290-8

-5. . 300

£

6- -KO

1937

1527

148-01

cfe- .200

-450

50

49-9 49-91

50

50

0-i .

j&

■llS»

cp,

Kilometrierung ^ Werkskanäle H N HS¹² H « H

15 14,13    11 10 9

3-2w

FÄl'

Werkskanale

<^21fc:5.06

Werkskanäle

30-9- |

C71

50-51

71-5,

52-11

fal⁵'? ,17,W217

Kilometrierung 12

20-5—

<^i^L^7-2Ä6-7:

-33—<

Werkskanäle

sH 3|Hi

l 5,6 u.7 H H 2

11

10

Werkskanäle 29«    H28

-----^ 90-6

88-4

89-0

CD

CO

co

CD

CT?

c©

u. Dresche Eva Züngerle 14.) Mühle Balthasar Pichler 13.) Mühle u. Stampfe Josef Züngerle 12.) Mühle.Thomas Pichler 11.) Mühle Leonhard Stampfl 10.) Mühle u. Stampfe Georg. MeOner Kajetan Züngerle

5 ji

fl

15.)

9.)

Mühle Anton Mehner Säge Anton MeOner

03    03

■5."ü

13 g

6.) Xunstmühle Anna Peintner

4«

5.) Tischlerei Josef Schennecker

4.) Mühle Josef Tauber

3.) Säge Josef Rauchenbichler

ll

03

1.) Mühle Johann Peintier

29.) Mühle Joh. WeiOsteiner, vulgo Untersteiner

28.) Mühle Josef Volker

Werkskanäle

27HH 21H

24,25,26

ä H N    20H

-§ 23 22    .1

Werkskanal

Werkskanal Werkskanal

_o

03

OO

So

9 »

03 <=

s    1

.e 23 |!d*

| | 5 "5 I I | ^ ^ «2 *05 w N| .    =3

läMIUl

fe

MCNCNCNMCN^CN

19.) Säge, Mühle u. Schmiede Joh. Oberhuber

14-18

18.) Mühle u. Lodenwalkerei Joh. Klapfer

17.) Mühle u, Lodenwalkerei Ant, Neumair

I NH"

Werkskanal

Werkskanäle

4H H⁹

,W. K-, 5;

fH ^ -

12,13 Ł §> = £

'S J

.1,1 1 J E

ihm

mm

« « § « o,

^ ^ -C bC bO

iizcScSzcS

7-10

mH Hi

aj

M

=5 -5 g J .1 - . '<= S s | 2 3=5^111    1

-

iS cs =3    g

>■

111!-

Wollkartatsche Alois Rieper

llllllLS

H²

u. Bad Alois Rieper

| Säge

g-srs-c-2-s- 5-

UV

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 114, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Gsieserbach von km 0*00 bis km 15-45

Flußgebiet Flußgebiet Flußgebiet Flußgebiet IV. Ordnung: Gsieserbach.

I.    Ordnung: Etsch.

II.    Ordnung: Eisack. III. Ordnung: Rienz.

Situationskizze.

Mal s st ab.

1000„ 50t    0

10 km

X,

berg (1783 m), wendet sich danach westwärts und sinkt über die Kammlinie des Eggerberges an der Kirche in Welsberg vorbei zur Einmündung des Gsieserbaches in die Rienz herab. Am rechten Ufer des Baches steigt die Scheidelinie in nördlicher Richtung durch den Tschochenwald zum Lutterkopf (2144 m) an, schwenkt hierauf nach Osten ab und gelangt über den Durakopf (2271 m) zum Eisatz (2497 m). In ihrem weiters nördlichen Verlaufe geht die Trennungslinie über den Frisiberger Kragen (2568 m), den Amperspitz (2687 m) und den Ochsenfelder (2589 m) zur Grüblscharte (2412 m) und kehrt schließlich in östlicher, beziehungsweise nordöstlicher Richtung über die Rote Wand (2820 m), die Regelspitze (2775 m), die Innersodl-Kunke (2731 m) und das Pfannhorn (2820 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Gsieser Törl zurück.

Aufschluß:

Über die Unterteilung des Einzugsareales gibt die nachstehende Tabelle

CD

PfirmbaciP^"

,%■

U.

-i

er

k/St.Magdalena

ßf⁵

s

wStJIartiiunfish

■__

's

<$>

10

^»/sbacfr

S/ach

r®/v

Tuisü’nlsx

Viesen

NI

JmierPicM '• yJ?

Unt. Planken f' ___ >

Tnste'*⁹'*' Inter Sinne

*% /

Beschreibung des Gebietes.

Der Gsieserbach, bis zu seiner Vereinigung mit dem Karbache „Pidigbach“ genannt, entspringt im Deferegger Gebirge am Gsieser Törl. In seinem Oberlaufe bis St. Magdalena hält er eine südliche Richtung ein, wendet sich dann nach Südwesten und durchzieht im Mittelläufe bis Unter-Planken das quellenreiche und von dichten Auen bedeckte Gsiesertal. Von der Ortschaft Unter-Planken an verfolgt der Gsieserbach im Unterlaufe eine hauptsächlich westliche Richtung und mündet unterhalb Welsberg in die Rienz.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Strecke des Gsieserbaches hat eine Länge von 15-45 km und weist einen Höhenunterschied von rund 290 m auf, woraus sich ein mittleres Gefälle von 19%₀ berechnet. Als charakteristische Gefällsstufen sind zu unterscheiden: die Mündungsstrecke bis km 2-40 mit 41 %₀, die anschließende längere Flachstrecke bis km 13-60 mit 10%„ und die oberste Teilstrecke bis zur Einmündung des Pfinnbaches mit 42%„ mittlerem Gefälle.

Der Gsieserbach (bis zur Mündung des Karbaches Pidigbach genannt)

von den Quellen bis km 15-45 (inklusive Pfinnbach)...........

Der Pidigbach von km 15-45 bis km 13-60......................

Der Verseilbach 1. bei km 13-60...............................

Der Pidigbach von km 13-60 bis km 1P60......................

Der Blümisbach 1. bei km 11-60    .............................

Der Pidigbach von km 11-60 bis km 11-56......................

Der Karbach r. bei km 11 -56.................................

Der Gsieserbach von km 11-56 bis km 9-65.....................

Der Stacherbach 1. bei km 9-65...............................

Der Gsieserbach von km 9-65 bis km 9-54 .....................

Der Mühlbach r. bei km 9-54.................................

Der Gsieserbach von km 9-54 bis km 4-79......................

Der Finsterbach 1. bei km 4-79................................

Der Gsieserbach von km 4-79 bis km 3-87......................

Der Mayrbach r. bei km 3-87.................................

Der Gsieserbach von km 3-87 bis km 2-40.........-.............

Der Rudigraben r. bei km 2-40...............................

Der Gsieserbach von km 2-40 bis km P97 .....................

Der Taistnerbach r. bei km P97..............................

Der Gsieserbach von km P97 bis km 0-00......................

Das gesamte Einzugsgebiet des Gsieserbaches beträgt sonach......142-7 km²

Der Oberlauf des Gsieserbaches bewegt sich in den Gneisen und Glimmerschiefern des Südmantels der Tonalitmasse des Rieserfernerstockes, wobei der Taleinschnitt von Niedertal abwärts eine ziemliche Breite erlangt. Bei Unter-Planken nimmt das Tal eine westliche Richtung an und bildet von da ab auf etwa 5 km als breites Längstal die Grenze zwischen den Gneisen und Glimmerschiefern im Norden und der Phyllitauffaltung des Eggerberges im Süden. In diese Talstrecke hat der Mayrbach von Norden her einen mächtigen Schuttkegel hinein gebaut. Im Westen ist das Tal durch mächtige Schuttmassen der Glazialzeit abgesperrt, die vom Bache zwischen Taisten und Welsberg in ziemlich tiefem Einschnitt durchquert werden.

Betreffend die Geschiebeabfuhr ist zu bemerken, daß sich im Oberlaufe bis ungefähr zur Karbachtnündung bedeutendere Geschiebemengen bis zur Größe von */₄ m ablagern. In seinem wenig geneigten Mittelläufe hat der Bach keine nennenswerte Geschiebeführung, während im Unterlaufe von der Einmündung des Rudigraben an wieder Geschiebe von der Größe wie im Oberlaufe auftreten.

Von dem Nährgebiete des Gsieserbaches nehmen die Waldungen eine Teilfläche von etwa 45% ein, während auf Hutweiden und Alpen ungefähr 38%, auf Wiesen zirka 6%, auf Äcker und Gärten ebenfalls zirka 6% und auf Ödland rund 5% entfallen.

40-7 km*

6-1

3-1

9-1

9-3

2-0

3-9

3-1

2-4

2-9

6-0

2-2

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Die Begrenzung des Niederschlagsgebietes des Gsieserbaches verläuft vom Ursprung am Gsieser Törl (2200 m) vorerst in östlicher Richtung zum Plankfeld (2667 m), biegt dort nach Südosten ab und führt über die Hochkreuzspitze (2741 m) zu den Hellböden (2707 m), verfolgt nunmehr eine hauptsächlich südliche Richtung und zieht über die Tisch- oder Riepenspitze (2774 m), die Rette oder den Rothlahner (2758 m) und die Kerlsspitze (2612 m) zum Gais-hörndle (2611 m). Vom Gaishörndle streicht die Grenzlinie des Nährgebietes südwestlich über das Hochhorn (2623 m) und die Kaufwiesenalpe zum Kirch-

Wasserkraftverhältnisse.

In der Gsieserbachstrecke von km 0-00 bis km 15-45 sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 192P5 Brutto-Pferdestärken vorhanden, von welchen 229-7 bereits durch Wasserwerke ausgenützt und 325-4 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleibt sohin noch eine verfügbare Leistung von 1366-4 Brutto-Pferdekräften.

Cn

CO

co

CO

12    13    14

15

16    17 |    18    19    20    21

22

Anteil an

Pu

O

■-1

s:

G0

CD

c/2

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan-

des-

Be-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

0-00 1072-0

540    740    1020

19-3

740

190-4

- 0-71-

0-66    1091-3

540

740

1010

20-2

735

198-0

1-25    1111-5

530

730

1000

730

62-3

1-40    1117-9

530

730

1000

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen im Pegelprofile bei Wiesen (fern 3-29) und bei St. Martin (km 12-1) wurden auf den Pegel in Wiesen bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen 144, respektive 230 °/₀ des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten durch ein geometrisches

12-8

725

123-7

Nivellement.

Welsberg

Welsberg

1-74    1130-7

1140-6

530

530

1-95

1141-0

530

530

720

990

9-9

720

95‘0

720

990

0-4

720

3-8

105-5*) 186-1

la

640-1 bis

720    990

720    990

0-4

720

3-8

*) In Kolonne 19 ist nur jener „Verbrauch durch Gefälls-verluste“ eingetragen, der durch die Werkskanäle Post la bis 3 bei Verwertung der Gefällsstufe bis zur Einmündung des Welsberger Werkskanales in die Rienz erreicht werden konnte. Die fehlenden 1-0 Brutto-Pferdekräfte sind in der Anzahl der in Kolonne 17, respektive 20 der im Jahre 1912 aufgelegten Katasterblätter Nummer 124 und 125 der Rienz ausgewiesenen Brutto-Pferdekräfte enthalten.

1-97    1141-4

510

690    950

(Taistnerbach)

28-0    685 255-7

- 2-31-

500

680    930

2-40 1169-4

(Rudigraben)

490

670    910

2-86    1178-4

490

670    910

9-0

670

80-4

Taisten

Taisten

3-16

1180-1

1180-9

3-29    1181-0

3-87    1187-2

480

480

480

480

470

660    900

660    900

660    900

660    900

640    870

1-7

0-8

0-1

6-2

665

660

660

660

15-1

70

0-9

54-6

(Mayrbach)

17-6    4-4    163-9    4

- 4-65-

460

630    860

3-3

635    27-9

4-79 1190-5

420

570    780

(Ein i ündung des Uater-Sinner Werkskanales bezw. Finsterbaches)_

- 5-41-

1195-0

410

560    770

4-5

565

33-9

5-60

0-7

560

5-2

1195-7

410

560    770

11-0

555

81-4

Pichl

Pichl

7-33    1206-7

7-62    1209-1

8-48    1215-5

400

400

400

550    760

550    760

550    760

2-4

6-4

550

550

17-6

46-9

39-7    44-0 182-3 bis

- 8-93-

1221-0

390

540    750

5-5

545

40-0

9-13

Tirol

Bruneck

9-54

9-65

10-17

10-40

10-66

11-56

11-60

1221-5

1226-7

1227-5

1230-8

1233-6

1237-4

1251-2

1252-6

390

390

380

380

370

370

370

360

540    750

540    750

520    720

520    720

510    700

510    700

510    700

500    690

360    500    690

360    500    690

360    500    690

350    480    660

0-5

5-2

540

540

(Mühlbach)

3-6

37-4

0-8    520    5-5

(Stacherbach)

3-3

2-8

3-8

13-8

510

510

505

500

(Karbach)

22-4

19-0

25-6

92-0

1-4    500    9-3

(Blümisbach)

15-7    15-7 142-4 bis

St. Martin

St. Martin

6-5

475

41-2

-11-87-

1259-1

350    470    650

0-7

470

4-4

11-94

1259-8

350    470    650

220    300    410

(Werkskanal des Karbach es)

3-0

300

120

12-18

1262-8

220    300    410

5-7

295

22-4

10

12-60

1268-5

210    290    400

34-4    33-1    69-6 bis

0-6

290

2-3

12-66

1269-1

210    290    400

4-7

290

18-2

12-92

1273-8

210    290    400

St. Magdalena

St. Magdalena

5-4

285

20-5

13-33

13-60

13-61

13-92

14-55

15-22

15-35

15-45

1279-2

1283-5

1283-6

1289-6

1308-0

1337-8

1346-1

1361-5

200    280    390

200    280    390

170    240    330

170    240    330

170    230    320

160    220    310

150    210    290

150    210    290

150    210    290

4-3

280

16-1

(Verseilbach)

0-1

6-0

18-4

29-8

8-3

15-4

240

235

225

215

210

210

Summe .

0-3

18-8

55-2

85-4

23-2

43-1

16-8    41-1    168-1

1921-5    229-7 *)324-4 1366 4

10

11

12

13    14    15    16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

1091-3

740

540

1-0

1090-3

740

540

9-9    7-2

0-020

0-4

1089-9

740

540

Wagnerei und Tischlerei

Dekret der Bezirkshauptmann-

Ignaz Wälder Schaft Bruneck vom 28. November 3*9 ___1903, Z. 13.900__

2-9

0-6

740

540

5-9    4-3

0-109

1089-3

370

270

Abzweigung des Kanals Post 1 b

*) Wassermenge des Finsterbaches, welcher in den Unter-Sinner Werkskanal bei km 0-03 desselben einmündet und für vorliegende Berechnung nicht in Betracht kommt.

0-1

Rienz km 53-96 bis Gsieserbach km 0'66

0-115

0-121

1089-2

1086-9

1086-8

370

370

370

270

270

270

2-3

0-1

Schmiede

Paul Edler

11-3

8-3

0-5    0-4

0-5    0-4

Welsberger Werkskanal 1. U.

1085-2

740

740

0-294

0-469

0-474

0-487

0-729

1082-9

1080-3

1080-2

1078-3

1077-8

1072-1

740

740

400

400

400

400

740

740

540

540

540

540

390

390

400

1-6

2-3

2-6

0-1

Säge

. Einmündung des Kanals Post 1 b

Anton Holzer

22-7

16-6

15-8    11-5

25-7    18-7

Abzweigung des Kanals Post 1 c

0-5    0-5

390

400

19

Mühle

Johann

Untermarzoner

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 3. Juli 1907, jq. j Z. 6411, Konzessionsdauer bis ¹

31. Dezember 1937    -

9-9

10-1

390

540

540

0-5

5-7

2-7    2-6

Einmündung des Kanals Post 1 c

56-2    41-0

er

0-469, Post 1 a bis 0-109, Post 1 a bis 0-487, Post la 0-121, Post la

0-000

1089-3

370

270

Werkskanal 1. U.

Abzweigung von 1 a

Werkskanal 1. U.

Abzweigung von 1 a

0-011

0012

0-000

0-015

0-018

0000

0-1

0-5    0-4

1089-2

1086-8

1086-8

1080-3

1080-0

1077-8

1077-8

1117-9

370

370

370

340

340

340

340

70

270

270

270

150

150

150

150

70

2-4

0-0

0-3

Mühle

Ignaz Holzer

11-8

8-6

1-4    0-6

2’2 Mühle u. Dresche

Alois Ladstätter

De- re⁻ der Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 3. Juli 1907,    10*0

Z. 6411, Konzessionsdauer bis

31. Dezember 1937    -

4-4

0-0

1-25 bis 1-40

3-6

3-4    3-4

Werkskanal 1. U.

1114-3

70

70

0-147

1112-1

70

70

2-2

Dresche

Karolinę Gräfin von Welsperg

2-1

2-1

0-150

1111-5

70

70

0-6

0-6 0-6

0-000

1141-0

700

530

700

co

1-74 bis 1-95

1-6

14-9    11-3

14-9

Werkskanal r. U.

1139-4

700

530

700

0-105

1135-8

700

530

700

3-6

Säge

Michael Toldt

Dekret de.- Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 1. Juli 1904, Z. 5091

33-6

25-4

33-6

0-211

1130-7

700

530

700

5-1

47-6    360

47-6

0000

1180-9

660

480

2-86 bis 3-16

0-4

3-5    2-6

Werkskanal r, U.

1180-5

660

480

0-297

1178-5

660

480

2-0

Säge

Peter Gruber

De<ret der Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 20. August _1883, Z. 7495_

17-6

12-8

0-302

1178-4

660

480

0-1

0-9    0-6

0-000

1195-7

400

400

0-1

0-5    0-5

400

400

cn

4-79 bis 5-60

0-030

1195-6

Unter-Sinner Werkskanal 1. U.

400

*)

*)

Einmündung des Finsterbaches

60 400

40

2-0

10-7    10-7

1193-6 400

60 400

40

0-390

2-0 Mühle u. Stampfe

Peter Ladstätter

10-7

10-7

1191-6 400 60 400 40

0-815

1190-5 400 60 400 40

1-1

5-9

0000 1209-1

400

400

CO

7-33 bis 7-62

0-4

2-1 2-1

Werkskanal 1. U.

1208-7    400

400

0-072

1-8

1206-9    400

400

Schmiede und Mühle

Simon Virtler

9-6

9-6

0-297    1206-7    400

400

0-2

1-1 11

0-000    1221-5    540

390

1-1

7-9    5-7

1220-4    540

390

8-48 bis 9-13

0121

Inner-Pichler Werkskanal r. U.

1220-2

540

0-2

Dresche

390

1-1

0-317

Eustachius

Burger

Dekret der Bezirksh uptmann- -

Schaft Bruneck vom 30. Oktober 1907, Z. 13719, Konzessionsdauer 1'4 bis 31. De.ember 1932    _

1-0

7-9

5-7

12191    540

390

2200

1216-6    540

390

2200

2-5

Säge, Mühle und Dresche

Fraktion Inner-Pichl und

Simon Schwinkshckl

Dekret uer Bezirkshauptmannschaft i runeck vom 30. Oktober 1907, Z. 13719, unbeschränkt

18-0

130

73-3

0-655    1215-5    540

390

11

7-9

5-7

Fürtrag . 162-8

125-3

234-5

173-6

10

11

12

13

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und , Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag .    162-8

125-3

234-5    173-6

0-000    1233-6

250

180

oo

10-17 bis 10-40

1233-2

0-4

Werkskanal 1. U.

0-034

1231-1

0-035 1231-1

0-229    1230-8

250

250

250

500

500

180

180

180

360

360

2-1 Mühle u. Dresche

Anton Felderer und Konsorten

7-0

5-0

1-3    1-0

0-0

0-3

Einmündung des Kanals Post 9

2-0    1-4

05

km 0*035 Post 8 bis Gsieserbach km 10*66

Werkskanal 1. U.

0-000    1237-4

1236-0

0 075

1233-4

0-296 1231-1

0-000 1259-8

250

250

250

250

470

180

180

180

180

350

600

1-4

4-7    3-4

2-6 Mühle u. Stampfe

Anton Kargruber und Konsorten

8-7

6-2

2-3

7-7    5-5

00

11-60 bis 11-94

0023

1259-8

470

350

600

Werkskanal 1. U.

1257-5

1256-9

470

350

600

2.3 Säge und zwei Mühlen

Joh. Felderer und Jos.Schwinkshakl

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 16. November 1907, Z. 13710, unbeschränkt

14-4

10-7    18-4

0130

470

350

0-6

3-8    2-8

1254-7

470

350

2-2

Mühle

Peter Obojes

13-8

10-3

0-332 1252-6

470

350

2-1

13-1    9-8

CO

12-60 bis 12-92    12-18 bis 12-66

Werkskanal r. U.

Werkskanal 1. U.

0-000    1269-1

1265-3

0-277

1263-8

0-502    1262-8

0-000 1273-8

1273-8

0018

1272-1

0-338 1268-5

0-000 1289-6

140

140

140

140

150

150

150

150

110

100

100

100

100

110

150

3-8

1-5

1-0

-4

ib

Mühle

Joh. Untersteiner

2-8

110

150

00

110

150

1-7

Dresche

Georg Taschler

Dekret der Bezirkshaupt.nann-schaft Bruneck vom 8. Jänner 1907, Z. 11839 ex 1906, Konzessionsdauer bis 31. Dezember 1931

3-4

cn

110

150    3-6

ib

80

13-61 bis 13-92

0-048

1288-8

110

80

0-8

Werkskanal 1. U.

1286-4

110

110

80

80

2 4 Mühle u. Stampfe Peter Taschler

0-0

3-5

CD

0-049    1286-4

220

160

Einmündung des Kanals Post 14

0-317 1283-6

220

160

2-8

<X>

CO

4^

km 0-049 Post 13 bis Gsieserbach fern (Pidigbach km) 14-55

Werkskanal 1. U.

0000    1308-0

1304-6

0-110

0-305

0-519

110

110

80

80

3-4

1302-5

1299-6

1297-7

1294-5

1291-7

0-777    1286-4

110

110

110

110

110

110

80

80

80

80

80

80

2-1 Mühle u. Stampfe

Jakob Hintner und Konsorten

3-1

r]

2-9

4-

rp

1-9 Mühle u. Stampfe

Johann Taschler

2-8

3-2

4^

■t-

2-8 Mühle u. Stampfe

Thomas

Untersteiner

4-1

5-3

-4

J-

IO

15-22 bis 15-35

Werkskanal 1. U.

0 000 1346-1

0-126

1340-3

120

120

1338-2    120

0-132    1337-8

120

120

120

120

120

5-8

I <9

2-1 Mühle u. Stampfe

Georg Steger und Konsorten

3-3

Ci

0-4

0-6 0-6

229-7

175-1

324'4 241-8

Bearbeitet: K. k Ing. Karl Mayerhofer und k. k. Ing. Karl Semsch.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefälisänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werks-gräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WA S S E R KRAFT-KATA STE R.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 114, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Gsieserbach von km 0 00 bis km 1545.

Flußband.

Verseilbach

St. Magdalena

_Wümbach

ASt. MartirnnN u - Gsies

Stecherbach

Osie

s*pach ®

Finsterbach

^ Unter-Planken

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz. Flußgebiet IV. Ordnung: Gsieserbach.

® Unter-Sinne

Welsberg

Gsieserbach (Pidigbach)

Karbach

<5 Inner-Pichl

Rud'graben

(^Wiesen

s\

<5 Taisten

Mayrbach

Taistnerbach

_c

1370 m

1360._

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk.

-Q

750 |/sek

1350

1340 _

1330..

1320..

Längen profil.

1310..

1300 ..

1290..

1280..

1270..

Karbach (Werkskanal d. Karbaches)

Finsterbach

Mayrbach

Rudigraben

.22

700.

Blümisbach

Stacherbach

Mühlbach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

foflußmengen

650.

PS

950

932-7

600 .

900

15

iS

-g:

<L>

550

850

500.

1260

cd

800

1250..

Wehr

QJ

CD

450

1240 .. E

Werkskanal

o>

CD

1230.

.=

1220. ® 1210.. S

Werkskanal

[i

Wehr

Werkskanal

I 742-3

750

CO

1200

1190

Verseilbach

I !i

1160..

! Il

--

I II

Werkskanäle

1150 .

l!

Inner-Pichler Werkskanaf

Werkskanal

^Profil -S

Wehr

1140..

Unter-Sinner Werkskanal

Abflußmengen in Sekundenlitern

400.

350

300

250 .

i 544-3

l.

200..

700

650

600

550

500

1130..

UlP

Wehr

CO

150..

1120..

450

1110..

1100. _

■m

Werkskanäle

Werkskanäle

100..

400

1090. _

50. _

1080

'S

350

1070 i

km 15

<>■

i /i M

ej) I I I | I I II

Oj

14

13

12

11

10

Wasserkräfte.

292-6

266-0

250... PS

263-3

225-7

226-0

/I

r\

verbrauchte.

200. _

206-9

verfügbare,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

255-7

259-5

232-1

226-!

Brutto-Pferdekräfte

300

250

150..

100..

Brutto-Pferdekräfte

151-7

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

168-3

173-8

185-9

200

137-1

145-9

126-9

145-5

127-9

95-9

101-3

105-5

fHH

150

66-3

79-5

91-5

81-0

83-7

90-4

82-5

'83-4

96-3,

102-2

100

50-- 43-1

57-9

54-8

67-5

56-0

59-7

36-6

57-1

31-4

41-0/ 43-2

50

374

27-9

13-3

16-1

220

12-7

Ol

Kilometrierung 15 Wasserwerke )=| w. K.

X,

3-6/

-v A

WM

7-04

SA

3-9;

14

W. K.

13

12

io

W.K.

W. K.

W. K.

Inner-Pichler Werkskanal

W. K.

Unter-Sinner Werkskanal

W. K.

Werkskanal

W. K.

I—I 1=1

HH

W. K.

W. K. W K Welsberger Werkskanal 1, 3,4,6

Werkskanale

Mühle und Stampfe Georg Steger & Kons.

=•

iE

-O

Mühle u. Stampfe Joh. Taschler

Mühle u. Stampfe Thomas Untersteiner

Mühle und Stampfe Peter Taschler

Dresche Georg Taschler

Mühle Johann Untersteiner

Säge u. 2 Mühlen Joh. Felderer

u. Jos. Schwinkshakl

Mühle Peter Obojes

Mühle u. Stampfe Ant. Kargruber u. Kons.

Dresche Anton Felderer u. KonsTj

<5

-s

ca

Mühle u.

qj

Sage, Mühle u. Dresche

Fraktion Inner-Pichl u. Simon Schwinkshakl

Schmiede u. Mühle Simon Virtler

Mühle u. Stampfe Peter Ladstätter

Säge Peter Grober

Säge Mich. Toldt

Oresche Gräfin Karolinę v. Welsberg

2.H M 5,

ft

S -£

.2 ■«

Sf

aä

6.) Mühle Johann Untermarzoner

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 115 u. 116, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Kerka

«

von km O’OO bis km 60’40.

Flußgebiet I. Ordnung: Kerka.

Situationsskizze.

Mal'sstab.

zskm.

/vJ

CD

I'

\\

CwLubic

- lv

vs

V_,

\J

Topiil

MAa&stJj⁸ ;

Kn i n

\ \

II A L

Sn Irkandjel

Cr/ t

TjL. Rośkislap

-V"

C\

V.

C^, Mllrnis

S^tardon njj

LaqovProS

's:

Vs

mm

-S l \/

r-

'7

__

Beschreibung des Gebietes.

Der Quellbach der Kerka, genannt Kerkić, entspringt am Westabhange des Monte Dinara, durchfließt zunächst in südlicher, dann in westlicher Richtung ein steiniges Hochtal und stürzt ungefähr 3¹/* km östlich von Knin bei Tobolje über eine zirka 20 m hohe Felswand, den obersten Wasserfall der Kerka bildend, herab. Im Sommer versiegt dieser Quellbach und es bildet dann eine unter der erwähnten Felswand hervortretende Quelle den Ursprung des Flusses. Von Topolje abwärts bis Knin ist die Richtung des nunmehr Kerka genannten Flußlaufes südwestlich; er schwenkt bei letzterem Orte nach Nordwesten und unterhalb der Einmündung der in ihrer Mündungsstrecke nahezu parallel zur Kerka fließenden Butiśnica nach Südwesten ab. Unterhalb Matasse wird das sonst enge, von öden Felsgehängen eingerahmte Tal breiter und biegt bei Marassovine nach Westen ab, in welcher Strecke zwei seeförmige Erweiterungen die ganze Breite des Talbodens einnehmen. Zwischen den beiden Seen bildet die Kerka in einer Talenge den Wasserfall von Bilusić, dem eine mehrere Stromschnellen enthaltende Ausbiegung nach Nordwesten folgt. Aus dem westlichen See getreten wechselt der Fluß bis zum Kloster Sv. Arkandjel mehrmals seine Richtung. Im Bereiche der zwei Knie, die der Fluß im Karstplateau von Puljane bildet, folgen die Abstürze über die vier großen Wasserfälle der Manojlovacgruppe (Brljan, Manojlovac, Rosnjak und Milecka-Wasserfall). Nach dem Milećkafalle geht die Flußrichtung auf eine kurze Strecke in eine südliche über, der sich eine nach Südwesten gestreckte Serpentine anschließt, in deren unterem Teile das Flußtal von einem Sumpfe erfüllt ist. Die Talweitung unterhalb des Klosters Sv. Arkandjel geht in einen schluchtartigen, nahezu südlich gerichteten Talabschnitt, die Brzićka Strana über. Im unteren Teile des Talabschnittes treten die schief ansteigenden Felswände allmählich auseinander und bei der breiten Felsenpforte von Slap kommt es zur Bildung des Wasserfalles von Roskislap, der am Beginne von einer alten Brücke übersetzt wird. Flußabwärts von Slap treten nunmehr bei Babingrad Felsgehänge an den Fluß heran, der sich von der Slaper Felspforte bis zur Einmündung der Ćikola seeartig verbreitert. Das Flußbecken zeigt hier in seinem wurmförmigen Verlaufe mitunter langgestreckte und breite Einsackungen, die die Mündungsgebiete der wasserarmen Seitentäler ausfüllen, n der Mitte des oberen Teiles dieser seeartigen, von öden Gehängen umgebenen Erweiterung steht auf einer kleinen Insel das Kloster Visovac. Unmittelbar vor der Aufnahme der von Nordosten kommenden, in ihrem Mündungsbereiche sehr hielten Gikola folgt eine starke Einschnürung des Flusses, der sich nun aur eine kurze Strecke erst westlich und unterhalb des letzten berühmten Wasserfalles von Scardona nordwestlich wendet. Von Sv. Josip verläuft die Kerka in einem immer tiefer werdenden, nach Südwesten gerichteten Rinnsal,

demCanale di Scardona, und mündet in den von niedrigen Ufern umsäumten See von Prokljan. Dieser See, dessen Niveau nahezu dem des Meeres gleichkommt, enthält bereits Brackwasser und steht mit der Adria durch einen Kanal in Verbindung, der noch den Namen Kerka führt und sich bei Sebenico zu einem geräumigen Hafenbecken ausweitet.

Infolge der geringen Höhendifferenz zwischen dem Prokljansee und der Adria sowie der fjordartigen Gestaltung dieser Strecke wurde von einer katastermäßigen Behandlung derselben abgesehen und der Nullpunkt der Kilometrierung an der Mündungsstelle der Kerka in den Prokljansee angenommen.

Das Längenprofil der Kerka ist infolge der mehrfachen Wasserfälle sehr wechselnd, indem die an die einzelnen Abstürze anschließenden Strecken fast gar kein Gefälle aufweisen und diese Haltungen sich außerdem meist auch seeartig erweitern. Eine Ausnahme bildet nur die Strecke von Knin abwärts bis zum Biluśićbuk, der das mäßige mittlere Gefälle von 12%« zukommt, das aber nicht durch die natürlichen Verhältnisse enstanden ist, sondern erst künstlich durch die Regulierung des Flusses ausgebildet wurde. Über die hauptsächlichsten für die Ausnutzung zu Wasserkraftzwecken in Betracht kommenden Gefällsstufen ist zu bemerken: Nach der Aufnahme der Ćikola bildet die Kerka eine seeförmige Erweiterung, welche durch die den Fall von Scardona bildende Felsbarre abgeschlossen ist. Oberhalb des Falles verästelt sich der Fluß in mehrere Arme, die durch dazwischen gelagerte Tuffbarren und Inseln getrennt sind und stellenweise geräumige Becken bilden. Der Wasserabfluß vollzieht sich linksseitig und in der Mitte des Falles in größeren und kleineren Kaskaden, während der rechtsseitige Abfluß in zahlreichen, Kaskaden bildenden Kanälen, die sich auf einer Tuffwand verzweigen, vor sich geht. Die Höhe des Scardonafalles beträgt, vom Becken ob des Falles bis zum Unterwasserspiegel gemessen, 45'7 m. Die oberhalb des Falles bestehende Wasserhaltung wird flußaufwärts durch den Fall von Roskislap, auch schlechtweg Slap genannt, begrenzt. Die Gesamthöhe desselben beträgt 25-5 m, doch verteilt sich das Gefälle auf eine Strecke von 400 m, innerhalb welcher der Fluß über eine Reihe von Tuff barren hinabstürzt, wobei er durch Inseln in mehrere Arme geteilt ist. Der Hauptarm des Flusses liegt rechtsseitig. Die nächste Gefällsstufe bilden die Fälle von Manojlovac; dies ist die größte und günstigste Stufe des ganzen Kerkalaufes. In der hier scharf nach Nordwesten weisenden Serpentine löst sich der Fluß zunächst durch Tuffbarren und Schilfbestände in mehrere Arme auf, die nach ihrer Vereinigung den 15 m hohen Fall von Brljan bilden, dem ein kleines Becken (von Ćorić) folgt. Gegen Süden verengt sich dieses Becken und senkt sich zu einer tiefen Schlucht herab, in die das Wasser der Kerka, nachdem es in zahlreichen Kaskaden über eine Reihe von Felsstufen im Gesamtgefälle von 20’1 m den Weg genommen, über den schönsten, mächtigsten und größten Fall, den von Manojlovac (32'2 m hoch), stürzt. In der folgenden nach Südosten gerichteten Schluchtstrecke bildet die Kerka den Rosnjak-fall, der nur 8'4 m hoch und somit der kleinste von allen Kerkafällen ist. Er unterscheidet sich von den anderen aber dadurch, daß das Wasser hier nur über eine Stufe in geschlossener Masse abstürzt. Der unterste Fall der Manojlovac-Gruppe ist jener von Milecka mit einer Höhe von 23‘8 m, die sich aber auf drei nicht unmittelbar aufeinanderfolgende Stufen verteilt. Die oberste der Ausnutzung zugängliche Gefällsstufe der Kerka endlich ist der Biluśićbuk. Der Fluß fällt hier, nachdem er im sogenannten See von Marassovine eine namhafte Verbreiterung erfahren hat, nach weiteren 2 km über eine Reihe von Felsterrassen, die sich in zwei markante Stufen von 12‘7m und 6'9m Höhe zusammenfassen lassen. Die Gesamtfallhöhe beträgt somit I9’6 m. Außer diesen Wasserfällen bildet die Kerka, wie bereits erwähnt, mehrere Stromschnellen und eine niedrige Stufe bei Sv. Arkandjel, welche für die Ausnutzung belanglos sind.

Die Umgrenzungslinie des Nährgebietes der Kerka, welches vom Ursprünge bis zur Einmündung des Flusses in den Prokljansee abwässert, verläuft zunächst als Wasserscheide zwischen der Kerka und der Cetina vom Monte Dinara (1831 m) in vorwiegend südlicher Richtung über die Erhebungen Kozjak veliki (1207 m) und Kozjak mali (1101 m) zu dem sich nach Südosten erstreckenden Gebirgsstocke der Svilaja pianina, beziehungsweise über den Sovro (1301 m), Veliki vrh (1305 m) und Svilaja (1509 m). An der Bukova (855 m), der südlichsten Kuppe der Svilaja pianina, schwenkt die Wasserscheide unter einem rechten Winkel nach Südwesten ab, welche Richtung sie bis zur Erreichung des parallel zur Svilaja pianina streichenden Gebirgsstockes Mosor beibehält. Auf der Deveroga, dem östlichen Ausläufer des Mosor, geht sie in eine nordwestliche Richtung über und zieht sodann über den Movran (843 m) und über die das Karstplateau nur wenig überragenden bewaldeten Hügel weiter über den Kicin (796 m) bis zur Strazbenica (613 m), von welcher Kuppe aus sie im allgemeinen eine südwestliche Richtung über den Svinjak (469 m) einschlägt. Bei der Ortschaft Slivno biegt sie unter einem rechten Winkel nach Westen ab und Fällt über die nur spärlich bewaldeten Rücken der Velika glava (544 m), des Krtolin (500 m) und des Monte Tartaro (496 m) zur Einmündung der Kerka in den Prokljansee herab. Nach dem Übergang auf das rechte Ufer verläuft die Wasserscheide zunächst nach Norden, berührt hierbei die Ortschaften Sonkovic, Piramatovci und Bribir und zieht dann in nordwestlicher Richtung über den Rücken der Ostrovica (406 m), die flachen Kuppen der Kosa (396 m) und der Mianka (413 m) zum Otavac (415 m). Beim Orte Varos wendet sich die Wasserscheide als Trennungslinie der Nährgebiete der Kerka und der Zermanja nach Nordosten über den Kokić (549 m) und die Straźa (644 m) zur kahlen Hochebene der Bukovica. Bei der Starevna glava (566 m) wird die Richtung der Umrahmungslinie südöstlich und werden der Prosjek veliki (658 m) und der Mjestak (562 m) überschritten. Beim Orte Melenovic zieht die Linie östlich. Es werden nun die Steinfelder der Gemeinde Radućić überschritten bis zur Kuppe Oćesto (347 m), von der aus sie sich nach Norden wendet. Über Debelobrdo (708 m) erreicht sie die Erhebung Kita (676 m) und von hier steigend und stellenweise von der Grenze zwischen Dalmatien und Kroatien begleitet den bereits auf kroatischem Territorium gelegenen Kurozeb (1292 m). ln Kroatien werden nun die Kućina kosa (1443 m), der Pośtah (1425 m) und der kahle Gebirgsstock der Gola glava (1180 m) überschritten. Bei der letzteren Erhebung biegt die Wasserscheide, nunmehr das Gebiet der Kerka von jenem des Ünaflusses trennend, nach Nordosten zum Panos (1326 m) ab, von wo sie sich gegen das Dugopolje senkt. Von diesem an bilden auf bosnischem Gebiete die nach Süden und Südosten streichenden Kämme der Sokolova greda, ferner der Ilica pianina mit der Erhebung Ilica (1654 m) und der nach Süden ziehenden Hrsovac (1397 m) den

(Fortsetzung auf Seite 8.)

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

12 ]    13    14    15    16    17    18    19    20    21

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

22

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

| Vrulje

Scardona

000

1-0 4300

7760

15220

- 260-- 4-62-

7-94

1-3 4300

7240

15120

0-3 7500    30-0

30-0

0-0 7240    0-0

8-09

1-3 4300

7240

15120

25-0 7240 2413-3

26-3 4300

7240

15120

8-20

0-2 7240    19-3

26-5 4300

7240

15120

0-6 7240    57-9

8-21    27-1 4300

7240

15120

7-5 7235    723-5

8-24    34-6 4300

7230

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der hydrometrischen Erhebungen in Topolje, km 60-00, am Biluśićbuk, km 43-00 und am Roskislap, km 22-80.

Die acht- und sechmonatigen Betriebswassermengen sind in Topolje mit 131 beziehungsweise 165, am Biluśićbuk mit 144 beziehungsweise 199, am Roskislap 164 beziehungsweise 233 Prozent der zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten. Am Scardonafall, km 8-50, können diese Wassermengen mit ca. 145 beziehungsweise ca 181 Prozent der zehnmonatigen angenommen werden.

Zur Ermittlung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungsdaten der Pegelstationen in Topolje, Knin, Matasse, Roskislap und Scardona.

Die Gefällsverhältnisse der Kerka und die Stufen der Wasserwerke wurden durch ein geometrisches Nivellement erhoben.

15120

0-6 7230    57-8

8-25    35-2 4300

7230

15120

Sebenico

Sebenico

40-2 4300

7230

15120

5-0 7230    482-0

Lozovac

0 1    7230    9-6

Dubravica

8-29    40-3 4300

40-8 4300

45-0 4300

7230

7230

7220

15120

15120

15120

0-5 7230    48-2

4-2 7225    404-6

2336-5

830-0 1242-1

bis

inkl.

8-33

0-4 7220    38-5

45-4 4300

7220

15120

0-2 7220    19-3

8-36    45-6 4300

7220

15120

0-1    7220    9-6

Scardona

8-37    45-7 4300

8-43    46-7 4300

8-55    47-0 4300

4300

7220

7210

7200

7140

15120

15110

15100

15100

1-0 7215    96-2

0-3 7205    28-8

0-0 7170    0-0

- 930-

9-30    47-0

(Ćikola)

•»

—1613— -17-68--21-40-

4300

7140

10570

0-0

6740

00

21-60    47-0 4300

6340

10410

0-0

6340

0-0

21-62    47-0 4300

6340

10410

Katastralgemeinde: Drinovci. Katastralgemeinde: Briśtane.

00

6320

00

22-34    47-0 4300

6300

10400

0-0

6290

0-0

22-36    47-0 4300

6280

10400

16-9

6065

1366-6

Dalmatien

Drais

Bogetić dolnji

Rupe

22-41    63-9 4080

64-0 3870

5850

5620

10400

10400

01

5735

76

1470-2

247-0

234-1

bis

inkl.

22-49

2-2

5620

164-9

11

66-2 3870

5620

10400

1-2

5410

86-6

22-60    67-4 3580

5200

10400

0-5

5110

34-1

22-64    67-9 3500

5020

10400

4-2

4785

268-0

22-78    72-1 3140

4550

10400

0-4

4400

23-5

22-90    72-5 2850

4250

10400

0-1

4545

6-1

Knin

Bogetić gornji

-25-00-—26-04-    28-80

72-6 3570

74-2 3570

74-3 3940

4840

4840

5150

10320

10320

10290

1-6

01

4840

4995

103-3

6-7

Kistanje

31-70

0-5

5150

34-3

74-8 3940

5150

10290

0-1

5245

70

396-3

1-32-20-

74-9 4150

5340

10270

33-50

1-6

5340

113-9

76-5 4150

5340

10270

0-1

5430

7-2

-35-06-

76-6 4380

5520

10260

35-30

1-5

5520

110-4

78-1    4380

5520

10260

00

5575

7-4

Bencovac

Promina

Kistanje

Puljane

Ivosevci

36-40    78-2 4500

36-50    78-2 4520

78-2 4520

36-53    79-0 4520

84-4 4520

84-4 4530

5630

5640

5640

5640

5640

5650

10230

10280

10230

10230

10230

10230

00

00

0-8

5-4

00

5635

5640

5640

5640

5645

00

00

60-2

406 1

0-0

36-65

16-6

5650

1250-5

101-0 4530

5650

10230

00

5660

0-0

101-0 4550

5670

10220

36-80

10

5670

75-6

102-0 4550

5670

10220

00

5715

00

12 3 4    5 6    7

10

11

12    - 13 I 14    15    16    17

18    19

20 21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abfluß-menge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenutzt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag . 8578⁻6

3806-7

1077-0

1902-5

102 0 4660    5760    10210

Benkovac

Kistanje

37-70

8-4 5760    645-1

110-4 4660    5760    10210

0-0 5795    0-0

38-40    110-4 4750    5830    10200

6-7 5840

521-7

-38-50-

117-1    4770    5850 10200

26-2 5850

2043-6

38-58

143-3 4770    5850 10200

6-0 5850

468-0

149-3 4770    5850 10200

5-0 5855

390-3

38-64    154-3 4780    5860    10200

12

Puliane

14-0 5865

1094-8

4670-4 132-0 3512-5

bis

inkl.

15/a

168-3 4790    5870 10200

38-70

1-1

5870

86-1

169-4 4790    5870 10200

0-6

5895

47-2

39-28    170-0 4860    5920 10190

0-0

5925

0-0

170-0    4870    5930 10190

Promina

39-37

15-0

5930

1186-0

185-0 4870    5930 10190

0-0

5930

0-0

39-40    185-0 4870    5930 10190

Knin

Radućić

0-5

5950

39-7

39-76    185-5 4910    5970 10190

-41-05-

0-0

6040

00

Dalmatien

Knin

41-10    185-5 5080    6110 10170

42-60    188-3 5250    6260 10150

42-70    195-2 5260    6270 10150

195-2 5270    6280 10150

2-8

6-9

0-0

230-9

6185

6265

6275

230-9

576-4

576-4

00

42-76

1-2

6280

100-5

Malase

196-4 5270    6280 10150

7-4

6280

619-6

16

42-78    203-8 5270    6280 10150

204-7

86-1

773-2

bis

inkl.

0-0

6285

00

19

203-8 5290    6290 10150

42-84

4-1

6290

343-9

207-9 5290    6290    10150

00

6295

00

42-88    207-9 5300    6300 10150

ović Ocestovo

-47-50-

-47-75-

-52-40-

51-50    211-4 5300    6300    10040

5300    6300 10020

3-5

2-3

6300

6300

294-0

193-2

487-2

Vrbnik

Er

— -54-60-

53-10    213-7

(Butiśnica)

2950    3600    7040

0-8

3600

38-4

Knin

-56-10-

-56-80-

-57-60-

56-04    214-5 2680    3600    6740

59-98    217 0 2350    3600    6350

220-1 2320    3600    6300

2-5

3-1

3600

3600

120-0

148-8

45-3

5-4

158-4

179-7

Kninskopolje

60-38

1-7

3600

81-6

221-8 2320    3600    6300

1-0

3600

48-0

48-0

60-40    222-8 2320    3600    6300

Summe .

17896-4

8727-1

1300-5

7868-8

Tabelle II.

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

10

11

12

13

14 |    15 |    16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Bruttopferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

km 7-94 bis km 8-24

-*

0-000    34-6    500    350

26-6

177 3

124-1

Mühlkanal

r. U.

0-230

0-250

8-0    500    350

3-4    500    350

1-3    500    350

0-000    46-7    800    600

800 600

46

2-1

19-4

Mühle

Marassovic u. Conte Borelli

30-7

21-5

14-0

9-8

206-9

155-2

0-290    27-3

(Abzweigung des Kanales Post 2 a)

500    400

0-0

km 7-95 bis km 8-43

0-289

27-3    500    400

22-3    500    400

5-0 Tuchwalke***

Marasoviö u. Conte Borelli

33-3

26-7

Werkskanal r. U.

19-6    500    400

500    400

2-7

5-8

Mühle

Marasovic u. Conte Borelli

38-7    30-9

18-0

14-4

0-330    13-8

800 600

(Einmündung des Kanales Post 2 a)

* Im mittleren Teile des Obergrabens, der hier zahlreiche Arme bildet, sind drei unter freiem Himmel stehende, primitive Tuchwalken eingebaut, die meist außer Betrieb stehen und nur bei niederem Wasserstand zugänglich sind. Ihr Gefälle ist in dem des Oberwasserkanals inbegriffen.

** Im Obergraben sind zwei Tuch walken eingebaut, die gleichartige Verhältnisse aufweisen wie jene unter*.

*** Bei einigen Tuch-walken befinden sich Waschbottiche, die nur eine unwesentliche Anzahl von Pferdekräften in Anspruch nehmen, deren Bestimmung wegen des periodischen Betriebes der Bottiche unterlassen wurde.

5-3    800    600

8-5

90-7

68-0

0-440

1-5    800    600

3-8

Mühle

Marasovic u. Conte Borelli

40-5

30-4

0-462

1-3    800    600

0-2

2-1

1-6

0-290 P 2 bis 0-330 P 2

Werkskanal r. U.

0000    27-3    '300

0-014    19-0    300

0044    13-8    300

0-000    34-6    500

200

200

200

350

8-3

33-2

22-1

5-2 Tuchwalke

Marasovic u. Conte Borelli

20-8

13-9

25-3

168-7

118-1

ro

km 7-96 bis km 8-24

500

350

0-165

9-3

(Abzweigung des Kanales Post 3 a)

Mühlkanal

r. U.

0-242

0-250

300

200

2-9

11-6

7-7

6-4    300

1-5    300

1-3    300

200

300

200

4-9

0-2

Mühle

Marasovic u. Conte Borelli

19-6

131

0-8

0-5

OJ

B

0-165 P 3 bis Kerka km 7-97

0-000

9-2    200

150

3-1

8-3

6-2

Mühlkanal r. U.

6-2 200

150

0058

4-5

Mühle

1-7    200

150

Marasovic u. Conte Borelli

12-0

9-0

0-072

1-3    200

150

0-4

1-1

0-8

km 8-09 bis km 8-24

Werkskanal 1. U.

0000    26-5 5400

0-227    26-3 5400

0-227

1-3 5400

0-000    45-4 2160

2160

2800

2800

2800

1480

1480

0-2

14-4

7-5

25-0 Elektrizitätswerk

Gesellschaft

Sufid

Dekret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Sebenico 17. Juli 1903, Zahl 9161

1800-0

933-3

**** Der Einlaufkanal durchtunnelt einen Vorsprung des Flußufers und endet in einem Wasserschloß, von dem zwei Druckrohre zur Zentrale führen.

0-6

17-3

11-8

0-028    44-8

(Abzweigung des Kanales Post 5 a)

cn

km 8-25 bis km 8-33

1160

780

0-1

1-5

10

Fluder

1160

780

1. U.

0-038    44-7

600

400

0-3

(Abzweigung des Kanales Post 5 b)

2-4

1-6

600

400

0-070    44-4

(Abzweigung des Kanales Post 5 c)

0-192    26-3

18-1

oi

B

0-028 P 5 bis Kerka km 8-33

Mühlkanal

1. U.

0-000    44-8    1000

0-010    40-8

0-033    40-4

700

0-0

0-0

0-0

1000

1000

1000

700

0-037    40-2    700

700

700

700

500

500

4-0

0-4

0-2

Mühle

Miroslav

Supuk

Dekret der k. k. Bez.rkshaupt-mannschaftSebenico vom 24. Oktober 1903, Zahl 13818

(Abzweigung des Kanales Post 5a,)

53-3

37-3

5-3

3-7

1-9

1-3

Oi

Jö

0-033 P 5a bis Kerka km 8-33

Werkskanal 1. U.

0-000    40-4    300

0-005    35-7    300

0-018    35-2    300

200

200

200

Zwei

Tuchwalken

Miroslav

Supuk

Dekret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Sebenico vom 24. Oktober 1903, Zahl 13818

18-8

12-5

0-5

2-0

1-3

10

11

12

13    14    15

16 ]    17    18

19

Werksgraben

Postnummer

o-

0-038 P 5 bis Kerka km 8-32 Kilometrierung

Name und Lage

Werkskanal 1. U.

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

2067-7

1128-6

777-5 556-7

0-000

0-025

0-053

0-000

0-009

44-7

43-9

36-9

35-2

44-4

44-4

40-5

560

380

0-8

60    4-1

560

560

560

600

600

600

380

380

380

400

400

400

7-0

1-7

0-0

3-9

Mühle

Mühle

Miroslav Śupuk

Marko Śupuk

Dekret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Sebenico vom 2. Oktober 1902, Zahl 1107.

52-3

35-5

12-7    8-6

0-0 00

31-2

20-8

0'070 P 5 bis Kerka km 8-29

01

40-4

600

400

0-040

35-7

600

400

4-7

Mühle

Ante Slavica

37-6

25-1

0-8    0-5

Werkskanal 1. U.

0060

0-063

0-067

0-076

0-0

35-7

32-7

32-7

30-0

27-1

600

600

300

300

300

300

0-0 00

400

400

200

200

200

200

3-0

0-0

2-7

2-9

Mühle

Ante Slavica

24-0

160

(Abzweigung des Kanales Post 5 c,)

Tuch walke

Ante Slavica

10-8

7-2

0-0 00

11-6    7-7

0-063 P 5c bis Kerka km 8-31

0000

32-7

300

200

0-3

1-2 0-8

Werksgraben 1. U.

0-006

0-016

32-4

29-6

27-1

300

300

300

200

200

200

2-8

2-5

Tuchwalke

Ante Slavica

11-2

7-5

10-0    6-7

CO

fern 8’34 bis km 8-37

0-000

45-7

1370

1000

0-1

1-8    1-3

Werkskanal 1. U.

0-027

0030

0-000

0-009

0-000

45-6

41-1

40-8

45-6

45-5

40-8

45-6

1370

1370

1370

110

110

110

110

1000

1000

1000

80

80

80

80

4-5

0-3

0-1

4-7

Mühle

Laśo Śupuk

82-2

600

5-5    4-0

01 0-1

Tuch walke*

Laśo Śupuk

6-9

50

* Die 3 Tuch walken sind in einem Bauobjekt untergebracht.

km 8-35 bis km 8-36

0-0

0-0 0-0

45-6

110

80

3 Werkskanäle

0 003

40-8

110

80

1. U.

0-000

45-0

110

80

4-8

0-4

Tuchwalke*

Laśo Śupuk

70

5-1

0-6    0-4

44-6

110

80

3-8

Tuch walke*

Laśo Śupuk

5-6

4-1

0-007

110

80

40-8

(Beginn des vereinigten Unterwassergrabens)

330

240

0011

40-3

330

240

0-5

2-2 1-6

0-000

72-1

1600

800

3-0

64-0    32-0

69-1

1600

800

0-253

3-6

Mühle

Ivan Skelin

76-8

38-4

65-5

1600

800

0-9

19-2    9-6

1600

800

64-6

(Einmündung des Kanales Post 8 a)

0-484

2400

1200

4-1

Mühle **

von Marassovich

131-2

65-6

60-5

2400

1200

00

km 21-60 bis km 22-78

0-0

0-0 0-0

60-5

2400

1200

** In dieser Mühle erfolgt die Vereinigung des Werksgrabens sub Post 8 mit jenem sub Post 8 a.

0-504

6-8

Werkskanal 1. U.

0-528

0533

0-538

0-573

53-7

53-7

53-7

48-4

48-3

47-0

2400

2400

2240

2240

2240

2240

2400

2400

1200

1200

1100

1100

1100

1100

1200

1200

Mühle

und Tuchwalke

Ivan Skelin

217-5

108-8

00

00

5-3

01

1-3

(Abzweigung des Kanales Post 8b)

00 0-0

0-0 00

Mühle

Ilija u. Stipe Ilić

158-3

77-7

3-0    1-5

(Einmündung des Kanales Post 8 b)

41-6    20-8

10

11

12

13

1415 1    16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwaśser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

es

00

km 22-64 Kerka bis 0-484 P 8

Übertrag .

2920-4 1605-4

957-8 656-4

Oberwassergraben 1. U.

0-000

0-324

67-9    800    400

64-6    800    400

Werksgraben gehörig zur Mühle

3-3

des v.Marassovich

35-2    17-6

er

0-528 P 8 bis 0'538 P 8

0000

53-7    160    100

01

0-2 0-1

Werkskanal 1. U.

0-015

0-025

0-000

53-6    160    100

48-4    160    100

48-3    160    100

65-9    400    200

5-2 Tuchwalke Ilija u. Stipe Ilić

11-1    6-9

0-1

0-2 0-1

10-0

53-3    26-7

km 21-62 bis km 22-60

0-355

55-9    400    200

3-1

Mühle

Ivan Skelin

16-5    8-3

Mühlkanal

1. U.

0-372

0-386

52-8    400    200

52-8    400    200

47-1    400    200

47-0    400    200

00

5-7

0-1

0-0 00

Mühle

Gr. or. Religionsfonds (Kloster Visovac)

30-4    15-2

0-5    0-3

km 22-34 bis km 22-49

0-000

66-2 3000    2600

0-2

8-0    6-9

Werkskanal r. U.

0-170

0-190

0000

66-0 3000    2600

47-0 3000    2600

47-0 3000    2600

63-9    400    200

19-0 Elektrizitätswerk

Gesellschaft Monte Promina

760-0 658-7

0-0

0-0 0-0

km 22-36 bis km 22-41

4-0

21-3    10-7

59-9    400    200

Mühlkanal

r. U.

0-017

0025

0-040

55-5    400    200

55-5    400    200

47-1    400    200

470    400    200

4-4

0-0

8-4

0-1

Mühle

Mühle

Roko Marassović

Frau Marim

23-5    11-7

44-8    22-4

0-0 0-0

0-5    0-3

km 36-50 bis km 36-53 fern 36-40 bis km 39⁻76

0-000

185-5 3000    3000

16000

0-5

20-0    20-0    106-7

Werkskanal 1. U.

Mühlkanal

r. U.

1-750

1-750

0-000

0-010

0-021

0000

185-0 3000    3000

78-2 3000    3000

78-2 3000    3000

84-4    600    600

84-2    600    600

81-0 600 600

79-0    600    600

154-3    1140    900

16000

106-8 Karbidfabrik:i!

16000

16000

0-0

Societä anonmie per Dekret der k. k. Bezirkshaupt-la utilizzatione delle mannschaft Knin vom 20. Sep-forze idrauliche della tember 1901, Zahl 17120, und vom Dalmatia    17. Mai 1906, Zahl 10106.

3-2 Mühlenkomplex** Laśo Krneta, Jan-kovic, Drazevuk

2-0

0-8

4272 0 4272 0

25-6    25-6

22784-0

0-0 0-0 0-0

1-6 1-6

16-0 16-0

* Die Führung des Wassers geschieht in einem 840 m langen Tunnel, dem ein offener Kanal von 870 m Länge folgt. Vom Wasserschloß führen 4 Fallrohre von 170 m Länge und 1600 mm Durchmesser zur Zentrale.

** Die Mühlen haben einen gemeinsamen Ober- u. Unterwassergraben. Die Längen der Gräben sind daher nur im Mittel angegeben.

km 38-58 bis km 38-64

0046

153-5    1140    900

148-6    1140    900

12-1    9-6

Mühlkanal

r. U.

0-052

0-062

0000

148-2 1140    900

144-1    1140    900

143-3    1140    900

185-0    700    500

184-7    700    500

4-9

0-4

4-1

0-8

0-3

Mühle

Mühle

Pajo Malanoviö

74-5    58-8

6-1    4-8

Savo Kebić

62-3    49-2

12-2    9-6

2-8 2-0

kO

km 39-28 bis km 39-40

0-065

7-2

Mühle

Ante Bagić

67-2    48-0

177-5    700    500

01

0-9    0-7

Mühlkanal

700    500

1. U.

0086

177-4

1500    1100

177-3    1500    1100

(Einmündung des Kanales Post 15a)

0-1

2-0    1-5

0-100

4-6

Mühle

Simę Ćorić

92-0    67-5

172-7    1500    1100

2-7

54-0    39-6

0125

170-0    1500    1100

Ol

»

0-086 P 15 bis Kerka km 39'37

0-000

185-0    800    600

184-7    800    600

Mühlkanal

0-054

1. U.

0-066

177-5    800    600

177-4    800    600

0-3

7-2

0-1

3-2    2-4

Mühle

Luka Skoverlj

76-8    57-6

1-1 0-8

10

11

12

13    14

15

16

17    18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag .

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Höchstwasser

Anmerkung

8477-1 6907-3

1209-0 827-7

0-000    207-9

450    380

0-5

3-0

2-5

km 42-76 bis km 42-84

0-040

207-4

450    380

330    280

(Abzweigung des Kanales Post 16 a)

Mühlkanal

1. U.

0050

01

0-4

0-4

207-3    330    280

4-8

Mühle

Paskal Biluśić

21-1    17-9

202-5

330    280

5-7

Tuchwalke

Paskal Biluśić

25-1    21-3

0-065    198-8

330    280

1-6

0-078    195-2

330    280

7-0

60

O)

km 42-76 Kerka bis 0-040 P 16

Werkskanal 1. U.

0000    207-4

120 100

1-2

1-9

1-6

0020

206-2

200-8

0035    196-6

0-046    195-2

120 100

120 100

120 100

120 100

5-4

4-2

1-4

Mühle

Tuchwalke

Jakob Biluśić

Jakob Biluśić

8-6    7-2

6-7    5-6

2-2

1-9

km 42-76 bis km 42-84

Mühlkanal

1. U.

0 000    207-9

0-050

620

500

0-5

4-1

3-3

207-4

204-3

0-078    195-2

0-000    207-9

0-045    207-4

620

620

620

260

260

500

500

500

220

220

3-1

91

0-5

Mühle

Kasp. Jurić

25-6    20-7

75-2    60-7

1-7

1-5

(Abzweigung des Kanales Post 18 a)

CO

km 42-76 bis km 42-84

160

130

0-0

0-0

207-4

160

Mühlkanal

1. U.

0050

203-2

160

130

130

4-2

00

Mühle

Ivan Cavlina

9-0

7-3

00

00

203-2

160

130

0-055 -

(Einmündung des Kanales Post 18a)

203-2

260

220

8-0

27-7

23-5

0-078    195-2

260

220

oo

0-045 P 18 bis 0-055 P 18

Werkskanal 1. U.

0-000    207-4

0005

100

90

0-1

01

00

207-3

203-3

0-010    203-2

100

100

100

90

90

90

4-0

0-1

Tuchwalke

Ivan Cavlina

5-3

4-8

0-1

0-0

km 42-78 bis km 42-88

Mühlkanal

r. U.

0-000    207-9

0-050

205-6

200-7

0-115    196-4

0-000 221-8

430

430

430

430

790

350

350

350

350

790

2-3

4-9

4-3

0-1

Mühle

Tanazia

Omćikus&Comp.

28-1

22-9

13-2

10-7

24-7

20-1

1-1

1-1

km 59⁻98 bis km 60-38

221-7

790

790

0-064

219-1

790

790

2-6

Mühle

Milan Monti

27-4

27-4

Mühlkanal

r. U.

219-0

790

790

0-1

1-1

1-1

0-334

1-7

Mühle

Stipe Jejna

17-9

17-9

217-3

790

790

0-3

3-2

3-2

0-416

217-0

790

790

Zusammen .

8727-1

7121-0

1300-5

904-6

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Rudolf Klodner.

Die Kerka von km 60-4 bis km 53-10

Die Butisnica r. in km 53-10.......

Die Kerka von km 53-10 bis km 9-30 Die Ćikola 1. in km 9-30..........

2108-10 km²

alte, äußerst primitive

Verlauf der Wasserscheide. Vom Bai (1404 m) an wird ihre Richtung bis zur Rückkehr zum Monte Dinara vorwiegend südöstlich, fällt auf eine kurze Strecke mit der bosnischen Grenze zusammen und geht die Linie wieder auf dalmatinischen Boden über.

Das Einzugsgebiet der Kerka umfaßt zum großen Teile weit ausgedehnte Steinwüsten, in denen das Niederschlagswasser versickert und unterirdisch auf meist ganz unbestimmbaren Wegen zum Abflüsse gelangt. Die Wasserführung der Kerka wird hierdurch in der Weise beeinflußt, daß bei niederen Wasserständen im Mittellauf eine Abnahme des Abflusses stattfindet, wie dies im Graphikon auch deutlich zum Ausdrucke kommt. Auch weist der Fluß die sonstigen Charakteristika der Karstflüsse auf. Durch die mächtige Absenkung des Kerkatales vom See von Marassovine bis zum Mileckafall ist das Tal bei diesem Fall so weit vertieft, daß mehrere unterirdische Abflußkanäle angeschnitten werden, ln der Nähe des Falles entspringen linksufrig Quellen und öffnen sich am Gehänge Höhlen (Ponore), die zu den unterirdischen Wasserläufen führen, die ihrerseits mit dem Flußwasser in Verbindung stehen.

Nach den oberirdischen Zuflüssen, die eine wesentliche Lauflänge aufweisen, kann das Einzugsgebiet wie folgt unterteilt werden:

Die Kerka vom Ursprung bis Tobolje, km 60’40 (Kerkićbach) .. . 116‘90 km~

211-10 „ 318-00 „ 685-00 „ 694-00 „

Die Kerka von km 9-30 bis km 0-0 (Mündung in den Proklan-See) 83-10 „

Das Nährgebiet der Kerka bis zum Prokljansee umfaßt somit ein

Areale von

ln geologischer Beziehung sei erwähnt, daß die Kerka auf ihrem Mittelund Unterlaufe das norddalmatinische Tafelland in einem allmählich immer tiefer eingeschnittenen, meist ziemlich engen Felskanon durchquert, wobei sie die verschiedenen, die Tafel zusammensetzenden Gesteinsformationen teils in Durchbrüchen quer durchschneidet, teils in breiteren Talstrecken parallel dem Schichtstreichen begleitet. Bis zur Biluśićbuk bewegt sich das Tal in Kreide-(Rudisten)kalk, dann bis zum Wasserfall von Roskislap in der flachen Mulde von fluviaiilen Prominaschichten obereozänen Alters, die teils als Konglomerate, teils als Mergelschiefer ausgebildet sind und an deren härtere Lagen die Wasserfälle und Stromschnellen dieses Abschnittes geknüpft sind. Vom Wasserfalle Slap bis zur Mündung in den Proklansee passiert der Fluß eine wiederholte Folge von Kreide und Eozänablagerungen, die nach ihrer Ablagerung gefaltet und sodann ausgeebnet wurden. Ihre wechselnde Gesteins-beschaffenheit bedingt die verschiedene Ausbildung des Falles, nämlich von Engen in härteren, von Weitungen in weicheren Gesteinsschichten. Die beiden letzten Fälle der von Roski slap und der von Scardona, sind aus Kalktuff aufgebaut.

Vom Nährgebiete entfallen auf Wiesen, Äcker und Gärten inklusive Weingärten 19%, auf Waldbestände 27%; der übrige Teil (54%) umfaßt Hutweiden und unproduktiven Boden, wobei zu den ersteren hier auch Steinfelder, auf denen die Vegetation auf die kleinen Flecken von Humus in den Dolinen beschränkt ist, gerechnet sind.

W asserkraftverhältnisse.

Die Wasserkräfte der Kerka sind an den größeren Gefällsstufen, das ist an den Wasserfällen, schon in alter Zeit ausgenutzt worden. Man findet dort-selbst — ausgenommen an dem kleinen Rosnjakfall Mühlen und Walken, die durch ein um eine vertikale Achse rotierendes Löffelrad angetrieben werden. Die Zulaufkanäle sind meist in den weichen Tuffstein der Ufer, teilweise unter Benutzung der natürlichen Wasserrinnen, eingeschnitten. In den meisten Fällen entbehren die Zuflußkanäle eines Wehres; das Gefälle zwischen Oberwasseranfang und Unterwasserende und die in den Gräben vorhandene Wassermenge wird nur zum geringen Teile ausgenutzt. Diese landesüblichen Kraftanlagen werden ausnahmslos ohne Konzession betrieben. Die Benutzungsrechte sind meist ersessen, das Gefälle ist nicht ver-haimt. Erst in neuerer Zeit wurde eine rationelle Ausnutzung der Wasserkräfte der Kerka durch größere Kraftanlagen in Angriff genommen, wobei das ausgenutzte Gefälle meist mehrere Gefällsstufen umfaßt und auch die Minimal-und Niederwassermengen möglichst in Verwertung gezogen sind.

Eine noch bedeutend rationellere Ausnutzung der Kerkafälle, speziell bei höheren Wasserständen, würde sich durch die Auflassung der kleinen Werksanlagen und eine einheitliche Wasserfassung, beziehungsweise Stauung erzielen lassen.

Die Summe der in der behandelten Flußstrecke vorhandenen Wasserkräfte bei voraussichtlich jährlich wiederkehrendem Niederwasser beträgt 17896-4 Bruttopferdekräfte, wovon bereits 8727-1 durch Werke, 1300-5 durch Gefällsverluste verbraucht sind, so daß insgesamt noch 7868-8 Bruttopferdekräfte verfügbar bleiben.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenutzten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenutzten und die durch Gefällsverluste in den Werks-gräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der' Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenutzung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) Zusammenfällen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

230

ßutisnica

5 Knin

220

210

Längenprofil.

Längenprofil

200

ZS

CD?

Wasserfall von

Biluśicbuk

Stromschnellen

So

CD?

CD

Abflußmengen

!!i

CD

ii

CD

CD

ßutisnica

ii

K3

CD

W A S S E R K R A FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Flußgebiet I. Ordnung: Kerka.

Die Kerka von km 0 00 bis km 60 40.

Flußband.

Öikola

siehe Detail

8314-9

8254-7

7848-6

öS

CO

CO

cd

CX3

CO

Manojlovac-Wasserfall

»!

i!

Üi

5877-4

CO

CN4

CN

LO

CO

Grad Trośenj

Kerka

i Kloster Sv. Arcandjel

Zeichenerklärung:

6 größere Ortschaft i bemerkenswerter Bau II industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

Kloster Visovac

Detail: km 7 bis km 9.

Öikola

6598-1

I!

li

i!i

!!!

® Abflußmengen

l/sek

_7500

Katasterblatt Nr. 115u. 116, aufgelegt im Jahre 1912.

Scardona

Prokljan ^ See 11

Abfiußmengen

bei Niederwasser.

I sek

8000

CO §

s

7500    ..8000

7000

6500

6000

5500

.. 7500

7000

6500

Seehöhe in Metern

CD

CD

CD

cg

Werkskanäle

¹¹!

i¹

m

I!

II

ii

il

ii

Werkskanäle

|Ü

i!

il

-Il

üi

II

5355-7

Rosnjak

(Soudovjel)-Wasserfall

Milecka

S Wasserfall

.4802-4

4770-4

St. Arcandjel

i!

ii

11!

Stromschnellen

Stufe

Stromschnelle

Längenprofil

il

l!i!

!ll

!l!

!i!

II«

I!

5000

6000

TZ

il

Werkskanäle

14408-61|

PS

___4500

.. 7000

_ _6500

..6000

siehe Detail

SG

er

o>

4500 ■-=

4000

CD

CO

büO

5500

5000

1!

ii

3807-2

3847-2 |]

Wehr

Werkskanäle

■!i

II

11

I!

ii!

lll

3312-1

il'

3471-2

Ii«

ii

Wasserfall

von Roskislap Werkskanäle

it

..5500

lll

3203-2

lll

!|!| ii

i

il

lf

II

II

IS II

||iii

tim

gg.gg.gg:

lf

31« 15

..4000 ..5000

_ _ 3500

..3000

..4500

4000

Abflußmengen in Sekundenlitern

_==f=fCS--

CO

<o

3500 E

3000

. _ 2500

2000

_ _ 1500

CG

cg;

_Q

Brutto-Pferdekräfte

_ _ 3500

II!

CG

ii

i-mz

II

I

Üi

CO

il!

!!

}|

2453-8

ui

II

i!

i!i!l

!iii ii

!! !

i.........I

co

(i

LO

O)

Brutto-Pferdekräfte

..2500

..3500

..3000

ih 2155-2

..2000 -.2500

cu

S-&-

52    51

Ś-Ó-

47    46

44    43    42

41

ś -Q-

il

ii

Wasserfall von Scardona

CCS

__3000

£ ..1000

.£

hfl

CG

"CG

.. 500

2500

39

38

37

36

34    33

b—$—y—$—<J>—<{>

31    30    29    28    27    26

MiuLO-J

23

~o

Cn

CO §

1640-4

1824-0

1951-3

22

<f>--^-<T⁾ f

21

20

19    18

I , ISIÖ-I I ,

HHip*

v n* ii¹⁵

Längenprofil

=g

1548-0

Wasserkräfte.

1717-2

50

1359-0

1272-9;

1225-7

Brutto-Pferdekräfte

g

CD

278-4

1064-0 -

963-5

487-2

343-9

920-0

. 988-0

944-0

verfügbare, /\ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

/I

40 .

i

i fi] «

—-Mii

Längenprofil]ij|

¹⁴

13

12

11

co -Q-

-d

±0

. . 2000

Ii

1194-6

il

390-2

..1500

_ “2000

..1500

_ 1500

584-7

577-1

412-2

Seehöhe in Metern

30 ..

20..

I

lh

_ _ 1000

cp

129-6

120-0

158-4

193-2

269-6 1

290-8

230-9

238-9    245-9

280-2

286-9 [

50-7

- 48-01 0 J-17-9*⁵^ Kilometrierung go

Werkskanäle —2

W. K.

"v--?

59    58    57

~Q—

-s

Sni>-

ś-f

96-1

CT)

CO

-<J)    <{>    (J>-<f--<[>

48    47    46    45    44    43    42    41

200

40    39

Werkskanäle

117-8    12501

37    36    35

■Ą-<}>--({>--<}>-4--^

34    33    32    31    30    29

_325-6- I g

396-3 291-5 /JsM

is

654-8 / ^ 'L766-5!    |j

645-2./^A732-9!    i|

3)1-0 \ |

!,n

"st-

153-9 S 134-^Si

125-0 l|l

305-3"

23-5

104.1

. .. 500

0_

28-8 |

_j![

1000

1000

500

CD

V--Y

89-6ä

km 9

je

CO

ca

CO

CD

“5

CD

CT>

1.    Mühle Stefan Jejna

2.    Mühle Milan Monti

3.    Mühle und Tuchwalke d. Ivan Cavlina

4.    Mühle Kaspar Jurić

5.    Mühle u. Tuchwalke d. Paskal Biluśić

6.    Mühle u. Tuchwalke des Jacob Biluśić

7.    Miihle Tanazia Omćikus

N3 —6

H12 —13

8.    Karbid-Fabrik der Sufid-Gesellschaft

9.    Mühle Ante Bagić

10.    Mühle Luka Skoverlj

11.    Mühle Sime Coric

H 14 — 16

12.    Miihle Pajo Malanovic

13.    Mühle Savo Kebić

14.    Mühle Lazo Krneta

15.    Mühle Jankovic

16.    Mühle Draicouk

28    27

17.    Mühle Ivan Skelin

18.    Mühle von Marassovich

19.    Mühle u. Tuchwalke Ivan Skelin

20.    Mühle 1..

21.    Ttichwalke {    'J® u- Stipe llić

22.    Mühle Ivan Skelin'

23.    Mühle d. Klosters Visovac

24.    Mühle Roko Marassovic

25.    Mühle der Frau Marum

26.    Elektrizitätswerk der Gesellschaft Monte Promina

26    25    24    23    22    21    20

Werkskanäle 17 — 21

S-

27.    3 Tuchwalkend. Laśo Śupuk

28.    Muhle d. Laśo Śupuk

29.    Muhle

30.    2 Tuchwalken .d. Miroslav Śupuk

31.    Mühle

H 24 — 25    32. Mühle Marko Supuk

33.    Mühle

34.    Mühle

35.    Tuchwalke

36.    Tuchwalke

22 0--I 23

M 26

10-7' 13-6

-<}⁾    $

18    17    16    15    14    13    12

Werkskanäle 3g

39 — 42

t=-

37h

1=4 29—36

N28

d. Anton Slavica ^ ^

-^-6-

CD

<o

] o>

-V-'⁵⁵

cd -xy

-q

—j —CI

h- CNI

an —ri

II 10

37.    Elektrizitätswerk der Gesellschaft „Sufid“

38.    Mühle

, 39. Tuchwalke    §

40.    Mühle    5

41.    Mühle

42.    Tuchwalke 2

43.    Muhle

44.    Muhle

-1

43—44

-x6

Conte Borelli

3SG

r

Wasserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau imk.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 117 und 118, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Eisack

von km 0*00 bis km 41*52.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack.

Situationsskizze.

5    4 3 2 10

> i i 4 * 4 * I

Mals stak

10

15km.

CD

/K---

Cj

L.%

<tr

x<3

Vj

V-.

CU

.....

JO

^ ^......

". \Kkmeibi

®b-:,\VZickerP

m.

Villnö^,

/

Wifuflirurk

••• ...................

......•

••••

•.

••-l

fj

vs

T,Hvk

.........

r;

•.%

'S

.N / ryjwi(\

.........#

flb.

/n-k

ZQ*=

?ssr*7v-,

Helmb.

CP

<r>

lO

1 'W'

s. %

's-.......

*•.

V~N

Beschreibung des Gebietes.

Der Eisack, in manchen Werken auch „die Eisack“ genannt, durchfließt in der hier behandelten Strecke, welche in km 4E52 an den im Katasterblatte Nr. 119 zur Bearbeitung gekommenen Flußabschnitt anschließt, anfangs in südwestlicher, sodann von der Einmündung des Breibaches, km 14-28, an in westlicher Richtung das durchwegs enge, beiderseits von hohen Bergketten eingeschlossene Eisacktal. Das Flußbett besteht fast durchwegs aus ziemlich tief eingeschnittenen Felsprofilen, die vielfach von den Uferschutzbauten der gleichlaufenden Südbahnlinie Innsbruck—Ala und der Italiener Reichsstraße begrenzt sind.

Das durchschnittliche Flußgefälle beträgt zwischen der Mündung des Afersbaches, km 41-52, und der des Grödnerbaches, km 29-02, 6-2"/

zwischen km 29 02 und km 11’57 auf 9-9"/₀u> und sinkt im Unterlaufe, von km 11-57 bis km 0-00, auf nur 4-9"/oo herab.

Die für diesen Flußabschnitt maßgebende Gebietsgrenze verläuft am linken Eisackufer von der Mündung des Afersbaches zunächst nahezu parallel mit diesem über den Großen Pfannberg (2561 m) bis zum Tatschjöchl (2429 m) in östlicher, sodann über den Tulln (2531 m) und den Sobutsch (2466 m) bis zur Furcella Mont dal Ega (2638 m) in südlicher Richtung, biegt dort rechtwinkelig nach Osten ab und zieht über die Puezspitzen (2910 m) zum östlichen Puez (2673 m) und mit mehrfachen Windungen im südlichen Verlaufe über die Rothspitzen (2576 m) zur Sellaspitze (2946 m). Von letzterer aus führt die Wasserscheide vorwiegend gegen Südosten gerichtet über die Grohmannspitze (3111 m), den Plattkofl (2960 m) und die Pallacia (2341 m) zu den Roßzähnen (2422 m), schwenkt daselbst über den Kesselkogl (3002 m), den Coronelle (2797 m) und den Latemar (2741 m) zum C. della Valserda nach Süden, hierauf westlich über die Palla di Santa (Zangenberg 2493 m) zum C. di Rocco (Schwarzhorn 2440 m) und gelangt endlich mit der Richtung gegen Nordwesten über den Laabberg (1698 m), den Oberkirk (1476 m), die Rothwand (1406 m) und die Ortschaft Hilber zur Einmündung

vergrößert sich in der flußabwärts anschließenden Strecke

des Eisack in die Etsch. Am rechten Ufer verfolgt die Trennungs-linie über den Salten (1465 m), das Möltnerjoch (1740 tn), das Kreuzjoch (2087 m) und die Plattingerspitze (2679 m) bis zur Pfandlspitze (2608 m) eine direkt nördliche Richtung, umgeht von da in einem beinahe halbkreisförmigen, nach Süden offenen Bogen über die Hochwartspitze (2731 m), das Weißhorn (2707 m), das Penserjoch (2211 m) und das Tagewaldhorn (2706 m) bis zum Plankenhorn (2544 m) das Sarntal und kehrt von letzterem Punkte in südöstlicher Richtung über die Lorenzispitze (2483 m) und den Hundskopf (2357 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Mündungsstelle des Afersbaches in den Eisack, zurück.

Uber die in Betracht fallende Unterteilung des Niederschlagsgebietes gibt die nachstehende Tabelle Aufschluß:

Das Gebiet des Eisack bis km 4P52..........

Der Eisack von km 41-52 bis km 40 50........

Der Schnaudererbach r. bei km 40-50 .........

Der Eisack von km 40-50 bis km 37-90........

Der Villnösbach 1. bei km 37-90..............

Der Eisack von km 37-90 bis km 36-65........

Der Zickerbach 1. bei km 36-65 ..............

Der Eisack von km 36-65 bis km 35-10........

Der Löchlbach 1. bei km 35-10...............

Der Eisack von km 35-10 bis km 34-50........

Der Thynabach r. bei km 34⁻50..............

Der Eisack von km 34-50 bis km 30-80........

Der Zargenbach r. bei km 30-80..............

Der Eisack von km 30-80 bis km 29 02........

Der Grödnerbach 1. bei km 29-02 ............

Der Eisack von km 29-02 bis km 27‘87.........

Der Kaserbach r. bei km 27*87................

Der Eisack von km 27-87 bis km 25-45.........

Der Tisenserbach 1. bei km 25-45..............

Der Eisack von km 25-45 bis km 22 90.........

Der Schwarz-Griesbach 1. bei km 22-90........

Der Eisack von km 22-90 bis km 20-62........

Der Finsterbach r. bei km 20-62...............

Der Eisack von km 20-62 bis km 17-40.........

Der Stegerbach r. bei km 17-40................

Der Eisack von km 17-40 bis km 17-00.........

Der Mühlbach 1. bei km 17-00................

Der Eisack von km 17-00 bis km 14-28.........

Der Breibach 1. bei km 14-28.................

Der Eisack von km 14-28 bis km 13-65.........

Der Mühlbach r. bei km 13-65................

Der Eisack von km 13*65 bis km 13-30.........

Der Helmbach 1. bei km 13*30................

Der Eisack von km 13-30 bis km 8*90..........

Der Eggentalerbach 1. bei km 8-90.............

Der Eisack von km 8’90 bis km 8-24...........

Der Rufidaunbach r. bei km 8‘24..............

Der Eisack von km 8-24 bis km 5⁻75...........

Die Talfer r. bei km 5*75....................

Der Eisack von km 5-75 bis km 0 00...........

Das Gesamteinzugsgebiet des Eisack umfaßt sohin

Von der Mündung des Afersbaches bis Waidbruck werden die beiderseitigen Gehänge von südfallendem Phyllit gebildet. Hier wird er von einer Partie permischen Konglomerates (Verrucano) überlagert, welches die Basis für die bis 1700 m mächtige Bozener Porphyrtafel bildet. In dieser hat sich der Fluß ein malerisches Durchbruchstal bis oberhalb Bozen erzwungen. Nunmehr treten die Gehänge auseinander und der Eisack durchmißt bis zur Mündung den mit glazialen und alluvialen Ablagerungen erfüllten Bozener Boden.

Innerhalb der in Rede stehenden Strecke führt der Eisack ziemlich bedeutende Mengen mittleren und großen Geschiebes.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Gesamteinzugsgebiet des Eisack zirka auf Äcker, Wiesen und Gärten 14%, auf Hutweiden und Alpen 33%, auf Wälder 46% und auf unproduktiven Boden 7%.

Wasserkraftverhältnisse.

2953-9 km²

2- 7 „ 6-3 „ 6-4 „

72-8 „ 6-4 „

3- 0 „ 3-2 „

5-3

0-3

56-2

15-4

14-8

3-9

195-7

1-9

13-7

10-3

12-2

6-3

40-8

4-8

14-5

70

8-5

01

22-8

66

64-9

0-7

4*. CD cn

1-5

9-2

9-4

427-0

0-9

4193-2 fern*

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die in der hier behandelten Eisackstrecke vorhandenen Wasserkräfte 107534-1 Brutto-Pferdekräfte, von denen derzeit durch die einzige in Betrieb befindliche Wasserkraftanlage bei Klausen 29-3 Brutto-Pferdekräfte ausgenützt und 56-0 durch Gefällsverluste in Anspruch genommen werden, so daß die verfügbaren Wasserkräfte mit 107448-8 Brutto-Pferdekräfte zu bewerten sind.

MOf- UNO STAATSDRUCKCftt¹ ■

Anteil an

S_

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Zwölfmalgreien

Gries

Zwölfmalgreien

Gries

Bozen Bozen

Zwölfmalgreien

Zwölfmalgreien

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

- 5-65-

- 6-28-

- 8-99-

10

Lage in km

11

12

13 I 14    15    16    17    18

Sekundliche Abflußmenge in l für das

19 j 20    21

22

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

0-00    232 0 22910

3-40    248-0 22910

5-75    258-9

22910

20410

7-64    269-0 20410

7-90    270-5 20410

8-24    272-7

8-90    274-6

32340

47630

16-0 32340 6899-2

32340

47620

10-9 32340 4700-0

11599-2

32340

28340

28320

28320

47620

39640

39600

39590

10-1

1-5

2-2

20410

28310

39560

20370

20370

19710

28250

39480

28250

39470

(Talfer)

28330

28320

28315

3815-1

566-4

830-6

5927-8

(Rufidaunbach)

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in den Pegelprofilen Brixen und Klausen durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 127 beziehungsweise 210 °/# der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Ermittlung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen Brixen und Klausen.

Die Gefällsverhältnisse des Eisack sowie die durch Werke in Anspruch genommenen Gefällsstrecken sind auf Grund trigonometrischer Nivellements erhoben worden.

Bei fern 15-41, 11-39, 10-81, 10-79, 10-44, 10-27 und 10-18 befinden sich Schöpfräder, welche Eisackwasser zur Bewässerung der Weingärten entnehmen, zur Zeit des Niederwasser jedoch außer Betrieb sind.

1.-9 28250 715-7

27120

37960

(Eggentalerbach)

8-3

27115

3000-7

Karneid

Karneid

10-44    282-9 19710

11-57    289-1 19710

27110

27100

37920

37920

6-2

27105

2240-7

Die aus der Subtraktion der angegebenen Wassermengen vor und nach Einmündung der Talfer zu erhaltenden, charakteristischen Wässermengen dieses Flusses sind auf Grund des bisherigen Erhebungsmaterials am Talferflusse bestimmt worden. Das Messungsmaterial erscheint jedoch infolge andauernder Veränderlichkeit der Pegel- und Meßprofile nicht einwandfrei, so daß die angegebenen Werte eventuell später Änderungen erfahren dürften.

13-2

27095

4768-7

-12-78-

-13-30-

19710

27090

37880

13-30    302-3

(Helmbach)

19660

27000

37760

12744-2

2-8 27000 1008-0

19660

27000

37760

13-65    305-1

(Mühlbach»

19640

26970

37720

4-8 26970 1726-1

19640

26970

14-28    309-9

37710

(Breibach)

19380

26520

37650

4-5

26520

1591-2

15-00    314-4 19380

26520

37660

1-1

26515

388-9

15-40    315-5 19380

26510

37670

7-9

26510

2792-3

16-01    323-4 19380

26510

37680

Völs

Völs

7-4

26505

2615-2

19380

26500

37600

17-00    330-8

(Mühlbach)

19290

26340

37390

Ritten I

Ritten I

19290

26340

37390

17-40    333-6

19260

26280

37310

2-8 26340 983-4

(Stegerbach»

29266-8

12-2

26275

4274-1

19-22    345-8 19260

26270

37280

16-2

26265

5673-2

19260

26260

37250

20-62    362-0

(Finsterbach)

19200

26160

37120

Tirol

Bozen

3-3

26160

1151-0

20-90    365-3 19200

26160

37120

28-1

26150

9797-5

-22-90-

19200

26140

37080

22-90    393-4

(Schwarz-Griesbach)

19040

25860

36700

14-4

25855

4964-2

Kastelruth

Kastelruth

24-06    407-8 19040

25-45    420-0

25850

36680

12-2

25845

4204-1

19040

18990

26-02    428-5 18990

25840

25760

25750

36650

36540

36520

(Tisenserbach)

8-5

25755

2918-9

23255-4

-26-65-

20-3

25735

6965-7

Waidbruck

Barbian

Waidbruck

18990

25720

38460

27-87    448-8

(Kaserbach)

Barbian

18940

25630

36330

12-3 25625 4202-5

-29-02-

18940

25620

36320

29-02    46M

(Grödnerbach)

18540

24310

34510

15-1 24295 4891-4

-30-80-

18520

24280

34470

30-80    476-2

(Zargenbach)

18430

24160

34300

23-0

24125

7398-3

15883-4

32-79    499-2 18390

24090

34210

11-2

24065

3593-7

Lajen

Lajen

18340

24040

34-50    510-4

34130

(Thynabach)

18000

23600

33500

Villanders

Villanders

18000

23600

33500

35-10    514-6

17970

23560

33440

4-2 23600 1321-6

(Löchlbach)

1-6

23560

502-6

1321-6

502-6

35-52    516-2 17970

23560

33440

3-2

23560

1005-2

29-3

560

919-9    2

35-81    519-4 17970

23560

33430

2-6

23555

816-6

816-6

Gufidaun

-36-52-

Theis

Theis Gufidaun

-37-35-

-37-89-

36-65    522-0

37-90    530-9

17970

17960

17960

17640

23550

33410

(Zickerbach)

23530

33380

8-9 23520 2791-0

2791-0

23510

23010

33330

32570

(Villnösbach)

2-1

23005

644-1

Brixen

Albeins

Feldthurns

Albeins

Feldthurns

-39-80-

39-00    533-0 17640

40-50    536-0

17640

17610

40-60    536-6 17610

41-52    538-8 17610

23000

32550

3-0

22995

919-8

22990

32520

(Schnaudererbach)

2420-3

22940

32450

0-6

22940

183-6

22940

32450

2-2

22935

672-8

22930

32430

Zusammen:

107534-1

29-3

56-0

107448-8

Ol

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

10

11

12

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0 000

270-5

0-3

7-64 — 7-90

270-2

Werkskanal 1. U.

0-220

269-1

1-1

Säge

O. Rhomberg

*) Nicht mehr in Betrieb.

0-240

269-0

01

0-000

519-4

2000 2000

1-7

45-3

45-3

35-52 — 35-81

Werkskanal 1. U.

0-410

0-413

517-7

516-6

516-2

2000 2000

2000 2000

2000 2000

1-1

0-4

Säge

Prader

29-3    29-3

10-7

10-7

Zusammen:

29-3    29-3

56-0

560

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto - Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

.

/

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WAS.SE r KRAFT- kataste r.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 117 u. 118, aufgelegt im Jahre 1912.

Villnösbach

Grödnerbach

Der Eisaek von km 0 00 bis km 41'52.

27675-6,

29266-8

PS

29000

28000

Zickerbach

L°chlö

dC/)

Waidbruck <5

Tlsenerbach

27286-7

Schwarz-Griesbach

f-

Flußband.

Mühlbach

Breibach

Hämbach

Eggentalerbach

E. StA Blumau

Kardaun 6

Eisack

Eisack

H. St.

Klausen Ó

Eisack

Brutto-Pferdekräfte

27000

26000

Schnąć

Thynabach

Zargenbach

Kaserbach

H. St.

Finsterbach

Stegerbach

Mühlbach

Rufidaunb.

hzen-M

24494-4

540

530

520 _

Längenprofil.

Zeichenerklärung: größere Ortschaft, industrielles Kraftwerk.

23255-4

Talfer

Bozen §

E. St.

eraner-Bahn

I sek

25000

_ 32400

Abflußmengen

32200 i-24000

510

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack.

500

21879-2

Rufidaunbach

Talfer

bei Niederwasser.

32000

28600

23000

28400 -L22000

490

28200

480

20895-8

28000 _L 21000

470

460

450

440

430

18291-2

I Mühlbach lHelmbach

Eggentalerbach

27800

27600 4- 20000

27400

27200 -L 19000

420

410

CD

5

Seehöhe in Metern

CO

c©

o

0 o co

co co

s

co

350

340

330

320

310

300

Zargenbach

15883-4

Grödnerbach

Kaserbach

-CT

%

o3

Abflußmengen vL .

14087-1

Schwarz-Griesbach

Finsterbach

16621-7

[Stegerbach I Mühlbach

Breibach

27000

26800 -L 18000

Werkskanal

ausser Betrieb

Abflußmengen in Sekundenlitern

26600

26400 I 17000

26200

26000 -L 16000

25800

25600 4- 15000

25400

25200

25000

12744-2

24800

24600

24400

14000

13000

12000

11599-2

290

280

270 1

260

250

240

Schnaudererbach

Zickerbach

L Löchlbach I Thynabach

10992-0

11168-2

10948-5

villnösbach

24200

24000 -LllOOO

23800

230

Werkskanal

220 J

<>

Kilometrierung 41

40

39

co ■%>-

SJA-

ausgenützte Wassermenge = 2000 I sek

9797-5

9743-5

23600 -L10000

23400

- . 23200 I 9000

_ _ 23000

cn -O-

SKA-

33

3A

“9“ ćo

22800 _l_ 8000

co -O-

kA-

NO

CO

~A

^A-

As

sA

A"

CD

sA-

sA-

cc

S-O-

CO-O-

-O- 00

erj -o-

cn -<V

CO -O-

-A-

<=> -6-

22600

6437-0

7009

00 §

5927-8

6000

5000- -

5115-4

4612-8

Brutto-Pferdekrafte

4000- .

3000 -

2420-3

3607-6

3593-7

2791 0

4202-5

/I

Wasserkräfte.

4700-0

verfügbare,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

fU verbrauchte.

2734-1 /

Brutto-Pferdekräfte

5000

4000

3000

2000

1776-2

2112-7

1726-1

2000

1000 -

1546-3

856-4

r 672-8

715-7

1000

85-3

Kilometrierung 41

Werkskanäle

Wasserwerke

40

39

<>

38

37

36

W.K.

NN

Säge Pradar

35

34

33

32

31

-A

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

10

W.K.

Säge Rhomberg

V

Hydrographisches Zentral-bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 119, aufgelegt im Jahre 1912.

Der Eisack

von km 41*52 bis km 58 00.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack.

Situationsskizze.

Masstab

t    io

/SALZBURG/-

V    /sj

r~"'

r"

„J-s

\w

-N

Ohmui \

Rienz

r'

Klausenbach^fcy^

i fexle

Schaldtirurb.

Uri. reu

t \

t*

rt

Richtung über die Rotspitze (3496 m), die Affenthalspitze (3083 m), den Hochgail (3440 m), das Pfannhorn (2820 m), die Hochkreuzspitze (2741 m) zum Strickberg (2547 m), von wo sie auf das Toblacherfeld herab sinkt; steigt dann südlich desselben wieder und gelangt über den Birkenkofl (2905 m) zu den Drei Zinnen (2974 m). DieWasserscheide tritt nun auf italienischesTerritoriumüber, gelangt zum Col Cadini (2841 m), wendet sich sonach in südwestlicher Richtung zumMonteCristallo (3199 m), wo sie wieder österreichisches Gebiet erreicht. Vom Monte Cristallo aus umgeht die Trennungslinie in einem langgestreckten nach Süden offenen Bogen über die hohe Gaisl (3148 m), den Seekofl (2810 m) und die Croda del Becco (2794 m) bis zum Lagazuoi (2779 m) hinziehend das Ampezzotal und gelangt vom Lagazuoi aus in westlich gerichtetem Laufe über den Prolongia (2141 m) zu der in der Sellagruppe gelegenen Boespitze (3152 m), biegt dort nach Norden ab und verläuft in mehrfachen Windungen bei vorwiegend nordwestlicher Richtung über den Puez (2673 m), die Geislerspitzen (2942 m), das Kreuzkofljoch und den Vieltoscherberg (2331 m) zur Mündungsstelle des Afersbaches in den Eisack, km 41*52. Vom rechten Eisackufer zieht die Wasserscheide vorerst nach Nordwesten über den Angerberg (2440 m) zur Lorenzi-spitze (2483 m), dann, nach Norden abbiegend, über das Schrotthorn (2593 m) zur LöfFelspitze (2000 m) und führt schließlich in nordöstlicher Richtung über den Haarspitz (2520 m) und die Sattelspitze (2051 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, Flußkilometer 58*00, zurück.

an

xfc

\^

Qass^rb

r\

/A

V/

\v

r'

✓

‘\

./

NsJ

\<IJAME1V

Beschreibung des Gebietes.

Das für dieses Katasterblatt maßgebende Einzugsgebiet 2953*9 /cm² unterteilt sich bei Bedachtnahme auf die hauptsächlichsten in Betracht kommenden Zubringer wie folgt:

Das Gebiet des Eisack bis km 58*00 . .

Der Eisack von km 58*00 bis km 56*88

Der Klausenbach r. bei km 56*88 .....

Der Eisack von km 56*88 bis km 49*65 Der Schaldererbach r. bei km 49*65 . . .

Der Eisack von km 49*65 bis km 46*90

Die Rienz 1. bei km 46*90...........

Der Eisack von km 46*90 bis km 46*30

Der Gasserbach 1. bei km 46*30 ......

Der Eisack von km 46*30 bis km 44*39

Der Bärenbach r. bei km 44*39.......

Der Eisack von km 44*39 bis km 41*52 Der Afersbach 1. bei km 41*52.......

von

Der Eisack, in manchen Werken „Die Eisack“ genannt, ist im vorliegenden Katasterblatte nur in einem Stücke des Mittellaufes behandelt, an das flußaufwärts die in den Katasterblättern Nr. 120/121, flußabwärts die in den Katasterblättern 117/118 bearbeiteten Abschnitte ergänzend anschließen. Innerhalb dieser Mittelstrecke durchfließt der Eisack zunächst zwischen km 53*5 und 58*0 in südöstlicher Richtung die tief eingeschnittene, beiderseits von beinahe senkrechten Felswänden eingeschlossene Franzensfester Schlucht, und durchfurcht dann den weiten Talboden, in dem die Ortschaft Neustift und der alte Bischofsitz Brixen gelegen ist. Von der Einmündung der Rienz, km 46*90, an fließt der Eisack nach Südwesten, in welcher Strecke er von km 50*63 bis zur Mündung des Afersbaches, km 41*52, reguliert ist.

Der oberen unregulierten Strecke, das ist zwischen km 58*00 und km 50*63, kommt ein durchschnittliches Gefälle von 19*8%o zu, welches sich in der unteren regulierten Strecke auf 5*5 %o ermäßigt.

Die Wasserscheide für die gegenständliche Teilstrecke des Eisack zieht vom Beginn des Blattes, km 58*00, am linken Ufer des Flusses über das Valser Joch (1933 m), die Plattspitze (2672 m) und die Wilde Kreuzspitze (3135 m) bis zu der unbenannten, in der Spezialkarte mit 3396 m kotierten Spitze. Ungefähr 3 km nördlich der Wilden Kreuzspitze übergeht die Richtung der Scheidelinie in eine nordöstliche über das Mösele (3486 m), die Große Löfflerspitze (3382 m), den Dreiecker (2893 m) und den Glockenkaarkogel (2914 m) bis zur Dreiherrenspitze (3505 m), wobei sie zwischen dem Dreiecker und der Dreiherrrenspitze mit der Landesgrenze zwischen Tirol und Salzburg zusammenfällt. Sodann führt sie in vorwiegend südlicher

Von Oberau bis zum Obersee, Flußkilometer 52*90, durchbricht der

Eisack in enger, tief eingeschnittener Schlucht die Brixner Granitmasse, weiter abwärts werden die Gehänge von südwärts fallenden Phylliten gebildet. In der Strecke zwischen Franzensfeste und der Mündung des Afersbaches treten die Gehänge zurück und schaltet sich das Brixner Becken ein, das von verschiedenen glazialen und alluvialen Ablagerungen erfüllt ist, zwischen welchen sich der Fluß hindurchwindet.

Der Eisack führt hier ziemlich bedeutende Mengen Geschiebes mittlerer Größe, das ihm namentlich durch die vielen, wildbachartigen Charakter aufweisenden linksufrigen Nebenbäche zugeführt wird.

In kultureller Beziehung entfallen von dem Einzugsgebiete zirka 12 % auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 20 % auf Hutweiden und und Alpen, zirka 57 % auf Wald und zirka 11 «/₀ auf unproduktiven Boden inklusive Gletscher.

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die in der behandelten Flußstrecke vorhandenen Wasserkräfte 18352*4 Brutto-Pferdekräfte, von denen derzeit durch bestehende Wasserkraftanlagen 641*2 ausgenützt und 1067*2 durch Gefällsverluste in Anspruch genommen werden, sonach die verfügbaren Wasserkräfte mit 16644*0 Brutto-Pferdekräften zu bewerten sind.

12 3 I 4 5 6 7

10

11

12    13    14

15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an

Sekundliche Abflußmenge in l für das

S_

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Bozen

Albeins

Feldthurns

Albeins

Feldthurns

41-52

538-8

17470

22710

32090

4-1

22705

1241-3

-42-32- 42-42

542-9

17470

22700

32060

1-1

22695

332-9

-43-26-

43-45

5440

17470

22690

32030

2027-8

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in den Pegelprofilen Oberau, km 59-10, und Brixen, km 46-90, durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 127°/0 bzw. 210% der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

1-5

22680

453-6

Pfeffersberg

Pfeffersberg

44-39

545-5

17470

17450

22670

32000

(Bärenbach)

Zur Ermittlung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen Oberau und Brixen.

Die Gefällsverhältnisse des Eisack sowie die durch Werke in Anspruch genommenen Gefallsstufen sind durch trigonometrische Nivellements ermittelt worden.

22630

31950

1-7

22625

512-8

512-8

*) Der Werkskanal Post 2 mündet bei Flußkilometer 0-260 in die Rienz, so daß zu den hier ansgewiesenen, durch Gefällsverluste verbrauchten Wasserkräften noch 19-4 Brutto-Pferdekräfte hinzukommen, die in dem Katasterblatte „Rienz“ ausgewiesen sind.

Milland

Milland

45-16    547-2

17450

22620

31900

5-1

22610

1537-5

-46-15-

17450

22600

31870

46-30

552-3

(Gasserbach)

17400

22530

31760

3-0

22525

E01-0

17400

22520

31750

Brixen

Brixen

46-90

555-3

(Rienz)

-48-95-

5000

5800

7750

4-6

5800

355-7

Natz

Elvas

559-9

5000

5800

7710

47-72

1-1

5800

85-1

561-0

5000

5800

7710

-48-78-

14-6

5795

1128-1

641-2

1067-2*) 3485-9    1—3

49-36    575-6

5000

5790

7700

1-8

5790

139-0

577-4

5000

5790

7690

49-51

10

5790

77-2

Tirol

Brixen

578-4

5000

5790

7690

Neustift

Neustift

0-9

5790

69-5

5000

5790

7690

49-65

579-3

(Schaldererbach)

4800

5540

7220

9-8

5540

723-9

589-1

4800

5540

7200

-53-60-

50-63

2-4

5540

177-3

Vahrn

Vahrn

591-5

4800    5540

7200

14-5

5540

1071-1

51-60

6060

4800

5540

7170

14-6

5535

1077-5

52-54

620-6

4800

5530

7150

Schabs

Aicha

1-7

5530

125-3

5471-9

52-62

622-3

4800

5530

7150

13-0

5530

958-5

53-50

635-3

4800

5530

7130

30-4

5525

2239-5

55-62

665-7

4800

5520

7090

38-3

5520

2818-9

56-65-

4800

5520

7060

56-86- 56-86

7040

(Klausenbach)

4800

5510

7050

5145-6

Mittewald

Mittewald

30-6

5505

2246-0

57-93

734-6

4800

5500

7010

1-1

5500

80-7

5800

735-7

4800

5500

7010

Zusammen

18.352-4

641-2

1067-2

16.644-0

cn

10

11

12

13    14    15    16    17 i 18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in / für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

.Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

o-ooo

578-4    3000

3000

5-7

3000

3000

228-0

228-0

0-749

572-7

1600

1600

Abzweigung des Kanales Post 1 a

01

572-6

1600

1600

2-1

2-1

0-770

570-3

1600

1600

2-3

Säge

Hofer

49-1

49-1

1600

1600

0-2

4-3

4-3

0-782

570 1

3000

3000

Einmündung des Kanales Post 1 a

0-7

3000

3000

280

28-0

1120

569-4

2000

2000

Abzweigung des Kanales Post 1 b

0-1

569-3

2000

2000

2-7

2-7

1-130

568-0

2000

2000

1-3 Elektr. W.

Vinzentinum

34-7

34-7

1-2

2000

2000

32-0

32-0

1-180

566-8

3000

3000

Einmündung des Kanales Post 1 b

0-4

3000

3000

16-0

160

1-385

566-4

2400

2400

Abzweigung des Kanales Post 1 c

0-3

2400

2400

9-6

9-6

1-404

566-1

1400

1400

Abzweigung des Kanales Post 1 d

10

45-16 bis 49-51

1400

1400

18-7

18-7

1-405

565-1

Werkskanal r. U.

1-412

564-8

564-5

2000

2000

3000

3000

2000

2000

3000

3000

0-3

0-3

Einmündnng des Kanales Post 1 c

Einmündung des Kanales Post 1 d

8-0

80

12-0

12-0

1-810

1-2

563-3

3000

3000

Geschoßfabrik

Domanig

48-0

480

563-2

3000

3000

01

4-0

4-0

1-968

561-8

3000

3000

1-4

Mühle

Englisches Institut Brixen

56-0

560

0-1

561-7

3000

3000

40

40

2-036

0-2

561-5

3000

3000

Färberei

Franz

Schwaighofer

8-0

80

01

561-4

3000

3000

40

40

2-068

10

560-4

3000

3000

Mühle

Ignaz Mallipell

400

40-0

0-2

560-2

3000

3000

80

80

2-212

0-7

559-5

3000

3000

Mühle

Hinterlechner

280

28-0

0-6

24-0

558-9

3000

3000

240

2-523

0-9

558-0

3000

3000

Mühle

Priesterseminar

Brixen

36-0

36-0

0-5

20-0

200

557-5

3000

3000

2-954

0-5

557-0

3000

3000

Schöpfwerk

Kapuziner

kloster

20-0 20-0

00

0-0

00

557-0

3000

3000

3-180

1-2

555-8

3000

3000

Mühle

Kapuziner

kloster

48-0

48-0

8-6

344-0

3440

4-740

547-2

3000

3000

ft

Von km 0-782 bis km 0-749 Post 1

0 000

572-7

1400

1400

Werkskanal r. U.

0-008

0042

572-6

570-6

570-1

1400

1400

1400

1400

1400

1400

01

1-9

1-9

20

0-5

Lodenfabrik

Jerson Klug

37-3

37-3

9-3

9-3

<3-

Von km 1-120 bis km 1-180 Post 1

0-000

569-4

1000

1000

01

1-3

1-3

Werkskanal r. U.

0-024

0054

569-3

567-0

566-8

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2-3

0-2

Säge

Vinzentinum

30-7

30-7

2-6

2-6

Ci

Von km 1-385 bis km L405 Post 1

0 000

566-4

600

600

01

0-8

0-8

Werkskanal r. U.

0006

0 027

0000

566-3

565-3

5651

566-1

600

600

600

1000

600

600

600

1000

10

0-2

Säge

Kofler

80

8-0

1-6

1-6

Von km 1-404 bis km 1-412 Post 1

01

1-3

1-3

566-0

1000

1000

Werkskanal r. U.

0003

564-9

1000

1000

0-018

564-8

1000

1000

1-1

0-1

Druckerei

Preßverein

14-7

14-7

1-3

1-3

Fürtrag

458-5

458-5

789-5

789-5

10

11

12

13    14    15

16    17 I 18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag

458-5 458-5

789-5 789-5

CM

von Rienz km 0-26 bis 47-72 ')

0-000

0-270

561-0    1320

560-9

1320

1320

1320

0-1

1-8 1-8

*) Der Werkskanal mündet in die Rienz.

Werkskanal L U.

0-360

0-000

0-200

0-220

2-0

Mühle

558-9

558-8

558-2

556-4

591-5

589-0

588-9

586-5

1320

1320

1320

1320

1790

1790

630

630

630

1320

1320

1320

1320

1790

1790

630

630

630

01

0-6

1-8

2-5

0-1

2-4

Ignatz

Mallipell

35-2    35-2

1-8 1-8

Gerberei

Josef Öhler

10-6 10-6

31-7    31-7

59-7

59-7

Abzweigung des Kanales Post 3 a

Mühle und Schmiede

Stift Neustift

20-2

20-2

0-8

0-8

ro

49-36 bis 50-63

01

0-8

0-8

Werkskanal 1. U.

0-300

586-4

586-1

630

630

Einmündung des Kanales Post 3 a

1790

1790

1790

1790

0-3

7-2

7-2

0-424

2-0

Mühle

584-1

1790

1790

Stefan

Rabauzer

47-7

47-7

0-5

11-9

11-9

583-6

1790

1790

0-690

1-4

Mühle

Johann Lang

33-4

33-4

582-2

1790

1790

6-6

157-5

157-5

1-310

575-6

1790

1790

CO

km 0-300 bis km 0-200 Post 3

0-000

589-0

1160

1160

01

1-5

1-5

Werkskanal 1. U.

588-9

1160

1160

0 005

586-6

1160

1160

2-3

0-2

Mühle

Stift Neustift

35-6    35-6

3-0

30

0-110

586-4

1160

1160

0-000

622-3

•**)

52-54 bis 52-62

0-3

**) ZurZeitderAufnahme außer Betrieb.

622-0

Werkskanal r. U.

0-040

620-8

1_2 Motor für landw.

Maschinen

Josef Braun

0-2

0-080

620-6

Summe

641-2

641-2

1067-2

1067-2

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern inderKolonne21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesemMaßezukommendenHöheihrenAnfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Der Eisack von km 4152 bis km 58 00.

Flußband.

fiienz

l^erbach

_J^isack

Franzensfeste ^

@5 Kl. Neustift

Kersbach

Klausenbach

M. H. St.

H. St. Vahrn

§ Brixen

Save

wbach

m 740 t

Rienz

Bärenbach

J Eisack

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack.

230001 sek

■5

730--

Längenprofil.

720--

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

5471-9

Gasserbach

03

Abflußmengen |x22ooo

bei Niederwasser.

5500 PS

. . 21000

710. .

5145-6

5194-3

. .20000    . .5250

700. _

_.19000

-.5000

690-.

18000

680--

17000

-.4750

670--

-.16000    - -4500

4400-8

660--

- -15000

- -4250

650-.

- -14000

OS

o>

JL _13000

Seehöhe in Metern

o

OO

CTS

NO

cö

3323-3

-2. .12000

OO

3656-8

C/D

.E

g. .11000

t>ß

oo

CO"'

-10000

CM

CO

g)

CO

3198-0

.. 9000

g

LO

Wehr

.. 8000

cn

CO

CO

CJ-1

CO

Klausenbach

Wehr

2755-8

. . 7000

. _ 6000

NO

■--O

LO

CO

cg

2326-7

550 _ -

2239-5

Schaldererbach

■UZT

Wehr

2400-1

2315-0,

f-ängenprofi/

NO

C_n

Brutto-Pferdekräfte

- - 5000

_-4000

NO

NO

540

..3000

2027-8

NO

530

c_n

NO

CO

Werkskanal

I T

(nur bei höherem Wasserstand in Betrieb)

Werkskanäle

. .2000

1728-0

«=>

!!

I!

SY

SA

Sy

54

53

II

<>

<>

52

51

50

49

48

<>

47

46

45

44

43

1404-0

1186-9,

Wasserkräfte.

1047-9,

1139-0,

1Ö75-6J

Brutto-Pferdekräfte

S

r-~.

g

CO

verfügbare, / verbrauchte. Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb derNutz= ungsstrecken bei Niederwasser dar.

970-7

901-2

512-8

453-6

786-5,

cn

s

CM

s

CM

177-3

oo

»0

(TD

5- =

cnq

CO

LO

SY

57-3 /

Hl

/

-4---$--

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

Werkskanäle

Werki

Werke 2—5

Werkskanäle f"

Werke 20 u. 21

Werkskanal

<ö

Werke 6—19

Wasserwerke

£= 2    2. Säge und Schmiede I

. i 3. Mühle    /

jj *    4. Mühle Stefan Rabanzer

~ |    5. Mühle Johann Lanz

des Stiftes Neustift

i_ 'S O CO

6.    Säge Hofer

7.    Lodenfabrik Jerson Klug

8.    Elektrizitätswerk des Vinzentinums

9. 'Säge des Vinzentinums

10.    Säge Kofler

11.    Druckerei des Preflvereines Brixen

12.    Geschoßfabrik Domanig

13.    Mühle des engl. Instituts

14.    Färberei Franz Schwaighofer

15.    Mühle Ignaz Malipell

16.    Mühle Peter Hinterlechner

17.    Mühle des Priesterseminars

18.    Motor

19.    Mühle

20.    Mühle Ignaz Malipell

21.    Gerberei Josef Öhler

| des Kapuzinerklosters

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentral-hureauim k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 120 u. 121 aufgelegt im Jahre 1912.

Der Eisack

von km 58*00 bis km 88*63.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack.

Situationsskizze.

Mafsstak

iMft* «o    i i    Ł s ♦    *    •    rai    lik.

I.........    »    ■♦    ■ ■ * —■ I-1-1->■■-■!    ■ i ■    I

rs

___/*

"'s___

"\

^'^/senbi

licrau

w'

Mitte mala^CŚ

_ '6S

?0.

Ąrglerli.

■ 0<Jxb«ch

patierbir^

n4

\u/

>5

S*uirb,

* Stjpr/irty

v.

—V ./---V

•3?

/"w‘

V.

Beschreibung des Gebietes.

spitz (2672 m) und den Alten Karl (2041 m) zum Brandeck (1715 m) und fällt sodann in westlicher Richtung zum Eisack herab. Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide in südwestlicher Richtung über den Kaarspitz (2520 m) zur Liffelspitze (2600 m) empor, wendet sich dort gegen Norden zum Tatschspitz (2528 m) und hienach in vorherrschend westlicher Richtung über das Penserjoch (2211 m), das Weißhorn (2707 m), den Ötschspitz (2592 m), die Jaufenspitze (2483 m) und das Schlotterjoch (2377 m) zur Hohen Kreuzspitze (2741 m). Von der Hohen Kreuzspitze zieht sie nach Norden über die Zirmaid (2800 m), den Botzer (3256 m) und die Hohe Stellen (3129 m) zum Wilden Pfaff (3466 m), biegt dort scharf nach Osten über den Wilden Freiger (3428 m), den Westlichen Feuerstein (3262 m), die Weißwandspitze (3013 m), den Gschnitzer Tribulaun (2957 m) zur Sautig-spitze (2313 m), und kehrt nun in nordöstlicher Richtung zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Steinjoch, zurück.

Das so umgrenzte Einzugsgebiet beträgt 657*1 km² und gliedert sich in nachfolgender Weise:

Von den Quellen bis km 88*63. ...

Der Eisack von km 88*63 bis 87*30

Der Daxbach 1. bei km 87*30......

Der Eisack von km 87*30 bis 84*95 Der Pflerschbach r. bei km 84*95 ..

Der Eisack von km 84*95 bis 84*26 Der Patzenbergbach 1. bei km 84*26 Der Eisack von km 84*26 bis 82*88

Der Riedbach 1. bei km 82*88 .....

Der Eisack von km 82*88 bis 80*70 Der Tschöfserbach r. bei km 80*70.

Der Eisack von km 80*70 bis 80*18 Der Vallerbach r. bei km 80*18....

Der Eisack von km 80*18 bis 77*67 Der Pfitschcrbach 1. bei km 77*67. .

Der Eisack von km 77*67 bis 77*05 Der Mareiterbach r. bei km 77*05. .

Der Eisack von km 77*05 bis 75*20 Der Sauerbach r. bei km 75*20 ....

Der Eisack von km 75*20 bis 70*27 Der Egger-Talbach r. bei km 70*27 .

Der Eisack von km 70*27 bis 69*80 Der Maulserbach 1. bei km 69*80 ..

Der Eisack von km 69*80 bis 69*00 Der Filseckbach r. bei km 69*00 ...

Der Eisack von km 69*00 bis 66*10

Der Onsbach r. bei km 66*10.....

Der Eisack von km 66*10 bis 64*93 Der Berglerbach r. bei km 64*93.. .

Der Eisack von km 64*93 bis 60*66 Der Flaggerbach r. bei km 60*66 .. .

Der Eisack von km 60*66 bis 60*55 Der Weißenbach 1. bei km 60*55...

Der Eisack von km 60*55 bis 58*0 .

28*4 km2 2*6 „ 3*3 „ 7-1 „ 75*2 „ 0*7 „ 2-7 „ 2*6 „

5 0. „ 6*2 „ 3*9 „ 0*7 „ 2*1 „ 2*5 „ 140*0 „ 0*4 „ 213*3 „ 3*1 „ 7-7 „ 14*7 „ 18*2 „ 0*5 „ 33*7 „ 1*8 „

oo

V>

Der Eisack, in manchen Werken auch „die Eisack“ genannt, entspringt am Nordabhange des Steinjoch, fließt nach kurzem östlichem Laufe vom Brennersattel an bis Sterzing in vorherrschend südwestlicher Richtung und nimmt dann weiters, in der Ausdehnung der hier behandelten Strecke, eine südöstliche Laufrichtung ein.

Das Längenprofil dieser 30*63 km langen Strecke weist bei einem absoluten Höhenunterschiede von 553*3 m fünf charakteristische Gefällsstufen auf, und zwar zunächst die oberste von km 88*44 bis km 88*63 reichende Strecke mit dem Durchschnittsgefälle von 23°/ an die sich von km 88*34 bis km 88*44 eine kurze Steilstufe mit dem relativen Gefälle von 442 °/no anschließt, worauf das Gefälle allmählich abnimmt und zwischen km 85*09 und 88*34 — 53 %o> von km 80*18 bis 85*09 = 25 %o und zwischen km 58*00 und 80*18 nur mehr 9 %o beträgt.

Die Grenzlinie des Niederschlagsgebietes des Eisack für die hier in Rede stehende Strecke vom Ursprung bis Flußkilometer 58*00 zieht, Steinjoch (2187 m) ausgehend, in einem gegen Süden offenen Bogen zum Brennersattel und verläuft dann zunächst, gleichzeitig als Hauptwasserscheide zwischen dem Einzugsgebiet des Schwarzen Meeres und jenem der Adria, bis zu der 3396 m hohen Spitze des Weißzint der Zillertaleralpen vorwiegend in östlicher Richtung und berührt hiebei die nachstehenden markanten Punkte: Den Wolfendorn (2775 m), den Kraxenträger (3000 m), die Hohe Wandspitze (3284 m), das Pfitscherjoch (2248 m), die Griesscharte (2800 m) und den Hochfeiler (3523 m). Vom Weißzint an zieht die Wasserscheide in südwestlicher Richtung über die Weißzintscharte (2930 m) zur Grabspitze (3058 m), führt nunmehr, gegen Süden verlaufend, über das Pfundersjoch (2574 m), die Wilde Kreuzspitze (3135 m), den Platt-

vom

00>

1*6 „ 1*5 „ 15*9 „ 16*1 „ 20*9 „ 0*0 „ 7*9 „ 6*6 „

Die Quelle des Eisack liegt gleich seinem Oberlauf bis Sterzing in nordwestlich fallenden Schiefern, den sogenannten Brennerschiefern, in welche sich in der Gegend des Brennerbades eine größere Partie kristallinischen Kalkes einschaltet. Von Sterzing bis Freienfeld treten die Talgehänge zurück, es durchmißt der Fluß das sogenannte Sterzinger Moos, das als das nachträglich angeschüttete Zungenbecken eines eiszeitlichen Gletschers aufzufassen ist, durch dessen Endmoränenkranz sich der Eisack bei Freienfeld windet. Die Nordumrandung des Beckens zwischen der Ruine Sprechenstein und Freienfeld wird durch Schiefer, die südliche durch Gneis gebildet, der sodann weiter abwärts bis Mauls die beiden Gehänge bildet. Von hier bis Oberau durchschneidet der Fluß die Brixner Granitmasse in enger tief eingeschnittener Schlucht.

In der gesamten bearbeiteten Flußstrecke werden bedeutende Geschiebemassen mittlerer Größe zu Tale gefördert.

In bodenkultureller Hinsicht besteht das Einzugsgebiet zu 32 % Wäldern, zu 35 % aus Hutweiden und Alpen und zu 8 % aus Wiesen, Äckern und Gärten. Die restlichen 25 % sind unproduktives Land.

aus

Wasserkraftverhältnisse.

In der beschriebenen Flußstrecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser 17352*3 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen 1337*6 von bestehenden Wasserkraftanlagen ausgenützt und 908*9 durch Gefällsverluste verbraucht werden, so daß sich die noch verfügbaren Wasserkräfte auf 15105*8 Brutto-Pferdekräfte beziffern.

10

11

12 |    13    |    14    15

16    17    18    19    20    21

22

Anteil an

Sekundliche Abflußmenge in l für das

t-<

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch GeFällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

58-00    735-7    4800    5500

6980

16-7    5500 1224-7

59-06    752-4    4800    5500

6980

4-1    5500    300-7

Zur Bestimmung der Wassermengen des Eisack zwischen km 58-00 und 88'63 wurden hydrometrische Erhebungen in Oberau, km 59’ 1, Sterzing, km 79-48 und Gossensaß, km 84-64 sowie an den bedeutenderen Zubringern im Verlaufe einer vierjährigen Periode durchgeführt.

59-27    756-5    4800    5500

6980

14-6    5500 1070-7

60 08    771-1

4800    5500

6980

10-8    5500    792-0

Im Meßprofile Gossensaß betragen die acht und sechs Monate lang verfügbaren Mengenwerte rund 146, beziehungsweise 182 Prozent des zehnmonatigen Betriebswassers, im Pegelprofile Oberau etwa 122, beziehungsweise 212 Prozent.

Das Längenprofil wurde in der gesamten Flußstrecke durch ein geometrisches Nivellement festgelegt.

781-9    4800    5500

6980

60-55

187-6

1-5    5500    110-0

271-6

3118-9    1—2

783-4    4800    5500

6980

0-1    5500    7-3

4800

5500

6980

60-56    783-5

(Weißenbach)

4760

5450

6920

1-9

5450

72-7

4760

5450

6920

60-66    784-5

(Flaggerbach)

4640

5320

6780

12-3

5320

872-5

61-70    796-8    4640

5320

6780

0-7

5320

49-7

61-74    797-5    4640

5320

6780

3-7

5320

262-5

62-00    801-2    4640

5320

6780

4-8

5320

340-5

806-0    4640

5320

6780

62-34

1-7

5320

120-6

807-7    4640

5320

6780

21-2

5315

1502-4

64-30    828-9    4640

5310

6770

6-4

5310

453-1

473-9

148-8

3833-6 3—5 b

64-89    835-3    4640

5310

6770

0-4

5310

28-3

Tirol

Brixen

Mittewald

Mittewald

4640

5310

6770

64-93    835-7

(Berglerbach)

4550

5210

6660

2-2

5210

152-8

837-9    4550

5210

6660

-65-24—

65-23

0-8

5210

55-6

838-7

4550

5210

6660

8-9

5210

618-3

4550

5210

6660

6610

847-6

(Onsbach)

4540

5200

6650

7-6

5195

526-4

67-01

855-2

4540

5190

6640

4-9

5190

339-1

860-1

4540

5190

6640

67-54

1-3

5190

89-9

861-4

4540

5190

6640

4-1

5190

283-7

Mauls

Mauls

67-83

865-5

4540

5190

6640

3-8

5190

263-0

68-24

869-3

4540

5190

6640

10-3

5190

712-8

91-2

72-0 3101-9 6—7

4540

5190

6640

f)9⁻00—

69-00

879-6

(Filseckbach)

4530

5180

6630

10-6

5180

732-1

4530

5180

6630

69-79

890-2

(Maulserbach)

4340

4970

6400

4-8

4970

318-1

Stilfes

Stilfes

4340

4970

6400

70-27

895-0

(Egger-Tal bach)

-70-97—

4240

4850

6270

8-1

4850

523-8

71-27

903-1    4240

4850

6270

Trens

Trens

22-7

4845

1466-4

74-10

925-8    4240

4840

6260

Fürtrag

13.289-7

752-7

492-4

10.054-4

10

11

12

13    14    15    16    17

18    19

20 21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abfluß-menge in l für das

politische

Lan-

des-

Be-

zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefallsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag 13.289-7

752-7

492-4 10.054-4

Trens

Stilfes

Trens

Stilfes

74-10    925-8    4240    4840

6260

2-2.

4840    142-0

4240    4840

6260

75-20    928-0

(Sauerbach)

-76-17—

4200    4790

6210

2247-2

1-8

4790

115-0

4200    4790

6210

77-05    929-8

(Mareiterbach)

2540    2900

3920

2-5

2900

96-7

2540    2900

3920

Sterzing

Sterzing

77-67    932-3

(Pfitscherbach)

1240    1420

1910

9-0

1420

170-4

941-3    1240    1420

1910

79-43

0-4

1420

7-6

941-7    1240    1420

1910

0-2

1420

3-8

79-48    941-9    1240    1420

1910

Wiesen

Wiesen

0-6

1420

11-4

-80-15—

1240    1420

1910

80-18    942-5

(Vallerbach)

1230    1410

1900

7-5

1410

141-0

950-0    1230    1410

1900

80-51

0-5

1410

9-4

950-5    1230    1410

1900

1-7

1410

32-0

952-2    1230    1410

1900

80-69

2-9

1410

54-5

955-1    1230    1410

1900

0-1

1410

1-9

Tirol

Brixen

1230    1410

1900

80-70    955-2

(Tschöfserbach)

1210    1380

1870

12-8    1380    235-5

-81-80—

81-76    968-0    1210    1380

1870

6-0    1380    110-4

398-3 370-8*) 1336-5 8a—15

*) Siehe Anmerkung am Schluß der Tabelle.

81-93    974-0    1210    1380

1380    1-8

81-94    974-1    1210    1380

4-1    1380    75-4

8206    978-2    1210    1380

1870

7-9    1380    145-4

82-41    986-1    1210    1380

1870

1-8    1380    33-1

987-9    1210    1380

1870

82-53

1-3    1380    23-9

989-2    1210    1380

1870

16-0    1380    294-4

Tschöfs-Ried

Tschöfs-Ried

1210    1380

1870

82-88    1005-2

1180    1350

1830

82-95 1005-5    1180    1350

1830

(Riedbach)

0-3

1350

5-4

18-9

1350

340-2

83-75    1024-4    1180    1350

1830

1-8

1350

32-4

1026-2    1180    1350

1830

83-84

1-8

1350

32-4

1028-0    1180    1350

1830

5-4

1350

97-2

84-06 1033-4    1180    1350

1830

5-2

1350

93-6

1038-6    1180    1350

1830

84-20

1-9

.1350

34-2

1040-5    1180    1350

1830

Fürtrag

15.630-7

1151-0

863-2

13.638-1

12 3 4 5 6 7

10

11

12    13    14    15    ' 16

17    |    18

19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

Lage in km

in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag 15.630-7

1151-0

863-2 13.638-1

Tschöfs-Ried

Tschöfs-Ried

84-20    1040-5    1180    1350

1180    1350

1830

1830

1-2

1350    21-6

84-26    1041-7

(Patzenbergbach)

1170    1330

1810

-84-31 —

21-8

1330

386-6

1170    1330

1810

-84-94—

84-95    1063-5

(Pflerschbach)

420    470

640

3-9

470

24-4

85-09    1067-4    420    470

640

0-4

470

2-5

85-10    1067-8    420    470

640

4-2

470

26-3

1072-0    420    470

640

85-14

0-6

470

3-8

1072-6    420    470

640

0-0

470

0-0

1072-6    420    470

640

85-14

0-7

470

4-4

1073-3    420    470

640

0-1

470

0-6

85-17    1073-4    420    470

640

1-2

470

7-5

1074-6    420    470

640

85-19

2-3

470

14-4

Gossensaß

Gossensaß

1076-9    420    470

85-21    1077-2    420    470

1077-6    420    470

640

640

640

0-3

0-4

470

470

1-9

2-5

85-22

1-7

470

10-7

1079-3    420    470

640

Tirol

Brixen

0-2

470

1-3

85-23    1079-5    420    470

640

1-4

470

8-8

186-6

45-7

1467-7 16—25

1080-9    420    470

640

85-32

6-0

470

37-6

1086-9    420    470

640

1-4

470

8-8

85-42    1088-3    420    470

640

6-3

470

39-5

1094-6    420    470

640

85-49

1-3

470

8-1

1095-9    420    470

640

0-1

470

0-6

1096-0    420    470

640

85-50

1-6

470

10-0

1097-6    420    470

640

-85-53—

45-3

465

280-9

86-06    1142-9    420    460

630

-85-54—

4-9

460

301

1147-8    410    460

630

86-13

1-9

460

11-7

1149-7    410    460

630

3-r

460

190

86-18    1152-8    410    460

630

42-6

455

258-4

86-97    1195-4    410    450

620

Brenner

Brenner

2-9

450

17-4

1198-3    410    450

620

87-08

0-9

450

5-4

1199-2    410    450

620

8-7

450

52-2

410    450

620

87-32    1207-9

(Daxbach)

370    400

560

0-6

400

3-2

87-34    1208-5    370    400

560

Fürtrag

10.930-9

1337-6

908-9

15.105-8

Anteil an

r.

7)

CD

et

jü

1

10

11

12    13

14    15    16

17 1 18 | 19 | 20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhe bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag 16.930-9

1337-6

908-9 15.105-8

87-34    1208-5    370

400

560

2-3

400    12-3

*) Zufolge Einmündung des in Flußkilometer 79-43 abzweigenden Werkskanals in den Mareiterbach betragen die in Kolonne 19 der Tabelle I ausgewiesenen Gefällsverluste um 64-8 P.S. mehr als der in Kolonne 16 der Tabelle II angegebene Wert.

1210-8    370

400

560

87-39

1-1

400    5-9

1211-9    370

400

560

Tirol

Brixen

Brenner

Brenner

4-7

400    25-1

87-64 1216-6    370

400

560

23-9

395    125-9

88-34 1240-5    370

390

550

44-2

390 229-8

88-44    1284-7    370

390

550

4-3

390    22-4

88-63    1289-0    370

390

550

Summe 17.352-3

1337-6 908-9*) 15.105-8

10

11

12

13 |    14 |    15 |    16 j 17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0000    756-5    300

300

59-06 bis 59-27

4-

1-6

1-6

Mühlkanal

756-1    300

300

1. U.

0-176

Mühle

Michel Seeber

4-0

4-0

755-1    300

300

t\J

10-8

10-8

0-204    752-4    300

300

0-000    783-4    2700

2700

60-08 bis 60-55

Cn

03

201-6

201-6

777-8    2700

2700

Sägekanal L U.

0-450

ib

Säge

Michel Seeber

183-6

183-6

772-7    2700

2700

d>

57-6

57-6

0-470    771-1    2700

2700

Ol

61-70 bis 61-74

797-5

796-8

0-000    807-7    5310

4640

Wasserrad*

Johann Pleikner

*) Zur Zeit der Aufnahme außer Betrieb.

14-2

12-4

5310

4640

0-142    807-5

(Abzweigung des Kanales Post 4 b)

4710

4640

62 00 bis 62-34

Werkskanal 1. U.

0-144

807-5    4710

802-0    4710

4710

4640

4640

4640

Pappenfabrik

Jos. v. Pretz

345-5

340-3

44-0

43-3

0-189    801-3

(Einmündung des Kanales Post 4 b

5310

4640

7-1

6-2

0-259    801-2    5310

4640

0-000    807-5    600

o-

0-0142 bis 0-189 Post 4 a

5-6

801-8 600

Werkskanal 1. U.

0042

to

Säge**

Jos. v. Pretz

43-2

**) Bei Minimalwasser wird der Säge kein Wasser zugeieitet.

801-4    600

0-8

0-045    801-3    600

0-000    838-7    1700

1700

1700

1700

cn

64-30 bis 65-23

Werkskanal 1. U.

0-080    838-7

1000

1000

CJ1

833-7    1000

1000

(Abzweigung des Kanales Post 5 b)

66-7

66-7

0-665

Elektrizitätswerk Alois Fischer

57-3

57-3

829-4    1000

1000

'J'

6-7

6-7

0-688    828-9    1000

1000

Cn

er

0-08 Post 5 a bis 64-89

Werkskanal L U.

0-000    838-7    700

838-6    700

700

700

0-9

0-9

0135

Säge

Alois Fischer

28-0

28-0

835-6    700

700

2-8

2-8

0-237    835-3    700

700

0-000    861-4    1300

1300

02

67-01 bis 67-54

22-5

22-5

860-1    1300

1300

Werkskanal 1. U.

0-530

4-*

Säge

Franz Stötter

58-9

58-9

856-7    1300

1300

>—■

26-0

260

0-550    855-2    1300

1300

0-000    869-3    1100

1100

1100

67-83 bis 68-24

03

8-8

8-8

8-8

868-7    1100

1100

1100

Werkskanal 1. U.

0-230

Säge

Dekret der Bezirkshauptmann-Johann Staffier Schaft Brixen v^t.^August 1900

32-3

32-3

32-3

866-5    1100

1100

1100

14-7

14-7

14-7

0-280    865-5    1100

1100

1100

Fürtrag

752-7

704-4

492-4 482-6

Ol

10

11

12

13

14    15 I 16    17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 752-7

704-4

492-4 482-6

0-000

941-7

1420    1240

0-1

1-9    1-7

941-6

1420

1240

0-018

0-3

1. Gerberei

Max Stifter

5-7

5-0

941-3

1420

1240

0-1

1-9    1-7

1420

1240

0-118

941-2

Abzweigung des Kanales Post 8 b

950

830

950

830

0-119

941-2

Abzweigung des Kanales Post 8 c

oo

79-43 bis Mareiterbach km 1-27

480

420

941-2

480

420

Mareiter-Werkskanai r. U.

0-123

0-126

0-149

0-226

,0-580

0-985

2-1

2. Gerberei

Max Stifter

13-4

11-8

939-1

939-1

939-0

938-9

938-3

938-2

936-5

933-2

480

420

480

420

Einmündung des Kanales Post 8b

950

830

0-1

1-3    1-1

950

830

Einmündung des Kanales Post 8 c

1420

1240

0-1

1-9    1-7

1420

1420

1420

1420

1420

1240

1240

1420

1240

1240

0-6

01

1-7

3-3

Mechanische

Werkstätte

Josef Leitner

11-4

9-9

1-9    1-7

Marmorwerk

Eduard Hauser

322

28-1

62-5    54-6

00

er

00

0-119 bis 0-149 Post 8a 0-118 bis 0-126 Post 8a

0000

941-2

941-2

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

0-005

0-008

0-000

0-028

0-030

0000

0-173

0-176

939-1

939-1

941-2

940-7

939-0

939-0

955-1

953-0

950-2

950-2

470

470

470

470

470

470

470

470

710

710

710

710

1410

1410

410

410

410

410

410

410

410

410

620

620

620

620

1230

1230

2-1

0-5

1-7

2-1

2-8

Mühle

Stampfe

Schmiede

Ludwig Kinzner

Anton Rampold

Alois Mader

Einmündung des Kanales Post 9 b

13-2

10-7

26-5

11-5

9-3

23-1

3-1    2-7

19-9    17-4

2600

2600

0-7

13-2    11-5

24-3

co

79-48 bis 80-69

0-293

949-5

Abzweigung des Kanales Post 9 c

Sterzinger-Werkskanal 1. U.

1410

1230

2600

1410

1230

2600

0-294

949-5

Abzweigung des Kanales Post 9d

1410

1230

2600

949-5

1410

1230

2600

0-295

5-2

Elektrizitätswerk

Franz Stötter

Dekret der Bezirkshauptmann-sch.ft Brixen v. I. Mai 1897 Z. 2823

97-8

85-3 180-3

944-3

1410

1230

2600

1410

1230

2600

0-301

944-3

Einmündung der Kanäle Post 9 c und 9d

1410

1230

2600

2-4

45-1    39-4

83-2

1-210

941-9

1410

1230

2600

co

O-

80-51 bis 0-176 Post 9 a

Zuleitungskanal 1. U.

0 000

0006

950-5

950-2

700

700

610

610

2-8

2-4

0-3

Fürtrag 963-6

888-4

647-9

618-5

10

11

12

13    14    15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

963-6 888-4

647-9    618-5

9c

0-293 bis 0-301 Post 9 a

0000

949-5

Werkskanal L U.

0-016

0-034

949-5

944-4

944-3

Säge*

Franz Stötter

*) Bei Niederwasser ohne W asserzuleitung.

9d

0-294 bis 0-301 Post 9 a

0-000

949-5

946-5

Werkskanal 1. U.

0-018

944-3

Tischlerei*)

Franz Stötter

0018

944-3

0-000

955-1

700

610

10

80-51 bis 80-69

0-3

2-8

2-4

Werkskanal r. U.

0-083

0-151

0000

954-8

951-0

950-5

974-0

700

700

700

1380

610

610

610

1210

3-8

0-5

Säge und Schmiede

Franz Stötter

35-5

30-9

4-7

4-1

11

81-76 bis 81-93

2-6

47-8

41-9

Werkskanal r. U.

0-120

0-160

971-4

1380

1210

2-5

Säge

Franz Stötter

46-0

40-3

968-9    1380

968-0    1380

0-000    978-2    1380

1210

1210

1210

0-9

16-6

14-5

12

81-94 bis 82-06

1-7

31-3

27-4

Mühlkanal

976-5    1380

1210

1. U.

0-100

974-1

1380

1210

2-4

Mühle

Franz Stötter

44-2

38-7

0-120    974-1

1380

1210

0 000

989-2    1000

1000

13

82-41 bis 82-53

01

1-3

1-3

Werkskanal 1. U.

0065

989-1

987-1

0-115 » 986-1

1000

1000

1000

0 000 1028-0    840

840

1000

1000

1000

840

840

2-0

10

0-4

Steinsäge

Peter Stecher

26-7

26-7

13-3

13-3

4-5

4-5

0-075    1027-6

Abzweigung des Kanales Post 14 b

420

420

14a

83-75 bis 83-84

01

0-6

0-6

Werkskanal 1. U.

1027-5    420

420

0-084

2-8

Schmiede

Alois Eisentle

15-7

15-7

1024-7    420

420

0-2

1-1

1-1

420

420

0-091

1024-5

Einmündung des Kanales Post 14 b

840

840

0-1

1-1

1-1

0-094    1024-4    840

840

14b

0-075 bis 0-091 Post 14 a

Werkskanal

1. U.

0-000    1027-6    420

1027-5    420

420

420

01

0-6

0-6

0-015

2-8

Mühle

Julia Nußbaumer

15-7

15-7

1024-7    420

420

0-016

1024-7

420

420

0-000

1040-5

300

300

5-6

22-4

22-4

84-06 bis 84-20

1034-9

300

300

Werkskanal r. U.

0-126

1034-0

300

300

0-9

0-6

Hammer

schmiede

Josef Salchner

3-6

3-6

2-4

2-4

0141

1033-4

300

300

Fürtrag

1151-0

1060-0

798-4

756-1

10

11

12

13    14    15

16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 115P0

1060-0

798-4

756-1

85-10 bis 85-14

0000

1072-6

Sägekanal 1. U.

1072-1

0-016

Säge*)

Ludwig Gröbner

1068-4

*) Bei Niederwasser außer Betrieb.

0-037

1067-8

0000

1073-3

470    420

85-09 bis 85-14

Werkskanal r. U.

1073-3

470    420

0-002

1067-5

470    420

5-8

Brauerei

Ludwig Gröbner

36-3

32-5

0-1

0-6

0-6

0-058

1067-4

470    420

0000

1076-9

470    420

oÖ

85-17 bis 85-19

0-1

0-6

0-6

Werkskanal 1. U.

1076-8

470    420

0-018

1073-7

470    420

3-1

Mühle

Max Peintner

19-4

17-4

0-3

1-9

1-7

0-023

1073-4

470    420

0-000

1079-3

19

85-21 bis 85-22

0-5

Werkskanal 1. U.

1078-8

0-008

1077-2

1-6

Motor**)

Ludwig Gröbner

**) Werk verfallen

0-010

1077-2

0000

1086-9

470    420

1200

20

85-23 bis 85-32

0-3

1-9

1-7

4-8

Werkskanal

l.-U.

1086-6

470    420

1200

0086

1079-7

470    420

1200

6-9

Elektrizitätswerk

Ludwig und August Gröbner

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Brixtn v. 5. Juni 1897 Z. 3528

43-2

38-6

110-4

0-2

1-3

1-1

3-2

0-090

1079-5

470    420

1200

0-000

1095-9

240    210

0-4

1-3

1-1

240    210

21

85-42 bis 85-49

0-008

1095-5

470    420

1000

Werkskanal r. U.

1095-2

470    420

1000

0-3

Einmündung des Kanales Post 22

1-9    1-7

4-0

0-066

6-2 Elektrizitätswerk

Karl Auckenthaler und Jos. Holzer

1089-0

470    420

1000

Dekret der Bezirk hauptmann-schaft Brixen v. 12. Jänner 1900 Z. 6829

38-9

34-7

82-7

0-7

4-4

3-9

9-3

0-070

1088-3

470    420

1000

0-000

1097-6

230    210

0-008 Post 21 bis 85-50

Werkskanal r. U.

1097-6

230    210

0-010

1095-5

230    210

2-1

Schmiede

Rudolf Seidner

6-4

5-9

0-014

1095-5

230    210

0000

1149-7

460    410

K)

Ou

86-06 bis 86-13

30

18-4

16-4

Mühlkanal

1. U.

0-056

0-068

0-000

1146-7

1143-9

1142-9

1199-2

460    410

460    410

460    410

450    410

2-8

1-0

Mühle

Johann Huber

17-2

15-3

6-1

5-5

hJ

4^

86-97 bis 87-08

0-8

4-8

4-4

Mühlkanal r. U.

1198-4

450    410

0-102

1195-4

450    410

30

0-1

Mühle

Josef Keim

18-0

16-4

0-6

0-5

0-107

1195-3

450    410

0000

1211-9

200 200

0-3

0-8

0-8

N>

Cu

87-34 bis 87-39

1211-6

200 200

Mühlkanal

0045

2-7

Mühle

Genossenschafts

verband

7-2

7-2

r. U.

0-050

1208-9

1208-5

200 200

200

200

0-4

1-1

1-1

Summe

1337-6

12280

844-1

796-8

Bearbeitet: k. k. Bauadjunkt Gustav Kohlfürst.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu

erhält

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und fürdaszehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Bruttopferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Bruttopferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch dieWerke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Bruttopferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, derWerks-kanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien» zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßsfäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

v

K.

r

i-

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Pfitscherbach

Daxbach

Patzenbergbach

Riedbach

Eisack -

Sßossensaß

Tschöfserb.”"

1300

Pflerschbach

Vallerbach

1280

Sterzing Mareiterbach

1260

Längenprofil.

1240-

1220

Wehr

1200

Wehr

1180

1160--

1140--

1120--

1100- -

Zeichenerklärung:

6 größere Ortschaft @ industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

1080 - -

1060 - -

1040--

1020--

1000

Seehöhe in Metern

Wehr

Wehr

Wehr

'S Je

Wehr

920

900

880

860

Patzen bergbach

Riedbach

Tschöfserbach

Vallerbach

840

SM

! il

820

800

780

760

Daxbach

Pflerschbach

¹¹

hi

“ Ifjjr

Abflußmengen

Werkskanäle

'i

$

Ii

ui

iji

ii

Werkskanal

Werkskanal

M. K,

u !!

Werkskanäle

i'

fl

ry

740

Mühlkanäle

i» i

i*

ii

::

720

il I

U-Uj

km

87

Ą-

86

. i

2 «! I|5II

liij

5 11

85

84

n!

ii!

l!

83

82

il l

in

«x> -Qrz

CO

78*4

Detail: km 85 00 bis km 85-60. T³⁰⁰ PS

172*7

*202*8

2400

73*6

,86*8

163*9

- -200

78*7

IS 126*3

- 100

2200 - -

_____

2000 - -

km 86

Werkskanäle

^0

>H 3NHHHN6

85

1800 -.

1600

1400 -

1200

Brutto-Pferdekräfte

*?-

cr> in Cm

co cn 00

S \ ^

1109*7

1110*3

1000

800 --

600

400 --

378*1

409*1

482*2

499*6

476*8

252*2

403*2

200 --

0 JL

22*4

2*9 %

Kilometrierung 88 Werkskanäle

87

Wasserwerke

WASSERKRAFT-KATASTER.

Der Eisaek von km 58'00 bis km 88 63.

FluBband. Maulserbach

Weißenbach

Katasterblatt Nr.120u. 121,. aufgelegt im Jahre 1912.

<g>

r\

ft (5 Oberau

Sauerbach

Eisack

Egger-Thalbach

Filseckbach

Onsbach

■\>

Sauerbach

Abflußmengen

Egger-Thal bach

Maulserbach

Filseckbach

Onsbach

Berglerbach

Mittewald <5

Flaggerbach

Fr

"I

| 2 Abflußmengen

§?=£ bei Niederwasser.

5600 Z

l/sek

Qß

I5400

5200

5000

4800

4600

4400

Mareiterbach

Pfitscherbach

Werkskanäle

oo -Q-

77

76

75

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack.

Werkskanäle

kanäle

tän

genprofil

Werkskanäle

Sägekanal

M. K.

Wehr

Wehr

2008*9

2105*6

3265*1

74

73

72

71

70

69

68

67

66

2738*7

2247*2

2399*6

20260

2309*7

T'

Wehr

l 3583*8

3534*1

3271*6

4456*3

Wehr

3578*1

65

64

63

2931*1

TTTT

62

61

60

59

2810*5

2353*4

2052*7

4200

4000

3800

3600

3400

“ “ 'S

03

3200

3000

2800

TTT

er

=J

03

CO

.E

er

_ _ 03

2600

bß

-- E

2400

<5=

___Q

2200

2000

1800

1600

CO

-- 4600-,-

1400

-- 4400--

1200

-- 4200 - -

-- 4000--

800 _. 3800--

600 __ 3600 - -

400__ 3400 - -

200.. 3200 - -<j> Oi 3000 - -2800 - -

58

2600 - -

2400 - -

2200- -

2000 - -

Brutto-Pferdekräfte

1838*5

4 5 j—| ₇

1700-0 1. Schmiede Rudolf Seidner

2.    Elektr. W. Karl Auckenthaler u. Jos. Holzer

3.    Elektr. W. Ludwig u. August Gröbner

4.    Motor Ludw. Gröbner (verfallen) 1341.4

5.    Mühle Max Peintner

6.    Brauerei

7.    Säge

1313*4

1252*0

I

cO ¹

788*7 /818*0    ^

1099*7

758*0

777*0

siehe Detail

cp

5- 18157

CO

*f>

t    1231*0

> Ludwig Gröbner <*,

1229*2

975*3 >ü>1008*4

951*4

1576*9

■1665*3

1578*8

1827*1

I 1830*0

Wasserkräfte.

/I

verfügbare, /i verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

1723*4

1050*2

1763*0

1308*1

982*0

855*0

651*6

769*1

657*0

543*8 55H

673*9

826*7

622*7

618*3

31*8

5    73*6

HÄ

232*3

'S-??

°°

21*6!

üyT 279*0

y&V⁵ 68*6

185*3

295*7

350*2

442*8

459*2

85*0 109*9

115*0

257*0

318*1

163*2

162*3

V'

86

85

1800 - -

1600 - -

1400 - -

1200 - -

1000--

800--

600--

400- -

Mühlkanäle

1.    Genossenschaftsmühle

2.    Mühle Jos. Keim

3.    Mühle Joh, Huber

"Y2H

84

4H5H w. K. H6

83

82

81

Hl1

-4

7H ⁸HH9

W. K. W. K. M. K.

7. Steinsäge Peter Stecher

4.    Hammerschmiede Jos. Salchner 8. Säge Franz Stötter

5.    Schmiede Alois Eisentle 9. Mühle Franz Stötter

6.    Mühle Julia Nußbaumer

10 ⁸⁰ 11

79

16—19

78

77

76

12 H

w. k.

Hw isH

H14,20M

Werkskanäle

211=|

16.    Erste Gerberei Max Stifter

17.    Zweite Gerberei Max Stifter 12. Säge und Schmied F. Stötter 18. Mech. Werkstätte Jos. Leitner

19.    Marmorwerk Eduard Hauser

20.    Mühle Ludwig Kinzner

21.    Stämpfe Anton Rampold

10.    Schmiede Alois Mader

11.    Elektr. Werk Franz Stötter

13.    Zuleitungskanal

14.    Säge Franz Stötter

15.    Tischlerei Franz Stötter

<!>

75

74

73

72

71

70

69

68 W. K. 67

i—I h—I

Säge Joh. Staffier

Säge Franz Stötter

SM

18*1

a)f

77*0

72*7

<=> •<=>

200

s-<

W. K.

b)H

54*0

64

63

62

61

Sägek. 60

59

I I rt’fTTTT

58

a)    Elektr. Werk Alois Fischer

b)    Säge Alois Fischer

c)l=H

d)H

W. K.

c)    Pappenfabrik Jos. v. Pretz

d)    Säge Jos. v. Pretz

Säge Michael Seeber

Mühle Michael Seeber I

.<■

*«* . /•

j;

'

?

' }'

i

2

i

:■

!

*

;

/:

■ ■

• ;

.V-

*

/

'

:

I

■

:

i

V

;

:•£;

<y

;■

■

■':

*

r

■

;

•:

*.

<

-i

'

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisc es Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Die Rienz

von km 0*00 bis km 33*86.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz.

Situationsskizze.

Msslab.

23456789    «k«

J,

---7

i?

r~

31

'yj

Mühlbach

t-\ j

—-V

Schubst/

/

Kh/z\ż

'i&trlier/ilHuai

KIM

«Ww//

Z,

Sfeije^

Bodeneck lö5^

3.

(*$■

rf»

Z-sSl.SigmtM

>'v.

L.

. fcs/ ^

Tfv iw/w

S. <5 A*/Vv/,v f.hnmburt/

%\Hiiscn

Vk*i9

11

0'

'"'Ł »SlLoremen —'Rienz/ ;

r\

gerichteten Windungen durch eine tief eingerissene wilde Schlucht. Vom Austritt aus der Schlucht km 0⁻62 bis zur Mündung in den Eisack bei Brixen ist ihr ein gerader Lauf zwischen Regulierungsbauten gegeben worden.

In der vorbeschriebenen Gewässerstrecke überwindet der Fluß einen Gesamthöhenunterschied von 243 m, der sich auf nachstehende fünf charakteristische Gefällsstufen verteilt, und zwar: die Strecke von der Gader-bachmündung bis zum Pfundersbach mit nur 4"/

Mühlbacherklause bis km 13’24 mit 7°f mit 22»/„„, anschließend jene bis zur Kirchenbachmündung, bei km P32, mit 8⁻00"/„„ und schließlich die Strecke vom Kirchenbach abwärts bis zur Einmündung in den Eisack mit 7%o-

Die Umrahmung des Nährgebietes, das in die Rienz von km 33-86 angefangen abwässert, verläuft von der Gaderbachmündung ausgehend in südlicher Richtung durch den Saalwald und die Wällischböden über die in der Spezialkarte mit den Koten 1399 m und 1736 m bezeichneten Punkte, biegt hierauf nach Osten ab und ersteigt durch den Stefansdorferwald den Kron-platz (2272 m). In ihrer nunmehr südöstlichen Fortsetzung führt dieselbe über die Dreifingerspitzen (2477 m), den Krippeskofl (2485 m), den M. Sella di Sennes (2788 m), dem Col de Recigon (2650 m) zur Sennes Kaarspitze (2659 m), wendet sich sodann in einem scharfen Bogen nach Süden, um in dieser Hauptrichtung über die in der Spezialkarte mit 2373 m kotierte Spitze der Sennes-alpe, den Forella Camin (2613 m), die Croda del Becco (2794 m), das Limojoch, den Sligaspitz (2851 m) und den Monte Cavalio (2908 m) den Kleinen Lagaznoi (2779 m) zu erreichen. Bei letztgenannter Erhebung wird die Scheidelinie nach Westen abgelenkt und streicht über den Settsass (2562 m), den Pralongia (2141 m) und den Plan de sass (2515 m) zur Boespitze (3152 m). Sie biegt nun rechtwinkelig nach Norden ab und führt in vielfach gewundenem Lauf über den Piscadoi (3008 m), das Grödner Joch (2137 m), den Col Turand (2655 m), den Puez (2673 m), die Puezspitzen (2910 m), den Massiv der Gaislerspitzen gehörenden Furcella Mont dal Ega (2638 m) und das Kofljoch zum Tatschjöchl (2542 m), von wo ab sie in vorherrschend westlicher Richtung über den Pfannberg (2561 m), den Telegraph (2505 m) und die in der Spezialkarte mit 2075 m und 942 m bezeichneten Punkte zur Rienz-mündung bei Brixen herabsinkt. Am rechten Ufer des Flusses geht die Wasserscheide vorerst in nördlicher Richtung über die Ortschaft Elvas, überquert westlich der Kirchen von Natz und Viums das Schabser Plateau, um über den Vogelbichl (1019 m), das Brandeck (1715 m), den Alten Karl (2041 m) und den Plattspitz (2672 m) zum Kramerspitz (2991 m) zu gelangen. Vom Kramerspitz folgt sie vorwiegend nordöstlich verlaufend dem Hauptkamme der Zillertaleralpen, wobei sie die Wilde Kreuzspitze (3135 m), die Grabspitze (3058 m), das Rothe Beil (2950 m), das Rotheck (2931 m) und die Weißzintscharte (2930 m) berührt. In weiterer Folge verläßt sie den vorbezeichneten Hauptkamm, biegt in spitzem Knie nach Süden ab und zieht längs des Grates, der durch die Napfspitze (2992 m), den Rothen Rüffl (2876 m) und den Dengelstein (2700 m) gekennzeichnet ist, bis zur Gruppachspitze (2809 m). Von der Gruppachspitze aus wendet sich die Umfassungslinie in westlicher Richtung über den Reisenock (2663 m), den Mutenock (2484 m) und die Putzenhöhe (2438 m) zur Donnersschlagspitze (2461 m), schwenkt dort neuerlich scharf nach Süden und sinkt über den Sambock (2397 m), die Ortschaft Pfalzen, die in der Spezialkarte mit 1097 m kotierte Spitze und die Sonnenburg zum Gebietsabschluß bei Rienz km 33-86 herab.

00)

die Strecke innerhalb der sodann die Steilstrecke bis km 9-97

00)

zum

y'

/V

■n

K"-'

XN

\__

Beschreibung des Gebietes.

Die in den vorliegenden Katasterblättern behandelte Rienzstrecke reicht von der Einmündung des Gaderbaches unterhalb St. Lorenzen bis zur Mündung der Rienz in den Eisack bei Brixen und bildet hinsichtlich Beschreibung sowie Darstellung des Gebietes die Fortsetzung, beziehungsweise Ergänzung der Blätter 124 und 125.

Nach Aufnahme des Gaderbaches verfolgt die Rienz die schon früher eingeschlagene westliche Hauptrichtung, wobei schroffe Felswände an beiden Ufern nahe an den Fluß herantreten. Oberhalb Ehrenburg erweitert sich wieder das Tal bis Nieder-Vintl, in welcher Strecke die Rienz von km 29-9 bis km 23-9 in reguliertem Bette und von der Ortschaft Ober-Vintl bis km 16-93 zwischen Hochwasserschutzdämmen fließt. Bei der durch die Franzosenkriege berühmt gewordenen Mühlbacherklause biegt sie sodann in einem großen Knie gegen Süden ab und verläßt unterhalb Mühlbach das Pustertal. In der kurzen Strecke von km 14-18 bis km 14*48 ist sie reguliert. Von Mühlbach abwärts bis vor Brixen zwängt sich der Fluß in vielen vorwiegend nach Süden

Das gesamte Einzugsgebiet der Rienz hat eine Flächengröße von 2143-3 km2 und läßt sich in nachfolgender Weise gliedern:

Die Rienz vom Ursprung bis km 33-86 . .

Der Gaderbach 1. bei km 33-86.........

Die Rienz von km 33-86 bis km 28-86 .. .

Der Marbach 1. bei km 28-86...........

Die Rienz von km 28-86 bis km 28-55 . . .

Der Burgerbach 1. bei km 28-55 .........

Die Rienz von km 28-55 bis km 27-80 ...

Der Grünbach r. bei km 27-80 .........

Die Rienz von km 27-80 bis km 25-75 .. .

Der Gruipbach r. bei km 25-75.........

Die Rienz von km 25-75 bis km 24-00 ...

Der Eckerbach 1. bei km 24-00 .........

Die Rienz von km 24-00 bis km 22-68 ...

Der Winnebach r. bei km 22-68 ........

Die Rienz von km 22-68 bis km 22-58 ...

Der Scharzbach 1. bei km 22-58.........

Die Rienz von km 22-58 bis km 22-25 ...

Der Tschercherbach 1. bei km 22-25.....

Die Rienz von km 22-25 bis km 21-90 ...

Der Terentenbach r. bei km 2P90.......

Die Rienz von km 21-90 bis km 19-27 ....

Der Kaserbach 1. bei km 19-27..........

Die Rienz von km 19-27 bis km 17-87 . . .

Der Pfundersbach r. bei km 17*87......

Die Rienz von km 17-87 bis km 16-67 . . .

Der Lampmanngraben r. bei km 16-67. . .

Die Rienz von km 16-67 bis km 16-11 ...

Der Keißbach r. bei km 16-11..........

Die Rienz von km 16-11 bis km 15-60 . . .

Der Wiesenbach r. bei km 15-60........

Die Rienz von km 15-60 bis km 14-58 . .

Der Eiterbach r. bei km 14-58..........

Die Rienz von km 14-58 bis km 12-70 . . .

Der Valserbach r. bei km 12-70........

Die Rienz von km 12-70 bis km 11-62...

Der Steigerbach 1. bei km 11 -62......

Die Rienz von km 1P62 bis km 8-47 ....

Der Locherbach I. bei km 8-47.........

Die Rienz von km 8-47 bis km 5-46.....

Der Lasankenbach 1. bei km 5-46........

Die Rienz von km 5-46 bis km P32.....

Der Kirchenbach 1. bei km 1-32........

Die Rienz von km P32 bis 0-83 km.....

Der Karnolbach 1. bei km 0-83.........

Die Rienz von km 0-83 bis km 0*0......

OJ 00 ob

12-6 „

5- 6 „ 3-7 „ 3-9 „

17-9 „ 00 „ 1-5 „ 0-2 „

1- 3 „

PI „

10-4    „

6- 6 „

2- 8 „ 41 „

101-4 „

r>

yy

yy

1- i „ 0-6 „

2- 4 „

1- 9 „

6- 9 „

3- 4 „ 66-7 „

3-3 „ 3-0 „

7- 1 „ 3-9 „ 5-0 „

93-2 „ 10-5 „ 5-4    „

0-5    „

2- 6 „ 1-0 „

K. H. U. «T. OK.

(Fortsetzung auf Seite 3.)

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12    13

14    15    16    17    18

19 | 20    21

22

Anteil an

Sekundliche Abflußmenge in l für das

U>

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Brixen

Brixen

0-00    555-3

12400

16720

24000

1-1

16720 245-2

—0-38 —

0-26*    556-4

12400

16720

24000

2-8

16720 624-2

0-62    559-2

12400

16720 24000

0-9

16720 200-6

12400

16720

24000

0-83    560-1

12390

16710

23980

(Karnolbach)

0-7

16710

156-0

560-8

12390

16710

23980

St. Andrä

St. Andrä

0-97

3-6

16710

802-1

564-4

12390

16710

504-0

244-8

7123-8

Die der Berechnung der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsmessungen in Brixen (km 0-110) und Nieder-Vintl (km 19-19) wurden auf dem Pegel Brixen beziehungsweise Kiens bezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in Brixen 127 °/₀, respektive 200 °/₀ und in Nieder-Vintl 129, respektive 197 % des zehnmonatigen Betriebswassers.

Das Gefälle der Flußstrecke wurde durch ein geometrisches Nivellement ermittelt.

*) Bei km 0-26 mündet der in Eisack km 47-72 abzweigende Eisack-Werkskanal in die Rienz, durch dessen Wassermenge die in Kolonne 17, beziehungsweise 20 ausgewiesenen Brutto-Pferdekräfte um 19-4, das ist auf 50.150-6, beziehungsweise auf 48.483-4 erhöht werden.

23980

0-4

16710

89-1

12390

16710

23980

1-32    564-8

12370

16690

23930

(Kirchenbach)

1-3

16690

289-3

1-82    566-1

12370

16690

23920

Elvas

Elvas

2-70—

5-9

16680

1312-2

3-03    572-0

12360

16670

23890

—3-85— —4-64—

12340

16650

23860

18-7

16660

4153-9

Lüsen

Lüsen

5-46    590-7

12040

16170

23050

(Lasankerbach)

Natz

Natz

— 6-97—

12020

16150

23010

29-3    16160 6313-2

8-47    620-0

12010

16130

(Locherbach)

9452-2

22970

14-6

16125

3139-0

9-97

634-6

12000

16120

22950

Brixen

-10-41—

661-5

11990

16100

22920

26-9

16110

5778-1

11-56

1-8

16100

386-4

Schabs

Schabs

663-3

11990

16100

22920

883-2

35-2

5353-4

N>

0-5

16100

107-3

Rodeneck

Rodeneck

11-62

663-8

11990

16100

22920

— 11-81 —

11980

16080

22890

(Steigerbach)

32-3 16070 6920-8

11970

16060

22870

6920-8

12-70

696-1

(Valserbach)

11520

15440

22070

Tirol

Mühlbach

Mühlbach

9-0

15435

1852-2

13-24

705-1

11520

11510

15430

15420

22060

22050

7-2

15425

1480-8

14-58

712-3

11490

(Eiterbach)

15390

21990

Rodeneck | Mühlbach |

| Mühlbach]

Rodeneck

-15-46—

-15-60—

-15-86—

7-5    15385 1538-5

11490

15380

21970

15-60

719-8

11480

11480

(Wiesenbach)

15370

15370

21950

21950

4-3    15370 881-2

8229-4

16-11

724-1

11470

15360

21940

(Keißbach)

Nieder-Vintl

Nieder-Vintl

-16-46—

11470

15360

21930

5-2    15360 1065-0

16-67

729-3

11460

15350

21910

(Lampmanngraben)

6-2    15345 1411-7

11460

15340

21890

17-87

736-2

10570

14120

(Pfundersbach)

20210

3-5    14110 658-5

10560

14100

20180

-19-80—

-20-60—

19-27

739-7

10550

14080

20150

(Kaserbach)

8-0    14065 1500-3

10540

14050

20100

21-90

747-7

(Terentenbach)

10510

14000

20000

11

14000 205-3

10510

14000

19999

Bruneck

Ober-Vintl

Ober-Vintl

22-25

748-8

10500

10500

(Tschercherbach)

13990

19980

3551-6

1-4    13990 261-1

13990

19980

22-58

750-2

10490

13980

19970

(Schwarzbach)

0-8    13980 149-1

10490

13980

19970

22-68

751-0

(Winnebach)

10430

13890

19800

St. Sig- _I

mund !

St. Sigmund

-23-19—

-23-36—

10420

13870

19770

24-00

755-2

10410

13850

19730

4-2    13880 777-3

(Eckerbach)

Fürtrag 42.298-4 1387-2

280-0 40.631-2

Schluß.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

Tabelle I

10

11

12

13 !    14

15    16    17    18

19 | 20    21

22

Anteil an

Ö

T3

£f; <D

O

o>

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmoriatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

St. Sigmund

St. Sigmund

24-00

755-2 10410 13850 19730

Übertrag

42.298-4

1387-2

280-0 40.631-2

-25-50—

6-4    13840

1181-0

10400 13830 19680

-26-41—

25-75

761-6

(Gruipbach)

10360 13770 19560

9-6

13760 1761-3

10350 13750 19530

27-80

771-2

(Grünbach)

Tirol

Bruneck

Kiens

Kiens

-28-55— 28-55

744-2

10270 13610 19260

10270 13610 19250

10260 13590 19210

3-0

13610

544-4

(Burgerbach)

3704-1

Ehrenburg

Ehrenbürg

1-2

13590

217-4

10260 13590 19210

28-86

775-4

(Marbach)

-29-34—

10230 13540 19120

-30-90—

11-4

13530

2056-6

31-70

786-8 10220 13520 19080

St. Lorenzen

St. Lorenzen

8-4

13515

1513-7

4128-7

32-80

33-86

795-2 10220 13510 19070

798-3 10220 13510 19060

3-1

13510

558-4

Summe

50.131-2

1387-2

280-0

48.464-0

Tabelle II.

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

10

11

12

13

14 I 15 |    16 |    17

18

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    564.4

10800 10800

0-62 bis 0-97

0-5

72-0

72-0

Säge-

Werkskanal 1. U.

0-210

563-9

560-4

0-345    559-2

0-000    663-3

10800

10800

10800

2400

10800

10800

10800

2400

12000

3-5

1-2

1-0

Sägewerk

Luigi Bisi

504-0

504-0

172-8

172-8

32-0

320

160-0

co

9-97 bis 11-56

662-3

2400

2400

12000

Werkskanal r. U.

1-345

634-7

2400

2400

12000

27-6 Elektrizitätswerk

Stadtgemeinde

Brixen

Dekrete der Bezirkshauptmannschaft Brixen vom 25. November 1902, Z. 11640 und vom 10. November 1903, Z. 13305. Konzessionsdauer: 31. Dezember 1992

883-2

883-2 4416-0

0-1

3-2

3-2

16-0

1-375

634-6

2400

2400

12000

Zusammen

1387-2

1387-2

280-0

280-0

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Karl Mayerhofer.

Die Rienz bildet auf der Strecke von Gäderbach bis zur ihrer Mündung in den Eisack die orographische Grenze zwischen dem zu den Zentralalpen gehörenden Pfunderser Gebirge im Norden und Westen und der zu den Südalpen zu rechnenden Pfannhorngruppe, deren nordwestliche Ecke sie umfließt. Der Flußlauf bewegt sich zuerst in dem die letztere Gruppe zusammensetzenden Phyllit, fließt sodann von Ehrenburg bis Vintl an der Grenze von diesem im Süden und der Brixner Granitmasse im Norden, um sodann in letztere selbst einzutreten und bis 2 km unterhalb Mühlbach darin zu verbleiben. Die letzte Strecke bis kurz oberhalb Brixen ist wiederum in Phyllit eingeschnitten.

Die Geschiebeführung der Rienz ist nach Einmündung des Gaderbaches bis Brixen eine ziemlich bedeutende. Hauptsächlich nach Aufnahme der größeren Zubringer, wie des Gaderbaches, desPfundersbaches, des Valserbaches und des Lasankenbaches werden im Flußbett reichliche Geschiebemengen von Korngröße, aber auch Blöcke bis zu zirka % m³ Inhalt zur Ablagerung gebracht.

Von dem Gesamteinzugsgebiete der Rienz entfallen auf Hutweiden und Alpen 32%, auf Wälder und Wiesen 40%, bezw. 6%, auf Äcker und Gärten 6% und auf unproduktives Land 16%.

W asserkraftverhältnisse.

In der Strecke von km 0-00 bis km 33-86 ergeben sich bei den der Tabellenberechnung zugrundegelegten jährlich wiederkehrenden Niederwassermengen insgesamt 50.13P2 Bruttopferdekräfte, von welchen, da 1387-2 bereits durch Wasserwerke ausgenützt und 280-0 durch Gefällsverluste verbraucht werden, 48.464-0 Bruttopferdekräfte verfügbar sind.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben, bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe' im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

gerbach

Ü^bach

Ehrenburg

W A S S E R K R a FT- KATA STER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 122u.123, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Rienz von km 0 00 bis km 33 86.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz.

FluBband.

Steigerbach

Loch

erbach

Enkenbach

Cd

rixen

Rienz

Rienz

Rienz

lens

(J St. Sigmund

§ Ob. Vintl

Mühlbach

■ür-

Sh

800_jti

Grünbach

Nd. Vintl

6 Schabs

(j Natz

5 Elvas

Längenprofil.

Gruipbach

pfunüersbach

775__

Valserbach

Zeichenerklärung; g größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, ©Elektrizitätswerk.

Valserbach

Steigerbach

Locherbach

Lasankenbach

9452-2

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Kirchenbach

Karnolbach

170001 sek

10000 PS

Cn

Eiterbach

16000

9000

0-1

Seehöhe in Metern rGaderbach-

Abflußmengen

Marbach

Burgerbach

Grünbach

Gruipbach

Eckerbach

] Schwarzbach j Tschercherbach hTerentenbach

Kaserbach

Pfundersbach

Lampmanngraben

Keißbach

Wiesenbach

8229-4

Werkskanal

Werkskanal

| 7627-4

7872-6

15000

8000

Winnebach

6920-8

7003-2

6802-67

6646-6-r

6377-2

6271-8

UO

CN

CO

5755-4-

5844-5

Abflußmengen in Sekundenlitern

14000

7000

_ J3000

. _ 6000

5466-1

_ J2000

600- _

__5000

4896-4

575__

cd

4128-7

4153-9

3704-1

3551-6

r_

4000

550i

CO

km 33

32

31

10

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

ty

41

18

17

16

3357-9

15

14

13

12

11

10

co

^-0-

-o-

cj-1 -Q-

-o- CO

—* “0=-

~Q~ CD

CD

2893-1

3000

2523-1

2476-7

2000 _ _

1000 _ _

Brutto-Pferdekräfte

2072-1

1392-8

1187-5

926-4

1411-7

761-8-

777-3

558-4-

/ Wasserkräfte.

j/| verfügbare, / \ verbrauchte. j Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

918-4

748-8

Brutto-Pferdekräfte

2000

1000

217-4

493-7

619-2

518-4

1)1

Kilometrierung 33 Werkskanäle

32

31

30

SA

4-”

SY

SA

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

£■701

11

12

C57-6^

Werkskanal ^

2400 I sek , f==”=”=H

co -Ó-

-O- «o

Werkskanal

Wasserwerke

Elektr. Werk

Stadtgemeinde Brixen

Sägewerk Luigi Bisi

■

i"

V

i.:-

%

-

i.

.

'V

'

•••

'i

-

1

•f

-

ł

■

. 9

■

i

1

■

*

f '

V ■

\

-

i

■

.

V

■ >■'

i

i

-

Hydrographisches Zentralbureau im k, k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 124 und 125, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Rienz

von km 33*86 bis km 66*84

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch. Flußgebiet II. Ordnung: Eisack. Flußgebiet III. Ordnung: Rienz.

Situationsskizze.

t 9 iQlu»

s.....

DietenhPim

'Jftnmi’rl,

X ftłtA»t*

<# /

(fo

\\

\jßJleMhac/t

II

Taislm

Sjlvesiwisch

1L » Mrdrnlurf

frotte

fo

u.

Toblacher S

r~

CD

7^/»

8......••

Dürren!

) SriiluderSdrih^J

s'%.

%»S^— \ ""T

co

(I I t I I E J\

Beschreibung des Gebietes.

Die Rienz entsteht aus drei Quellbächen, dem Popenabach, dem Seelandbach und der Schwarzen Rienz. Der Popenabach entspringt auf italienischem Territorium, in der Nähe der Reichsgrenze, am Nordabhange des Monte Cri-stallo, nimmt einen vorherrschend nördlichen Lauf und vereinigt sich unterhalb Schluderbach mit dem von der Plätzwiese kommenden Seelandbach. Nach Durchfluß des Dürrensees, oberhalb Landro, tritt die Schwarze Rienz hinzu, deren Ursprungsgebiet am Nordabhange der Drei Zinnen gelegen ist. Unter dem Namen Rienz durcheilt nun das Gewässer unter Beibehaltung der nördlichen Richtung das wildromantische Höllensteintal und ergießt sich sodann in den Toblacher See. Nach Austritt aus diesem, von wo ab die in den vorliegenden Katasterblättern behandelte Flußstrecke beginnt, fließt die Rienz entlang des Fußes des mächtigen Schuttkegels des Trogerbaches in stellenweise reguliertem Gerinne bis km 65-61 und teilt sich dann in mehrere Arme, welche, nach Aufnahme zahlreicher Quellen, sich erst bei km 64-50 wieder zu einem geschlossenen Gerinne vereinigen. In km 64-34 mündet der Unterwasserkanal der Toblacher Brauerei in die Rienz, durch welchen dem Flusse eine sehr ergiebige, von den Peggenquellen kommende Wassermenge zugeführt wird. Im weiteren Verlaufe biegt die Rienz nach Durchquerung des Toblacher-feldes unterhalb Toblach rechtwinkelig nach Westen ab und durchfurcht nun in hauptsächlich westlicher Richtung das Pustertal. Zwischen km 62-03 und km 59-62 ist sie zur Sicherung der angrenzenden Kulturen reguliert. Ebenso sind von km 56⁻84 bis unterhalb der Ortschaft Welsberg zum Schutze des nahe an den Fluß herantretenden Bahnkörpers sowie der Reichsstraße zahlreiche Grundwehren und lokale Uferschutzbauten ausgeführt. Nach Einmündung des Gsieserbaches hat der Fluß vielfach einen neuen tiefer liegenden Talboden geschaffen, in welchem er von dichten Auen begleitet wird. Die daselbst anliegenden Kulturgründe werden an beiden Ufern durch aufgeführte Dämme, die bis Flußkilometer 51-07 reichen, gegen Hochwasser gesichert. In der anschließenden Strecke windet sich der Fluß durch eine enge, von steilen Felswänden begrenzte Schlucht, die sich erst unterhalb Nieder-Olang etwas erweitert, worauf die Rienz die mächtigen Schuttkegel des Furkel- und des Litschbaches urchnagt. Unterhalb Percha, bei Flußkilometer 4P92, befindet sich in einer alenge die sogenannte Bohnlandsperre, welche zur Verminderung des hier estandenen großen Flußgefälles und dadurch zur Hintanhaltung weiterer ohruche der hohen Steilufer im Interesse der Gemeinden Bruneck und St. Lorenzen errichtet wurde. Unterhalb dieser Sperre zwängt sich die Rienz in scharfen Windungen durch die enge unwegsame Lamprechtsburger Schlucht,

nach deren Verlassen sie in das breite Tal bei Bruneck eintritt. Von Bruneck bis Flußkilometer 34-18 ist der Flußlauf reguliert und beiderseits von Hochwasserschutzdämmen begleitet. In letztgenannter Strecke sowie in der Fortsetzung bis zur Gaderbachmündung, welche die untere Grenze des in diesen Katasterblättern behandelten Flußlaufes bildet, ist die Richtung des Flußlaufes eine südwestliche.

Der Höhenunterschied in der 32-98 km langen Rienzstrecke vom Toblacher-see bis zur Gaderbachmündung beträgt 458-2 m, woraus sich ein mittleres Gefälle von 14 %« ergibt. Als charakteristische Gefällsstufen sind hervorzuheben: die oberste Strecke von km 65-02 bis km 66-84 mit 27%», die schließende bis zur Nasenbachmundung in km 44-83 reichende Stufe mit 12%«, die dann stärker geneigte Strecke bis km 43-80 mit 36"/₀o, die Strecke von km 43-8 bis zur Krone des Wehres am Ausgange der Lamprechtsburger Schlucht in km 39-53 mit 17 °/ km 36-60 mit 12 »/ mündung mit 4 %₀ Durchschnittsgefälle.

Die Grenze des Niederschlagsgebietes verläuft vom Monte Cristallo (3199 m) und der Cresta bianca (2934 m) ausgehend zunächst in nördlicher Richtung über die Punta del Forame (2566 m) zum Gemärk und führt sodann vorwiegend in nordwestlicher Richtung über die Hohe Gaisl (3148 m), die Rote Wand (2605 m), den Seekofi (2810 m), den Monte Sella di Sennes (2788 m), den Krippeskofl (2485 m), den Dreifingerspitz (2477 m) und den Kronplatz (2272 m) durch den Stefansdorfer Wald zu der in der Spezialkarte mit der Kote 1736 m bezeichneten Kuppe, wonach sie in nördlicher Richtung über die Wällischböden und den Stallwald westlich an der Ortschaft St. Martin vorbei zum Gebietsabschlusse bei der Gaderbachmündung abfällt. Am rechten Ufer der Rienz erhebt sich die Wasserscheide in nördlichem Zuge über die Sonnenburg und die in der Spezialkarte mit 1097 m kotierte Spitze zur Ortschaft Pfalzen und erreicht über den Sambock (2397 m) den westwärts verlaufenden Höhenzug, der durch die Putzenhöhe (2438 m) und den Mutenock (2484 m) charakterisiert ist. Von dort führt sie in nordwestlicher Richtung über den Reisenock (2663 m), den Graunock (2827 m), die Gruppachspitze (2809 m), das Passenjoch (2425 m), zum Dengelstein (2700 m), wendet sich nordwärts über den Schwarzen und Roten Rüffel (2752 m, bezw. 2876 m) und die Napfspitze (2992 m) zur Hauptkette der Zillertaler Alpen, der sie vom Weißzint (3396 m) aus in vorherrschend nordöstlicher Richtung über den Breitnock (3221 m), das Mösele (3486 m), den Turnerkamp (3422 m), den Schwarzenstein (3370 m), die Große Löflflerspitze (3382 m), die Wollbachspitze (3201 m), die Wagnerschneidspitze (2901 m), den Rauchkofl (3252 m) und den Dreicker (2893 m) bis zur Steinkaarspitze (2872 m) folgt. Nun in flachem Bogen nach Südosten abbiegend, gelangt sie über die Birnlücke (2671 m) zur Dreiherrnspitze (3505 m) und von dieser in südlichem Verlaufe längs des Kammes der Flohen Tauern über den Roßhuf (3209 m) zur Röthspitze (3496 m), von der aus sie westwärts über die Löfifelspitze (3196 m) zur Merbspitze (3092 m) und weiters in südlicher Richtung über die Affentalspitze (3083 m), das Klammljoch (2291 m), den Dreieckspitz (3032 m) und den Muklaspitz (3153 m) zum Hoch-gall (3440 m) führt. Dort biegt sie rechtwinkelig nach Osten ab und geht über die Alpenspitze (2937 m), die Große und Kleine Mandl (2821 m, bezw. 2592 m), den Ställer Sattel, den Hinterbergkofl (2730 m), das Pfannhorn (2820 m) und das Gsieser Törl (2200 m) zum Plankfeld (2667 m) und nunmehr nach Süden gerichtet über die Hochkreuzspitze (2741 m), die Tisch- oder Riepenspitze (2774 m) und die Kerlspitze (2612 m) zum Pfannhorn (2663 m). Nach einer kurzen östlichen Ablenkung über das Ferneck (2484 m) biegt sie beim March-kinkele (2545 m) neuerlich nach Süden ab, zieht über den Strickberg (2547 m) zum Bodeneck (1983 m) und sinkt sodann nach Südwesten gerichtet über das Innichereck (1910 m) und das Scheibeneck an der Kirche von Toblach (1243 m) vorbei auf das Toblacherfeld, einen Hauptpunkt der Wasserscheide zwischen dem Schwarzen und Adriatischen Meere herab. Vom Toblacherfeld gelangt die Scheidelinie in vorwiegend südlicher Richtung durch den Lärchwald über den Calvaria (1976 m), den Neunerkofl (2566 m), den Haunold (2907 m), den Birkenkofl (2905 m), den Schwabenalpenkopf (2684 m) und den Paternkofl (2704 m) zu den Drei Zinnen (3003 m), wo sie auf das Territorium des Königreiches Italien Übertritt. Von den Drei Zinnen führt sie über den Monte Campedello (2346 m) zum Forc di Rimbianco und weiters in südwestlicher Richtung knapp am Lago Antorno (1853 m) vorbei über den Monte Popena (2225 m) zum Pale di Misurina (2295 m). Südlich des Pale di Misurina erreicht sie wieder die österreichisch-italienische Grenze, führt als solche bis zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 2420 m bezeichneten Punkt, nimmt darnach ihre Fortsetzung auf italienischem Gebiet bis zum Piz Popena (3143 m) dem aus sie, abermals zugleich die Reichsgrenze bildend, zum Ausgangs-

an-

00)

00

die nun folgende Stufe bis zur Ahrenbachmündung in und schließlich die Flachstrecke bis zur Gaderbach-

von

punkt der Gebietsbeschreibung, dem Monte Cristallo zurückkehrt.

Über die Unterteilung des Einzugsgebietes der hier behandelten Rienzstrecke gibt nachfolgende Zusammenstellung Aufschluß:

Die Rienz von den Quellen bis zum Toblacherseeausfluß

Die Rienz von km 66-84 bis km 66-54 ................

Der Trogerbach 1. bei km 66-54......................

Die Rienz von km 66‘54 bis km 64⁻34 ................

Die Peggenquellen 1. bei km 64-34 ...................

Die Rienz von km 64-34 bis km 63-04.................

Der Sylvesterbach r. bei km 63-04 ...................

Die Rienz von km 63-04 bis km 60-04 ................

Der Graubach 1. bei km 60-04.......................

Die Rienz von km 60-04 bis km 59-62 ................

Der Schattelebach 1. bei km 59-62.....................

Die Rienz von km 59-62 bis km 57-22 ................

Der Pragserbach 1. bei km 57-22.....................

Die Rienz von km 57-22 bis km 54-50 ................

Der Riederbach 1. bei km 54-50 ......................

108-3 km-0-6 „

1- 3 „

2- 8 „ 1-0 „ 1-9 „

32-3 „ 10-0 „

4- 6 „ 0-8 „ 1-0 „

5- 5 „ 93-0 „

7-4 „ 3-8 „

Anteil an

0)

-1

o

a>

10

11

12    13    14    15    16

17    18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

33-86

798-3

8170

10310

14160

8170

10310

14160

2-2    10310

302-4

St. Lorenzen

St. Lorenzen

34-40

800-5

8120

10230

14060

(St. Martinbach)

34-79

802-8

8120

8110

10230

14060

2-3

10230

313-7

10210

14040

7-8

10220

1062-9

36-60

810-6

4650

5750

7300

(Ahrnbach)

-37-25—

37-31

8190

4640

5740

8-4

5745

7290

643-4

Die den Berechnungen der Wassermengen zugrunde gelegten Quantitätsbemessungen beim Toblacherseeausfluß (km 66⁻60), oberhalb Toblach (km 64-34), bei Welsberg (km 54-51), unterhalb Bruneck (km 36-60) und bei St. Lorenzen (km 34-18), wurden auf die Pegel in Welsberg, Olang, Bruneck und St. Lorenzen bezogen.

Die acht und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in Welsberg 114, beziehungsweise 137 ®/₀, in Bruneck 137, respektive 215 o/o und in St. Lorenzen 131, beziehungsweise 203 % des zehn-monatigen Betriebswassers.

Das Gefälle der Fluß trecke wurde durch ein geometrisches Nivellement ermittelt.

820-8

4640

5740

1-8

7290

5740

137-8

37-47

822-0

4640

5740

1-2

5740

7290

91-8

37-48

822-1

4640

5740

0-1

7290

5740

7-7

-37-60—

37-59

822-9

4640

5740

7290

0-8

5740

61-2

73-93

826-2

4640

5740

3-3

5740

7290

252-6

829-1

4640

5740

7290

2-9

5740

221-9

571-0 428-5*) 3444-5

38-24

830-0

4640

5740

0-9

5740

68-9

7290

3-2

5740

244-9

4640

5740

7290

38-60

833-2

4630

5730

7270

(Einmündung des Brunecker Sägewerkkanals bezw. Reischachbaches)

*) In Kolonne 19 ist nur jener „Verbrauch durch Gefälls-verluste“ eingetragen, der durch die Werkskanäle Post 1 a bis 7 bei Verwertung der Gefällstufe bis zur Einmündung des Stegener Werkskanales in den Ahrnbach erreicht werden konnte. Auf die fehlenden 57-6 Brutto-Pferdekräfte ist bereits in der Anmerkung des im Jahre 1911 aufgelegten Katasterblattes Nr. 65 des Ahrnbaches hingewiesen worden.

Bruneck

Bruneck

38-61

38-95

39-07

3908

39-53

834-2

835-2

838-3

839-8

840-3

840-8

844-4

847-5

4630

4630

4630

4630

4630

4630

4630

4630

4620

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5720

7270

7270

7270

7270

7270

7270

7270

7270

7260

10

10

3-1

1-5

0-5

0-3

3-8

3-1

15-2

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5730

5725

76-4

76-4

236-8

11-4-6

38-2

22-9

290-3

236-8

1160-3

—40-60—

40-60

862-7

4610

5700

7230

(Walchhornbach)

1957-6

Tirol

Bruneck

Reischach

Dietenheim

Reischach

Dietenheim

4610

5690

7220

41-30

873-2

885-8

4600

5670

7200

4600

5670

7200

10-5    5695    797-3

(Kaserbach)

12-6

5670

952-6

41-92

5-7

5670

430-9

891-5

4600

5670

7200

-42-36 --42-91—

4590

5660

7180

29-0

5665

2190-5

4368-9

43-80

920-5

4480

5520

6990

(Wielenbach)

10-8    5520

794-9

4480

5520

6990

44-00

931-3

Percha

Percha

4470

5510

6970

(Litschbach)

44-51

946-2

4470

5510

6970

14-9

5510

1094-7

5-5

Nieder-Rasen

Nieder-Rasen

951-7

4470

5510

5510

6970

404-1

44-67

952-5

4470

4470

0-8

5510

58-8

5510

5510

6970

6970

5-1

5510

374-7

-44-83—

44-83

957-6

(Nasenbach)

4460

5500

6950

10-0    5495    732-7

37-3

29-9

3604-7

00

4460

5490

6940

46-04

967-6

(Schartlbach)

-46-14—

4450

5480

6920

4-9    5480    358-0

4450

5480

6920

Nieder-Rasen

Nieder-Rasen

46-60

972-5

4310

5290

6670

(Furkelbach)

9-2    5290    648-9

47-40

981-7

4310

5290

6670

(Antholzerbach)

3630

4370

5390

14-4    4365    838-1

3620

48-47—

4360

5380

48-80

9961

(Brunstbach)

3580

4300

5300

0-3

4300

17-2

48-82

996-4

3580

4300

5300

2-0

4300

114-7

998-4

3580

4300

5300

361-2

39-5 2000-6

Pu

Olang

Olang

48-98

999-9

3580

4300

5300

1-5

17-7

4300

4295

86-0

1013-6

50-08

1017-6

3570

4290

5290

3-7

4290

211-6

1021-3

3570

4290

5290

50-20

2-1

4290

120-1

1023-4

3570

4290

5290

Fürtrag

16.901-3

969-5

497-9 15.376-3

12 3 4

cn

03

00

12    13    14

s;

16    17 |    18 |    19 I 20

Anteil an

09

a

o

n>

Sekundliche Abflußmenge in l für das

u.

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

in l

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

22

Anmerkung

Übertrag 16.901-3

969-5

497-9 15.376-3

Olang

Olang

50-20    1023-4

51-09    1033-8

3570

3570

4290    5290

4280    5280

10-4

4285    594-2

5-4

4280    308-2

-51-36—

1039-2

3570

4280    5280

51-45

0-7

4280    39-9

Taisten

Taisten

1039-9

3570

4280    5280

18-2

4275 1037-4

-52-49—

3560

4270    5270

53-20    1058-1

(Tschochenwaldbach)

-53-61—

3550

4260    5250

13-9 4255    788-6

100-0

103-4 2837-4

3550

4250    5240

54-00    1072-0

(Gsieserbach)

3550

4250    5240

0-1    4250    5-7

3550

4250    5240

54-04    1072-1

3010

3510    4220

(Welsberger Werkskanal des Gsieserbaches)

Welsberg

Welsberg

3010

3510    4220

54-50    1077-8

3000

3490    4190

5-7 3510    266-8

(Riederbach)

0-7

3490

32-6

54-54    1078-5

3000

3490    4190

9-2

3485

427-5

1087-7

2990

3480    4180

55-32

0-7

3480

32-5

1088-4

2990

3480    4180

17-8

3475

824-7

56-91    1106-2

2980

3470    4160

0-4

3470

18-5

cg

y

56-95    1106-6

2980

3470    4160

2-9

3470

134-2

1109-5

2980

3470    4160

12a

57-14

1-3

3470

60-1

217-1

288-0

2108-2

bis

1110-8

2980

3470    4160

14

1-1

3470

50-9

2980

3470    4160

CD

CM.

57-22    1111-9

(Pragserbach)

2110

2520    3060

25-7 2510    860-1

2090

2500    3040

59-62    1137-6

(Schattelebach)

2080

2490    3020

4-1

2485

135-8

Tirol

Bruneck

Niederdorf

Niederdorf

59-99

1141-7

1142-8

60 04    1143-0

60-25    1145-4

60-39    1146-9

60-64    1151-0

2070

2070

2070

2060

2060

2060

2060

2480    3000

2480    3000

2480    3000

2470    2980

2470    2980

2470    2980

2470    2980

1-1

0-2

2480

2480

36-4

6-6

(Einmündung des Nieder-dorfer Werkskanales bezw. Graubaches)

2-4

1-5

4-1

2470

2470

2470

79-0

49-4

135-0

-61-90—

-61-99—

1170-0

2050

2460    2960

19-0

2465

624-5

15a

563-2 433-1    534-6

bis

6203

1-5

2460

49-2

16

1171-5

2050

2460    2960

4-7

2460

154-2

62-50    1176-2

2050

2460    2960

7-9

2455

258-6

2040

2450    2950

63-04    1184-1

(Sylvesterbach)

1920

2300    2760

5-2 2295    159-1

1189-3

1910

2290    2750

63-39

0-5 2290    15-3

1189-8

1910

2290    2750

1-9

2290

580

63-64    1191-7

1910

2290    2740

2-2

2285

67-0

63-95    1193-9

1900

2280    2730

10

2280

30-4

1194-9

1900

2280    2730

64-05

1-0

2280

30-4

1195-9

1900

2280    2730

0-2

2280

6-1

64-10    1196 1

1900

2280    2730

0-8

2280

24-3

Toblach

Toblach

64-16

1196-9

1198-1

64-34    1198-9

64-41    1199-4

1205-0

1900

1900

1900

1100

1100

650

2280    2730

2280    2730

2280    2730

1480    1930

1480    1930

1020    1460

1-2

0-8

2280

2280

36-5

24-3

(EinmündungdesToblacher ßrauereiwerkskanales bezw. der Peggenquellen

121-0    70-8 626-0

0-5

5-6

17a

bis

1480

1250

9-9

20

93-3

64-88

1020

5-4

1205-4

650

1020    1460

1-8

975

23-4

1207-2

560

930    1370

65-02

0-5

930

6-2

1207-7

560

930    1370

12-8

765

130-6

65-61    1220-5

230

600    1040

28-5

575

218-5

190

550    990

66-54    1249-0

(Trogerbach)

180

540    980

7-5    535    53-5

66-84    1256-5

170

530    970

Summe 24.904-1 1970-8 1393-2*) 21.482-5

10

11

12

13 |    14

15

16

17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

der

Werksanlage

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

CtJ

34-79 bis 39-08

Kanal zur Speisung des Stadtkanalisierungsnetzes von Bruneck u. zw. Wiesenbewässerung 1. U.

0 000

0-010

*)

840*6

840-5

802-8

**

1100

1100

1105

1105

o-i

37-7

Stadtgemeinde Erkenntnis der Bezirkshptschft.

Bruneck E. Nr. 5927 ex 1897 und E. Nr. 8741 ex 1898

Bruneck

1-5

Einmündung des Kanales Post 1 b

555-4

CT

0-010Post i labisRienz 39-53

Schwimmschulkanal 1. U.

0000

847-5

*)

***

0-453

840-5

Städtische

7-0 Schwimm- und Badeanstalt

Stadtgemeinde

Bruneck

Erkenntnis der Bezirkshptschft. Bruneck vom 24. IV. 1902 Z. 11993 ex 1901

0-5

0000

822-0    2400    1800

819-6    ’>

0-413

10(1

'-) ') 2000 400

²>

1400

2-4

76-8

57-6

Cts

Ahrnbach 0-200 bis Rienz 37-47

0-609

Stegener

Werkskana! 0'621 r. U.

0-624

0-683

0-740

818-0 400

2000 400

1400

1-6

Mühle

Balthasar Mail-

8-5

8-5

³>

42-7

*)

29-9

*) Die Länge des Kanales konnte wegen der vielen Abzweigungen nicht genau ermittelt werden.

**) Wasserentnahme nur zeitweise.

***) Entnahme nur während der Sommermonate.

') Betriebswassermenge.

²) Fehlwasser.

³) Durch das Fehlwasser bedingter Wasserkraftverlust.

817-6

2400    1800

2200 1600

817-6    '>

ä> ’) 1900 300

1300

815-8 300

1900 300

1300

815-8

2200 1600

2400    1800

815-7    2400    1800

812-7    2400    1800

812-4    2400    1800

0-4

00

1-8

o-o

0-1

3-0

0-3

Abzweigung des Kanales Post 2 b

12-8

9-6

Mühle

Säge

Martin Thum

7-2

7-2

³>

*)

Einmündung des Kanales Post 2 b

Josef Harrasser

96-0

72-0

45-6

31-2

3-2

2-4

9-6

7-2

bJ

er

0'609 Post 2 a bis 0-624 Post 2 a

0000

817-6    200    200

Werkskanal r. U.

(Abzweigung von 2 a)

817-6    200    200

0-0

0-005

0-015

1-8 Mühle u. Dresche

815-8    200    200

815-8    200    200

00

Friedrich Unterberger und Josef Winkler

4-8

4-8

OJ

37-31 bis 37-48

0-000

822 1 600 600

Werkskanal 1. U.

0-073

0-158

0000

0-245

0-260

821-5    600    600

819-9    600    600

819-0    600    600

830-0    960    960

960    960

0-6

4-8

4-8

. „ Färberei und Lodenwalke

Karl Schweighofer

12-8

12-8

0-9

7-2

7-2

828-9

640    640

828-9    640    640

826-4    640    640

1-1

00

14-1

14-1

Abzweigung des Kanales Post 4 b

Säge und Woll-kartatsche

Josef Mutsch-lechner

Erkenntnis der Bezirkshptschft. Bruneck vom 23.111. 1891 Z. 3047

21-3

21-3

00

SB

37-59 bis 38-24

Plarerwier-kanal 1. U.

0-275

826-4

640    640

960    960

960    960

0-5

0-403

825-9

380    380

0-0

Einmündung des Kanales Post 4 b

Abzweigung des Kanales Post 4 c

6-4

6-4

825-9    380    380

0-422

823-5    380    380

2.4 Huf-und Wagenschmiede

Matthias

Peskoller

Erkenntnis der Bezirkshptschft. Bruneck vom 23. III. 1891 Z. 3047

12-2

12-2

0-1

380    380

0-5

0-5

0-477

823-4

960    960

Einmündung des Kanales Post 4 c

0-645

822-9    960    960

0-5

6-4

6-4

O*

0'403 Post 4 a bis 0-245 Post 4 a bis 0-477 Post 4 a 0-275 Post 4 a

0-000

828-9    320    320

Werkskanal 1. U.

(Abzweigung von 4 a)

Werkskanal 1. U.

(Abzweigung von 4 a)

828-5    320    320

0-4

1-7

1-7

0 020

0035

0-000

0024

0-074

0-000

0-083

0-276

826-8    320    320

826-4    320    320

825-9    580    580

825-8    580    580

823-5    580    580

823-4    580    580

835-2    1860    1860

834-3

1860 1860

960    960

833-1    960    960

,Malzquetsche, Haus-¹ 3 mühleu. Glasurmühle

Gebrüder

Stemberger

Erkenntnis der Bezirkshptschft. ~ Bruneck vom 23. III. 1891 Z. 3047    '

7-3

0-4

0-1

2-3

01

0-9

1-2

1-7

1-7

0-8

0-8

Mühle

Josef Leitner

Erkenntnis der Bezirkshptschft. Bruneck vom 23. III. 1891 Z.3047

Abzweignng des Kanales Post 5 a

2-1 Kunstmühle

17-8

17-8

0-8

0-8

22-3

15-4

22-3

15-4

CP

37-93 bis 38-61

Außerragener Wierkanal r. U.

0-472

0-552

0-570

0-730

831-0    960    960

830-6    960    960

829-9    960    960

829-8    960    960

827-4    960    960

960    960

827-3

1860 1860

826-2 1860 1860

0-4

0-7 Kunstschmiede

01

2-4 Kunstmühle

01

1-1

Peter Rossi’sche Erben

Friedrich Mair

Heinrich Zlabinger

Einmündung des Kanales Post 5 a

26-9

26-9

5-1

5-1

90

90

1-3

1-3

30-7

30-7

1-3

1-3

27-3

27-3

Fürtrag 254-5

230-5

307-8

255-0

10

11

12

13    14    15    16    17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfle

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

254-5 230-5

307-8

255-0

0-000    834-3    900    900

900

0-5

833-8    900    900

900

6-0

6-0

60

er

0-083 Post 5a bis 0-570 Post 5a

0-116

831-4    900    900

900

₉Tischlerei-Werkstätte

1-3

Erkenntnis d. Bezirkshauptmschft. Josef Kofler Bruneck vom 4. IV. 1910, Z. 4866. _ Konzessionsdauer unbeschränkt

28-8 28-8

28-8

Außerragener 9-429 Werkskanal r. U.

(Abzweigung von 5 a)

900    900

15-6

15-6

⁴) Wassermenge des Reischachbaches, welche für vorliegende Berechnung nicht in Betracht kommt.

s) Zur Zeit der Aufnahme im Bau.

0-437

830-1

600 600

830-1    600    600

827-4    600    600

600 600

Abzweigung des Kanales Post 5 c

15-6

00

2-7 Säge und Mühle

Eduard von Grebmer

21-6 21-6

00

0-455    827-4

900    900

Einmündung des Kanales Post 5 c

0-487    827-3    900-    900

0-1

1-2

1-2

0-429 Post 5 b bis 0-455 Post 5 b

Werkskanal r. U.

(Abzweigung von 5 b

0-000    830-1    300    300

8300    300    300

0-020 —

827-4    300    300

0-026    827-4    300    300

O'OOO 839-8    960    960

0-1

0-4

0-4

2-g Huf- und Wagenschmiede

Felix Krepaz

10-4    10-4

00

1-3

16-6

16-6

CO

38-60 bis 38-95

Brunecker Sägewerkskanal 1. U.

0-150    838-5

0-219

960    960

960

Sc

960

1-4

Einmündung des Reischachbaches

837-1 960 10 960 10

17-9    17-9

1-6

835-5 960 10 960 10

Säge

Johann Hofer

20-5

20-5

0-349    833-2 960 10 960 io

2-3

29-4    29-4

<1

39-07 bis 39-53

Werkskanal r. U.

0000    847-5 2800    2800

847-0 2800    2800

4000

4000

0-5

18-7    18-7    26-7

0-277

840-7 2800    2800

4000

R , Schafwollwaren-J fabrik

J. Mößmer & Comp. Nachfg.

Erkenntnisse der Bezirkshauptmannschaft Bruneck v. 4. XI. 1893, Z. 10496, v.28. XII. 1901, Z. 9047 und vom 27. VI. 1907, Z. 8696

235-2

235-2

3360

0-467    840-3 2800    2800

4000

0-4

14-9    14-9

21-3

00

44-51 bis 44-67

Werkskanal r. U.

0-000    952-5    800    800

950-9    800    800

1-6

17-1

17-1

0-114

947-4    800    800

o.e Säge, Mühle, Stampfe und Dresche

Peter

Unterberger

37-3

37-3

0-184    946-2    800    800

1-2

12-8

12-8

48-82 bis 4898

Werkskanal r. U.

0-000    999-9 1960    1960

999-7 1960    1960

0-2

5-2

5-2

0-104 -

997-1    1960    1960

Säge, Mühle und Stampfe

Johann Strobl

67-9

67-9

0-158    996-4 1960    1960

0-7

18-3

18-3

10

50-08 bis 50-20

Werkskanal r. U.

0-000    1023-4 4000    3300

1023-2 4000    3300

0-073

1017-7 4000    3300

0-123    1017-6 4000    3300

5000

5000

5000

5000

0-2

10-7

8-8

13-3

'») Elektrizitäts-° werk von Olang

Andrä Brugger & Genossen i.Olang

Erkenntnis d.Bezirkshauptmannschaft Bruneck v. 1. VII. 1911, Z. 3116/5. Konzessionsdauer bis 31. XII. 1951

293-3

242-0 366-7

o-i

5-3

4-4

6-7

11

51-09 bis 51-45

Werkskanal 1. U.

0000 1039-9 2500    2500

1037-6 2500    2500

2-3

76-7

76-7

0-343

3-0

1034-6 2500    2500

Säge

Andrä und Canditus Brugger

100-0

1000

0-365 1033-8 2500    2500

0-8

26-7

26-7

0-000 1088-4 2700    2700

2-0

72-0

72-0

2700    2700

0-198 1086-4

2400    2400

Abzweigung des Kanales Post 12b

0-409

2400    2400

2-2

70-4

70-4

1084-2

12a

54-54 bis 55-32

Welsberger Werkskanal r. U.

0-663

0-745

0-768

0-857

2700    2700

1083-8 2700    2700

1080-4 2700    2700

1080-1 2700    2700

1080-0 2700    2700

1079-9 2700    2700

1079-5 2700    2700

1078-5 2700    2700

3300

3300

0-4

Einmündung des Kanales Post 12b

->.a Elektrizitätswerk _ in Welsberg

Louis Patz & Comp, in Wien

Erkenntnis d.Bezirkshauptmannschaft Bruneck v. 25. X. 1905, Z. 13840. Konzessionsdauer bis 25. X. 1945

122-4

122-4

149-6

14-4

14-4

0-3

10-8

10-8

0-1 Mengemaschine

Josef Brugger

3-6

3-6

0-1

3-6

3-6

0-4

1-0

Gerberei

Anton Hellweger

14-4

14-4

36-0

36-0

Fürtrag

1209-9

1134-6

808-5

752-9

10

11

12

13

14

15 |    16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

12b

0*198 Post 12 a bis 0*409 Post 12 a

Werkskanal r. U.

(Abzweigung von 12 a)

0*000 1086*4    300    300

0*171

1086*0    300    300

1084*3    300    300

0*211    1084*2    300    300

0*000 1110*8

600 600

Übertrag 1209*9 1134*6

808*5 752*9

ß) Sägeanlage in Ver

fall.

0*4

1*6 1*6

1*7 Kunstschmiede Peter Dorner

6*8 6*8

0*1

0*4    0*4

⁷) Wassermenge des Graubaches, welche für vorliegende Berechnung nicht in Betracht kommt.

13a

56*91 bis 57*05 1. U. 57*05 bis 57*14 r. U.

Werkskanal r. U. 1. U.

0*164    1110*4

600 600

0*4

3*2    3*2

0*192

1110*3

1106*6

0*233    1106*2

0*1

3*7

0*4

Säge 6)

Abzweigung des Kanales Post 13 b

Ignaz Graf vulgo Leitner

13b

0*164 Post i3a

oś Werkskanal r.U. n (Abzweigung u von 13 a und * Übersetzung ■ji der Rienz)

0*000    1110*4

600 600

tb

0*038

1109*8

1107*7

0*050    1106*6

600 600

600 600

600 600

0*6

4*8    4*8

2*1 Mühle und Dresche

Ignaz Graf vulgo Leitner

16*8 16*8

1*1

8*8 8*8

59*62 bis 59*99

Werkskanal

l.U.

0*000    1142*8    1660    1660

0*186

1141*6    1660    1660

1139*2 1660    1660

0*370 1137*6 1660    1660

0*000 1171*5 1800    1800

1800 1800

1*2

2*4

1*6

4*7

Säge

Francesco Feltrinelli

53*1    53*1

26*6 26*6

35*4    35*4

112-8 112-8

0*555    1166*8

1200 1200

Abzweigung des Kanales Post 15 b

0*590

1166*6 1200 1200

0-2

3-2    3-2

1163*2 1200    1200

3-4

Säge

Franz Harrasser’s Erben

1200 1200

0-1

Dekrete d. Bezirkshptmschft. Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206, u. v. 12. XI. 1886, Z. 8038

544    54-4

1-6 1*6

0*601    1163*1

1800 1800

Einmündung des Kanales Post 15 b

1800 1800

4-0

96-0

96-0

0*996    1159*1

⁷)

⁷)

Einmündung des Graubaches

1800 10 1800 10

0-3

7-2

7-2

1*076 1158*8

1800 10 1800 10

1200 10 1200 10

Abzweigung des Fehlwasserkanales Post 15 c

1*142 —

1158*6 1200 10 1200 10

0-2

2-0

3-2

3-2

1156*6 1200 10 1200 10

Säge

Johann Bacher

Dekrete d. Bezirkshptmschft.

Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206,    32’0

u.v. 12. XI. 1886, Z. 8038    ___

32-0

o-i

1-6

1-6

1*152 1156*5

1200 10 1200 10

1800 10 1800 10

Einmündung des Fehlwasserkanales Post 15 c

0-1

2-4

2-4

1*171    1156*4

1800 10 1800 10

1200 10 120

io

Abzweigung des Fehlwasserkanales Post 15 d

1155*9 1200 10

1200 10

0-5

8-0

8-0

1*356

1153*8 1200 10

1200

10

2*1 Feigenkaffee-Fabrik

Franz Harrasser’s Erben

Dekrete d. Bezirkshptmschft.

Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206    33*6

12. XI. 1886, Z. 8038    _

U. V.

33*6

1200

10

1200

10

0*8

12*8

12*8

15a

60*04 bis 62*03

=2 g § <3 g Ć o 3 S *3 « g*.

misüs

■SlfeJSjS

1*388 1153*0

1*486 1152*4

1*533

1800

1800

900

1152*2 ⁹⁰⁰

1149*6 ⁹⁰⁰

io

10

10

10

10

900 10

1*560 1149*2 -

915 10

915 10

1800

1800

io

10

0-6

Einmündung des Fehlwasserkanales Post 15 d

14-4

14-4

900 10

900 10

0-2

Abzweigung des Kanales Post 15 e

2-4

2-4

900

900

10

10

915 10

915 10

2*6 Schmiede und Mühle

Karl Kamenschek

Dekrete d. Bezirkshptmschft.

Bruneckv. 30. XII. 1885, Z. 10206,    31*2

12, XI. 1886, Z. 8038

u. v.

3P2

0*4

0*2

4*3

4*8

Einmündung des Kanales Post 15 f

2*4

2*4

1*592 1149*0

1800 10

1800 10

Einmündung des Kanales Post 15 e

1*618

1148-8 1800 10

1800 10

0*2

4*8

4*8

1148*2 1800

10 1800 10

0*6

Tischlerei und Zimmermeisterei

Hermann Tschöll

Dekret d. Bezirkshptmschft. Bruneck v. 4. X. 19Ó1, Z. 11459

14*4

14*4

1800

io 1800 10

0*1

2*4

2*4

1*680 1148*1 -

1200

io 1200 10

Abzweigung des Fehlwasserkanales Post 15 g

1200

10 1200 10

0*0

1*683 1148*1 -

600 1°

600 10

Abzweigung des Kanales Post 15 h

1147*0 600 10

600 10

1*1

8*8

*8

1*899

1146*7 600 10

600 io

0*3 Dreschmaschine

Alois Fuchs’ Erben und Peter Senfter

Dekrete d. Bezirkshptmschft. Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206, u. v. 12. XI. 1886, Z. 8038

2*4

2*4

1146*6 ⁶⁰⁰

io

600

10

0*1

0*8

1*951

1143*8 ⁶⁰⁰

10

600

10

2*8

Mühle

Alois Fuchs* Erben

Dekrete d. Bezirkshptmschft. Bruneck v.30. XII. 1885, Z. 10206, 12. XI. 1886, Z. 8038

u. v.

22*4

22*4

1*983    1143*0 so»

io

600 10

0*8

Fürtrag 1477*0 1401*7

1185*3

1129*7

10

11

12

13

14

15    16 I 17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Übertrag

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

1477-0 1401-7

1185-3

1129-7

15b

15c

15e

.. 0K „ .    .. . -no „ .    1-171 Post 15a 1-076 Post 15a 0'555 Post 15a bis

1-486 Post 15a bis 1-592 Post 15a bis 1-388Post bis M52 Post

0-601 Post 15 a

15a

15a

Werkskanal 1. U.

(Abzweigung von 15 a)

Fehlwasserkanal 1. U. (Abzweigung von 15 a)

Fehlwasserkanal 1. U. (Abzweigung von 15 a)

Werkskanal 1. U.

(Abzweigung von 15 a)

0-000 1166-8 600

1166-0 600

0-045

1163-1    600

0-047    1163-1    600

0-000    1158-8    600

0-076    1156-5    600

0-000 1156-4    600

0-217    1153-0    600

0-000    1152-4    900

0072    1151-6

0-094

600

600

600

600

600

600

600

600

900

900

885

1151-5    885

1149-1    885

0-106    1149-0    885

900

885

885

885

885

0-8

2-9

00

Mühle

Josef Jäger

Dekrete der Bezirkshauptmschft. Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206 und vom 12. XI. 1886, Z. 8038

23-2

23-2

2'3 Fehlwasserkanal

3-4 Fehlwasserkanal

0-8

0-1

2-4

0-1

Erste Pustertaler Rienz-Kanal-Genossenschaft in Niederdorf

Erste Pustertaler Rienz-Kanal-Genossenschaft in Niederdorf

Abzweigung des Kanales Post 15 f

Mühle

Josef Schmiedhofer

Dekrete der Bezirkshauptmschft. Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206 und vom 12. XI. 1886, Z. 8038

28-3

28-3

6-4

6-4

18-4

18-4

27-2

27-3

9-6

9-6

1-2

1-2

1-2

1-2

15 f

0 072 Post 15 e bis 1-560 Post 15a

Werkskanal 1. U.

(Abzweigung von 15e)

0-000    1151-6    15

1151-6    15

15    15

0-0

15

15

0 001

1149-2    15

15    15

2-4 Dreschmaschine Johann Trenker

Dekret der Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 22. XI. 1909, Z. 15552. Konzessionsdauer: bis auf Widerruf.

0-5

0-5

0-5

0-002    1149-2    15

15

15

00

Co

TO

P806 Post 15a bisRienz 60-39

Fehlwasserkanal 1. U. (Abzweigung von 15 a)

0-000    1148 1    600

0020    1146-9    600

600

600

P2 Fehlwasserkanal

Erste Pustertaler Rienz-Kanal-Genossenschaft in Niederdorf

9-6

9-6

15h

1-683 Post 15a bis Rienz 60-25

Werkskanal 1. U.

(Abzweigung von 15 a)

0 000    1148 1    600 ! 600

1147-9    600

600

0-2

1-6

1-6

0-073

1145-8    600

600

2.[ Schmiede und Dreschmaschine

Paul Rainer

Dekrete der Bezirkshauptmschft.

Bruneck v. 30. XII. 1885, Z. 10206    16*8    16’8

und vom 12. XI. 1886, Z. 8038 __

0-110    1145-4    600    600

0-4

3-2    3-2

0-000    1189-8 2000    1640    4500 j.g

50-7    41-5

114-0

62-50 bis 63-39

Werkskanal r. U.

0-690

1187-9 2000    1640    4500

1176-5 2000    1640    4500

0-721    1176-2 2000    1640    4500

0-000    1198-1    1550    1300

1550    1300

11-4

0-3

0-3

Dekrete der Bezirkshauptmschft. Bruneck vom 5. II. 1900, Z. 1166 Elektrizitätswerk Jakob Rienzner und vom 25. IX. 1900, z. 11650 von Toblach

lind Genossen Ackerbauministerialentscheidung vom 7. XI. 1900, Z. 18930. Konzessionsdauer bis 1. II. 1961

304-0 249-3 684-0

8'0 6-6

6-2    5-2

18-0

0-025    1197-8

Abzweigung des Kanales Post 17 b

1350    1100

0-8

14-4    11-7

1350    1100

0-180    1197-0

Abzweigung des Kanales Post 17 c

1000 800

17a

63-64 bis 64-16

0-2

2-7    2-1

Werkskanal r. U.

0-240

1196-8    1000    800

1194-5    1000    800

1000 800

2-3 Säge und Mühle

Johann Rienzner

30-7    24-5

0-2

2-7    2-1

0-380    1194-3

Einmündung des Kanales Post 17 c

1350    1100

01

1-8    1-5

1194-2 1350    1100

0-516

2-0

Säge

Anton Fuchs

36-0    29-3

1192-2 1350    1100

0-5

9-0    7-3

0-586    1191-7 1350    1100

17b

0-025 Post 17 a bis Rienz 64-10

Werkskanal r. U.

(Abzweigung von 17 a)

0000    1197-8    200    200

1197-3    200    200

0-5

1-3    1-3

0-020

0-9

Mühle

1196-4    200    200

Gemeinde

Toblach

2-4    2-4

0-050 1196-1    200    200

0-3

0-8 0-8

17c

0-180 Post 17 a bis 0-380 Post 17 a

Werkskanal r. U.

(Abzweigung von 17 a)

0000    1197-0    350    300

1196-9    350    300

0-1

0-5    0-4

0-045

1-9

Schmiede

Andreas Edler

8-9    7-6

1195-0    350    300

0-205    1194-3    350    300

0-7

3-3    2-8

Fürtrag 1927-8 1783-6

1365-1 1291-4

10

11

12

13    14    15

16

17    18

19

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 1927-8

1783-6

1365-1 1291-4

0-000 1195-9

930

800

oo

63-95 bis 64-05

0-1

1-2 1-1

Werkskanal r. U.

1195-8

930

800

0-055

1194-2

930

800

1-6

Säge

Gemeinde

Toblach

19-8

17-1

0-3

3-7    3-2

0-100    1193-9

930

800

0-000    1207-7

05

64-34 bis 65-02

4-5

Toblacher Brauerei-Werkskanal 1. U.

1203-2

⁸)

⁸)

-I

Einmündung der Peggenquellen

800

800

800 ' 1000

800 .

1000

0-580

3-9

1199-3

800

800 .

10110

0-4

Toblacher

Brauerei

Geschwister

Harrasser

Erkenntnis d. Bezirkshauptmannschaft Bruneck vom 28. Februar 1907, Z. 2688, Konzessionsdauer bis 31. Dezember 1952.

s) Der Toblacher Brauerei - Werkskanal wird während des größten Teiles des Jahres durch die Wassermenge der Peggen-quellen gespeist, deren W asserkraftausnützung für vorliegendes Katasterblatt nicht in Betracht kommt, weshalb die Rubriken in den Kolonnen 13 bis 18 frei bleiben.

0-680

1198-9

800

800 .

Kino

0000

1205-4

580

580

2-5

19-3    19-3

64-41 bis 64-88

0-390

Werkskanal r. U.

0-470

1202-9

1199-9

580

580

1199-4    580

580

580

580

3-0

0-5

Säge

Paul Harrasser

23-2

23-2

3-9    3-9

Zusammen 1970-8

1823-9

1393-2 1318-9

Bearbeitet: k. k. Ingenieur Karl Mayerhofer-

0-2 km-142-7 „

Die Rienz von km 54-50 bis km 54-00 .......................

Der Gsieserbach r. bei km 54-00............................

Die Rienz von km 54-00 bis 53-20 ...........................

Der Tschochenwaldbach r. bei km 53-20 ......................

Die Rienz vom km 53-20 bis km 48-80 .......................

Der Brunstbach 1. bei km 48-80 .............................

Die Rienz von km 48-80 bis km 47-40 ........................

Der Antholzerbach r. bei km 47-40 ..........................

Die Rienz von km 47-40 bis km 46-60 ........................

Der Furkelbach 1. bei km 46-60..............................

Die Rienz von km 46-60 bis km 46-04 ........................

Der Schartlbach 1. bei km 46-04 .............................

Die Rienz von km 46-04 bis km 44-83........................

Der Nasenbach r. bei km 44-83..............................

Die Rienz von km 44-83 bis km 44-00 ........................

Der Litschbach r. bei km 44-00..............................

Die Rienz von km 44-00 bis km 43-80........................

Der Wielenbach r. bei km 43-80.............................

Die Rienz von km 43-80 bis km 41-30........................

Der Kaserbach 1. bei km 41-30..............................

Die Rienz von km 41-30 bis km 40-60 ........................

Der Walchhornbach 1. bei km 40-60..........................

Die Rienz von km 40-60 bis 38-60 ...................... ....

Der Reischachbach 1. bei km 38-60 ..........................

Die Rienz von km 38-60 bis km 36-60........................

Der Ahrnbach r. bei km 36-60...............................

Die Rienz von km 36-60 bis km 34-40 ........................

Der St. Martinbach 1. bei km 34-40 ..........................

Die Rienz von km 34-40 bis km 33-86 ........................

Das gesamte Einzugsgebiet der Rienz vom Ursprung bis zur Einmündung des Gaderbaches beträgt daher.................

Auf der Strecke vom Toblachersee bis Toblach durchquert die Rienz in einer rein nördlich verlaufenden Quertalstrecke die südlich fallende Unterlage der Ampezzaner Dolomiten, nämlich die zur unteren Trias gehörenden Ablagerungen von Muschelkalk und Werfener Schichten sowie die noch älteren Formationen von Grödner Sandstein und Verrucano, die ihrerseits wieder auf Phyllit auflagern. Von Toblach, von wo an sich der Bach nach Nordwest wendet, durchschneidet er bis Ober-Olang die südlich fallende Phyllitzone der

2-2

2-5

10-0

12-7

3-3

110-6

0-7

26-9

0-2

3-4

2-7

3-6

1-5

2-8

0-3

21-3

4-1

3-3

2-4

4-0

3-8

3-5

3-9

629-0

4-9

16-0

1-0

1297-8 „

Villgratner Gebirgsgruppe quer zu ihren Streichen in ziemlich engem Tal. Von hier bis zur Mündung des Gaderbaches ist das Tal breiter und bildet die Grenze zwischen der zu den Zentralalpen gehörenden Rieser Fernergruppe, deren Südgehänge hier aus Gneis besteht und der zu den Südalpen anrechnenden, aus Phyllit aufgebauten Pfannhorngruppe. In der Längstalstrecke zwischen Toblach und Gaderbachmündung finden sich sehr bedeutende Ablagerungen von glazialen Schottern, die einem jüngerem Stadium der großen Eiszeit angehören und sich zumeist als Ausfüllungen von glazialen Stauseen darstellen, wie solche durch den Ahrntal- und Antholzer Gletscher im Rienztale hervorgerufen wurden. Diese Ablagerungen erreichen eine Mächtigkeit von über 100 m, so insbesondere in den mächtigen Blaicken von Welsberg, ferner gegenüber von Percha und Wielenbach.

Über das Geschiebeführungsvermögen der Rienz ist zu erwähnen, daß sich in der quellenreichen Strecke vom Toblachersee bis zur Sylvesterbachmündung verhältnismäßig geringe Geschiebemengen vorfinden. In den übrigen Strecken weist das Flußbett kleines Geschiebe, aber auch Geschiebefelder auf. Das Geschiebe stammt zum geringeren Teil von den von der Rienz angegriffenen Hängen, zum größeren Teile aber von den geschiebereichen Zubringern, wie dem Sylvesterbach, Gsieserbach, Furkelbach und Litschbach her, die vor ihrer Mündung mächtige Schuttkegel absetzen. Durch die Bohnlandsperre in der Lamprechtsburger Rienzschlucht werden jedoch bedeutende Geschiebemassen zur Ablagerung gezwungen, so daß die Geschiebeführung unterhalb Bruneck eine unbedeutende ist.

Von dem Nährgebiete der Rienz bis zur Gaderbachmündung entfallen auf Wälder etwa 39%, auf Hutweiden und Alpen etwa 33%, auf Wiesen zirka 5%, auf Äcker und Gärten 6% und auf unproduktiven Boden, inklusive Gletscher rund 17%.

W asserkraftverhältnisse.

In der Rienzstrecke von km 33-86 bis km 66-84 sind bei dem sichtlich alljährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 24.904-1 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen bereits 1970-8 durch Wasserwerke genutzt und 1450-8 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es sind sohin 21.482-5 Bruttopferdekräfte verfügbar.

voraus-

aus-

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenproflls (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben, bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruch-punkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

vK

W A S S E R K R a FT“ K AT A S T E R.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

&s^fragserbach

Die Rienz von km 33'86 bis km 66‘84.

Flußgebiet !. Ordnung: Etsch. Flußgebiet il. Ordnung: Eisack. Flußgebiet lil. Ordnung: Rienz.

Katasterblatt Nr.124u.125, aufgelegt im Jahre 1912.

Qi

<A/

Graubach

^rbach

Brunstbach

Flußband.

Furkelbach SCfldrtlbach

Gaderbach

Kaserbach

H^hachbacb

Gt. Martinbach

4501-6

4500 PS

nj

Ci

6 \ Nd. Olang

4368-9

Reischach Ö\-

St. Lorenzen

4400

4300

($J Toblach

Ó Niederdorf

Rienz

R1 1250T

Sy Westerbach

# + /

Welsberg O/

Taisten

Nd. Rasen 5,

6 Percha

/I

@ Rienz

4199-2

4200

4100

iS

Wehre/ 0-

TO

Wehre/ 3

“O

Gsieserbacb

Antholzerbach

Dietenheim Ö

Bruneck

4000

Iscbocbenw

aWbach

Nasenbach

\jtscbbacb

Wielenbach

Alirnbach

3885-5

3900

3800

Wehr

3671-9

3700

Ä

e=>

Wehr

Wehr

Zeichenerklärung: ^ größere Ortschaft,

i> industrielles Kraftwerk, ® Elektrizitätswerk.

3416-3

Ahrnbach

St. Martinbach

I sek

3600

11000 4-3560

3400

Wehr

..10000 4.3300

Wehr

3200

_ _ 9000 I 3100

CD

cb

Wehr

Ł-.

<D

2985-4

3000

1000

950-.

Seehöhe in Metern

Wehr

2613-3

2580-7

900 -.

850- -

800- -

Peggenquellen

Sylvesterbach

Abflußmengen

Graubach

Schattelebach

Pragserbach

2153-2

2120-7

Riederbach

Gsieserbach

Tschochenwaldbach

2446-6

2401-3

Furkelbach

Wehr

2577-2

Wielenbach

■H

_Q

Reischachbach

-2822-6

Brunstbach

Kaserbach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

2138-41

2098-5-7

Antholzerbach

Schartlbach

S ?Nasenbach

Litschbach

CD

<D

TJ

C

CD

CO

8000 I 2900

2800

7000 J-2700

2600

6000 4-2500

2400

C

C3

CO

CD

Bohnland-Sperre

Län

750- -

Trogerbach

Ul!

■■■

j

! Werkskanäle Werkskanäle lii i i !

mii

1445-

1395-9

■rzz

1524-3

1530-9r=-

anal 11

Werkskanäle

Werkskanal

173WV “g

cd

tu

CO

1563-2

1546-0

cd

1431-3—<

700

s-6-

65

i; i

64

63

62

<>

61

-1260-9 60

<>

pt»

57

59

58

1277-5

12960

<>

56

<>

55

54

“Y

52

50

1345-3- !

f49

48

47

£ -Q-

<>

45

44

<>

43

ro "0“

<>

41

1100 TPS

1143-3

1000

CD

996-3

1083-2 1032-3 j

1061-1

1006-9

900

953*1

800

817-8

°P

759-8

700

600

500

400

Brutto-Pferdekräfte

CSI cr>

662-4—

625-9

632-0

437-6

408-8

540-

565-1

601-6

636-4

587-2

432-2

402-6

530-9

433-0

398-7

/ Wasserkräfte.

/    verbrauchte, verfügbare.

/ Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei, 505-1 Niederwasser dar.    /

400-7

648-9

794-9

797-3

300

362-7

348-5

2720

200 - -

ICO - r

21-8

152-2

191-8

174-4

172-2

115-1

115-1

148-7

148-7

266-8/-272-5

203-4

CO

309-3

3-1

<>

Kilometrierung 66

4-

65

64

Co

41 Werkskanäle

CD

Werkskanäle

Toblacher Brauereikanal

35,36

2II sr s-0-

<>

62

61

SL

36-4

67-2

ę-24-3

60

59

58

40

HH38

Niederdorfer Werkskanäle Werkskanal F.W.K.^ 30 j | I 22. bis 28    .

57

56

Werkskanäle

55

Welsberger Werkskanal

1920.21

54

<>

53

52

23-4

0-0

51

49

48

Werkskanal

NH

ml

Werkskanal

47

<>

46

45

44

<>

43

<>

42

41

Werkskanal

37

F.W.K.

F.W.K

1«H

ix

znz

HiH 32

32.    Schmiede u. Dreschmaschine Paul Rainer

33.    Säge Francesco Feltrinelli

34.    Elektr. Werk von Toblach Jakob Rienzner & Genossen

35.    Säge u. Mühle Joh. Rienzner

Wasserwerke36. Si»ge Anton Fuchs

37.    Mühle Gemeinde Toblach

38.    Schmiede Andreas Edler

39.    Säge Gemeinde Toblach

40.    Toblacher Brauerei Geschwister Harrasser

41.    Säge Paul Harrasser.

22.    Säge Franz Harrasser’s Erben

23.    Säge Joh. Bacher

24.    FeigenkafFeefabrik Fr. Harrasser’s Erben

25.    Schmiede u. Mühle Karl Kamenscheg

26.    Tischlerei u. Zimmermeisterei Herrn. Tschöll

27.    Dreschmaschine Alois Fuchs’ Erben u. Peter Senfter

28.    Mühle Alois Fuchs’ Erben

29.    Mühle Jos. Jäger

30.    Mühle Jos. Schmiedhofer

31.    Dreschmaschine Joh. Trenker

Mühle, Dresche u. Säge Ignaz Graf,

volgo Leitner

18.    Kunstschmiede Peter Dorner

19.    Elektr. Werk in Welsberg Louis Patz & Comp.

20.    Mengemaschine Josef Brugger

21.    Gerberei Anton Hellweger

Säge Andrä u. Canditus Brugger

Elektr. Werk von Olang, Andrä Brugger

k Genossen

Säge, Mühle u. Stampfe Joh. Strobl

Säge, Mühle, Stampfe u. Dresche Peter Unterberger

_ _ 5000 4_ 2300

.E

Brunecker Stadt- u. Wiesenbewässerungskanal i 211 1/

-gl) /2179-2

iii!/

-§    ! £ I f 2011-4

*    £l| '

1941-9 J-1949-6

1!! i

iÜÜProft/ = |

—i tj

1957-6 .üi

Wehr⁻

Wehr--*

ho

CG

HS

CO

2

I cd

CO

l£

CD

<>

40

cd

I 5P

¹ :Cd

CO

■H iälPJ

* !lg

s Im lg w

Ś jj 1337-3

236-8-

40

1406-2

39

1092-4-

1016-0-

939-6—J

702-8H

550-0

588-2

2200

_ _ 4000 4- 2100

2000

_ - 3000 4- ¹⁹⁰⁰

«/-£

cö—' ^ -r

CO

a5

<5

fao

1 CO

Lj—(j>-

<>

38

37

36

35

34

1800

_ _ 2000 4- 1700

1600

_ _ 1000 4- 1500

1400

0 _L 1300

1200

527-1    516-3

482-5

402-9

1057T

1057-1

SS

CD    <=>

O    <=>

788-3

716-3

667-5J 668-3

625-3

Brutto-Pferdekräfte

o    o

o    o

cr>    co

<=>

g

un

365-3

268-J

115-7

<>

39

327-7;

I-O

38

37

36

35

34

<=>

c=> CD

CM

Brunecker Stadt- u. Wiesenbewässerungskanal

Schwimmschulkanal    Plarerwierkanal Stegener Werkskanal

l==l NH NtM N=    —lu,3

fi 7

Brunecker Sägewerkskanal ’ Werkskanäle 4

8H 9H sH H

Mößmers Werkskanal Ausserragener Werkskanal

(10,11,12

17

Werkskanäle

13,14

15H

13.    Tischlereiwerkstätte Jos. Koller

14.    Säge u. Mühle Eduard v. Grebmer

15.    Huf- u. Wagenschmiede Felix Krepaz

16.    Säge Johann Hofer

17.    Schafwollwarenfabrik J. Mößmer & Comp. Nachfolger

1.    Mühle Balthasar Mair

2.    Mühle Martin Thum

3.    Säge Jos. Harrasser

4.    Mühle u. Dresche Friedr. Unterberger u. Jos. Winkler

5.    Färberei u. Lodenwalke Karl Schweighofer

6.    Säge u. Wollkardätsche Jos. Mutschlechner

7.    Huf- u. Wagenschmiede Matthias Peskoller

8.    Malzquetsche, Hausmühle u. Glasurmühle Gebrüder Stemberger

9.    Mühle Josef Leitner

10.    Kunstmühle Peter Rossi'sche Erben

11.    Zeugschmiede Friedr. Mair

12.    Kunstmühle Heinrich Zlabinger

W asserkraft-Kataster.

Katasterblatt Nr. 126 u. 127, aufgelegt im Jahre 1912.

Hydrographisches Zentralbureau im k, k, Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Dniestr.

Die Bystrzyca nadwórniańska

von km 36*95 bis km 70*55.

Flußgebiet I. Ordnung:

Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca. Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca

nadwórniańska.

Situationsskizze.

Malkstab.

«OB» 500    0

_7_

~\

*\

ca \

⁴!

w l lyśmimczari}

oa

/ A#

^ Cr

;■

s@^

(■ All

50

i : in

x>>

wawec

.1

SS

■i

Nadworna

s/i

i.

⁶⁰ / y-t

.<§ /

<b

Pniów

Die Umgrenzungslinie des Gebietes, das in die hier behandelte Flußstrecke abwässert, führt, von der Buchtowiecmündung am linken Ufer beginnend, in einem nach Südwesten offenen Bogen über den Dyl (997 m) zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 967 m bezeichneten Punkt der Monasterecka, von welchen aus sie nun als Wasserscheide zwischen den beiden Bystrzycagebieten in nördlicher Richtung auf eine Länge von zirka 1*4 km über den Rücken des Buben zieht, hierbei auf die Meereshöhe von 953 m herabsinkt und sodann mit einer jähen Wendung gegen Osten zum Gipfel „Wielki Hyga“ (704 m) gelangt. Im weiteren verläuft sie nach Nordosten gerichtet in einer zackigen Linie über die Gebirgszüge Browacz und Diełok, bis zum Werpil (498 m) und umschließt sodann das nordwestlich gerichtete schmale Quellengebiet des mittleren Lukawiec, um über Ostve (525 m) zunächst in einem gegen Westen offenen Bogen, sodann nordöstlich streichend als Gebietsgrenze zwischen dem unteren Lukawiec und dem Horocholinabache die Mündung des ersteren zu erreichen. Am rechten Ufer fällt die Abgrenzung des Gebietes von der Mündung des Lukawiec an zunächst mit baulichen Anlagen zusammen, und zwar führt sie nach Süden gerichtet längs eines Feldweges bis Tyśmieniczany, weiter längs der Straße Tyśmieni-czany-Cucyłow und übergeht dann auf die südwestlich verlaufende Bahnlinie Stanisławów-Woronienka. Kurz vor dem Orte Nazawizöw verläßt die Scheidelinie den Bahndamm und zieht nun als natürliche Grenze in ebenfalls südwestlicher Richtung über Nazawizöw und Nadworna nach Zabereże, woselbst sie den Fuß der Karpathenvorberge erreicht und nunmehr über Koniacz (953 m) und Borowacz horyszny (948 m) bis zur Studenna Klewa (1067 m) ansteigt. Dort biegt sie scharf nach Nordwesten ab und kehrt über den in der Spezialkarte mit der Höhenkote 838 m bezeichneten Punkt zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Mündung des Buchtowiec, zurück.

Die zur Aufstellung des Katasters vorgenommene Unterteilung des Flußgebietes weist folgende Einzelflächen auf:

Die Bystrzyca nadwórniańska bis inklusive Buchtowiec km 70-55.. 524-0 km’ Die Bystrzyca nadwórniańska vom km 70-55 bis zum unbenannten

Bach.................................................

Unbenannter Bach r. km 68-45 ...............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 68⁻45 bis zum Bitkowczyk-

bach..................................................

Der Bitkowczykbach 1. km 63-30 .............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 63-30 bis zum Postojatka-

bach.................................................

Der Postojatkabach r. km 62-60 ..............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 62-60 bis zum Flakomyjka-

bach...................................................

Der Flakomyjkabach r. km 55-30 .............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 55-30 bis zum Mały Lukawiec

Der Mały Lukawiec 1. km 50-87 ..............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 50-87 bis zum mittleren

Lukawiec.............................................

Der mittlere Lukawiec 1. km 47-16............................

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 47*16 bis zum unteren

Lukawiec..............................................

Der untere Lukawiec 1. km 36-95.............................

05

Cn Gü Go O O

31-9 „

Ul oc

J?

Gesamtgebiet der Bystrzyca nadwórniańska bis inklusive unteren Lukawiec.............................................

50

•£:

je

VV

"Sf

93

<o

YA

Co

ft*»/

°*kc

V"

cP,

C:---

Pasieczna x

Beschreibung des Gebietes.

Anschließend an das im Jahre 1911 in den Blättern Nr. 82 und 83 des Wasserkraftkatasters behandelte Flußgebiet der Bystrzyca nadwórniańska bis zur Einmündung des Buchtowiecbaches enthält das vorliegende Katasterblatt die mittlere Flußstrecke von der Buchtowiecmündung, km 70-55, bis zur Einmündung des unteren Lukawiecbaches in km 36-95. In diesem mittleren Laufe erhält die Bystrzyca nadwórniańska nur unbedeutende Zuflüsse, infolgedessen ihre Wassermenge hier verhältnismäßig wenig zunimmt. Von der nordöstlichen Richtung, die ihr Lauf in der behandelten Strecke im allgemeinen aufweist, weicht der Fluß nur einmal unterhalb der Flakomyjkamündung ab, um auf einer Länge von zirka 6 km in die nördliche zu übergehen. Die Gestaltung des Flußbettes ist die eines ausgesprochenen Gebirgsflusses. Ein konzentriertes Profil ist nirgends anzutreffen, da der Fluß sich nach jedem höheren Wasser neue Wege in den stellenweise bis zu 1 km breiten Schotterfeldern bahnt, wodurch das Bett in zahlreiche Verästelungen gespalten erscheint. Diese Verhältnisse erschweren dermalen naturgemäß auch eine Ausnützung der Bystrzycawasserkräfte ungemein.

Das Gesamtgefälle der hier behandelten, 33-60 km langen Flußstrecke von 211-5 m verteilt sich im Längenprofil nach einer gleichmäßig verlaufenden Kurve. Das relative Gefälle beträgt im oberen Abschnitte bis zum km 60 = 7-7 nimmt in der unterhalb anschließenden, bis zum km 50-87, das ist bis zur Mündung des Lukawiec mały reichenden Strecke den Wert von 6⁻l %o an und sinkt schließlich in der Strecke von km 50-87 bis zur Einmündung des unteren Lukawiec im km 36-950 auf 5-3 %» herab.

722-5 km²

Die Geschiebeführung der Bystrzyca, welche ungefähr oberhalb der Zielenicamündung sich bereits fühlbar macht, ist in der hier behandelten Flußstrecke außerordentlich lebhaft. Die durch das verhältnismäßig bedeutende Gefälle bedingte starke Erosionskraft dieses Gebirgsflusses findet in der mit einer dicken Schichte alluvialen Schotters bedeckten Talsohle für eine umfangreiche Tätigkeit sehr günstige Voraussetzungen. Eine Verbesserung dieser Verhältnisse wurde durch die im Jahre 1904 begonnene systematische Regulierung eingeleitet.

In geologischer Hinsicht ist zu bemerken, daß die Bystrzyca nadwórniańska in der Strecke von der Mündung des Buchtowiec bis kurz oberhalb von Nadworna die äußersten Bergketten der Ostkarpathen durchbricht, die hier durch einen tektonischen Sattel gebildet werden, dessen Mantel aus eozänem Numulitensandstein besteht, während der Kern aus kretazischem Sandstein und schiefrig ausgebildeten Schichten (Jamnasandstein und Ropiankaschichten) gebildet wird. Gegen Nordosten ist diesem Sattel ein 7 km breiter Streifen von oligozänen Menelitschiefern mit gleichsinnigem Fallen angelagert. Auf der Ostseite tritt sodann das Gehänge zurück und macht einem riesigen diluvialen Schuttkegel des Pruth Platz, der das gemeinsame Tal der Bystrzyca und Strymba weiter abwärts begleitet. Auf der westlichen Talseite erhebt sich nach einer mit miozänem Salzton ausgefüllten Eintiefung ein niedriges Bergland. Letzteres besteht aus oligozänem Sandstein (Dobrotówer Schichten) und miozänen roten Schiefern, die beide stark gefaltet sind. Am Nordende von Grabowiec verschwinden diese Höhen und wird der Fluß nunmehr auf beiden Seiten von diluvialen Ablagerungen begleitet.

In bodenkultureller Beziehung besteht dieses Flußgebiet zu 62 % aus Wiesen, Gärten und Äckern, zu 19 % aus Hutweiden und Alpen, zu 12 % aus Waldflächen und zu 7 % aus unproduktivem Boden.

W asserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind in der hier behandelten Strecke der Bystrzyca nadwórniańska insgesamt 5157-2 Brutto-Pferdekräfte vorhanden. Die gegenwärtige Ausnützung ist eine sehr unökonomische, indem bei nur 157-3 ausgenützten Brutto-Pferdekräften 920-9 durch Gefällsverluste verbraucht werden, da das Gefälle der bestehenden, sehr langen Mühlkanäle nahezu gleich jenem der Bystrzyca selbst ist.

Zu erwähnen ist noch, daß ungefähr im Profil des Flußkilometers 41-50 vom rechtsufrigen Mühlkanal bei normalem Niederwasser 250 l/sek. in die Strymba abzweigen, was einem weiteren Kraftverluste von 65-7 Brutto-Pferdekräften entspricht. Im gesamten sind daher noch 4013-3 Brutto-Pferdekräfte verfügbar.

1    2 3 | 4 | 5 | 6l 7

10

11

12    13    14    15    16

17

18    19    20    21

22

Anteil an

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Stanisławów

Tyśmieniczany

Tyśmieniczany

1530

1910

3170

36-95

303-5

1410

1410

1840

1830

3090

3080

37-12

306-4

1660

2080

3510

(Unt. Łukawiec)

2-9

1835

71-0

71-0

(Aus dem Mühlkanal 1 in die Strymba)

-39-72-

3-7    2075    102-4

38-00

3101

1650

2070

3500

11-3    2060    310-4

40-00

321-4

1640

2050

3480

3-3    2050    90-2

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grundlage der in den Jahren 1902,1903,1911 und 1912 bei Mykietyńce und Pasieczna durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Das acht- und sechsmonatige Betriebswasser konnte infolge der Minderwertigkeit des Pegelmaterials aus Nadworna bloß für Mykietyńce festgestellt werden, und zwar mit 122°/₀, beziehungsweise 225°/0 des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf nivellitischem Wege.

Durch den rechtsufrig bei km 48'85 abzweigenden Werkskanal werden bei minimalem und jährlich wiederkehrendem Niederwasser 250 sec.ß in die Strymba abgeleitet und der Bystrzyca nadwórniańska bis zur Woronamündung entzogen. Diese Verminderung kommt aber in den Kolonnen 12 und 13 naturgemäß erst bei der Einmündung des vorerwähnten Werkskanals in die Bystrzyca, das ist bei Flußkilometer 37-12 zum Ausdrucke.

41-00

324-7

1640

2050

3480

10-4    2040    282-9

Bohorodczany

Grabowiec

Grabowiec

-47-25-

43-05

335-1

1620

2030

3460

5-1    2025    137-7

44-00

44-77

45-00

46-00

47-16

48-85

340-2

343-1

345-4

352-0

357-0

365-1

1620

1610

1610

1600

1590

1570

1570

2020

2010

2010

2000

1990

1960

1960

*>

59-2

360-7

1098-6

CL

3430

3430

3420

3390

3390

2015    77-9

2-3    2010    61-6

6-6    2005    176-4

5-0    1995    133-0

(Mittl. Łukawiec)

8-1

1960

211-7

*) In Kolonne 19 ist nur jener „Verbrauch durch Gefälls-verluste“ eingetragen, der durch die Werkskanäle Nr. 1 und Nr. 2, bei Berücksichtigung der oberwähnten Ableitung von 250 secJl aus Werkskanal „eins“ in die Strymba und bei Ausnützung der ganzen Gefällsstufe von Flußkilometer 37-12 bis km 48-85 erreicht werden konnte. Die fehlenden 65-7 Brutto-Pferdekräfte, durch vorgesagte Ableitung bedingt, können sohin für vorliegendes Katasterblatt nicht in Betracht kommen.

«r

Fitków

Fitków

12-6

1955

328-4

328-4

1560

1950

3380

50-87

377-7

(Łukawiec mały)

1480

1850

3260

—51-680-

6-6

1845

162-4

162-4

52T1

384-3

1480

1840

3260

Galizien

Nazawizów

Nazawizów

8-2

1840

201-2

6-6

21-8

172-8    3

53-00

55-30

392-5

405-7

1470

1460

1430

1840

1830

1790

3260

3260

3220

13-2

1835

323-0

323-0

(Flakomyjka)

Nadworna

Nadworna

-55-77-

5600

408-6

1420

1780

3220

2-9

7-5

57-40

416-1

1420

1780

3220

17-5

1785

1780

69-0

69-0

178-0

178-0

-58-50-

1775

414-2

60-00

433-6

1410

1770

3210

9-9

1770

233-6

71-0

466-5

143-3 und

443-5

1410

1770

3200 “

60+1100

1-4

1770

33-0

Nadworna

444-9

1410

1770

3200

100

1765

235-3

235-3

1410

1760

3200

Pniów

Pniów

62-60

454-9

1380

1730

3180

(Postojatka)

4-6

1730

106-1

1380

1730

3180

63-30

459-5

(Bitkowczyk)

20-5

7P9

131-7    5

1340

1670

3100

5-3

1670

118-0

63+1010 464-8

1340

1670

3100

7-1

1665

157-6

65-00

471-9

1330

1660

3100

17-7

1655

390-6

65-80-

67-00

489-6

1320

1650

3100

11-1

1645

243-5

1310

1640

3100

68-45

500-7

(Unbenannter Bach)

Pasieczna

1300

1620

3080

1099-8

Pasieczna

3-9

1620

84-2

6900

69-50

70-00

70-55

504-6

506-6

512-6

515-0

1300

1300

1290

1290

1620

1620

1610

1610

3080

3080

3070

3060

2-0

6-0

2-4

1620

1615

1610

Summe

43-2

129-2

51-5

5157-2

157-3

*>

920-9

4013-3

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

0-000    365-1

3611

1-385

358-6

357-5

1-985

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Tabelle II

10

11

12

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

600 600

600 600

600 600

So

²)

²)

4-0

2-5

1-1

32-0

32-0

Mühle

Jakob Schreiber

20-0

20-0

8-8

8-8

200

200

2-2

Mühle

von km 37-12 bis km 48-85

355-3

348-3

400

200 4WI 200

7-0

400

200 400 200

Werkskanal r. U.

3-725

346-1

336-3

2-2

Mühle

400 200 400

200

9-8

400 2 0 0 400 2 00

Jakob Schreiber, Bezirkshauptmannschaft Nadworna Z. 6842 ex 1904

Pächter:

Josef Fischer

Gregor Buny

ll-7i)

11-71)

ll-7i)

5-9 -)

5-9'-)

') Betriebswasser. ²) Fehlwasser.

0.

56-0

56-0

ll-7i)

5-9 -)

5-9-’)

78-4

78-4

6-837

2-1

Mühle

Michael

Zołoteńko

334-2

400

200 400

200

Bezirkshauptmannschaft Nadworna Z. 20547 ex 1899

11-2')

11-2')

5-6²)

5-6 '-)

8-1

64-8

64-8

600 600

9-214    326-1

Abzweigung eines Werkskanales in die Strymba

350    350

19-7

91-9

91-9

14-259    306-4

350    350

ca

a>

von km 52-11 bis km 53-00 von km 43-05 bis km 44-77

Mühlkanal

1. U.

Mühlkanal

1. U.

0-000    343 1

150    150

1-8

3-6

3-6

0-726

341-3

3390

1-474    335-1

0-000    392-5

387-7

150    150

150    150

150    150

260

260

1-342

385-8

260

1-669    384-3

260

260

260

260

260

2-3

3-9

4-8

1-9

1-5

Mühle

Mühle

Michael

Bentkowski

Michael

Zieliński

Bezirkshauptmannschaft Bohorodczany Z. 3465 ex 1877

4-6

4-6

7-8

7-8

16-6

16-6

6-6

6-6

5-2

5-2

0-000    444-9

1400

1400

15-6

291-2

291-2

1400

1400

2-285    429-3

Abzweigung des Mühlgerinnes Post Nr. 4 a

500

500

4^

von km 57-40 bis km 60 + 1100

0-2

1-3

1-3

429-1

500

500

2-435

1-4

Mühle

Werkskanal r. U.

2-667

427-7

426-8

424-2

2-820    422-4

4-150    416-1

500

500

0-9

Pächter: Moses Bodner, sogen. Russische Mühle

9-3

9-3

6-0

60

500

500

2-6

Mühle

Pächter: Ilko Pawluk

17-3

17-3

500

500

1-8

12-0

120

Eigentümer der unter Post 4, 4 a und 5 angeführten Wasserkräfte ist das k. k. Ackerbauministerium.

500

500

Einmündung des Mühlgerinnes Post Nr. 4 a

1400

1400

6-3

117-6    117-6

1400

1400

4^

o3

von km 2-285 bis km 2-820 des Mühlkanals Post Nr. 4

Mühlkanal 1. U. des Werkskanals Post Nr. 4

0-000    429-3

0-190

900

900

0-1

1-2

1-2

429-2

425-5

0-478    422-4

0-000    464-8

900

900

900

700

900

900

900

700

3-7

3-1

Mühle

Pächter: Moses Bodner

44-4

44-4

37-2

37-2

Gn

von km 62-60 bis km 63+ 1010

5-1

47-6

47-6

Mühlkanal

r. U.

0-900

459-7

457-5

1-445    454-9

700

700

2-2

Mühle

Pächter:

HerschAszkenazy

20-5

20-5

700

700

2-6

24-3

24-3

700

700

Zusammen

157-3

157-3

920-9

920-9

Bearbeitet: K. k. Baurat A. Born und k. k. Bauadjunkt W. Widmann.

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Erläuterungen zu

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungs-punkle aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in derKolonne9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhab der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hiedurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache' Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wass* rkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

/

✓

1300

1200

1100

1000

900

800 .

700

600 ..

500

400

300

200

100

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Bitkowczyk-Bach

BJ^towiec

520

510

£

CO

Ä

CO

CO

CT2

CO

CO

CO

OO

CO

370 I

360

350

340

330

320

310

300

290

Brutto-Pferdekräfte

m <5 Pasieczna ~^r"* Unbenannter Bach

Postojatka-Bach

Längenprofil.

Unbenannter Bach

Bitkowczyk-Bach

Seehöhe in Metern

Oie Stationierung des Längenprofils bezieht sich auf die Kilometrierung der zukünftigen Regulierungstrasse und sind auch die ungleichen Distanzen zwischen den einzelnen Kilometern darauf zurückzuführen.

942-2

<>

km 70

223-9

180-7

<>

<>

<>

69

68

551-6

67

66

65

308-1

/i

51-5

Kilometrierung 70 Werkskanäle

<>

69

68

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Bystrzyca nadwórniańska von km 36 95 bis km 70 55.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniestr.

Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca nadwórniańska.

Katasterblatt Nr. 126 u. 127 aufgelegt im Jahre 1912.

Flußband. ^awiec ^aiy

m,*d. Łukawiec

unt- Łukawiec

Bystrzyca na^

rnima

[Postojatka-Bach

Wehr

Abflußmengen

Fi'akomyjka-ßach 6 Nadworna

Ab

Zeichenerklärung: 6 größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Flakomyjka-Bach L

Łukawiec maty

mittl. Łukawiec

8-/Ä

o^/e o

<5 Tyśmieniczany

250/sek fließen aus dem Mühlkanale

in die Strymba.

unt. Łukawiec

PS

1655-2

l/sek T

c= . _

CD

~a

=3

OO

. .E

t=

CD

faß

GO

=3

-Q

T 1700

2100

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

II

II

9»:

a»

Mühlkanai

1584-2

-.1600

1300

Mühlkanal

Werkskanal

Mühlkanal

Werkskanal

Werkskanal

1323-9

1481-8

.. 1500

..1400

-.1300

1200

1100

1000

900

1217-8

1099-8 /

O¹-

64

____

1163-1

1171-4

800

1094-1

1081-2

=:

700

916-1 I

798-3

^ofi/

Brutto-Pferdekräfte

CO

g

oo

600

500

400

300

fl

t V:

200

686-6

660-6

—j CO

100

<>

63

<>■ S

-o- s

<>

<>

59

58

<>

55

<>-

54

53

<>

51

537-5

<>

50

£ <>

£-6-

<>

501-9

524-2

⁴⁵ X 582-7 ⁴⁴

521-1

43

42

<>

<>

<>

co

CO

41

40

39

38

37

485-6

s

CO

Wasserkräfte.

4560

CO

verfügbare,

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

verbrauchte.

365-6

268-3

235-3

184-8

3230

OO

NO

ÖOl

211-7

344-7

256 0

^-<p

CO

<=>

339-2

<o

205 0

O

CN

92-4

104-8^"^

49-5

26-1

64-8

<>

<>

28 4

67

66

65

64

63

62

61

<>

<>

<>

60

59

Mühlkanal

Werkskanal

58

57

<>

<>

<>

56

55

54

53

52

51

Mühlkanal

<>

<>

<>

<>

<>

50

49

48

47

46

45

44

43

SS -9-

£ <>

ss -9-

CO

Werkskanal

Wasserwerke

Mühle Hersch Askanasy

Mühlkanal

Mühle Moses ßodner (Russische Mühle) Mühle Moses Bodner Mühle Pawlik llko

Mühle Michael Zieliński

Mühle Jakob Schreiber Mühle Jakob Schreiber §" Pächter Josef Fischer “

Mühlkanal

Mühle Michael Zołonteńko

“ Mühle Michael Bentkowski

c5

*

/

4

<u

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Bystrzyca sołotwińska

von km 17*45 bis km 54*43.

Katasterblatt Nr. 128 u. 129, aufgelegt im Jahre 1912.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniestr. Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca. Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca

sołotwińska.

Situationsskizze.

^Mafsstub.

«Mm 500 0

10km

s'

CP

>-c

SU

S'A“

cs*

2J

t > s

Bohorodczdiiy

'\

o.

5-

S ■•••

⁵⁰ ' Lachowce

30

■....../

⁴ Lżumki

■■

CK

\/ I

i

es:

//

- ■ WanasterczanyKfr

'.$*

r—

Sorotwimi

Bäkuwlipc

*ec

;5J

■Jubfonku

Der 36*98 km langen Flußstrecke kommt ein Gesamtgefälle von 242*9 m zu. Das relative Gefälle nimmt in flußabwärtiger Richtung gleichmäßig ab, und zwar beträgt dasselbe in der oberen Teilstrecke von km 54*43 bis zur Kryczka-bachmündung in km 50*0 = 1 l*3%o, in der mittleren von km 50*0 bis km 34’76, das ist bis zur Łukawiec wielki-Mündung 7-4%₀ und sinkt in der unteren Strecke, km 34'76 bis km 17*31, auf 4,6%„ herab.

Die Umrahmung des Einzugsgebietes der gegenständlichen Flußstrecke steigt, vom linken Ufer bei der Brücke in Porohy ausgehend, zunächst in der Richtung gegen Nordwest bis zu der Bergspitze Turawa (940 m) an. Indem sie nun das Quellgebiet des Perehiniecbaches in einem nach Osten offenen kurzen Bogen umzieht, wendet sie sich bei dem in der Spezialkarte mit der Höhenkote 895 m bezeichneten Punkte nach Osten, gelangt über den Sattel in Podbiery zur Klewa (874 m) und fällt sodann nach Überschreitung des Bergrückens Kos-maczka Góra allmählich, stets noch in östlicher Richtung, zur Straße Rosólna-Sołotwina herab, um schließlich nach einer sanften Biegung die Richtung nach Nordosten einzuschlagen, in der sie über die mit den Höhenkoten 438 m und 403 m bezeichneten Terrainpunkte herabsinkt. Nach der Abzweigung des linksseitigen Mühlbaches unterhalb der Straßenbrücke in Lachowce rückt sie knapp an den Flußlauf heran und verläuft sodann annähernd parallel mit diesem in einer durchschnittlichen Entfernung von ungefähr 0‘3 km bis gegenüber der Stebnikbachmündung, woselbst sie den Fluß übersetzt. Am rechten Ufer erhebt sich die Wasserscheide in südlicher Richtung langsam zu den Anhöhen von Bohorodczany und Horocholina und berührt hierbei die in der Spezialkarte mit den Koten 339 m und 357 m bezeichneten Punkte. Von letzterem Höhenpunkte aus führt sie, immer noch südlich streichend, längst den Quellgebieten des Horocholinabaches und des Łukawiec, wendet sich hierauf südöstlich zum Berggipfel Werpil (498 m), von dem aus sie mit mehrfachen Windungen in vorwiegend südwestlicher Richtung zunächst über den Rücken der Diełok und Browacz zum Wielki Hyga (704 m) und über den Rücken des Buben (933 m), den in der Spezialkarte mit der Höhenkote 967 m gekennzeichneten Punkt und weiters über Pohor Małaczyński (949 m) und Koliba mała (1020 m) zum Czortkarücken gelangt. Sie folgt nun in nordwestlicher Richtung diesem Rücken bis zum Punkte, dessen Höhe in der Spezialkarte mit 1138 m angegeben ist und kehrt schließlich, nach Norden gerichtet, über Szczyworys (1078 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Brücke bei Porohy, zurück.

Das Einzugsgebiet wurde zur detaillierten Darstellung der Wasserkraftverhältnisse folgendermaßen unterteilt:

Das oberste Flußgebiet der Bystrzyca sołotwińska bis km 54⁻43 ... 178⁻5 km²

Die Bystrzyca sołotwińska von km 54*43 bis zum Płoskabach.....

Der Płoskabach r. bei km 52*16..............................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 52*16 bis zum Kryczkabach .. .

Der Kryczkabach r. bei km 50*00.............................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 50*00 bis zum Perehiniecbach..

Der Perehiniecbach 1. bei km 48*20 ...........................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 48.20 bis zum Rakowiecbach . .

Der Rakowiecbach 1. bei km 43*16............................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 43*16 bis zum Lubieniecbach . .

Der Lubieniecbach r. bei km 42*87............................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 42*87 bis zur Maniawka......

Die Maniawka r. bei km 38.69 ...............................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 38*69 bis zum Łukawiec wielki.

Der Łukawiec wielki r. bei km 34*76..........................

Die Bystrzyca sołotwińska vom km 34*76 bis zum Rakowybach .. .

Der Rakowybach I. bei km 32+ 1040 .........................

Die Bystrzyca sołotwińska von km 32+ 1040 bis zum Dźwiniacz-

bach............*....................................

4*8 „ 18*9 „ 9*6 „ 15*4 „ 1*2 „ 9*5 „ 7*8 „ 15*5 „ 0*6 „ 9*9 „ 7*5 „ 62*0 „ 11*7 „ 47*3 „ 4T „ 18*6 „

9*6 „ 14*4 „

ö>

/---

Der Dźwiniaczbach 1. bei km 29*35 Die Bystrzyca sołotwińska von km 29*35 bis zum Stebnikbach ....    22*5 „

Der Stebnikbach r. bei km 17*45

18*4 „

55

Porohy)* \

0.

cP

--\

V.

+.

Beschreibung des Gebietes.

In der hier behandelten Flußstrecke von der Brücke in Porohy, km 54*43, bis unterhalb der Einmündung des Stebnik, km 17*45, welche die flußabwärtige Fortsetzung des im Katasterblatte Nr. 101 und 102 bearbeiteten Flußabschnittes bildet, fließt die Bystrzyca sołotwińska vorwiegend in einem breiten Schotterbette, das gleich jenem der Bystrzyca nadwórniańska alle Merkmale einer Verwilderung zeigt. Die anfänglich östliche Richtung ändert der Fluß unterhalb von Solotwina in eine nordöstliche, welche er bis zur Einmündung des Łukawiec wielki beibehält, um sich hierauf in einem scharfen Bogen gegen Norden zu wenden. Unterhalb des Łukawiec wielki verläßt die Bystrzyca sołotwińska die äußersten nördlichen Ausläufer der Karpathen und gelangt nun auf eine diluviale Hochebene, in welche sie sich tief einschneidet. An das linke Hochufer knapp angeschmiegt, hält sie die nördliche Richtung bis zur Brücke in Lachowce ein und wendet sich sodann allmählich wieder nach Nordosten. Zufolge der topographischen Gestaltung des Einzugsgebietes sind namhafte, für die Zunahme der Wasserführung maßgebende Zubringer nur in der oberen, bis zur Einmündung des Łukawiec wielki reichenden Strecke vorhanden, ein Umstand, der speziell für die Wasserkraftausnutzung beachtenswert erscheint.

Das Gesamtgebiet der Bystrzyca sołotwińska bis einschließlich

Stebnikbach ..........................................

Die Bystrzyca sołotwińska bewegt sich von der Straßenbrücke oberhalb Porohy bis Solotwina in den äußersten Ketten der Ostkarpathen, die aus mehrfach gefalteten kretazischen und alttertiären Sandsteinen und Schiefern bestehen und von Nordwesten nach Südosten verlaufen. Zwischen diesen Bergketten schaltet sich unterhalb von Porohy eine von miozänem Salzton erfüllte Mulde ein. Unterhalb von Solotwina verliert sich im Westen das steile Gehänge und macht ausgedehnten diluvialen Schottern Platz, östlich erhebt sich ein niedriges Bergland, das aus oligozänem Sandstein und miozänen roten Schiefern besteht, die beide stark gefaltet sind. Sieben Kilometer oberhalb von Bohorodczany verschwinden diese Höhen auf der rechten Talflanke, während die sie zusammensetzenden Gesteine am Fuße des linksufrigen Gehänges sich noch 6km weiter abwärts verfolgen lassen. Die niedrigen Höhen längs des Unterlaufes des Flusses bestehen aus diluvialen, mit Lehm bedekten Schottern.

Die im allgemeinen bedeutende Geschiebeführung nimmt flußabwärts zu, indem in der breiten, aus Alluvionen gebildeten Talsohle die Seitenerosion immer stärker in die Erscheinung tritt, wie sich dies auch durch die vorstehende Erörterung der geologischen Verhältnisse leicht erklären läßt.

Von dem beschriebenen Flußgebiete entfallen auf Äcker, Wiesen und Gärten 61%> auf Hutweiden und Alpen 14%, auf Waldflächen 19% und 6% auf unproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

488*4 kmJ

In dem besprochenen Flußabschnitte sind bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 3641*8 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von welchen 288*6 durch bestehende Wasserwerke ausgenützt und 908*3 durch Gefälls-verluste verbraucht sind. Durch den Umstand, daß der unterste linksseitige Werkskanal nicht direkt in die Bystrzyca sołotwińska, sondern in die Sadzawka mündet, erhöht sich letztere Zahl um weitere 113*6 Brutto-Pferdekräfte, das ist auf 1021*9. Es verbleiben sonach 2331*3 Brutto-Pferdekräfte noch verfügbar.

Anteil an

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

Lage in km

11

Seehöhen bei Niederwasser in m

12    13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Sekundliche Abnußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

2^ Łysieć Miasto

2sj Łysieć Miasto

1280

1600

3610

17-45

290-3

1250

1560

3520

1-8

17—1020 292-1

1250

1560

3520

(Stebnik)

1560    37-4

37-4

-18-80-

-19-00-

6-2

1555    128-5

19-73

298-3

1250

1550

3500

Die Ermittlung der einschlägigen Wassermengen stützt sich auf die Ergebnisse der in den Flußprofilen Pasieczna und Lachowce in den Jahren 1902, 1903, 1911 und 1912 vorgenommenen hydrometrischen Messungen.

Die acht beziehungsweise sechsmonatige Betriebswassermenge ergibt sich für das Profil Lachowce mit ungefähr 134%, beziehungsweise 168% des zehnmonatigen Betriebswassers.

Die Höhenangaben beruhen auf einem geometrischen Nivellement.

Bohorodczany

Stare

Bohorodczany

Stare

20-73

302-5

1240

1540

3490

4-2

6-8

1545    86-5

1540    139-6

22-00

309-3

1240

1540

3480

7-8

1535    159-6

23-40

317-1

1230

1530

3460

-s.

-25-05-

-25-40-

-25-85-

26-00

327-7

1220

1520

3440

10-6

1525    215-5

7-2

*)

1515    145-4

•)

27-51

334-9

1210

1510

3420

159-1

300-0

895-3

bis

1-0

1510    20-1

inkl.

<) Bohorodczany Miasto. ²) Łysieć Stary.

27-73

335-9

1210

1510

3420

2-4

1510    48-3

Lachowce

Lachowce

28-34

338-3

1210

1200

1510

1500

3400

ro

BO

1505    78-3

29-35

342-2

1170

1470

3350

(Dżwimacz)

9-5

1465

185-6

31-40

351-7

1160

1460

3320

7-3

1455

141-6

1160

1450

3300

-32-90- 32—1040 359'0

1120

1400

3230

(Rakowy)

6-4

1395

119-0

33—1100 365-4

1110

1390

3210

*) In Kolonne 19 ist nur jener Verbrauch durch Gefällsverluste eingetragen, der durch die Werkskanäle 1 bis 5 bedingt ist. Durch Einmündung des Werkskanales Post Nr. 4 in die Sadzawka ergibt sich von der Mündung in die Sadzawka bis zum Endpunkte des Katasterblattes aber noch ein weiterer Gefällsverlust, der eine Verminderung um 113-6 Brutto-Pferdekräfte herbeiführt, wodurch sich die in Kolonne 20 auszuweisende Anzahl der noch verfügbaren Brutto-Pferdekräfte von 1008-9 auf 895-3 vermindert. Dementsprechend weist auch die Gesamtsumme in Kolonne 20 die gleiche Differenz von 113-6 Brutto-Pferdekräfte auf.

4-1

1390

76-0

1110

1390

3200

Źuraki

Źuraki

76-0

34-76    369-5

1010

1260

2950

(Łukawiec wielki)

7-0

1255

117-1

117-1

35-72

376-5

1000

1250

2940

11

1250

18-3

36-00

377-6

1000

1250

2930

Galizien

Bohorodczany

19-3

1240

319-1

Manasterczany

Manasterczany

*

-37-40-

38-69

38-76

39-16

980

1230

2890

396-9

397-0

400-0

830

830

830

1040

1040

1040

2500

2500

2500

(Maniawka)

47-8

260-5

392-1

Cb

0-1

3-0

1040

1040

1-4

40-6

-40-90-

23-3

1030

320-0

41-97

423-3

810

1020

2470

1-5

1015

20-3

20-3

42-27

424-8

810

1010

2460

Sołotwina

Sołotwina

810

1010

2460

4-7

1010

63-3

42-87

429-5

780

980

2380

(Lubieniec)

31-7

31-8

11-6 8

42-97

430-4

780

980

2380

0-9

980

11-8

780

980

2380

2-3

980

30-1

43-16

432-7

30-1

-43-20-

740

930

2270

(Rakowiec)

Rakowiec

Rakowiec

44-16

441-8

740

930

2260

9-1

930

112-8

112-8

-45-50- 45-68

455-4

740

920

2240

13-6

925

167-7

8-0

46-4

113-3    9

45-88

457-3

730

920

2240

1-9

920

23-3

23-3

46-08--47-15--47-70 _

47+1150 4 69-8

730

910

2220

12-5

915

152-5

9-2

40-8

102-5    10

730

910

2220

1-6

910

19-4

19-4

48-20

471-4

700

880

2150

(Perehiniec)

4900

478-0

700

880

2150

6'6

880

77-4

77-4

700

870

2140

5-1

875

59-5

59-5

Jabłonka

Krzyczka

Jabłonka

Krzyczka

50-00

51-00

51-71

52-16

53-47- 53-00

483-1

495-7

500-5

506-8

517-3

660

820

2020

(Kryczka)

650

810

1990

12-6

815

136-9

136-9

640

800

1970

4-8

805

51-5

5P5

630

790

1950

6-3

795

66-8

580

720

1800

(Płoska)

32-8

228-8

54-8    11

570

710

1780

10-5

715

100-1

Porohy

Porohy

54-43

533-2

560

700

1760

15-9

705

149-5

Summe

3641-8

288-6

*)

908-3

*)

2331-3

10

11

12

13    14    15    16

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abfluß-mengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

von km 17 -+- 1020 bis km 19-73

0000

298-3

950

750

3-3

Sägekanal r. U.

295-0

950

750

41-8

330

1-410

1-640

0 000

2-1

292-9

2921

309-3

950

950

150

750

750

150

Säge

Chaim Hübschmann und Sahra Kurz

26-6

21-0

0-8

10

8-0

von km 20-73 bis km 22-00

0-1

Mühlkanal

309-2

150

150

0-2

0-2

r. U.

0-455

307-2

150

150

2-0

4-7

Mühle

Adolf

Reszetylowicz

40

4-0

9-4

9-4

1-493

302-5

150

150

0000

334-9

200

200

0-1

0-3

0-3

Ol

von km 23-40 bis km 27-51

0-458

334-8

332-8

200

200

200

200

20

9-1

Mühle

Leiser Weiß

5-3

5-3

24-3

24-3

Werkskanal r. U.

323-7

200

200

4-866

5-696

5-840

0-000

1-040

1-676

4-1

Mühle

319-6

319-2

317-2

317-1

338-3

336-1

334-1

332-8

200

200

0-4

200

200

200

400

400

400

400

Władysław

Orzechowski

10-9

10-9

1-1

1-1

200

200

200

400

400

400

400

2-0

0-1

2-2

20

1-3

2-0

Mühle

Mühle

Mühle

Aron Weiß

Baron Liebig

5-3

5-3

0-3

0-3

11-7

11-7

10-7

10-7

6-9

6-9

von km 28-34 in die Sadzawka

2-733

330-8

328-3

400

400

400

400

Baron Liebig

10-7

10-7

2-5

1-7

Mühle

13-3

13-3

Werkskanal 1. U.

4-532

5-381

5-795

6-061

0-000

2-360

326-6

321-8

318-5

316-8

315-0

313-6

311-9

311-6

365-4

356-2

400

400

400

400

400

400

400

400

450

450

400

400

400

400

400

400

400

400

450

450

Baron Liebig

9-1

9-1

4-8

3-3

1-7

1-8

1-4

1-7

0-3

9-2

2-4

25-6

25-6

Säge

Mühle

Mühle

Mühle

Graf Friedrich Ryszczewski

Graf Friedrich Ryszczewski

Graf Friedrich Ryszczewski

Mündung in die Sadzawka

17-6

17-6

9-1

9-1

9-6

9-6

7-5

7-5

9-1

9-1

1-6

1-6

55-2

55-2

in

von km 27-73 bis fern 33 -+- 1100

353-8

342-7

5-590

340-7

450

450

11-1

Baron Liebig

14-4

14-4

66-6

66-6

450

450

450

450

2-0

Mühle

Abraham Weiß

120

12-0

Werkskanal r. U.

340-2

450

450

5-735

339-9

338-3

0-5

3-0

3-0

450

450

*) 0-3

1-6

Hausmühle

Ignaz Pelyponiuk

1-8

1-8

9-6

9-6

*) Am Wasser schleifendes Rad.

450

450

6-850

2-0

Mühle

Leiser Weiß

12-0

120

336-3

450

450

0-4

2-4

2-4

6-932

335-9

450

450

0-000

4000

200

200

11-3

30-1

30-1

388-7

200

200

CD

von km 35-72 bis km 39-16

1-930

386-5

200

200

2-2

1-8

Mühle

Mathias und Wilhelm Ehrlich

5-9

5-9

4-8

4-8

Werkskanal 1. U.

2-650

3-355

4-040

384-7

382-5

3807

378-4

376-5

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2-2

1-8

2-3

1-9

Mühle

Mühle

Johann

Sękowski

Wasyl

Skowroński

Fürtrag .

5-9

5-9

4-8

4-8

6-1

6-1

5-1

5-1

177-0

171-4

344-8

333-9

10

11

12

13    14 I 15

werksgraben

rostnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

durch Werke aus- durch Gefällsverluste genützt bei

verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag

177-0

171-4

344-8

333-9

von km 38*76 bis km 41*97

0000

0-735

Werkskanal 1. U.

3-375

4-245

0000

423-3

420-4

418-0

404-9

403-5

397-0

430-4

700

700

700

')

->

t"«'

400

500

500

500

■)

«)

300 400

300 400

700

850

2-9

2-4

13-1

Mühle

Jakob Mendl Juran und Alter Storch

22-4

16-0

27-i

19-3

122-3

87-3

100

100

500

700

1-4

6-5

Mühle

Aleksy Krycak und Genossen

7-5

7-5

=) 5-6

3) 1-9

GO-7

43-3

') Betriebswasser.

'-) Fehlwasser.

•*>) Durch das Fehlwasser bedingter Wasserkraftverlust.

00

von km 42*27 bis km 42*97

1-7

19-3

15-9

Mühlkanal 1. U.

0-520

0-650

0-000

428-7

425-9

424-8

455-4

850

700

2-8

Mühle

Gerson Feliks

31-7

26-1

850

700

1-1

12-5

10-3

850

700

300

300

CO

von km 44'16 bis km 46*68

3-9

15-6

15-6

Mühlkanal

451-5

300

300

1. U.

0-700

449-5

300

300

2-0

7-7

Mühle

Leib Locker

8-0

8-0

30-8

30-8

1-560

441-8

300

300

von km 45*88 bis km 47-1-1150

0-000

469-8

300

300

7-9

31-6

31-6

Mühlkanal r. U.

461-9

300

300

1-500

459-6

300

300

2-3

2-3

Mühle

Leib Locker

9-2

9-2

9-2

9-2

1-985

457-3

300

300

von km 51*71 bis km 54*43

0-000

0-620

533-2

529-0

600

600

500

500

4-2

2-0

Mühle

33-6

28-0

Werkskanal 1. U.

2-310

3-350

527-0

512-6

510-5

500-5

600

600

600

600

500

500

500

500

Leiser Jakob Menschenfreund

16-0

13-3

14-4

2-1

100

115-2

96-0

Mühle

Chaim Lorber

16-8

14-0

80-0

66-7

Zusammen

288-6

265-5

908-3

789-8

Bearbeitet: k. k. Baurat Art. Born und k. k. Bauadjunkt W. Widmann.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

man

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne9, die Bezeichnung derWerksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, derWerks-kanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhab der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hiedurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

*

#

#

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Perechiniec

Jabłonka 6

—.^Rakowiec Rakowiec &

5 Porohy

Ptoska

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 128u 129, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Bystrzyca sołotwinska von km 17 45 bis km 5443.

FluBband.

Rskowy

be/k

">(LB

fystr.

*yca

tofotwińska

<$ Zuraki

^jniacz

Bystrzy^

Stare Bohprodczany

fińska

YVrzyca

s°kt

Sołotwina<5

6 Manasterczany

Lach owce

Maniawka

wielkie

Bohorodczany $

+ Łysieć 1600 l/sek

s § § Sa

Zeichenerklärung:

Ó größere Ortschaft ® industrielles Kraftwerk,

Längen profil.

Flußgebiet I. Ordnung: Dniestr.

Flußgebiet II. Ordnung: Bystrzyca.

Flußgebiet III. Ordnung: Bystrzyca sołotwinska.

wielkie Lukawiec

ca

er

Dzwimacz

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Sägekanal

Stebnik

1500

1400

1300

1200

500 - -

Maniawka

490 - -

480 - -

470 - -

:§

Rakowiec

Lubieniec

Abflußmengen

i.

460 - -

450 - -

Kryczka

M. K.

440- -

430 -

Seehöhe in Metern

Ptoska

158V4

"Abflußmengen in Sekundenlitern

1100

1000

900

PS

800_ 1600

420 - -

410 - -

400 - -

Werkskanal

1544-0

Werkskanal

1415-5

!■

390--

%en

380 - -

Wof,i

370 - -

Werkskanal

Werkskanäle

t;

i Mühlkanal

1329-0

V-    ; -_______—X______

700.. 1500

600.. 1400

500. - 1300

360 - -

3f0 --

1189-4

340 --

Mühlkanal

Mühlkanal

— IUP

400--1200

%■

300-- 1100

330--

320--

1.

Werkskanal

1029-8

200-- 1000

310--

943-0

300 - -

290

280

825-9

Kilometrierung 54

53

52

51

50

<>

49

48

-<>—0-

47    46

<>

<>

45

44

43

42

41

40

<>

807-1

39

38

37

36

35

-c>

34

32

<>

814-3.

31

30

29

28

27

26

25

24

s<y

---<> 2

CD

g

oo

Die Stationierung des Langenprofiles bezieht sich auf die Kilometrierung der zukünftigen Regulierungstraße und sind die ungleichen Distanzen zwischen den einzelnen Kilometern darauf zurückzuführen.

CD

Brutto-Pferdekräfte

g-O

geo

612-6

Wasserkräfte.

668-9

648-8

/I

600-5

g

wo

504-8

499-8

487-

488-5

445-5.

verfügbare, JH verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

5222.

451

563-1

572-7

g

CD

429-1

Brutto-Pferdekräfte

g

co

3161

249-6

367-9

308-8

332-1

317-0

317-3

■I

379-1

CD>

•sP

336-6

337-5

261-6

281-0

252-

g

CD

g

CN|

211-2

195-0

149-5

156-3

189-8

195-1

g

CM

127-2

136-9

162-

104-4

105-2

125-5.

139-2

;;L

59-5

50-0

»41-9

13-5

76 0.

82-2

30 1

38-4

53

52

51

5t)

49

<>

IP'2 A

48

Werkskanäle k

Werkskanal

47    46

Mühlkanal

45

44

43

42

41

Mühlkanal

M, K.

Werkskanal

40

39

38

37

CO

öt>

LO

CO

34

33

32

31

30

28

27

Werkskanal

Werkskanal

26

25

24

23

tä-Q-

20

19

<>-

18

-g

Wasserwerke^ j

ui o CD CO

-o ez

CD

Mühle des Chaim Lorber

Mühle des Leib Locker

Mühle des Leib Locker

Mühle des Felix Gerson

Mühle des Jakob Mendl Furan u. Storch

Mühle des Aleksy Krycak u. Genossen

Mühle des Matthias u. Wilhelm Ehrlich

Mühle des Johann Sękowski

Mühle des Wasyl Skowroński

Mühle des Baron Liebig

Mühle des Abraham Weiß

Hausmühle des Ignaz Pełyponiuk

Mühle des Leiser Weiß

Werkskanal a

Mühlkanal

Sagekanal

Werkskanal, b. lang 6-061 km; mündet in die Sadzawka.

Werke am Kanal a:

Mühle des Leiser Weiß

Mühle des Władysław Orzechowski

Mühle des Aron Weiß

Werke am Kanal b: Mühle des Baron Liebig

Mühle des Baron Liebig Mühle des Baron Liebig

Ui

<D

O)

tMO

03 C/O

i> Grafen Fried.

Mühle

Ryszczewski

Mühle

Mühle des Adolf Reszetyłowicz

Säge des Chaim Hübschmann u. d. Sahra Kurz

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr. 130 u. 131, aufgelegt im Jahre 1912.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Die Moldau

von km 207*20 bis km 246*00

w-

__/’***J

r,

c:

/•-

*>

Situationsskizze.

.000- SM 0

Müfsstab.

lT

MaldnuMilg

■0

/>

215

hat.j Tudać^

'Ss^jj"

' Burńholz

S.^

/

-r-^’ J +TC

IL&*

BezdrewerT.

2tt*

s,

OochternT.

9 Oechterbach

v_

m ).....n i:

vr\

]\

Ubochowäh^ \

2J0;

' Traumberg ;| jk

__i

Ev(

~~V

Beschreibung des Gebietes.

CerlikarT.

rs

N5

V-

(1073 m) und verläuft sodann in südöstlicher Richtung über den Kubany (1362 m), den Schreinerberg (1263 m) und den Schusterberg (1045 m) zum Fürstensitz (1235 m). Die Wasserscheide zieht nun in vorwiegend nordöstlichem Verlaufe über die Höhenpunkte großer Chumberg (1188 m), Vrata (854 m), Vejstrouzek (597 m) und Skalice (607 m) zur Kometa (577 m) und senkt sich von dort zum Endpunkte der behandelten Flußstrecke bei der Luznitzmündung herab. Am rechten Ufer verläuft sie zunächst in einem nach Südwesten offenen Bogen als Grenze gegen die Luznitz südlich zur Zähumny (496 m) und weiters über den Bućiberg (529 m) und die Baba (563 m) zum Ukazu (548 m), biegt daselbst mit einem kleinen scharfen Bogen südöstlich ab und führt nach dem Überschreiten des Wapenitzberges (555 m), der Kuppe namens „Na Visokej“ (506 m), des Obelisk (506 m) und nach der Kreuzung der Landesgrenze zwischen Böhmen und Niederösterreich beim Dachsberge (502 m) gegen Süden zum Schinderbühel und hierauf in südwestlicher Richtung über den Schindlberg (648 m), den Hirschrücken (879 m), den Nebelstein (1015 m) und die Jägerhütte (1041 m) zum Schanzberge (1004 m). Bei diesem Punkte tritt sie auf oberösterreichisches Gebiet und wird gleichzeitig Wasserscheide gegen das Donaugebiet. Anfangs noch in südwestlicher Richtung weiterlaufend, übersetzt sie den Viehberg (1111 m) und den Aschberg (993 m), wendet sich bei dem in der Spezialkarte mit der Kote 940 m bezeichneten Punkte nach Nordwesten und gelangt in einem leicht geschwungenen S-Bogen zum Dorfberge (791 m). Nach einem kurzen, fast südlichen Verlauf, wobei der Pirauberg (711 m) und der Vierhöferberg (772 m) berührt werden, biegt die Gebietsgrenze bei der Ortschaft Schenkenfelden in einem scharfen Bogen gegen Nordwesten ab und führt in dieser Richtung abwechselnd auf oberösterreichischem, böhmischem und bayrischem Boden über den Sternstein (1125 m), Schindlanerberg (1077 m), über den Blöckenstein (1378 m), den Dreisesselberg (1236 m) und den Alpenberg (1141 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Schwarzberg, zurück.

Das gesamte Einzugsgebiet der Moldau bis exklusive der Luznitz bei ihrer Mündung beträgt 3647⁻3 km- und unterteilt sich in der nachstehenden Weise:

Die Moldau von den Quellen bis einschließlich der Maltsch bei

km 246‘00.......................

Die Moldau von km 246⁻00 bis km 237-70

Der Dechterbach 1. bei km 237-70 .......

Die Moldau von km 237-70 bis km 236-60

Der Bezdrewerbach 1. bei km 236-60.....

Die Moldau von km 236-60 bis km 236-09

Der Ćertikerbach r. bei km 236-09.......

Die Moldau von km 236-09 bis km 227-25

Der Libochowabach r. bei km 227-25.....

Die Moldau von km 227-25 bis km 223-80

Der Kozlowbach r. bei km 223-80 .......

Die Moldau von km 223-80 bis km 22P10

Der Rachaćkabach 1. bei km 221-10......

Die Moldau von km 22P10 bis km 219-06

Der Strouhabach 1. bei km 219-06.......

Die Moldau von km 219-06 bis km 218-63

Der Rudaćkabach r. bei km 218-63......

Die Moldau von km 218-63 bis km 213-02

Die Podhajnice 1. bei km 213-02.........

Die Moldau von km 213-02 bis km 207-20

2865-4 km5 ,    33-6    „

. 139-5 „ 4-1

. 364*3 „ 0-1 „

Die Geschiebeführung der Moldau kann, vom Standpunkte der Wasserkraftausnützung betrachtet, in der behandelten Strecke als belanglos bezeichnet werden.

Die Moldau entspringt in den Moorgründen des Böhmerwaldes, nahe der bayrischen Grenze, in zwei Quellflüssen, der „Kalten“ und „Warmen Moldau“. Als Hauptquellfluß ist die Warme Moldau anzusehen, welche, in ihrem oberen Teile Schwarzach genannt, ihren Ursprung am Ostabhange des Schwarzberges hat, wogegen der Ursprung der Kalten Moldau weiter östlich, in dem Abschnitte zwischen dem Hackelberg und dem Dreisesselberg liegt. Die Warme Moldau fließt zunächst in vorwiegend nördlicher Richtung gegen die Ortschaft Außergefild und nimmt dort eine südöstliche Richtung an, die sie im Allgemeinen bis Hohenfurt beibehält. Kurz unterhalb Hohenfurt wendet sich der Flußlauf allmählich wieder nördlich, welche Richtung die Moldau auch in der ganzen im vorliegenden Katasterblatte behandelten Flußstrecke von der Maltsch- bis zur Luznitzmündung beibehält. Von der Maltschmündung in Budweis bis Frauenberg durchfließt die Moldau ebenes Gebiet. Dann erfolgt der Einbruch in das südböhmische Hügelland, woselbst den Fluß steile, nahe an den Ufern sich hinziehende Hänge begleiten. Nur bei Moldauthein findet sich eine muldenartige Talerweiterung vor.

Das Durchschnittsgefälle der hier behandelten 38-80 km langen Strecke beträgt 0⁻9 %₀. Die von der Maltschmündung abwärts nicht nur floßbare, sondern auch bereits für kleinere Schiffe befahrbare Moldau ist innerhalb der in Rede stehenden Strecke größtenteils normalisiert, beziehungsweise reguliert, wobei stellenweise auch einen partiellen Hochwasserschutz bezweckende Dammbauten ausgeführt sind.

Das Niederschlagsgebiet der bis zur Luznitzmündung reichenden Moldaustrecke grenzt südlich an jenes der Donau, östlich und westlich an die Gebiete der eigenen Zubringer Luznitz und Wottawa. Die Grenzlinie führt als Wasserscheide gegen das Wottawagebiet von den am Schwarzberge (1314 m) gelegenen Moldauquellen aus zunächst nördlich zum Birkenberge (1188 m), biegt dort vorerst nach Osten ab, gelangt über den Leckerberg (1217 m) zum Buckelstein

Von der Maltschmündung bis Frauenberg bewegt sich die Moldau in den aus Thonen, Sanden und Schottern bestehenden tertiären Ablagerungen des Budweiser Beckens, nach dessen Verlassen der Fluß in das aus krystallinen Gesteinen (Gneis und Glimmerschiefer) zusammengesetzte südböhmische Massiv eintritt. Das schon früher erwähnte Becken von Moldauthein gehört der tertiären Formation an.

Von dem ganzen Niederschlagsgebiete entfallen 52 % auf Äcker, Wiesen und Gärten, 36 % auf Wälder, 8 °/₀ auf Hutweiden und 4 % auf unproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

Insgesamt belaufen sich die bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser vorhandenen Wasserkräfte auf 2329-0 Brutto-Pferde-kräfte, von welchen durch die bestehenden Werke und durch Gefällsverluste 945-6, beziehungsweise 73-5 verbraucht sind. Es verbleiben somit 1309-9 Brutto-Pferdekräfte als noch verfügbar.

Anteil an

v

GO

72

jD

O

10

11

12

13    14    15    16    17

18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

u.

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

*>

Hosti

-206-12-

—207-27-

-207-37-

207-20

347-7

1910

5000

13500

1-4

4995

93-2

93-2

209-12

349-1

1910

4990

13480

0-2

4990

13-3

209-20

349-3

1910

4990

13480

0-3

4990

20-0

84-3    11-1

4-4

1 u. 2

349-6

1910

4990

13480

209-36

1-0

4990

68-5

Moldauthein

350-6

1910

4990

13480

0-0

4990

0-0

209-49

209-71

209-82

350-6

350-6

351-7

351-7

1910

1910

1910

1910

4990

4990

4990

4990

13480

13470

13470

13470

0-0

1-1

0-0

0-0

4990

4990

4990

4990

0-0

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund von bei Moldauthein in km 208-00 und bei Budweis in km 243-00 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit durchschnittlich 152, bezw. 219 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Ermittlung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen der Stationen Budweis (Eisenbahnbrücke) und Frauenberg herangezogen.

Als Grundlage zur Feststellung der Gefällsverhältnisse diente das von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeitete generelle Projekt für die Regulierung, Kanalisierung und Wasserkraftausnützung der mittleren Moldau.

73-2

73-2

00

0-0

*) Die Grenzen der Ortsgemeinden sind in den Katastermappen nicht enthalten.

Moldauthein

351-7

1910

4990

13470

-211-09-

-212-33

209-94

209-97

212-0

352-6

352-6

352-7

1910

1910

1910

1910

4990

4990

4980

4970

13470

13470

13450

13440

0-9

0-0

0-1

0-5

4990

4990

4985

4975

59-9

0-0

6-6

33-2

58-6    1-3

4 u. 5

66-3

Bohonitz

213-02

353-2

1910

4960

13420

(Podhajnice)

Dobschitz

0-4

4930

26-5

213-85

213-90

353-6

353-6

353-6

1910

1910

1910

4960

4960

4960

13410

13410

13410

0-0

0-0

4980

4960

0-0

0-0

66-1

6 u. 7

Litoradlitz

-214-74-

-216-37-

213-94

354-6

1910

4960

13410

10

4960

66-1

Porezan

0-1

4955

6-6

216-00

354-7

1910

4950

13400

131-9

1-9

4945

125-3

217-86

356-6

1910

4940

13390

-216-77-

0-2

4940

13-2

Böhmen

356-8

1910

4940

13380

85-8

13-0

218-04

358-1

1910

1910

1-3

4940

85-6

4940

4940

13380

13380

0-1

4940

6-6

Jaroslawitz

218-63

218-81

218-98

358-2

358-2

358-2

359-4

1910

1910

1910

1910

4930

4930

4930

4930

13350

13350

13350

13350

(Rudaökabach)

0-0

0-0

1-2

6'6

4930

4930

4930

0-0

0-0

58-6

20-3

78-9

Hochwassermarken.

Lage in km

Datum

Seehöhe in m

207-28

209-92

210-35

5. September 1890

5. September 1890

353-5

355-5

Moldauthein

Lischnitz I Hroznowitzl

-219-38-

-219-90-

-220-05-

219-06

221-10

0-0

4930

0-0

1910

4930

13350

213-95

5. September 1890

356-0

1890

359-0

359-4

359-5

1910

1910

1910

4920

4920

4910

13320

13310

13290

(Strouhabach)

217-95

5. September 1890

361-1

0-1

4920

6-6

218-90

5. September 1890

362-9

(Rachackabach)

222-05

5. August 1890

365-0

-220-83-

26-2

224-40

0-0

4910

0-0

5. September 1890

366-5

221-40

359-5

1910

4910

13290

230-10

5. September 1890

373-1

Budweis

Burgholz

0-3

4910

19-6

221-86

359-8

360-0

1910

1910

4910

4900

13280

13280

0-2

4905

13-1

124-2

10

233-30

233-75

5. September 1890

5. September 1890

374-8

375-2

Lischnitz |

—222-84- 222-10

361-7

1910

1910

1-7

4900

111-1

238-60

4. September 1888

378-7

4900

4900

13280

13270

0-1

4900

6-5

240-30

243-00

4. September 1888

381-2

-223-78- 223-80

361-8

(Kozlovbach)

4. September 1888

384-2

1910

4880

13220

245-17

4. September 1888

385-8

0-0

4880

0-0

224-40

361-8

245-50

1910

4880

13220

305 1

15. August 1848

386-2

-224-62-

2-6

4875

169-0

245-78

Frauenberg

Dobrejitz

1910

4870

13200

227-25

228-60

4. September 1888

386-8

364-4

366-4

1910

1910

4860

4860

13170

13160

-230-14

232-89

369-6

1910

4840

13140

(Libochowabach)

2-0

3-2

0-5

4860

4850

4840

129-6

206-9

206-9

32-3

233-62

370-1

1910

4840

13130

117-7    17-5

6-8

11 bis

0-2

4840

12-9

Fürtrag 1482-3

668-5    29-9

880-7

Anteil an

Sr

'/

o>

-1

CO

CD

O

o>

10

11

12

13

14    15    16    17    18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

-1

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Frauenberg

233-82

370-3    1910    4840    13130

371-8    1910    4840    13130

Übertrag 1482-3 668⁻5

29-9 880-7

') Wassermengen des Baches durch Teichwirtschaften be-

11 b einflußt.

1-5

4840    96-8

2) Niederwassermenge. Minimalwassermenge

740 1/Sec. 520 1/Sec.

-234-70-

0-1

4840    6-5

234-80    371-9    1910    4840    13130

1-1

4835    70-9

Hartowitz

236-09    373-0

236-60    373-5

1910    4830    13120

1900    4790    13030

1900    4790    13030

(Certikerbach) i)

0-5

4790

31-9

168-8

(Bezdrewerbach)')

-237-00-

Baurowitz

237-70    374-5

1830    4460    12340

1830    4460 12330

1-0

4460

59-5

(Dechterbach) ')

-237-92-

c-.r

1800    4330    12060

Böhmen

Budweis

Böhm. Fellern

Hartowitz

0-3

4330

17-3

17-3

238-00    374-8    1800    4430    12060

0-1

4330

5-8

-238-42-

238-56

374-9    1800    4330    12050

377-1    1800    4330    12050

239-73    377-2    1800    4330    12040

103-9

28-9

12

2-2

0-1

4330

4330

127-0

5-8

5-8

Pfaffenhöf

0-2

4325

11-5

-240-00- 240-18    377-4    1800    4320    12040

240-27    377-6    1800    4320    12040

377-6    1800    4320    12040

0-2

0-0

4320

4320

11-5

97-2

00

13

14-7    9-0 bis

14

240-37

1-7

4320

97-9

379-3    1800    4320 12030

0-0

4320

00

-241-08- 241-11    379-3    1800    4320    12030

0-9

4315

51-8

243-40    380-2    1800    4310    12020

Vierhöf

1-0

4310

57-5

244-60    381-2    1800    4310    12010

201-1

1-2

4305

68-9

1800    4300    12000

Budweis

245-40    382-4

1800    4300    12000

(Maltsch-Werkskanal) 2)

0-4

4300    22-9

245-60    382-8    1800    4300    12000

0-0

4300    0-0

382-8    1800    4300    12000

15

76-0

15-7 bis

245-73

1-6

4300    91-7

17

384-4    1800    4300    12000

0-2

4300    11-5

11-5

246-00    384-6    1800    4300    12000

Zusammen 2329-0 945-6

73-5    1309-9

10

11

12

13

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    350-6

3330    1270

209-12 bis 209-36

0-0

0-0

00

350-6

3330    1270

Werkskanal L U.

0030

349-3

3330    1270

.., Mühle, Säge und Drechslerei

Adalbert Samec

Erlaß der Statthalterei vom 30. April 1908, Z. 70.797

57-7

22-0

0-2

8-9

3-4

0-310    349-1

3330    1270

0000    350-6

1660    640

CM

209-20 bis 209-36

0-0

0.0

00

350-6

1660    640

Werkskanal r. U.

0-005

349-4

1660    640

1-2 Mühle und Säge

Franz Repis

Erlaß der Statthalterei vom 5. August 1908, Z. 159.616

26-6

10-2

0-1

2-2

0-9

0-160    349-3

1660    640

0-000    351-7

4990    1910

O)

209-49 bis 200-71

0-0

00

00

351-7

4990    1910

Werkskanal r. U.

0-048

350-6

4990    1910

1-1

00

Mühle

Josef Karasek

Erlaß der Statthalterei vom 31. Mai 1860, Z. 23.146

73-2

28-0

0-0

0-0

0-130    350-6

4990    1910

0-000    352-6

4500    1910

209-82 bis 209-94

0-0

0-0

0-0

352-6

4500    1910

Werkskanal r. U.

0-005

351-7

4500

1910

0-9

0-0

Mühle

Franz Rybicka

Erlaß der Statthalterei vom 21. August 1892, Z. 6242

54-0

22-9

0-0

0-0

0-070    351-7

4500

1910

0-000    352-6

490

io

209-82 bis 209-97

00

00

00

352-6

490

Werkskanal 1. U.

0-007

351-9

490

0-7

0-2

Walke

Strumpfwirker-Genossenschaft in Moldauthein

4-6

00

1-3

0-0

0-060    351-7

490

0-000    354-6

2480

960

CO

213-85 bis 213-94

00

0-0

00

354-6

2480

960

Werkskanal 1. U.

0-018

353-6

2480

960

1-0

00

Mühle

Karl Fiedler

Erlaß der Statthalterei vom 19,Oktober 1895, Z. 136.635

33-1

12-8

00

00

0023    353-6

2480

960

0-000    354-6

2480

950

213-90 bis 213-94

00

0-0

0-0

354-6

2480

950

Werkskanal r. U.

0015

353-6

2480

950

1-0

0-0

Mühle

Karl Krälovec

Erlaß der Statthalterei vom 5. Dez. 1898, Z. 161.741

33-0

12-7

0-0

0-0

0-032    353-6

2480

950

0-000    3581

4290

1910

oo

217-86 bis 218-04

00

0-0

0-0

358-1

4290

1910

Werkskanal r. U.

0020

356-6

4290

1910

P5 Säge und Mühle

Johann Śebor

Protokoll vom 11. August 1879

85-8

38-2

0-0

0-0

00

0-110    356-6

4290

1910

0000    359-4

3660

1910

co

218-81 bis 218-98

o-o

0-0

0-0

359-4

3660

1910

Werkskanal 1. U.

0-031

358-2

3660

1910

1-2

Mühle

Jakob Simek

Protokoll vom 25. August 1879

58-6

30-6

0-0

0-0

00

0-142

358-2

3660

1910

Fürtrag 426-6

177-4

12-4

4-3

10

11

12

13    14    15    16

17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 426-6

177-4

12-4

4-3

0-000    361-7    4900

1910

221-86 bis 222-10

00

0-0

Werkskanal 1. U.

0-116

361-7    4900

359-8    4900

0-234    359-8    4900

0-000    371-8    4840

4840

1910

1910

1910

1910

1910

1-9

00

00

Mühle

Franz Ćaloun

Erlaß der Statthalterei vom 12. Juli 1894, Z. 112.610

124-2

48-4

00

00

0-006    371-8

Abzweigung des Werkskanales Post 11 a

3940

1560

232-89 bis 233-82

0-1

2-1

3940

1560

Werkskanal 1. U.

0-480    371-7

3600

1420

0-0

Abzweigung des Werkskanales Post 11 b

0-0

371-7    3600

1420

0-500

1-9

Mühle

Ignaz Gerabek

369-8    3600

1420

Erlaß der Statthalterei vom 19. Okt. 1910, Z. 259.640

91-2

36-0

0-2

CD

3-8

0-970    369-6    3600

1420

11a

233-62 bis 0-006 des Kanal Post 11

Werkskanal 1. U.

0-000    371-8    900

371-8    900

0-015

370-2    900

0-163    370 1    900

350

350

350

350

0-0

0-0

1-6

0-1

Wasser

hebewerk

Adolf und Johann Fürsten Schwarzenberg

Erlaß der Statthalterei vom 22. August 1886

19-2

O"

0-5

11 b

0-480 bis 0-530 des Kanales Post 11

Werkskanal 1. U.

0-000    371-7    340

371-7    340

0-004

370-1    340

0-052    369-8    340

0-000    377 1    4330

140

140

140

140

1800

00

00

1-6

0-3

Säge

Adolf und Johann Fürsten Schwarzenberg

Erlaß der Statthalterei vom 22. August 1886

7-3

c;

0-6

238-00 bis 238‘56

00

o-o

Werkskanal 1. U.

0-027

377-1    4330

375-3    4330

0-498    374-8    4330

0-000    379-3    3770

1800

1800

1800

1570

1'8 „Fellingermühle“

Karl Bitzan und Genossen

Erlaß der Statthalterei vom 6. Mai 1882, Z. 20.552

103-9

43-2

0-5

28-9

12-0

00

0-0

00

239-73 bis 240-37

3770

1570

Werkskanal r. U.

0-046    379-3

0-077

Abzweigung des Werkskanales Post 13 a

1450

610

00

00

0-0

379-3    1450

610

1-5 „Suchomühle“

Felix Hansa

29-0

12-2

377-8    1450

610

0-6

11-6

4-9

0-867    377-2    1450

610

13a

240-18 bis 0-046 des Kanales Post 13

Werkskanal r. U.

0-000    379-3    2320

379-3    2320

0-008

377-5    2320

0-080    377-4    2320

0000    379-3    550

960

960

960

960

230

00

0-0

0-0

P8 „Suchomühle“

Felix Hansa

Erlaß der Statthalterei vom 28. April 1904, Z. 71.303

55-7

23-0

0-1

3-1

1-3

240-27 bis 240-37

00

00

00

Werkskanal r. U.

379-3    550

230

0004

377-6    550

230

1-7 „Suchomühle“

Felix Hansa

12-5

5-2

00

00

00

0-007    377-6    550

230

Fürtrag 8696

355-9

73-5

29-5

10

11

12

13

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und ^ Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 869'6

355-9

73-5    29-5

*) Die beiden Werke liegen auf einer Insel.

0-000    384-4    1780

640

Cn

245-60 bis 245-73

00

00 00

384-4 '1780

640

Werkskanal r. U.

0023

382-8    1780

640

1.«    Erfte„senossenschaft-Erlaß der Statthalterei vom

16 „Voraermunle liehe Kunst- und Walz- syr rvi v qqqo mühie in Budweis ²⁵- Oktober 1872, Z. 3383

38-0

13-7

00

0-0 0-0

0-028    382-8    1780

640

0-000    384-4    890

320

'S

245-64 bis 245-73

00

o-o o-o

384-4    890

320

Werkskanal r. Insel-U.

0-009

382-8    890

320

,,    ,    ... , „ Erste genossenschaft-

1’6 „Voraermunle liehe Kunst- und Walzmühle in Budweis

Bewilligung des Kreisamtes Budweis vom 22. März 1832, Z. 1806

19-0

6-8

o-o

00 o-o

0-016    382-8    890

320

0-000    384-4    890

320

245-66 bis 245-73

00

0-0 0-0

384-4    890

320

Werkskanal 1. Insel-U.

0-009

382-8    890

320

Erste genossenschaft-1-6 „Vordermuhle“ liehe Kunst-und Walz-mühle in Budweis

Bewilligung des Kreisamtes in Budweis vom 22. März 1832, Z. 1806

19-0

6-8

0-0

0-0 0-0

0-016    382-8    890

320

Zusammen 945-6

383-2

73-5    29-5

Bearbeitet: k. k. Ingenieur Rudolf Jahn und k. k. Ingenieur Karl Samek.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 130 u. 131, aufgelegt im Jahre 1912.

8,

e*dr

Die Moldau von km 207-20 bis km 246 00.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Dec/ilerbach

Flußband.

Rachaökabach

Ünuhabach

Podhajnice

Frauenberg §

Moldau

03

Moldau »

Budweis

Certikerbach

Zeichenerklärung: größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk.

Luinitz

Moldauthein (*)    ®

Kozlovbach

Rudackabach

Podhajnice

Luinitz

PS

l/sek

800

__

5000

A Längen profil.

CU

380

Maltsch

Wehr

Dechterbach

Abflußmengen

375

--Wehr

Bezdrewerbach

Certikerbach

Libochowabach

Kozlovbach

Rachaökabach

_c=

3

-Q

C3

=3

CO

Rudackabach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

. _ 4500

|l

681-5

..750

..700

iM

ii

l!l

i!

668-2

148-2

_ . 4000

..650

370

Werkskanal

365 ..

Seehöhe in Metern

Werkskanal —

ii

558-0

563-8

I 58M

<D

!! i

581-7

!l !

..3500

600

Werkskanäle

Werkskanäle

Werkskanal

I

Werkskanäle

Werkskanäle

II

II

II

Werkskanale

517-7

360 ..

iü

355--

l|

— Wehr

Wehr

448-9

455-5

Wehr---

508-5 lt

Die Kilometrierung wurde gemäß den Normen des

425-2

431-0 I

tan

413 7tr

k. k, hydrographischen Zentralbureaus von der Moldaumündung i-r 402'2

429-3

416-2

Wehr-

I!

408-8

4420

448-6

439-0

Abflußmengen in Sekundenlitern

550

. . 3000

..2500

500

450

429-0

409-9

..2000

350 - -

nach aufwärts durchgeführt, wonach der Maltschmündung der km 246-00 zukommt. Dem gegenüber beginnt die in der Natur bestehende Kilometrierung in diesem Punkte mit dem km 0-00 und erstreckt sich flußabwärts.

400

lt

li

382-3

Wehre i

¹

i

Hl

II I

11    .. 1500

320-7

343-6

350

345 X

304-3

314-9

...

v-.

310-8

km 246

245

244

243

242-

241

240

237

236

235

234

233

232

231

0 Kilometrierung in der Natur bestellend

10

278-5

230

229

$-$-$-<>

298-6

228

227

226

225

224

223

<>

305-1

222

<>-

309-6

316-2

in

i

ii

221

220

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

<j) X1000

-.300

207

250 TPS

252-5

265-6

20

30

270-4 rd

200

195-0

184-0

187-9

173-9

05

150

162-3

168-8

Wasserkräfte.

/| verfügbare, /| verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

- - 250

210-5

210-5

..200

184-3

171-1

<D

135-2

126-1

135-2

144-4

129-6

124-2

124-2

133-0

100.-S

103-2

109-7

co

76-0

76-0

91-4

96-8

111-1

1111#

yliplipilt

Kilometrierung 246    245    244

50 -.

mm

o±

243

-—-;

mBSsm

MMM

IHM

um

mSBBm

59-5

242

241

240

239

238

78-9

58-6

Brutto-Pferdekräfte

_ _ 150

--100

-- 50

Werkskanal

237

236

Werkskanäle

15 —17

hr¹

Werkskanal

235

Werkskanäle

230

229

<>-*

Mm

'; r;.!l

228

227

226

225

224

223

222

221

220

12

Werkskanäle

mH

11 11b

Werkskanal

10H

219

218

217

216

215

214

213

212

211

210

209

208

207

Werkskanäle

9H sH

Werkskanäle

Werkskanäle

nt

a.

11a

-2

ca

<j>

£3

Wasserwerke I6 »Vordermüt!le" der ersten genossenschaftl.

Kunst- und Walzmühle in Budweis

12. „Fellingermühle“ des Karl Bitzan u. Genossen

13.

co

03

T3

13 a. „Suchormühle1, des Felix Hansa

14.

11. Mühle des Ignaz Gerabek

11a. Wasserhebewerk des Ad. u. J. Fürsten Schwarzenberg

11 b. Säge des Ad. u. J. Fürsten Schwarzenberg

?§

CT3

9. Mühle des Jakob Simek

j5

co

a>

Sebor

03

bO

cS

CO

⁵H N N

3    1

4H N

1.    Mühle, Säge u. Drechslerei des Adalbert Samec

2.    Mühle u. Säge des Franz ftepiS

3.    Mühle des Josef Karasek

4.    Mühle des Franz Rybicka

5.    Walke der Strumpfwirkergenossenschaft in Moldauthein

6.    Mühle des Karl Fiedler

7.    Mühle des Karl Krälovec

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentral-bureauimk.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 132 und 133, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Moldau

von km 173-35 bis km 207‘20.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Situationsskizze.

toopm 500' 0

Mafsstab.

5    6    7    8    9 lOhi»

-a.__

./ \

c:

W/a

CO

q5

HrejkowilzerT. )

'l

MnienHfC ,

CD

■fD

<D

TD

cj

iS

> . / \ C# Ccnvcnä

180

II M

V:

.•iss • rjÄ-

ZF

PödolsW L

r¹

L--.

jedoch nicht genügendem Profil. Gleichwie in der vorerwähnten oberen Anschlußstrecke ist die Moldau auch in diesem Abschnitte floß- und schiffbar.

Das absolute Gefälle in dieser 33-85 km langen Flußstrecke beträgt 39-1 m. Durch einen Gefällsbruch bei km 182-00 wird es in zwei Stufen unterteilt, und zwar kommt der 25-2 km langen oberen Stufe das Durchschnittsgefälle von 0-9 %₀, der 8*65 km langen unteren Stufe das Gefälle von 1-9 %o zu.

Die Gebietsgrenze verläuft vom linken Moldauufer bei der Luznitzmündung ausgehend, zunächst in mehrfachen Windungen nach Südosten zu dem schon in den Katasterblättern Nr. 130 und 131 bei der Beschreibung der Wasserscheide gegen die Wottawa erwähnten Höhenpunkte Kometa (577 m), dann in nordwestlicher Richtung über den Groß-Kamejk (624 m) zum Provazec (606 m) und von dort nördlich über den Svatonic (515 m), den Otava vrch (446 m) und die Burgruine Klingenberg zur Mündung der Wottawa in die Moldau. Am rechten Moldauufer setzt sich die Wasserscheide in der Nordrichtung bis zum Roßberge (586 m) fort, wendet sich dort nach Osten und verläuft über den Hrb (564 m), den Kozlowberg (708 m) und den Ounos (715 m) zum Galgenberge (658 m), von dem aus sie sodann südöstlich entlang des Maleninberges (563 m), des Höhenzuges Patkov, des Stekle (714 m) und des Krumwald (698 m)

U Beli (707 m) gelangt. In der Fortsetzung überschreitet sie im Bogen die böhmisch-mährische Landesgrenze, wird Wasserscheide gegen das March-, beziehungsweise Donaugebiet und streicht hierbei in annähernd südlicher Richtung über die Javorice (835 m) zum Hohenstein (730 m), in dessen Nähe sie wieder auf böhmisches Gebiet kommt, welches jedoch beim Kuhberge (672 m) abermals verlassen wird. Unter Beibehaltung der Südrichtung führt die Scheidelinie nun auf niederösterreichischem Boden weiter, wendet sich beim Edelprinzen (580 m) nach Südwesten, wobei sie den Brunnhof (666 m) und den Johannesberg (836 m) berührt, und zirka 8 km südlich des Johannesberges nach Westen abbiegend über Karlstift zu dem schon in den Katasterblättern Nr. 130 und 131 als Grenzpunkt erwähnten Schanzberge (1004 m) gelangt. Im weiteren Verlaufe führt die Umrahmungslinie, wie ebenfalls schon in den Katasterblättern Nr. 130 und 131 beschrieben, im nordwestlichen Zuge über den Hirschrücken (879 m) zum Dachsberge (502 m), hierauf in nordwestlicher Richtung zum Ukazu (548 m) und kehrt schließlich nach Norden gerichtet über die Baba (563 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, der Luznitzmündung zurück.

Uber die Gliederung des ganzen Niederschlagsgebietes, welches 8214-8 /cm² umfaßt, gibt die folgende Übersicht Aufschluß:

zum

195

^ehn/d/obac^

v.

200

'l

205

r\

Die Moldau von den Quellen bis km 207-20

Die Luźnitz r. bei km 207-20.................

Die Moldau von km 207-20 bis km 196-17......

Der Jehnidlobach 1. bei km 196-17 ............

Die Moldau von km 196-17 bis km 189-94......

Der Großbach r. bei km 189-94...............

Die Moldau von km 189-94 bis km 186-62......

Der Jetetitzerbach r. bei km 186-62............

Die Moldau von km 186-62 bis km 185-35 ......

Der Krenekbach 1. bei km 185-35 .............

Die Moldau von km 185-35 bis km 182-00......

Der Hrejkowitzerbach r. bei km 182-00.........

Die Moldau von km 182-00 bis km 176-16......

Der Ickowitzerbach r. bei km 176-16 ..........

Die Moldau von km 176-16 bis km 173-35......

. 3647-3 km2 . 4239-8 „

. 62-6 „

. 20-2 „

.    38-3    „

• 8-0 „

.    29-4    „

11*9 „ 11-5 „ 72-5 „ 17-5 „ 40-8 „    '

2-6 „

Von der in Rede stehenden Flußstrecke ist die südliche Hälfte in Gneis und Glimmerschiefer, die nördliche in den mittelböhmischen Granitstock eingeschnitten.

Die Geschiebeführung des Flußes kommt bei der Beurteilung seiner Wasserkraftverhältnisse wegen ihrer Geringfügigkeit nicht in Betracht.

Das Niederschlagsgebiet umfaßt 55% Äcker, Wiesen und Gärten, 33 % Waldbestände, 7 % Hutweiden und 5 % unproduktives Gelände.

Beschreibung des Gebietes.

Die in den vorliegenden Katasterblättern behandelte Moldaustrecke zwischen der Luźnitz- und der Wottawamündung bildet die flußabwärtige Fortsetzung des in den Katasterblättern Nr. 130 und 131 Bearbeitung gekommenen Flußabschnittes von der Maltsch-mündung bis zur Luznitzmündung. Die Richtung des Flußlaufes ist in der hier besprochenen Strecke eine vorwiegend nordwestliche und durchschneidet der Fluß das Hügelland in einem engen Tale bei geregeltem, für die geschlossene Abfuhr bedeutenderer Hochwässer

W asserkraftverhältnisse.

zur

Die vorhandenen Wasserkräfte betragen bei jährlich voraussichtlich wiederkehrendem Niederwasser 4358-9 Brutto-Pferdekräfte, wovon 597-9, beziehungsweise 41 9 durch bestehende Werke und Gefällsverluste bereits verbraucht sind, so daß noch 3719-1 Brutto-Pferdekräfte verfügbar bleiben.

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

11

12    13    14    15    16

Sekundliche Abflußmenge in l für das

17    18

19 j 20

21

22

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Podhrad

-173.66-

173-35

308-6

| Ickowitz

-174-86-

176-16

313-1

2940    8500

2940    8500

2930    8460

23.580

23.580

23.510

4-5

8500

510-0

(Ickowitzerbach*)

-176-50-

1-1

8430

124-1

177-00

314-2

2930    8460

23.510

Kuce?

4-9

8455

178-41

552-4

319-1

2930    8450

23.500

1839-7

179-76

1-2

8450

135-2

320-3

2930    8450

23.490

-180-20-

1-4

8450

157-7

Wusi

180-09

321-7

2930

8450

23.490

3-2

8445

380-3

Bei der Bearbeitung des vorliegenden Blattes fanden die an den folgenden Meßstellen durchgeführten hydrometrischen Erhebungen Verwendung: An der Moldau bei Moldauthein (km 208-00) und unterhalb der Luznitzmündung (km 207-00), sowie an der Lużnitz bei der Mündung (km 0’85) und bei Bechin (km 11-00).

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen betragen 149°/₀, bezw. 209#'o der betreffenden zehnmonatigen Betriebswassermengen.

Die Dauer der verfügbaren Wassermengen wurde aus den Beobachtungen der Pegelstation Luznitzmündung bestimmt.

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund des von der k. k. Expositur der Direktion für den Bau der Wasserstraßen in Prag ausgearbeiteten generellen Projektes für die Regulierung, Kanalisierung und Wasserkraftausnützung der mittleren Moldau festgestellt.

2930

8440

23.480

Pisek

Mühlhausen

Woslow

-181-66-

182-00

183-86

183-98

324-9

326-5

326-6

327-7

2910

8380

23.350

Hrejkowitzerbachf)

1-6

8375

178-7

2910

2910

2910

8370

8370

8370

178-7

enthalten.

^Grenzen der Ortsgemeinden in den Katastralmappen nicht

23.340

23.340

23.340

0-1

1-1

0-1

8370

8370

8370

11-2

122-8

62-3

5-7

66-0

fWassermengen des Baches durchTeichwirtschaften beeinflußt.

Jetetitz

185-00

185-10

11-2

327-8

328-0

328-3

2910

2910

2910

8370

8370

8370

23.330

23.330

23.330

0-2

0-3

8370

8370

22 3

33-5

33-5

“185-30-

185-24

0-8

8370

89-3

38-1

84-7

Hochwassermarken.

Temesvar

329 1

2910

2910

8370

8370

23.330

23.330

0-0

8370

0-0

Lage in km

Datum

Seehöhe in m

185-35

329-1

2910

8330

23.310

(Kfenekbach)

173-63

-185-82-

0-1    8330    11-1

5. September 1890

315-8

2910

8360

33-4

23.310

-186-60- 186-62

329-2

2910

8350

23.290

(Jetetitzerbach)

181-85

detto

331-3

Podoly

-186-70-

186-99

329-4

2910

8350

23.290

0-2

0-5

8350

8345

22-3

55-6

187-60

detto

336-2

Temesvar

329-9

2910

8340

23.280

Böhmen

Pisek

Kreschtowitz

| Smoletz I Krenowitz

-187-68-

187-20

189-58

-189-90--189-93- 189-94

190-35

-191-10--

-191-47— 192-52

192-80

1-1

8340

122-3

63-0

4-2

110-7

195-15

detto

341-9

331-0

331-3

332-0

332-8

333-6

334-3

2910

2910

2910

2910

2910

2910

2910

8340

8320

23.280

23.250

8320 23.240

8310

8310

8300

8300

0-3

0-7

8330

8320

33-3

77-7

23.220

23.220

23.190

23.190

(Großbach)

288-2

0-8

0-8

0-7

8310

8305

8300

88-6

88-6

77-5

195-80

206-90

5. September 1890

342-1

353-2

Smoletz

334-9

2910

8300

23.190

0-6

8300

66-4

86-5

15-7

41-7

-193-28

194-25

335-1

2910

8290

23.170

0-2

8295

22-1

22-1

195-06

335-8

2910

0-7

8290

77-4

77-4

8290

23.160

—19512—

335-9

2910

0-1

8285

8280

11-0

23.160

195-19

Jehnidlo

336-8

2910

8280

23.160

0-9

8280

99-4

78-3

32-1

195-80

336-9

2910

8280

23.150

0-1

8280

11-0

11-0

336-9

2910

0-0

8280

8280

0-0

23.150

195-90

Mühlhausen

Drazitz

338-0

2910

8280

23.150

1-1

8280

121-4

53-3

5-3

62-8

2910

8280

23.150

0-0

8280

0-0

196-17

3380

-197-06-

2910

8260

23.110

Jehnidlobach

197-22

338-2

2910

8250

0-2

8255    22-0

88-0

23.100

197-50

338-8

2910

8250

0-6

8250

66-0

23.100

-197-75-

197-71

338-8

2910

8250

23.090

0-0

8250

0-0

Andrasch

Chrastan

338-9

2910

8250

23.090

197-87

339-7

2910

8250

23.090

0-1

0-8

8250

8250

110

88-0

88-0

11-0

-198-30- 198-63

0-1

339-8

2910

8250

11-0

8250

23.080

199-33

0-6

340-4

2910

8245

66-0

77-0

8240

23.080

Moldauthein

Albrechtitz

G. Doubrawa

Hosti

199-42

-199-82-

-201-54-

-204-40-

200-00

200-69

203-60

340-4

341-7

341-7

343-3

344-4

2910

2910

2910

2910

2910

8240

8240

8240

8240

8220

23.080

23.080

23.070

23.070

23.040

00

1-3

0-0

1-6

1-1

8240

8240

8240

8240

8230

0-0

142-8

49-2

93-6

0-0

175-8

120-7

175-8

Schemeslitz

-205-60-

-206-12-

205-84

206-06

345-8

345-9

347-6

2910

2910

2910

1-4

8210

8215

153-3

274-0

23.010

8210

8210

23.010

23.010

0-1

1-7

8210

8210

10-9

186-1

79-2

117-8

Hosti

207-20

347-7

2910

8200

23.000

0-1

8205

10-9

10-9

Zusammen 4358-9

597-9

41-9 3719-1

10

11

12

13

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Bruttopferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

183-86 bis 183-98

o-ooo

327-7

4250

2910

Werkskanal r. U.

0-014

0-080

0-000

00

00

0-0

327-7

326-6

326-5

329 1

4250

2910

1-1

„Honsamühle“

Josef Śejhar

4250

4250

2600

2910

2910

2600

Erlaß der Statthalterei vom 12. November 1904, Z. 196.813

62-3

42-7

0-1

5-7

3-9

185-10 bis 185-24

0-0

0-0

00

329-1

2600

2600

Werkskanal r. U.

0-005

328-0

2600

2600

1-1

„Sanikmühle“

38-1

38-1

o-o

o-o

o-o

* Laut Statthalterei-Erlaß vom 7. September 1910, Z. 70.905, Umbau auf 2 Turbinen ä 4000 l[Sek. bewilligt.

o-ioo

328-0

2600

2600

0-000

331-0

3150

2910

186-99 bis 187 20

0-0

00

00

3310

3150

2910

Werkskanal r. U.

0-012

329-5.

3150

2910

1-5

Mühle

Viktor Honsa

Erlaß der Statthalterei vom 27. Juni 1907, Z. 312.355

63-0

58-2

01

4-2

3-9

0-100

329-4

3150

2910

0-000

334-9

5900

2910

192-52 bis 192-80

00

0-0

00

334-9    5900

2910

Werkskanal r. U.

0-012

333-8

5900

2910

1-1

„Boudamühle“

Franz Hruban

86-5

42-7

0-2

15-7

7-8

0-180

333-6

5900

2910

0000

336-8

5870

2910

(JX

195-06 bis 195-19

0-0

00

00

336-8

5870    2910

Werkskanal 1. U.

0-027

335-8

5870

2910

1-0

Mühle

Peter Pravda

78-3

38-8

0-0

00

0100

335-8

5870

2910

0-000

338-0

4000

2910

CO

195-80 bis 195-90

00

0-0

00

3380

4000

2910

Werkskanal r. U.

0-018

337-0

4000

2910

1-0 Mühle und Säge

Josef Fähnrich

53-3

38-8

0-1

5-3

3-9

0-082

336-9

4000

2910

0-000

339-7

8250

2910

197-71 bis 197-87

00

0-0

00

3397

8250

2910

Werkskanal 1. U.

0-016

338-9

8250

2910

0-8

„Ryzikovmühle“

Anton Ćapek

Erlaß der Statthalterei vom 13. Juni 1912, Z. 7—1728/2.

88-0

31-0

0-1

11-0

3-9

0-136

338-8

8250

2910

0-000

341-7

2840

2840

00

1E9-33 bis 199-42

0-0

o-o

o-o

341-7

Werkskanal r. U.

0-005

340-4

2840

2840

2840

2840

1-3

Neumühle

Franz Peter

49-2

49-2

0-0

0-0

00

0-050

340-4

2840

2840

0000

347-6

3300

2910

0-0

0-0

00

347-6

3300

2910

CD

205-84 bis 206-06

0-025

1-8

Werkskanal 1. U.

0-085

345-8

345-8

3300

2910

0-0

„Korensko-

mühle“

Karl Fürst Schwarzenberg

79-2

69-8

0-0

o-o

3300^

2910

Zusammen

597-9

409-3

41-9

23-4

Bearbeitet: k. k. Ing. Rudolf Jahn und Ing. Karl Samek.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in derKolonneß, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhab der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hiedurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung

Katasterblatt Nr. 132u. 133, aufgelegt im Jahre 1912.

Jehnidlobach

Die Moldau von km 173'35 bis km 207 20.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Sc

Moldau

Flußband.

Kfenekbach

Längenprofil.

344-.

Wehr

Grossbach f Podolsko

-

Zeichenerklärung; <J> größere Ortschaft, ® industrielles Kraftwerk.

ÖerwenaS /1?

*?

Moldau

Ickowitzerbach

Klingenberg <5

342..

Abflußmengen

Jehnidlobach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

8500 l/sek

340 _ _

Wehr

338 _ -

Wehr

Grossbach

cTi

JO

c_

CD

.. 8000

PS

1900

1839-7

. -7500

336 --

334 _ -

— Wehr

.Wehr

..1800

.. 7000

332 - -

__Wehr,

-.1700

- - 6500

co

co

. -1600

CM

CO

CO

CNJ

CO

co

Seehöhe in Metern

Wä

Wehr

Wehr

Wehr,

CN

co

322

320

318

316

314

Einmündung der Lużnitz

X.Mühlkanal

ca

cz

ca

Mühlkanal zi.

-c—Werkskanal r

zr_r Mühlkanal iz

Mühlkanal

r~

1205-6

1329-7

Abflußmengen in Sekundenlitern

- - 6000

- - 5500

- - 5000

_ -4500

1500

1400

1300

312

310

308

- km 207-20

Die Kilometrierung wurde gemäß den Normen des k. k. hydrographischen Zentralbureaus von der Moldaumündung nach aufwärts durchgeführt, wonach derMaltschmündungin Budweis der km 246-00 und der LuMzmündung der km 207-20 zukommt. Dem gegenüber beginnt die in der Natur bestehende Kilometrierung bei der Maltsch-mündung mit km 0-00 und erstreckt sich flußabwärts, so daß die Luznitzmündung in der Natur den km 38-80 besitzt.

:Z3

902-8

__3___MühlkanaL

: Mühlkanal⁻.

~ Mühlkanal:

Einmündung der Wottawa

1200

.. 4000

. _3500

. _3000

1100

1000

900

825-4

| 814-4

mir

km 173-35

. -2500

_. 800

km 207

206

205

204

203

202

201

200

199

198

197

38 80

40 km i in der Natur bestehend)

196 J ⁵⁰    7 04-0

195

194

193

192

191

190

189

ST

Sy

182

181

180

179

178

-vi

175

174

715-0

680-3

-4-

72 65

. -2000

_ _ 700

PS

653-2

582-6

560-6

500

481-9

483-6

494-6

501-6

518-0

490-4

Wasserkräfte.

Brutto-Pferdekräfte

_ _ 600

-.500

454-2

g

co

420-9

g

«o

g

Csl

Brutto-Pferdekräfte

361-2

384-6

395-6

/i

verfügbare,

verbrauchte.

_ _ 400

207-9

197-0

175-8

318-6

343'2

356-4

367-6

360-3

334-1

277-3

206-8

285-1

254-6

6-ZZl

200-2

300-6

U\Z

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

..300

KO

CD

137-2/

148-2

100- -

79-2

79-2

m '

■ ■ ■ ■■

166-0

167-6

173-3

10-9

0±

i mm.

KP» §\.>? *

■Sill

49-2

88-5

102-2

102-2

122-3

, i.

Kilometrierung 207 Werkskanäle

S-?-

22-1

^7-2

¹ ‘läse

67-2

94-0

105-3

WA

200

199

198

Mühlkanal

Mühlkanal

<>

197

196

W. K.

195

M. K.

194

193

i-(J-

Mühlkanal

192

191

190

189

<>

188

187

Mühlkanal

186

185

toO

NN

Mühlkanäle

183

182

181

180

179

v-

178

177

176

175

TT

174    173-35

Wasserwerke

Korenskomühle“ d. Karl

qj

ctJ

-g

CO

eo

„Neumühle“ d. Franz Peter

'S

„Ryzikovmühle“ d. Anton

S-

>CJ>

Mühle u. Säge Josef

Fähnrich

Mühle Peter Pravda

-O

I—

tif

*©

-O

§

CO

03

CO

r§

Sanikmühle“ d. Josef

c5

Cd

5?

.-S

„Honsamühle" d. Josef

>co

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentral-bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr. 134 u. 135, aufgelegt im Jahre 1912.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Die Moldau.

vom km 129*05 bis km 173*35.

Situationsskizze.

«Mil. jR 0

Malfcstab.

Ulk-

T “'s

\mftovskyb.

155

'V/

S^x/^

v{)e\Va

Je®'’*

"x

v..

4*

__ę~

■\

fwasSa

-mb

"v r~\

Technik &

151»

SS>

■J*

155

jr

C"¹ \~_

''“i

xw

))

160 ff

■■

\SchlMiiih T

......--'s

l^Msaltel ,J

x_--^

«.s

17«'

\____

Beschreibung des Gebietes.

Im Katasterblatte Nr. 132 und 133 wurde die zwischen der Luźnitz- und der Wottawamündung liegende Moldaustrecke besprochen. Den Gegenstand des vorliegenden Katasterblattes bildet nun der sich hieran flußabwärts anschließende Flußabschnitt von der Wottawa- bis zur Brzinabachmündung, in dem die Moldau ein kanonartiges Tal des mittelböhmischen Hügellandes durchzieht und bis zum Orte Technitz vorwiegend nördlich, anschließend daran nordöstlich gerichtet ist. Der Fluß ist reguliert, beziehungsweise normalisiert, doch reichen die bedeutenderen Hochwässer größtenteils noch weit über die Uferborde. Der Floßfahrtsbetrieb ist hier ein sehr reger, die Schiffahrt dagegen gegenwärtig fast belanglos.

Der Höhenunterschied innerhalb der hier behandelten 44-3 km langen Flußstrecke beträgt 47-2 m, welchem im Durchschnitte ein relatives Gefälle von 1 * 1 °/₀₀ entspricht.

In nebenstehender Situationsskizze ist zufolge Raummangels nur das Einzugsgebiet der behandelten Moldaustrecke von der Wottawamündung abwärts bis einschließlich des Brzinabaches dargestellt. Bei Berechnung der Wassermengen und in der nachstehenden Beschreibung der Umgrenzung des Einzugsgebietes ist jedoch auch die Wottawa berücksichtigt worden. Vom linken Moldauufer oberhalb der Wottawamündung ausgehend, führt die Umfassungslinie hiernach vorerst mit vorwiegend südlicher Richtung über die Burgruine Klingenberg, den Otava vrch (446 m), den Provazec (606 m), den Kometa (577 m), den Skalice (607 m), den Vejstouzek (597 m), den Vrata (854 m) und den G. Chumberg (1188 m) zum Fürstensitz (1235 m),

dann nordwestlich über den Schreinerberg (1263 m) und den Kubany (1362 m) bis zum Buckelstein (1073 m), von dem aus sie in einem nach Osten offenen Bogen über den Lecker (1217 m) und den Birkenberg (1188m) zum Schwarzberge (1314m) gelangt. Nach kurzer südlicher Richtung verläuft sie nun vom Lusen (1372 m) aus abermals nach Nordwesten gerichtet, und mit der böhmisch-bayrischen Grenze zusammenfallend, über die Rachel (1269 m), den Mittagsberg (1314m) bis zum Lakaberg (1339 m) und weiters in derselben Richtung, jedoch auf österreichischem Territorium, zum Brückelberg (1234 m). Als Wasserscheide zwischen dem Wottawa- und Beraungebiete zieht sie sodann in einem großen, nach Südosten offenen Bogen, über den Christofberg (960 m) zur Ortschaft Nemelkau (653 m), dann in wiegend nordöstlicher Richtung über die Höhen Drkolna (729 m), Hradek (616m), Baba (556m), Naskalicich (660m) und.Naskalach (743 m) bis zur Praha (854 m), biegt dort nach Osten ab und führt über die Gipfel Tock (842 m), Wojna (662 m), U svateko Ivana (593 m), den Rücken des Strupinerwaldes und die Ortschaft Netschim berührend zur Moldau bei der Mündung des Brzinabaches herab. Auf das rechte Moldauufer übersetzend, verläuft die Wasserscheide zunächst über den Roudnice (363 m) zu dem in der Spezialkarte mit Kote 378 m bezeichneten Punkt nördlich von Dublowitz, biegt auf ein kurzes Stück scharf nach Westen ab, um von Brce (424 m) an in südlicher Richtung über die Gipfel Kobyli bora (426 m), Na Altane (544 m) und Chlumec vrch (562 m) bis zu dem Kozlowberge (708 m) zu gelangen, von dem aus sie nach Westen gerichtet über den Hrb (564m) zum Roßberg (586m) streicht und schließlich in südlichem Verlaufe über den Kobyli vrch (496 m) und die Ortschaft Kosteletz (486 m) zum Ausgangspunkte der Gebietbeschreibung, der Mündung der Wottawa in die Moldau zurückkehrt.

Das Einzugsgebiet der Moldau bis einschließlich des Brzinabaches beträgt insgesamt 12442-3 km² und gliedert sich in nachstehender Weise:

Die Moldau von den Quellen bis km 173-35

Die Wottawa 1. bei km 173-35 ............

Die Moldau von km 173-35 bis km 163-44..

Der Zebrakowerbach r. bei km 163-44 .....

Die Moldau von km 163-44 bis km 146-35..

Der Lisnickybach 1. bei km 146-35 ........

Die Moldau von km 146-35 bis km 139-83..

Der Mühlbach r. bei km 139-83...........

Die Moldau von km 139-83 bis km 132-85.

Der Welkabach 1. bei km 132-85 .........

Die Moldau von km 132-85 bis km 130-62.

Der Jindrovskybach 1. bei km 130-62 .....

Die Moldau von km 130-62 bis 129-05 ....

Der Brzinabach r. bei km 129-05.........

vor-

8214-8/cm2 3784-3 „ 34-1 „ 131 „ 71-6 „ 55-6 „ 25-7 „ 14-1 „ 20-1 „ 41-7 „ 3-1 „ 16-3 „ 5-5 „

. 142-3 „

Zwischen der Wottawa- und der Brzinabachmündung ist die Moldau in den mittelböhmischen Granitstock eingesenkt. In dieser Formation treten inselförmig azoische Schiefer auf, welche um Altsattel und oberhalb Kamaik von dem Flusse durchschnitten werden.

Die Geschiebeführung ist eine unbedeutende.

In bodenkultureller Hinsicht entfallen vom Einzugsgebiete 54 % auf Äcker, Wiesen und Gärten, 34 % auf Wälder, 7% auf Hutweiden und 5 % auf unproduktives Gelände.

W asserkraftverhältnisse.

In der besprochenen Flußstrecke sind bei jährlich voraussichtlich wiederkehrendem Niederwasser im Gesamten 8750-1 Bruttopferdekräfte vorhanden, wovon 567‘3 durch bestehende Werke und 42-3 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleiben somit 8140-5 Bruttopferdekräfte als noch verfügbar.

Tabelle I.

Zusammenstellung der gesamten vorhandenen Wasserkräfte.

10

11

12

13    14    15    16    17    18    19    20    21

22

Anteil an

Q.

/■’

C/5

<L>

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Wermeritz

6680

14200

32900

129-05    261-4

(Brzinabach)

6650

14070

32670

Westetz

Hrachow

1-8

14065

337-6

130-16

6650

14060

32660

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Hilfe der hydrometrischen Erhebungen, welche an der Moldau bei «Kamaik (km 135-00) und an der Wottawa bei ihrer Mündung durchgeführt worden sind.

130-50    263-2

(Jindrovskybach)

599-7

6650

14040

32630

1-4

14040

262-1

131-40

264-6    6650 14040

32630

131-78

1-0

14040

187-2

14-9

6-4

165-9

131-79

265-6    6850 14040

32630

131-95

0-1

14040

18-7

Welka

133-32

132-85

265-7

6650 14040

6650 14000

32630

32560

(Welkabach)

448-0

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 134 Prozent, beziehungsweise 184 Prozent der korrespondierenden zehn-monatigen Wassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen diente der Kamaiker Pegel.

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund des von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen aus-gearb'eiteten generellen Projektes für die Regulierung, Kanalisierung und Wasserkraftausnützung der mittleren Moldau festgestellt.

Kamaik'

133- 50

134- 70

135-23

135-67

2-3

14000

429-3

*) Die Grenzen der Ortsgemeinden sind in den Katastral-mappen nicht enthalten.

268.0    6650 14000

269-4    6650 13990

32550

32550

1-4

0-1

13995

13990

261-2

86-5

23-6

151-1

Hochwassermarken.

18-7

Pribram

Selcan

Lhota Swastalowa

136-80

137-98

139-82

136-52

137-60

138-30

139-83

269-5    6650 13990

271-8    6650 13990

272-1    6650 13980

6650 13980

32550

32540

32540

32530

2-3

0-3

1-8

13990

13985

13980

4290

Lage in km

Datum

Seehöhe in m

55-9

335-5

1025-4

132-59

135-00

5. September 1890

271-5

274-0

Zduchowitz

273-9

(Mühlbach)

135-78

4.

274-6

6650 13970

32510

0-4

13970

74-5

141.70

5.

283-4

Preutkowitz

140-18

140-29

140-46

141-78

274-3    6650 13970

274-9    6650 13970

32510

32510

276-2    6650 13970 32510

276-3    6650 13970 32500

0-6

1-3

0-1

1-1

13970

13970

13970

13970

111-8

242-1

25-3

7-6

209-2    3

18-6

18-6

143-50

147-65

148-25

4.

5.

5.

284-0

287-2

287-6

204-9

32-3

172-6

155-39

5.

293-8

Sollenitz

141- 96

142- 78

141-90

142-91

277-4    6650 13970 32500

277-5    6650 13980 32490

0-1

13965

18-6

15600

5.

295-2

VI Chlun

145-24

1-5

13960

279-2

160-58

5.

145-57    279-0    6650 13960 32470

1-1

13955

204-7

77

299-8

Lischnitz

146-20

6650 13950 32470

576-6

163-42

6.

77

77

302-6

Böhmen

Pisek

Zbenitz-Zlakowitz

Worlik-Zlakowitz

146-84

149- 65

150- 37

146-35    280-1

(Lisnickybach)

166-84

5.

305-8

6640 13900 32380

0-3

13900

55-6

146-46    280-4    6640 13900 32380

147-53    280-5    6640 13900 32370

147-68    281-5    6640 13900 32370

150-42    282-4    6640 13890 32350

150-80    283-1    6640 13890 32350

0-1

1-0

0-9

0-7

11

13900

13900

13895

13890

13890

18-5

185-3

166-7

129-6

203-7

91-3

94-0 5 u. 6

296-3

49-9

153-8

Mühlhausen

Technitz

Klućenitz

150-98    284-2    6640 13890 32350

152-56

153-88

152-61    284-9    6640 13880 32330

153-21    285-6    6640 13880 32330

153-36    286-1    6640 13880 32330

0-7

0-7

0-5

0-1

13885

13880

13880

13875

129-6

129-5

92-5

16-0

259-1

76-5

18-5

Vystrkow

154-85

156-00

154-27    286-2    6640 13870

32320

258-9

1-3

13870

240-4

Wolterow

155-30    287-5    6640 13870

32320

0-8

13870

147-9

32-7

4-7

110-5

155-46    288-3    6640

13870

32320

Kozie

156-90

158-00

158-40

2-7

13860

499-0

160-00    291-0    6640

13850

32290

1200-5

3-8

13845

701-5

163-06    294-8    6640

13840

32260

Chrast

0-3

13840

55-4

295-1    6840 13840

32260

218-4

40-0

10

und

163-25

11

13840

2030

11

Pisek

296-2    6640 13840

32260

Mühlhausen

Alt-Sattel

Kosteletz

163-60

165-73

167-62

00

13840

00

6640 13840

32260

183-44

164-78

165-88

298-2

6640 13830

32240

296-4    6640 13830

298-2    6640 13830

32230

32220

(Żebrakowerbach)

0-2

1-8

2-3

13830

13830

13820

36-9

36-9

331-9

423-8

903-0

Newesitz

Lobedraź

168-35

168-63

300-5    6640 13810

301-3    6640 13810

32210

32210

0-8

2-3

13810

13810

147-3

423-5

423-5

168-80

170-42

169-06

303-6    6640 13810

32200

1-0

13810

184-1

Zbonin

Ickowitz

17200

173-35

304-6    6640 13810 32190

308-6    6640 13800 32180

4-0

13805

736-3

920-4

Zusammen .

8750-1

567-3

42-3 8140-5

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Tabelle II.

10

11

12

13 I 14 I 15 I 16 | 17 I 18

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

19

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

131-40 bis 131-79

O'OOO

265-6

1600

1600

0-0

Werkskanal r. U.

0-009

0-199

265-6

264-9

264-6

1600

1600

0-7

Mühle

Franz Mrskos

00 00

1600

1600

0-3

Erlaß der Statth. v. 2. September 1893, ZI. 104.696

14-9

14-9

6-4

6⁻4

1600

1600

135-23 bis 135-67

o-ooo

269-4

5900

3000

o-o

0-0 0-0

Werkskanal 1. U.

0-224

0-439

269-4

268-3

268-0

5900

5900

5900

3000

3000

3000

1-1

0-3

Mühle u. Säge

Marie Zeman

86-5

44-0

23-6

12-0

GJ

140-29 bis 140-46

0000

276-2

1900

1900

0-0

0-0

0-0

Werkskanal r. U.

0-070

0-172

276-2

275-2

274-9

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1-0

0-3

Mühle

Wilhelm Jares

25-3

25-3

7-6

7-6

,*

141-78 bis 141-90

0-000

277-4

2200

2200

0-0

0-0

0-0

Werkskanal 1 U.

277-4

2200

2200

0-055

276-3

2200

2200

1-1

0-0

Mühle

Anna Vambera

Haimprotokoll v. 14. November 1905 z. ZI. 38.044

32-3

32-3

0-0

0-0

0-120

276-3

2200

2200

147-53 bis 147-68

‘)

Werkskanal 1. U.

0-000

0-080

0150

281-5

281-5

280-5

280-5

3000

3000

3000

3000

2900

2900

2900

2900

0-0

0-0

0-0

1-0

0-0

„Pflegermühle“

Anton Kvlda

40-0

38-7

0-0

0-0

03

147-53 bis 147-68

‘)

Werkskanal r. U.

0-000

0-070

0-150

281-5

281-5

280-5

280-5

3850

3740

0-0

0-0

00

') Gemeinsame Wehranlage.

3850

3850

3850

3740

3740

3740

1-0

0-0

„Blahamühle“

Josef Sedivy

51-3

49-9

00

00

150-80 bis 150-98

0000

284-2

3400

3400

0-0

0-0

0-0

Werkskanal 1. U.

0-140

0-181

284-2

283-1

283-1

3400

3400

1-1

Mühle u. Säge

Josef Kotaska

49-9

49-9

3400

3400

3400

3400

0-0

0-0

0-0

00

153-21 bis 153-36

0-000

286-1

2400

2400

0-0

0-0

00

Werkskanal 1. U.

0-010

0-050

286-1

2400

2400

0-5

Mühle u. Säge

285-6

285-6

2400

2400

2400

2400

Ferdinand

Kuchar

16-0

16-0

o-o

00

00

03

155-30 bis 155-46

0-000

288-3

3500

3500

0-0

0-0

0-0

Werkskanal r. U.

0-010

0-070

288-3

287-6

287-5

3500

3500

3500

3500

3500

3500

0-7

0-1

Mühle

Josef Pasäcek

32-7

32-7

4-7

4-7

163-06 bis 163-25

²)

Werkskanal 1. U.

0000

0050

0-195

296-2

296-2

294-8

294-8

6700

6700

6700

6700

3000

3000

3000

3000

00

0-0

0-0

1-4

0-0

Mühle

Karl Fürst Schwarzenberg

125-1

56-0

00

00

163-06 bis 163-25

²)

Werkskanal r. U.

0-000

296-2

296-2

0-01G

294-8

5000

2840

00

00

00

5000

5000

2840

2840

1-4

0-0

Mühle

Wenzel Ezr

93-3

53-0

0-0

00

²) Gemeinsame Wehranlage.

0-151

294-8

5000

2840

0-000

303-6

EvJ

168-63 bis 169-06

o-o

o-o

o-o

303-6

Werkskanal 1. U.

0-372

301-3

0-427

301-3

2-3

o-o

Säge •■) und Mühle

Karl Fürst Schwarzenberg

■"•) Werk verfallen.

o-o

o-o

Zusammen .

567-3

412-7

42-3

30-7

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Rudolf Jahn und k. k. Ingenieur Karl Samek.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I'gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrięrung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch er- . hebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Bruttopferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

ln der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann derHinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch dieWerke ausgenützten und die durch GefällsverlusteindenWerks-gräben verbrauchten Bruttopferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schaffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

•; i

i

:• « :

i:'

•.

T

• i

Ä

.

Ł »

V

■

' 4 '•*

.<■

>

-

:

X

r.

■

1

t

■

.

*

i

;

\

‘

*

'

-•

ł

.*

;

i

'■i

V

*:

.V

■

• >

■V ■

.

?

.

d ■

'

■

•*

-

'

.

Hydrographisches Zentral-Bureau k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

im

Altsattel <5

Moldau

Źebrakowerb.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Graphische Darstellung.

Die Moldau von km 129 05 bis km 173 35.

Katasterblatt Nr. 134 u.135 aufgelegt im Jahre 1912.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe.

Fluliband.

Technitz

Liśnickyb.

Welkab.

Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Jindro

Moldau

Kamaik §    ®

£L__

--^ST

Mühlbach

Brzinab.

Zeichenerklärung: <5 größere Ortschaft,

@ industrielles Kraftwerk.

g

co

CO

CD

310™

308 - -

Längenprofil.

306

fcuO

er

304

LU

2246-9

300 _ -

298 - -

Źebrakowerb.

Liśnickyb,

Mühlbach

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Welkab.

Jindrovskyb.

5:

5;

CO

CO

CN

cs 0-3

g

cn

296

Abflußmengen

1915-0

292 .-

Wehr

290 - -

288 - - E

03

03

286

.EE

II

282 _L ä

I

280 _ _

CO CO    CN <=>    00 CO

r^-    1—    co co

CN CN CN CN CN CN CN

Einmündung der Wottawa

Werksanlage verfallen

Einmündung des Brzinabaches

g

cn

CO

CO

es

--i

--co _

cn

CNI

CN

Werkskanal 11700 l/sek

Wehr

W. K.

3500 l/sek

1495-8

Werkskanal

2400 l/sek

Werkskanal

3400 l/sek

Werkskanal 6850 l/sek

W. K. W. K.

2200 l/sek 1900 l/sek

Werkskanal

5900 l/sek

Werkskanal

1600 l/sek

Oj

cz

03

t=:

=:

<5 I

co

fcoO

ca

cz

U_l

Einfang

Einfang

Einfang

Einfang

1258-4

ngen

Pr₀f,i

1248-8

1091-7

.E=

- - 1800

- - 1700

i 1528-7

1267-5

Einfang

fcüO

CG

- -1500

^ - - 8500

-O

1234-9

- -1400

_ - 8400:2

S2- -1300

"O

cd

CL_

- - 8300 -2- - 1200

ca

- - 1100

996-8

Wehr

- - 8200

- _ 1000

264 ..

962-1

966-8

920-4

- - 8100

262

173-35

897-3

900

260

i-f

-fr

cn

CO __

NO

n-fr

-t-"!>—¹—<J>-£-t-<!►

170    169    168    167    166    165

2t

Sf

-fr

CN

CO

2I

■fr-

ST

-4-t-^^

155    154    153    152

¹    <>-cj)--1-Ą-<>-<>-cj>-

758-4 150    149    148    147    146    145    144

819-8

142

141

-Ą-—4-<!>

140    139    /763-9    ¹³⁷

t-Ą-c/-

135    134    133

-</J-Hhmfm

132    131    130

: : 8000 - - 800

Kilometrierung (in der Natur bestehend) 80

100

PS

600

500

400

300

200

Brutto-Pferdekräfte

Oie Kilometrierung wurde gemäß den Normen des k. k. hydrographischen Zentralbureaus von der Moldaumündung nach aufwärts durchgeführt, wonach der Maltschmündung in Budweis der km 246-00 und der Wottawamündung der km 173-35 zukommt. Dem gegenüber beginnt die in der Natur bestehende Kilometrierung bei der Maltschmündung mit km 0 00 und erstreckt sich flußabwärts, so daß die Wottawamündung in der Natur den km 72-65 besitzt.

Wasserkräfte.

/I verfügbare, 0\ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte 388-3

im

761-9

700

628-8

635-2

600

499-3

464-1

cn

428 4

429-3

448-0

_ _ 500

-.400

295-3

239-9

171-6

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

353-9

g

co

218-4

259-4

203-8

242-1

g

CN

147-9

185-3

100

103-3

91-3

123-6

143-0

CD

37-4

53-4

32 9

/;

Kilometrierung 173 Werkskanäle

172    171    170    169

W. K.

168    167    166    165

cn

_ bß

f Ü

g

Wasserwerke

-tr £

-£ 'S

g GO

2E co

CU -

bß J-=2

Mühle Karl Fürst

Schwarzenberg ^.5-

m

co

Mühle Wenzel Ezr

EL

cn

NO

erą

cr>

LO

cn

co

cn

156

W. K.

155

154    153    152    151

mW.K.

150    149

W. K.

148

-s

Mühle Josef PasäSek

Mühle u. Säge Ferd.

Mühle u. Säge Josef

Kotaska

Blahamuhle“ d. Josef

Sedivy *£.

147    146    145    144

142

141

Pflegermühle¹¹ d. Anton

Kvida

Mühle Anna Vambera

W. K.

W. K.

Mühle Wilhelm Jareś

^    A    ......A_

140    139    138    137    136

W. K.

N=l

.92 r3 c5

CU

bß

Mühle u.

^^ 135    134    133

21-3

132    131    130    129-05

Werkskanal

»C/5

co

-S>

!

"v

V

..Ł,

A

. '

i

•

V

y

-

.J

<

X

•y

.* j'

.i

■

f

■l

>t

.

r-

• V

i-

♦

i

f

■'i

Z

■

i

V

• *V

*. .

a

i

*

• vo

; I

>' -cv;

>

•)

•i

.

r

Z. t'*C

4

?

i

i

->

s

-i

i.

■

\

‘

f

?

MT

?

V*‘

•I .

i

1

•• »

Vł

*

-i

's

.

i

ś .

■

A

iVV

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

rr

'1

5Ö

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Moldau

von km 79*60 bis km 129*05.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Situationsskizze.

«-5« 0    < t l

Mritotab.

-'V

V.

'-1

iLS

s-

,v/

L.

■r'

r.J

........'

...............

“'V

’S

-------

Beschreibung des Gebietes.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Moldaustrecke schließt an die im Katasterblatte Nr. 134 und 135 bereits bearbeitete flußabwärts an. Die Richtung des stark serpentinierenden Flußlaufes ist von der Mündung des Brzinabaches bis zu jener des Mastnik-baches eine vorwiegend nordöstliche, in der weiteren Strecke eine nördliche. Ungefähr 9 km oberhalb Stechowitz bildet die Moldau die bekannten St. Johannes-Stromschnellen.

Das Gesamtgefälle der 49-45 km langen Strecke beträgt 66-6 m. Das relative Gefälle wechselt zwischen 1 %₀ und 2 zu unterscheiden sind, und zwar die unterste Stufe von km 79-60 bis km 88-66 mit 1%₀, die sich anschließende Stufe von km 88-66 bis km 96-08 mit 2°/₀₀, die nächstfolgende von km 96-08 bis km 122 66 mit 1 "/₀₀ und schließlich die oberste Stufe von km 122-66 bis km 129 05, welcher wieder das größere Gefälle von 2%₀ zukommt.

• ^ 1CJn    stehende Strecke der Moldau ist reguliert, doch

reichen die bedeutenderen Hochwässer größtenteils weit über die c    ^er Floßfahrtsbetrieb ist ein sehr lebhafter, wogegen die

bcmnahrt gegenwärtig flußaufwärts nur bis Stechowitz betrieben wird.

Die Umfassungslinie des Einzugsgebietes der in Behandlung stehenden Flußstrecke führt, ausgehend vom linken Moldauufer gegenüber der Brzinabachmündung in westlicher Richtung über die Ortschaft Netschim (461 m), den Kamm des Strupiner Waldes und die Yelka Lee (505 m) zur Kuppe U Svateko Ivana (593 m). Kurz nach Überschreitung dieser Kuppe wendet sie sich nach Norden, zieht über den Pichce (569 m) und den kleinen Chlum (584 m) Prevazec (636 m) und folgt nun, nach Nordosten gerichtet, dem langgezogenen Kamm namens Hrebeny bis zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 565 m bezeichneten Punkt. Dort biegt die Wasserscheide rechtwinkelig nach Osten ab und gelangt in dieser Richtung Pies (490 m), von dem aus sie nach Nordosten gerichtet zur Babka (397 m) zieht und sodann zur Sazawamündung herabsinkt. Am rechten Ufer streicht die Grenzlinie als Wasserscheide gegen das Sazawa-gebiet im allgemeinen südöstlich über den Chlum (445 m) Tomkovka-Jägerhause (414 m), weiters über die Rysovka (532 m), die Ohrazenka (578 m) und den Polenberg (625 m) zum Galgenberge (658 m) und wendet sich dort nach Westen über den Ounos (715 m) zum Kozlowberg (708 m). Das nun anschließende nordwestlich gerichtete Stück vom Kozlowberge bis zur Brzinabachmündung, in welchem sich der Brce (424 m) erhebt, bildet den Abschluß des Gebietes und ist bereits in den Katasterblättern,Nr. 134 und 135 näher beschrieben.

Das gesamte Einzugsgebiet umfaßt eine Fläche von 13.320-8 km2 und gliedert sich in der nachstehenden Weise:

Die Moldau von den Quellen bis einschließlich des Brzinabaches

12.442-3 /cm2 21-7 „ 23*3 ,, 27-7 „ 37-5 „ 96 „ 331-0 „ 19-7 „ 12-4 „ 16-0 „ 27-1 „

10- 3 „ 16-4 „

314-3 „

11- 5 „

Vom Brzinabach bis zur Sazawa bewegt sich die Moldau zumeist in azoischen Schiefern (Grauwacken), welche als große Scholle auf dem mittelböhmischen Granitstocke auflagern, während die Gesteine des letzteren am Anfänge und am Ende dieser Flußstrecke zutage treten. Oberhalb Stechowitz bildet eine besonders harte Gesteinspartie die Ursache der schon erwähnten St. Johannes-Stromschnellen.

Die Geschiebeführung kommt vom Standpunkte der Wasserkraftausnützung fast garnicht in Betracht.

Vom ganzen Niederschlagsgebiete entfallen 56% auf Acker, Wiesen- und Gartengründe, 32% auf Waldbestände, 7% auf Hutweiden und endlich 5% auf unproduktives Gelände.

bei km 129-05 .......................

Die Moldau von km 129-05 bis km 118-45 Der Hubenower Bach 1. bei km 118-45 .... Die Moldau von km 118-45 bis km 108-42

Der Musikbach r. bei km 108-42 ........

Die Moldau von km 108-42 bis km 108-30

Der Mastnikbach r. bei km 106-30.......

Die Moldau von km 106-30 bis km 100-00

Der Jalonskybach r. bei km 100-00 ......

Der Meredibach 1. bei km 100-00........

Die Moldau von km 100-00 bis 91 75

Der Treblowabach r. bei km 91-75.......

Die Moldau von km 91.75 bis km 84-05 ..

Der Kocababach 1. bei km 84-05 ........

Die Moldau von km 84-05 bis km 79-60 ..

W asserkraft Verhältnisse.

zum

zum

zum

0/

/00>

wobei 4 Stufen

In der besprochenen Flußstrecke sind bei voraussichtlich jährlich wiederkehrendem Niederwasser insgesamt 12.870-4 Bruttopferdekräfte vorhanden. Hievon sind 114-0 beziehungsweise 5‘3 durch bestehende Werke und durch Gefällsverluste verbraucht und es verbleiben somit noch 12.751-1 Bruttopferdekräfte verfügbar.

Für größere Wasserkraftanlagen kommen hauptsächlich die zwei Steilstufen zwischen km 88-66 und km 96-08 beziehungsweise km 122-66 und km 129-05 und unter diesen insbesondere letztere, das ist jene bei den St. Johannes-Stromschnellen, in Betracht.

HOF- UNO STAATSCRUCKCREl

12 3 4

CO

00

CO

12

13    14

15    16    17    18    19    20

Anteil an

V.

CP

-i

CD

jD

o

Sekundliche Abflußmenge in l für das

t-

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

in l

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II w

22

Anmerkung

Königliche Weinberge

Maseöin Dawle

Sazavva

Hradischtko

-    79-71-

-    81-34-

- 83-67-

79-60    194-8

81-70    196-8

82-00    197-7

8405    198-8

85-50    201-5

86-40    201-8

6810

6810

6810

6810

6750

6750

6750

15000

15000

14990

14990

14710

14710

14700

34300

34290

34290

34280

33780

33770

33770

* 2-0    15000 400-0

0-9 14995 179-9

1-1    14990 219-9

(Kocababach) **)

Hydrometrische Erhebungen wurden im Pegelprotile in Kamaik (km 135-00) und in Stechowitz (km 84-00) durchgeführt.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen beziffern sich mit 133 Prozent, beziehungsweise 183 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen in Kamaik und Stechowitz.

2-7

0-3

14710

14705

529-6

58-8

2426-9

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund des von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten generellen Projektes für die Regulierung, Kanalisierung und Wasserkraftausnützung der mittleren Moldau festgestellt.

Smichow

Stechowitz

Trepschin |

- 87-64-

- 88-08-

1-4

14700

87-00    203-2

87-60    203-3

88-66    204-7

89-22    206-1

274-4

6750

6750

6750

6750

14700

14700

14700

14700

33770

33770

33760

33760

0-1

1-4

1-4

14700

14700

14700

19-6

274-4

274-4

* Die Grenzen der Ortsgemeinden sind in den Katastral-mappen nicht enthalten.

** Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

Teletin

0-9

14695

176-3

89-88    2070

6750

14690

33760

01

14690

19-6

90-16    207-1

6750

14690

33760

6750

14690

33750

4-9

14690

959-7

- 91-80-    91-75    212-0

6750

14680

33730

(Treblowabach)

92-34    212-6

6750'

14680

33730

0-6

14680

117-4

2622-4

Prestawlk | Slap j

Rabin

- 93-50-    92-62    213-9

- 93-90-

93-70    215-7

- 96-92-    96-08    220'5

98-04    221-8

6750

6750

6750

6750

14680

14670

14660

14660

33730

33720

33710

33700

1-3

1-8

4-8

1-3

14680

14675

14665

14660

254-5

352-2

938-6

254-1

Hochwassermarken.

Lage in

km

83-84

Datum

Seehöhe in

4. September 1890

205-8

Beneschau

Euscli

Blażenitz

- 98-74-

- 99-70-

98-26    222-5

99-87    223-4

6750

6750

14660

14650

33700

33690

0-7

0-9

14660

14655

136-8

175-9

89-30

1890

212-3

Böhmen

Krenićna Ćim Jablona

- 99-92--101-62-

6750

14650

33690

0-8

14650

156-3

89-70

1890

213-8

Blazim

-102-64-

-103-10-

-103-83-

100-00    224-2

102-12    225-8

103-41

228-2

104-22    228-5

6750

6750

6750

6750

14630

14620

14620

14620

33640

33630

33620

33620

(Jablonsky und Meredybach)

2185-0

91-60

1888

216-2

1-6

2-4

0-3

14625

14620

14620

3120

467-8

58-5

93-34

100-55

5. September 1890

5. September 1890

223-7

231-5

Nahorb

6750

14610

33610

-106-11-

106-30    231-7

6690

14310

33090

3-2

14615

623-6

103-83

5. September 1890

234-9

(Mastnikbach)

Mittellhota

j Radiö

-108 00-

-108-43-

107-21

231-8

6690

6690

14310

14300

0-1

14310

19-1

33080

33070

2-5

14305

476-8

108-42    234-3

109-86    234-9

6680

6680

14270

14270

33010

(Musikbach) **)

0-6

14270

114-2

1408-9

33000

4-0

Podhaj

14265

760-8

113-50    238-9

6680

14260

32990

0-2

14255

38-0

-115-74-

114-17    239-1

6680

14250

32990

2-8

14250

532-0

Cholin

116-10    241-9

532-0

6680

14250

32980

0-3

14250

57-0

-116-60-

-117-85-

116-32

242-2

6680

14250

32980

0-3

14250

57-0

34-0

23-0

Celin

117-08

242-5

6680

14240

32980

Pribram

Selcan

-118-36-

118-45

119-21

244-1

2450

6680

6680

6680

14240

14220

14220

1-6

14240

303-8

32970

32930

32930

(Hubenower Bach)

0-9

14220

170-6

1043-4

Żupanowitz

1-6

14220

303-4

12000

246-6

6680

14220

32930

Zwirotitz

1-1

14220

208-6

121-66

247-7

6680

14220

32930

0-4

14215

75-8

121-82

248-1

75-8

6680

14210

CM

32920

0-7

14210

132-6

122-66

248-8

132-6

6680

14210

32920

1-6

14210

303-1

80-0

5-3

-123-62-

123-13

250-4

217-8

6680

14210

32920

0-1

14210

18-9

123-49

250-5

6680

14210

32910

1-8

14210

3410

Wermeritz

124-48

252-3

6680

14210

32910

0-3

14210

56-8

2083-3

Lüchow

12609-

125-12

127-47

252-6

259-9

6680

6680

14210

14200

32910

32900

7-3

1-5

14205

14200

1382-6

284-0

129-00

12905

261-4

6680

14200

32900

Zusammen

12870-4

1140

. 5-3 12751-1

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Tabelle II.

10

11

12

13

14

15    16

17 !    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunde

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

4000

0-000    242-2    8500

0-0

00

0-0

116-10 bis 116-32

Werkskanal 1. U.

0-010

242-2    8500

241-9    8500

0-120    241-9    8500

4000

4000

4000

0-3

0-0

Handschuh

fabrik

Erlaß der Statthalterei

Alfred Roth vom 15. Dezember 1903,    34-0

Zahl 251.127

16-0

0-0

0-0

0-000    248-1    ?

o-o

00

00

121-66 bis 121-82

248-1    ?

Werkskanal 1. U.

0-120

247-7

0-160    247-7    ?

0-4

o-o

Mühle *)

Josef und Marie Koci

Haimprotokoll vom 29. Oktober 1878, Zahl 10.923

*) Werk verfallen.

00

00

4000

0-000    250-4    4000

OJ

122-66 bis 123-13

Werkskanal 'r. U.

0-009

250-4    4000

248-9    4000

0-179    248-8    4000

4000

4000

4000

0-0

0-0

0-0

1-5

0-1

Säge

Gottlieb Dolejś und Söhne

Erlaß der Statthalterei vom 2. Juni 1909, Zahl 128.880

80-0

80-0

5-3

5-3

Zusammen . .    114-0

96-0

5-3

5-3

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Rudolf Jahn und k. k. Ingenieur Karl Samek.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

ver-

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen zeichnet. Das- absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in denWerks-gräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, derWerks-kanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

*

■

%

.

;; .    ¹ s

.

■»

■ y

.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Hubenowerbach

WA S S E R KRAFT-KATA STE R.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr.136u.137 aufgelegt im Jahre 1912.

Die Moldau von km 79 60 bis km 129 05.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Flußband.

Kocababach

Moldau

Meredybach

St. Johannes-Stromschnellpn

Stechowitz 6 Moldau

Dawle

Musikbach

Mastnikbach

Jablonskybach

Treblowabach

l/sek

Längenprofil.

Abflußmengen

15000

260 —

bei Niederwasser.

255 - -

Abflußmengen

s

CN

Wehr

UJ5

CN

_ Einfang

Hubenowerbach

Musikbach

Mastnikbach

Jablonskybach

Meredybach

Treblowabach

Kocababach

14800

14600

14400

CO co

2622-4

14200

14000

2600

Zeichenerklärung: größere 'Ortschaft,

© industrielles Kraftwerk.

2426-9

13800

13600

13400

..2500

_ _ 2400

C=>

CN

Einfang /_

13200

_ _ 2300

2143-9

LJngen

2185-0

13000

!Profi/

12800

..2200

CN

LO

CO

2064-4

2083-3

12600

Seehöhe in Metern

CN

NO

NO

Ol

220 . _

1723-4

2026-9,

12400

1930-9

1847-0

1794-1

12200

12000

11800

11600

1666-6

1662-7

11400

Abflußmengen in Sekundenlitern

_ _ 2100

..2000

..1900

_ .1800

..1700

1611-9

1618-2

1627-1

11200

215

1554-9

. _1600

11000

1497-9

1545-3

210

1461-9

10800

..1500

1408-9

10600

1389-8

10400

205

200

Werkskanal 4000 l/sek.

o3

bO

o>

1194-1

Werkskanal 8500 l/sek.

1149-9

1290-8

1097-5,

ktypnprofil

10200

10000

9800

9600

Brutto-Pferdekräfte

..1400

1300

1200

1100

195

1023-5

1038-7

9400

..1000

190

km 129    128    127

126    125

124    123    122    121    120 /    119

53-4-

-Q-

913-0

938-6

CO

115

114    113    112    111

4—-4

110    J09    108    107    106

105

104    103    102

100    99

98

PS

km (in der Natur bestehend)

120

798-8

97    96

i

94^    93    92

90

89

g-4-

>ss

"V“ oo

—Q- oo

g-4-

—y- cö

CO    CO

CO    NO

900

720-1

140

150

744-7

764-3

.. 800

160

682-1

.. 700

600 _ -

623-6

511-5

Brutto-Pferdekräfte

CO

284-0

303-1

435-7

Wasserkräfte.

/\ verfügbare, ,/\ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

.. 600

470-3

500

.. 400

-- 300

o

CN

195-9

-- 200

100--

85-3

119-3

| 38-0

0-i

19-6

Kilometrierung 129 Werkskanäle

Wasserwerke

128    127    126    125    124    123

Werkskanäle

122    121    120    119    118    117    116    115    114    113    112

Werkskanal

Säge d, Gottlieb Dolejś u. Söhne

Mühle (verfallen) d. Jos. u. Marie Koci

Handschuhfabrik d. Alfred Roth

104    103    102    101

Die Kilometrierung wurde gemäß den Normen des k. k. hydrographischen Zentralbureaus von der Moldaumündung nach aufwärts durchgeführt, wonach der Maltschmündung in Bud-weis der km 246-00 und der Brzinabachmündung der km 129-05 zukommt. Dem gegenüber beginnt die in der Natur bestehende Kilometrierung bei der Maltschmündung mit km 0-00

111

110    109    108    107    106    105

100    99

98

97    96    95

94    93    92

91

90

4“-4-4-4-4-4-4-4-4nnTTTn4

89    88    87    86    85

84    83    82

81

80

und erstreckt sich flußabwärts, so daß die Brzinabachmündung in der Matur den km 116-95 besitzt.

*

v

>

V

.

sr.

.

-i"

,

-i

i

r.

■

i

■r

• ■

i

u

■

.

7

1

r-

-

\

;

. «

/

*v

.

>

*.

■rv-

r

i

i

.

i-

■

%

i

i

\

- »

i

IIP

Hydrographisches Zentralbureau im k, k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 138, aufgelegt im Jahre 1912.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Die Moldau

von km 64*49 bis km 79*60.

Situationsskizze.

»°!H

‘\ Mafsstüb. * \

Das Gesamtgefälle dieser 15*11 km langen Flußstrecke beträgt 6*8 m, was einem Durchschnittsgefälle von nur 0*5 °/oo entspricht. Das Flußbett ist durchwegs reguliert, zur geschlossenen Abfuhr größerer Hochwässer jedoch nicht befähigt. Der Floß- und Schiffahrtsbetrieb ist ein sehr reger.

In nebenstehender Situationsskizze konnte zufolge Raummangel das Einzugsgebiet der Moldau zwischen der Sazawa und der Beraunmündung dargestellt werden, doch ist bei der Berechnung der Wasser-sowie in der nachstehenden Beschreibung der Wassersscheide

nur

r\

c*-'

_/

V__

5/

<&

CO

er

<&

fe.

dl*

03

Wan

2i

l]

®:

II

<* 1lawie

“7

i m%

mengen

das Einzugsgebiet der Sazawa mitberücksichtigt. Die sonach in Betracht kommende Wasserscheide verläuft vom linken Moldauufer bei der Sazawamündung aus vorerst südwestlich über die Babka (397 m) und den Rücken des Desinawaldes zum Pies (490 m), erreicht sodann nach Westen gerichtet die Kammlinie des Hrebeny bei dem in der Spezialkarte mit der Kote 565 m bezeichneten Punkte, von dem aus sie in vorwiegend nordöstlicher Richtung über die Skałka (549 m), die Kopanina (409 m) und den Spimberg (360 m) zum St. Galliberg (267 m) nächst Königsaal führt und dann zur Mündung der Beraun herabfällt. Vom gegenüberliegenden rechten Moldauufer aus zieht die Umrahmungslinie anfangs südöstlich bis zum Orte Aujezdetz (455 m), wendet sich dort nordöstlich über den Radimowitz (504 m) der Wizlowka (433 m), und anschließend rein östlich über Swrabow (421 m) der in der Spezialkarte mit der Kote 402 bezeichneten Spitze beim Orte Bulanka zu, um sodann in südöstlichem Verlaufe über die Höhen U smrku (433 m), Bukovy vrch (546 m) und Henslicka (690 m) zum Sindelny vrch (802 m) zu gelangen. Von dort aus streicht die Gebietsumrahmung bis zum Orte Weselitschko im allgemeinen südlich, hierauf ein kurzes Stück bis zum Babinles (594 m) westlich und wendet sich sodann in südlicher Richtung zum Kopecek (625 m), um dort über den Stummerkogel (582 m) zum Strażnik (712 m) nord-

T.'x

t.-

•s

von

westlich und endlich in südwestlicher Richtung zum U Beli (707 m) zu führen. In der Strecke zwischen dem Sindelny vrch und dem letztgenannten Berge bildet die beschriebene Linie die Wasserscheide gegen das Marchgebiet und liegt wechselnd auf böhmischem und mährischem Boden. Der weitere Verlauf vom U Beli über den Patkov (701 m) bis zum Galgenberg (658 m) und von diesem über die Rysovka (532 m) bis zur Sazawamündung deckt sie sich mit dem korrespondierenden Teile der in den Katasterblättern Nr. 132 und 133, beziehungsweise 136 und 137 bereits beschriebenen Grenzlinie.

Das gesamte Einzugsgebiet der Moldau bis exklusive der Beraun beziffert sich mit 17.839*6 km² und zerfällt in die folgenden Teilgebiete:

CO •

Beschreibung des Gebietes.

Die Moldau von den Quellen bis zur Sazawamündung

bei km 79*60...............................

Die Sazawa r. bei km 79*60 .....................

Die Moldau von km 79*60 bis km 78*70...........

Der Zahoranbach r. bei km 78*70 ................

Die Moldau von km 78*70 bis km 76*45...........

Der Bojanowitzerbach 1. bei km 76*45.............

Die Moldau von km 76*45 bis km 64*49.........

Von der Sazawamündung bis Wran bewegt sich die Moldau in Grauwackenschiefern, denen weiter abwärts bis nahe der Beraunmündung ähnliche untersilurischen Alters folgen.

Die Geschiebeführung ist eine unbedeutende und kommt bei Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse kaum in Betracht.

In bodenkultureller Beziehung entfallen 58 % des gesamten Einzugsgebietes auf Äcker, Wiesen und Gärten, 30 % auf Wälder, 7 % auf Hutweiden und 5 % auf unproduktiven Boden.

13.320*8 km²

4.351*1 „ 1*8 „ 511 „ 3*6 „ 57*9 „ 53*4 „

Das vorliegende Katasterblatt behandelt die zwischen der Sazawa-und der Beraunmündung liegende Moldaustrecke, welche an den im Katasterblatte Nr. 136/137 besprochenen Flußabschnitt unterhalb anschließt. Von der Sazawamündung an bildet die Moldau einen langgezogenen, nördlich gerichteten S-Bogen, der sich bis nach Wran erstreckt, von wo aus der Flußlauf weiterhin eine nahezu rein nördliche Lage hat. Gleichwie in den schon in den Katasterblättern Nr. 134 bis 137 besprochenen Flußabschnitten durchzieht die Moldau auch in dieser Strecke ein enges kanonartiges Tal, das sich erst bei Königsaal erweitert.

W asserkraftverhältnisse.

Insgesamt betragen die vorhandenen Wasserkräfte bei voraussichtlich jährlich wiederkehrendem Niederwasser 1730*7 Brutto-Pferde-kräfte, wovon auf durch Werke ausgenützte und durch Gefällsverluste verbrauchte 72*8, beziehungsweise 5*6 entfallen, so daß noch 1652*3 Brutto-Pferdekräfte verfügbar sind.

Anteil an

CL

a

-t

CP

1)

'fj

CO

U>

o

n>

10

11

12 |    13 |    14    15    16    17    18    19 | 20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

•"J

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

wasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in /

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Lahowitz

Modran

64-49

188-0    8400

19120

40550

-65-05—

-66-58—

1-2    19115 305-8

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte mit Hilfe der hydrometrischen Erhebungen, welche an der Moldau bei Stechowitz (km 84-00), Dawle (fern 79-60) und Wran (km 71-00) sowie an der Sazawa bei Poric (km 30-00) und ihrer Mündung durchgeführt worden sind.    .

Smichow

Königsaal

buoox

67-00

189-2    8400

19110

40530

535-1

67-16

0-6    19110 152-9

Die acht- und sechsmonatigen Wassermengen sind mit 145 °/₀, beziehungsweise 180 <•/„ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen Stechowitz, Poric und Dawle.

- 67-42— -67.58—

68-75

189-8    8400

19110

40520

Die Höhenverhältnisse wurden auf Grund des von der Prager Expositur der k. k. Direktion für den Bau der Wasserstraßen ausgearbeiteten generellen Projektes für die Regulierung, Kanalisierung und Wasserkraftausnützung der mittleren Moldau festgestellt.

Königliche Weinberge

Lhota

0-3    19105    76-4

*) Die Grenzen der Ortsgemeinden sind in den Katastral-mappen nicht enthalten.

f) Wassermengen durch Teichwirtschaften beeinflußt.

Zabehlitz

-70-44—

70-85

190-1    8400

19100

40510

Zwol

0-0    19100    0-0

-71-06— 71-05

190-1    8400

19100

40510

-71-33—

0-6    19095    152-8

72-8

5-6

278-0

72-07

190-7    8400

19090

40500

0-8    19090 203-6

Böhmen

Smichow

Jilowischt

Skochowitz

72-60

191-5    8400

19090

40500

0-1    19090    25-5

73-19

191-6    8400

19090

40490

254-6

-74-38-

0-9 19090 229-1

Trnowa

74-00

192-5    8400

19090

40490

-75-48—

-75-68—

1-3 19085 330-8

-76-05—

8400

19080

40470

Königliche Weinberge

Brezowa

76-45

193-8

(Bojanowitzer Mühlbach f)

-76-67—

8390

19040

40380

Smichow

Dawle

Wolleschko

0-8

19040

203-1

584-6

Hochwassermarken.

Lage in km

Datum

Seehöhe inm

8390

19040

40380

65-75

1890

195-7

-76-82—

67-30

1890

78-70

196-0

194-6

(Zahoranbach)

Königl. Weinberge |

Wolleschko

-78-25—

71-60

74-88

8380

19000

40300

75-80

79-22

0-2

19000

50-7

4. März 1890

4. September 1890

4. September 1890

28. März 1845

199-0

200-0

200-7

203-0

-78-72— 79-60

194-8    8380

19000

40300

Zusammen

1730-7

72-8

5-6

1652-3

10

11

12

13 |    14    '    15 |    16

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und ,

T    km

Lage

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in / für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

191-5 4200    4200

0-0

00

0-0

191-5 4200    4200

70-85 bis 72-60

0-900

Prager Papier-1-3 Papierfabrik fabriks-Aktien-gesellschaft

72-8

72-8

Werkskanal r. U.

190-2 4200    4200

0-1

5-6

5-6

1-700

190-1 4200    4200

Zusammen

72-8

72-8

5-6

5-6

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Rudolf Jahn und k. k. Ingenieur Karl Samek.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Die Moldau von km 64 49 bis km 79'60.

^mtzer Müh

foach

Dawle

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Elbe. Flußgebiet II. Ordnung: Moldau.

Moldau

Moldau

Ó Königsaal

Z7

fe

m 195

Längenprofil.

194

Wran

Zeichenerklärung: ^»größere Ortschaft,

@ industrielles Kraftwerk.

Abflußmengen

Abflußmengen

bei Niederwasser.

_ 192001 sek

193 _ _

Zahoranbach

192..

ßojanowitzer Mühlbach Beraun

_ .19000

. .18800

.18600

..18400

..18200

...18000

..17800

191 ..

fcuo

.£

..17600    700

LLJ

Seehöhe in Metern

Sazawa

Werkskanal

611-0

189 ..

584-5

Abflußmengen in Sekundenlitern

-.17400

..17200

. .17000

..16800

..650

. .16600 . .600

..16400

. .16200

..550

535-1 - -16000

. .15800

. .15600 . .500

..15400

458-2

. .15200

..450

186 ..

Die Kilometrierung wurde nach den Normen des k. k. hydrographischen Zentralbureaus von der Moldaumündung nach aufwärts durchgeführt, wonach der Maltschmündung in Budweis der km 246-00 und der Sazawamündung der km 79-60 zukommt. Dem gegenüber beginnt die in der Natur bestehende Kilometrierung bei der Maltschmündung mit km 0-00 und erstreckt sich flußabwärts, so daß die Sazawamündung den km 166-40 besitzt.

. .15000

. .14800

-.14600 . .400

..14400

.14200

185 i

km 79

78

<>

77

Kilometrierung (in der Natur bestehend)

tf

170

75

74

73

<>

72

<>

71

70

69

<>

68

67

<Jh-h-+-K

14000

66

65

..350

300 T PS

180

300

250 - -

253-8

254-6

s

CN

229-1

229-3

<g

cn"“

g

CSI

Brutto-Pferdekräfte

Brutto-Pferdekräfte

50--

50-7

/ Wasserkräfte.

verfügbare, /\ verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

44-8

78-4

76-4

iS

0-L

Kilometrierung 79 Werkskanäle

78

77

76

75

74

73

72

71

70

<>

<>

69

68

67

(jH-n 11 111 iej>

66

65

Werkskanal 4200, l/sek.

Wasserwerke

Papierfabrik d. Prager Papierfabrik-Aktiengesellschaft

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Hydrographisches Zentralbureau im k, k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr. 139, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Unrecht-Traisen

von km 0⁻00 bis km 19*51.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Traisen. Flußgebiet III. Ordnung: Unrecht-Traisen.

Situationsskizze.

1000m soo 0

Mafsstab.

2    3    4    5

6    7    8    5 iskm

■)-1-1

<*>

e-

u>

CB

=»

.....

s ■^Urtiürnlhalqrab^

......

;;.v.......

......

J

, W⁻

CZJ

Hohenberg \

\__A

r\

........’

StJegyiU|

r~

£E.

Ke

...........

GO

%

Strecke von ihrer Mündung in die Traisen, km O-OO, bis zur Einmündung des Keerbaches bei km 19-51 behandelt. Bei einem Gesamthöhenunterschiede von 185-3 m weist sie ein fast gleichmäßiges Gefälle von rund 10%o auf.

Die Wasserscheide der Unrecht-Traisen verläuft, von der Traisenbergspitze (1222 m) ausgehend, vorerst über den gleichnamigen Höhenrücken, als dessen wichtigste Punkte die Rabenmauer (1236 m) und der Sonnkogel (1187 m) zu nennen wären, in vorwiegend östlicher Richtung und wendet sich anschließend gegen Nordosten bis zur Paulmauer (1255 m), von wo an sie dann über die Grabenalpe (1234 m), den Höhenberg (1373 m), den Föhrenstein (906 m)und den Hochkogel (916 m) bis zur Einmündung der Unrecht-Traisen in die Traisen eine stets nördliche Richtung beibehält. Am rechten Ufer führt die Gebietsgrenze anfänglich nordöstlich zur Vorderalpe (1246 m), dann südlich über die Klosteralpe (1343 m) bis zum Rothenstein (1116 m) und weiter östlich bis zur Reis- oder Hochalpe (1398 m), von welcher aus sie mit mehrfachen Abschwenkungen in vorwiegend südlicher Richtung über die Brennalpe (1141 m), den Käsbaumberg (808 m), den Kienstein (951 m), den Heger (1172 m), den Hochkogel (854 m), den Fettenhengst (954 m), sowie den Haselstein (1087 m) über den Gais-bergrücken zum Preineckkogel (1448 m) gelangt. Dort biegt sie nach Westen ab, überschreitet die Gippelmauer (1609 m), den Gippel-berg (1667 m) sowie die Mauer (1404 m), die Hofalpe (1542 m), den Schwarzkogel (1383 m), den Roßkopf (1672 m) und den Großen Göller (1761 m) und kehrt schließlich in nordwestlicher Richtung über den Hochgesänger (1442 m) und den Trariegl (1190 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Traisenberge, zurück.

Uber die Unterteilung des Einzugsgebietes der Unrecht-Traisen gibt die nachstehende tabellarische Zusammenstellung Aufschluß:

Die Unrecht-Traisen vom Ursprünge bis zur Vereinigung mit

dem Keerbache km 19-51.................

Die Unrecht-Traisen von km 19-51 bis km 17-77 .

Der Weißenbach r. bei km 17-77...............

Die Unrecht-Traisen von km 17-77 bis km 8-28 .

Der Andersbach r. bei km 8-28... . .•............

Die Unrecht-Traisen von km 8-28 bis km 6'81...

Der Weickgraben 1. bei km 6-81...............

Die Unrecht-Traisen von km 6-81 bis km 5⁻71 ....

Der Dürnthalgraben r. bei km 5-71..............

Die Unrecht-Traisen von km 571 bis zur Mündung

51-8 km²

2-5 „

•9 „

HO    CD

Kmüwf^ES. /

/---

Beschreibung des Gebietes.

Die Unrecht-Traisen, deren Quellflüsse am Ostabhange des Traisen- und Ulreichsberges, beide den Ausläufern des Schneeberggebietes angehörig, entspringen, durchfließt zunächst in östlicher Richtung ein enges, von reich bewaldeten Höhenzügen gebildetes Tal, das von der Einmündung des Keerbaches bei St. Ägyd an sich erweitert; es wendet sich gleichzeitig mehr gegen Norden und behält diese Richtung im wesentlichen bis zu der Vereinigung der Unrecht-mit derTürnitzer-Traisen bei. Von km. 15-00 bis km 11-5 wird das Tal durch das nahe Herantreten der Wände des Brunstriegel einerseits und der des Toreckerkogels andererseits stark verengt und der Fluß durch ein schmales Defilee gezwängt.

Die weite Verbreitung der Stahlindustrie an dem kraftliefernden Gewässer hat eine dichte Bevölkerung im ganzen Tale zur Folge, so daß sich vornehmlich im mittleren Teile desselben viele Ortschaften ausgebreitet haben.

In dem vorliegenden Katasterblatte ist die Unrecht-Traisen in der für eine rationelle Ausnützung der Wasserkraft in Betracht kommenden

Gesamteinzugsgebiet.. 156-2 km²

Das Gebiet der Unrecht-Traisen ist zur Gänze aus Sedimentgesteinen der nördlichen Kalkalpenzone zusammengesetzt. Im obersten Einzugsgebiete sind es Hauptdolomite und Dachsteinkalke, welche die Quellregion bis unterhalb Hohenberg zusammensetzen. Bei der Eisenbahnhaltestelle Inner-Fahrafeldwird der Zug derWerfener Schiefer von der Traisen abgeschnitten, welchem die Muschelkalke der Reis-und Klosteralpe aufgesetzt sind. Letztere begleiten den Fluß in Gestalt von Felswänden talabwärts. Innerhalb dieser Kalkgruppe sind ins-besonders die dunklen Gyroporellenkalke anzuführen, die stellenweise einen blendend weißen Marmor enthalten. Das Fallen der Schichten ist regelmäßig nach Süden, Südost oder Südwest, also gebirgseinwärts.

Belangend die Geschiebeabfuhr ist zu bemerken, daß in der ganzen Strecke der Unrecht-Traisen verhältnismäßig wenig Geschiebe und dieses auch nur von geringer Größe zur Ablagerung gelangt.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Gesamteinzugsgebiete zirka 4% aufÄcker und Gärten, zirka 12% aufWiesen und Alpen, zirka 83% auf Wälder und zirka nur 1% auf unproduktiven Boden.

W asserkraf tverhältnisse.

Bei dem jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind insgesamt 4313-4 Brutto-Pferdekräfte vorhanden, von denen 1612-8 teils durch größere, teils aber auch durch kleinere und mehr oder weniger primitive Wasserwerke ausgenützt und 238 4 durch Gefällsverluste verbraucht werden. Es stehen daher zu einer weiteren Ausnützung noch 2462⁻2 Brutto-Pferdekräfte zur Verfügung.

Anteil an der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10 11

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

0-00    399-0

12    13    14    15    16    17

Sekundliche Abflußmenge in l für das

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in l

18

19

20 21

22

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

2400    2760

3200

Türnitz

Außer Fahrafeld

0-1

2760

3-7

3-7

0-03    399-1

2400    2760

3200

4-8

2730

174-7

‘0-72

403-9

405-5

0-87    405-6

407-2

2340    2700

2340    2700

2320    2680

2310    2670

3150

3150

3140

3130

219-6

10-8

1-9

1-6

0-1

1-6

2700

2690

2675

57-6

3-6

3-6

57-1

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der durchgeführten hydrometrischen Erhebungen in den Meßprofilen Freiland (km 0-01), Hohenberg (km 9-0), bei der Weißenbachmündung (km 17-77) und in St. Ägyd (km 19-51).

Das acht- und sechsmonatige Betriebswasser beträgt 117 °/₀, beziehungsweise 135 °/„ des zehnmonatigen Betriebswassers.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstation Lilienfeld an der Traisen heran-

Das Gefälle wurde durch ein geometrisches Nivellement

gezogen.

156-6

7-1

0-2

erhoben.

Hohen

berg

1-62—

1-11

3-0

2670

106-8

Tür

nitz

Außer Inner Fahra- Fahra-

feld

feld

Inner Fahrafeld

410-2

2310    2670

3130

13-0

2605

451-5

451-5

1-72—

1-79—

423-2

2190    2540

2980

3-06

425-3

2190    2540

2980

2-1

1-5

2540

2535

71-1

71-1

50-7

50-7

3-37    426-8

2180    2530

2960

4-7

2505

157-0

431-5

2130    2480

2900

26-1

27-0

137-0

4-04

432-5

2130    2480

2900

1-0

4-8

2480

2450

33-1

156-8

156-8

4-71    437-3

2080    2420

2830

2-2

2415

70-8

439-5

2070    2410

2810

34-7

17-4

73-3

5-08

441-2

2070    2410

2030    2370

1-7

2410

54-6

2810

2760

3-8

2390

121-1

121-1

5-71    445-0

1880 2200

2570

451-0

1860 2180

2550

6-37

452-7

1860 2180

2550

6-66    454-3

1850    2170

2540

(Dürnthalgraben)

6-0

1-7

1-6

2-1

2190

2180

2175

2165

175-2

49-4

46-4

60-6

22-4

49-4

152-8

46-4

1850    2160

2530

6-81    456-4

(Weickgraben)

1750    2050

2400

250-7

13-4

6-2

50

2025

135-0

Niederösterreich

Lilienfeld

Hohenberg

8-05

461-4

1700    2000

2350

7-47

464-2

1700    2000

2350

2-8

0-1

7-63    464-3

1690    1990

2340

1-7

466-0

1680    1970

2320

8-03

467-6

1680    1970

1670    1960

1-6

2320

2310

1-7

8-28    469-3

1540    1810

2130

2000

1995

1980

1970

1965

74-7

2-7

2-7

44-9

76-2

10-5

0-2

42-0

44-5

44-5

(Andersbach)

3-2

1795

76-6

76-6

8-76    472-5

1510    1780

2100

7-9

1745

183-8

480-4

1450    1710

2030

181-4

36-3

4-9

und

9-76

1-7

1710

38-8

8a

482-1

1450    1710

2030

0-1

1710

2-3

2-3

9-79    482-2

1450    1710

2030    *

2-5

1695

56-5

484-7

1420    1680

2000

24-5

24-5

54-5

10-28

2-1

1680

47-0

Hohenberg

486-8

1420    1680

2000

0-7

1670

15-6

15-6

10-58    487-5

1400    1660

1980

7-5

1620

162-0

495-0

1320    1580

1900

189-6

8-4

4-0

10

11-65

1-9

1580

40-0

496-9

1320    1580

1900

1-3

1575

27-3

27-3

498-2

1310    1570

1890

11-94

1-8

1570

37-7

37-7

500-0

1310    1570

1890

8-8

1535

180-1

180-1

12-85    508-8

1240    1500

1820

0-3

1500

6-0

509-1

1240    1500

1820

21-6

1-6

34-8

12-88

2-6

1500

52-0

511-7

1240    1500

1820

10-1

1470

198-0

1980

521-8

1190    1440

1750

13-84

0-6

1440

11-5

11-5

522-4

1190    1440

1750

St. Ägyd

Amt

Mitter

bach

—1419—

14-28    526-8

1160    1410

1720

4-4

3-9

1425

1410

83-6

83-6

73-3

73-3

Hohen-

berg

Hohen

berg

—14-35—

14-36    530-7

1160    1410

1720

4-5

1395

83-7

83-7

535-2

1130    1380

1680

15-00

1-3

1380

23-9

23-9

-14-53—

536-5

1130    1380

1680

Anteil der Gewässerstrecke

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

10

11

12    13

14    15    16    17 I 18    19

Sekundliche Abflußmenge in l für das

20 21

22

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag 3645-3 1203-4

206-4

2235-5

15-00    536-5    1130

1380

1680

3-1

1355    560

560

Amt Mitterbach

15-47    539-6    1080

541-5    1060

1330

1310

1620

1600

1-9

1320    33-4

25-3

8-0

10-6

Po

15-76

542-1

1060

1310

1600

0-6

4-1

1310    10-5

1295    70-8

70-8

16-30    546-2

1040

1280

1570

0-4

1280 6-8

546-6

1040

1280

1570

17-7

1-8

16-3

16-37

1-7

1280    29-0

-16-56-

548-3

1040

1280

1570

2-3

1270    38-9

38-9

16-73

550-6

1030

1260

1550

7-9

1230 129-6

558-5

990

1200

1480

168-0

9-6

3-2

17-48

3-2

1200    51-2

561-7

990

1200

1480

0-1

1200 1-6

1-6

17-60

561-8

990

1200

1480

0-0

1195    0-0

561-8

980

1190

1470

47-6

1-6

0-0

17-64

3-1

1190    49-2

564-9

980

1190

1470

Niederösterreich

Lilienfeld

St. Aegyd

Amt Weißenbach

0-6

1185    9-5

970

1180

1460

9-5

17-77

17-99

18-34

18-55

18-67

18-93

565-5

565-7

569-0

570-4

572-2

572-4

574-5

576-7

750

910

1120

710

660

630

630

620

570

570

870

810

780

780

760

710

710

1080

1000

950

950

930

870

870

(Weißenbach)

0-2

3-3

1-4

1-8

0-2

2-1

2-2

0-5

890

840

795

780

770

735

710

695

2-4

2-4

37-0

14-8

18-7

2-1

20-6

20-8

4-6

62-4

5-2

2-9

2-1

53-6

4-1

8-0

-19-07-

19-10

577-2

550

680

830

—1910—

0-4

675

3-6

577-6

540

670

820

19-18

1-8

670

16-1

579-4

540

670

820

00

665

0-0

00

19-20

579-4

540

660

810

01

655

0-9

579-5

540

650

800

19-24

0-4

650

3-5

579-9

540

650

800

14-5

0-9

0-2

0-8

645

6-9

St. Aegyd

19-34

19-37

19-48

19-51

580-7

581-2

581-3

582-1

583-9

584-3

530

530

520

500

500

500

640

790

0-5

640

4-3

640

630

610

610

610

790

780

760

760

760

0-1

0-8

1-8

0-4

635

620

610

610

Zusammen

0-8

0-8

6-6

14-6

3-3

20-3

0-8

0-1

3-3

4313-4 1612-8

238-4 2462-2

10

11

12

13    14

15 I 16

17

18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

*>

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

ro

km 3-37 bis km 4-04 km 0-87 bis km 1-11 I km 0-03 bis km 0-72

Werkskanal r. U.

Werkskanal r. U.

Mühl- und Sägekanal 1. U.

0-000    405-5    2700

405-3    2700

2340

2340

0-2

bo

q>

0-420

6-1

Holzschleiferei

399-2    2700

2340

01

"V

Alexander

Diamantidi

Z. 1668/9 B ex 1905 Z. 198/18 B ex 1910

219-6

190-3

PC

d>

ro

*) Alle angegebenen Konzessions-Erkenntnisse sind von der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld gefällt.

0-682    399-1    2700

0-000    410-2    2670

0-056

2340

2310

0-0

410-2    2670    2310

405-8    2670    2310

0-188    405-6    2670    2310

0-000    432-5    700    700

431-2    700    700

4-4 Holzschleiferei

Alexander

Diamantidi

Z. 16979 ex 1901

156-6

135-5

0-2

1-3

cb

12-1 12-1

0-335

2-8

428-4    700    700

Mühle und Säge (Kandelhofer-Mühle)

Leopold

Dörfler

Verhandlungsprotokoll Z. 5815 ex 1880

26-1

26-1

1-6

14-9    14-9

0-590    426-8    700    700

km 4-71 bis km 5-08

Mühl- und Sägekanal r. U.

0-000    441-2    1000    1000

441-0    1000    1000

0-2

2-7    2-7

0-150

2-6

438-4    1000    1000

Mühle u. Säge (Mautmühle)

Emma vorm. Karl Infanger

Z. 4381 ex 1899

34-7

34-7

1-1

14-7    14-7

0-340    437-3    1000    1000

km 5-71 bis km 6'37

Mühl- und Sägekanal r. U.

0-000    452-7    700    700

0-382

451-1

700    700

448-7    700    700

0-687    445-0    700    700

1-6

14-9    14-9

2-4 Mühle u. Säge

vorm. F. Zöchling jetzt

Johann Wagner

Z. 8041 ex 1892 und Z. 422/8 B ex 1909

22-4

22-4

3-7

34-5    34-5

CD

km 6-66 bis km 7-47

Werkskanal r. U.

0-000    464-2    2000    1700

464-1    2000    1700

0-150

454-7    2000    1700

0-780    454-3    2000    1700

01

9-4

0-4

Untere Maschinen-Feiien-Fabrik

St. Ägyder Eisen- u. Stahl-Industrie-Gesellschaft

Z. 8041 ex 1892 Z. 422/8 B ex 1909

**)

250-7

213-1

2-7    2-3

10-7    9-1

**) Schlußverhandlungsakte noch laufend.

km 7-63 bis km 8-03

Werkskanal r. U.

0-000    467-6    1970    1680

467-3    1970    1680

0-3

7-9    6-7

0-320

2-9

Obere Maschinen-Feilen-Fabrik

464-4    1970    1680

St. Ägyder Eisen- u. Stahl-Industrie-Gesellschaft

Z. 10161 ex 1902 Z. 16161 ex 1902

76-2

65-0

0-1

2-6 . 2-2

0-413    464-3    1970    1680

0-000    482-1    1700    1450

01

2-3

1-9

482-0    1700    1450

0160

2-1

Mitterhammer

479-9    1700    1450

St. Ägyder Eisen u. Stahl-Industrie-Gesellschaft

V erhandlungsprotokoll Z. 5689 ex 1880

47-6

40-6

0-3

6-8

5-8

1700    1450

0-357    479-6

Abzweigung des Kanales Post Nr. 8 a

1500

1300

0-1

00

von km 8-76 bis km 9-76

2-0

1-7

479-5    1500

1300

0-372

2-1

Werkskanal

in

Hohenberg 1. U.

477-4    1500

0-383    477-3

477-2

1500

1700

1700

1300

1300

1450

1450

Großhammer u. Klauenstampfe

St. Ägyder Eisen- u. Stahl-Industrie-Gesellschaft

Verhandlungsprotokoll Z. 5689 ex 1880

42-0

36-4

0-1

0-1

2-0

1-7

Einmündung des Kanales Post Nr. 8 a

2-3

1-9

0-471

0-4

Malzmühle ***)

476-8

1700

1450

Wieselburger

Aktien-Brauerei

Verhandlungsprotokoll Z. 5689 ex 1880

9-1

7-7

0-2

4-5

3-9

***) Als solche nicht mehr in Verwendung

476-6    1700

1450

0-712

3-4

Sägewerk

473-2    1700    1450

Karl

Wittgenstein

Verhandlungsprotokoll Z. 17139 ex 1901

77-1

65-7

0-7

15-9

13-5

0-860    472-5    1700    1450

10

11

12

13    14    15 I 16    17    18

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abfluß-mengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

wasserrechtliche

Urkunden

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag . .

962-1

837-5

171-4

160-0

00

von km 0-357 bis km 0-383 des Werkskanales Post Nr. 8

Werkskanal abgeleitet aus dem Werkskanal

0-000

479-6

479-6

in

0-002

200    150

200    150

0-0

00

0-0

2-1

Lohstampfe

Josef Maurer

Verhandlungsprotokoll, Z. 5689 ex 1880

5-6

4-2

Hohenberg (Post Nr. 8)

477-5

200    150

1. U.

0-2

Rücklauf direkt in die Unrecht-Traisen

0-5

0-4

0-040

477-3

200    150

CO

CO

km 16-30 bis km 16-37 km 15-47 bis km 15-76 km 12-85 bis km 12-88 km 10-58 bis km 11 -65 km 9-79 bis km 10-28

0-000

486-8

800 800

0-3

3-2

3-2

Mühl- und Sägekanal 0-081 r. U.

Werkskanal 1. U.

0-415

0-000

0-556

0-846

o-ooo

Mühl- und Sägekanal 0-014 1. U.

Sägekanal 1. U.

0-030

0-000

0-110

0-173

o-ooo

Mühl- und Sägekanal 0-023 1. U.

0-060

0-000

0-065

486-5

484-2

482-2

496-9

496-8

487-8

487-5

511-7

511-7

509-0

508-8

542-1

541-9

540-0

539-6

548-3

548-2

546-3

546-2

561-7

561-6

800 800

800 800

800 800

1580    1320

1580    1320

1580    1320

1580    1320

600 600

600 600

600 600

600 600

1000 1000

1000 1000

1000 1000

1000 1000

700    700

700    700

700    700

700    700

1200    990

1200    990

2-3 Mühle und Säge

Graf Hoyos-Sprinzenstein

Verhandlungsprotokoll, Z. 5688 ex 1880

24-5

24-5

2-0

0-1

9-0 Elektrizitätswerk

Gemeinde

Hohenberg

Z. 1896/1 B ex 1908 Z. 52/12 B ex 1909

189-6

158-4

21-3

21-3

2-1

1-8

0-3

6\3

5-3

o-o

2-7

0-2

0-2

1-9

0-4

0-1

1-9

0-1

01

2-1

Mühle und Säge (Ramimühle)

Simon

Schrittwieser

Z. 10082 ex 1888

21-6

21-6

Säge und Lohstampfe

Säge und Hausmühle

Drahtzug

August Magritzer

Z. 3094 ex 1874

25-3

25-3

Alois Heindl

Z. 6205 ex 1819

17-7

17-7

o-o

00

1-6

1-6

2-7

5-3

0-9

0-9

1-6

Ul

OJ

er.

cc

OJ

St. Agyder Eisen-und Stahl-Industrie-geseilschaft

Z. 14556 ex 1891 Z. 15148 ex 1904 Z. 2048 ex 1905

33-6

27-7

fern 16-73 bis km 17-48

559-5

1200    990

0-1

1-6

Werkskanal 1. U.

0-315

0-730

0-836

559-4

555-2

555-1

550-9

550-6

1200    990

1200    990

1200    990

1200    990

1200    990

4-2

0-1

4-2

0-3

Werkstätte und Drahtzug

Drahtwäscherei und Härterei

St. Ägyder Eisen-und Stahl-Industrie-geselischaft

St. Ägyder Eisen-und Stahl-Industrie-gesellschaft

Z. 14556 ex 1891 Z. 15148 ex 1904 Z. 2048 ex 1905

Z. 14556 ex 1891 Z. 15148 ex 1904 Z. 2048 ex 1905

67-2

67-2

55-4

55-4

1-6

4-8

cp

*£■

km 17-99 bis km 18-55 1 km 17-60 bis km 17-64

Werkskanal 1. U.

Werkskanal 1. U.

0-000    564-9 1190

564-8    1190

980

980

0-1

1-6

OJ

0-030

3-0

Drahtspinnerei und Verzinkerei

561-8 1190

980

0-0

St. Ägyder Eisen-und Stahl-Industrie-gesellschaft

Z. 14556 ex 1891 Z. 15148 ex 1904 Z. 2048 ex 1905

47-6

39-2

00

0-035    561-8    1190

0-000    572-2    780

0-210

980

630

0-1

1-0

572-1

566-1

780

630

6-0

Elektrizitätswerk

Gemeinde St. Ägyd

780

630

0-4

Kollaudierungs-Erkenntnis vom 14. Mai 1912, Z. 399/15 B

62-4

50-4

4-2

3-4

0-608    565-7    780

630

Bei Traisen km 18-34 zweigt ein Kanal zur Füllung derSt.Ägyder Schwimm-Anstalt ab. Das Badeabwasser fließt in den Werkskanal Post Nr. 16 bei km 0-570. Zur Zeit des N.W. Bad nicht in Benützung. Z. 1854/1B ex 1906.

10

11

12

13

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 1524-4 1317-3

232-6

216-8

17

km 18-67 bis km 18-93

Mühl- und Sägekanal

1. U.

0000    576-7    600

576-6    600

0150

572-5    600

0-257    572-4    600

0-000    579-4    670

579-4    670

470

470

470

470

540

540

01

4-1

01

00

0-8

0-6

Mühle und Sägewerk

August Magritzer vorm.

Karl Infanger

Z. 14556 ex 1891

32-8    25-7

0-6

er

00

0 030

1-9

18

km 19-10 bis km 19-18

Werkskanal r. U.

577-5    670

0-080    577-5

0174

540

00

Unteres

Hammerwerk

Gußstahlfabrik

Johann

Bernreuther

Z. 10180 ex 1891

17-0    13-7

00

0-0

670

540

Abzweigung des Schmiedekanales Post Nr. 18 a

570

440

01

0-8

0-6

577-4    570

440

0-2

Lohstampfe

577-2    570

Mathäus

Berthold

Z. 10180 ex 1891

1-5    1-2

440

00

0-0

0-0

0-175    577-2    570

440

18a

von km 0-080 des Kanales Post Nr. 18 bis Fluß-fcm 18-93

Schmiedekanal r. U.

0-000    577-5    100

577-1    100

0-128

575-4    100

0-263    574-5    100

100

100

100

100

0-4

0-5

0-5

1-7

0-9

Schmiede

Franz

Hofbauer

Z. 6205 ex 1889

2-3    2-3

Rücklauf direkt in die Unrecht-Traisen

1-2

1-2

19

km 19-20 bis km 19-34

Werkskanal r. U.

0-000    581-2    640

581-2    640

0070

579-5    640

0-125    579-4    640

530

530

530

530

00

00

00

1-7

0-1

Oberes

Hammerwerk

Gußstahlfabrik

Johann

Bernreuther

Z. 12222 ex 1890

14-5    12-0

0-9

0-7

20

km 19-37 bis km 19-48

Mühl- und Sägekanal 1. U.

0 000    583-9    610

583-9    610

500

500

00

00

o-o

0020

2-5

581-4    610

500

0-1

Mühle und Sägewerk

Ludwig Toifl

Z. 10180 ex 1891

20-3    16-7

0-8

0-7

0 097    581-3    610

500

Zusammen 1612-8 1388-9

238-4

221-7

Bearbeitet: K. k. Bauadjunkt Walter Widmann.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

zwar

woraus

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der

betreffende Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefälls-stufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesemMaßezukommendenHöheihrenAnfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Die Unreeht-Traisen von km 0 00 bis km 19 51.

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung:Donau.

Flußgebiet II. Ordnung:Traisen. Flußgebiet III. Ordnung:Unrecht-Traisen.

"+ '

^ Hohenberg^s^^z^

E. St.

St. Aegyd-/^®^

H. St. Mitterbach

Andersbach

Dürnthalgraben

TJJ

Unrecht-Traisen

.%

Freiland

590

Zeichenerklärung:

5 größere Ortschaft, ® industrielles Kraftwerk ® Elektrizitätswerk, O Bad.

Detail von km 17‘77 bis km 19 51.

PS

200

1/9-2

18V6

580 ..

s4k

Längen profil.

161-8

Abflußmengen

570 ..

142-2.

150

bei Niederwasser.

2800 V'

I, sek

2700. .

5B0..

Wehr

Wehr

Wehr

127-4

106-6

112-9

127-5

108-7

oj

=2

■g

-a

100

550- -

Wehr

86-0

942

Wehr

540 - -

Wehr

530- -

Wehr

36'5

29-6 \fT56-2 i^S36-5 24-5 V$rató|g| 17-91^^1-1 32-2

40-0

25*3

3-3

.c

ts

CQ

50

Weickgraben

Dürnthalgraben

2600. . 2500. . 2400. . «2300. .

2200. .

2100. _

520- -

19-51

19

<!>

18

510--

Wehr

Andersbach

2000. .

1900- .

1800. .

g

CD

s

cs

Seehöhe in Metern

Wehr

Wehr

rw

Weißenbach

Wehr/J?

Wehr

Wehr

440..

11

i'

;i

11

Wehr

430_ _

ifiiW

420 _ .

ll 5! 1

inäle

Werkskanäle

410. .

«li

ll ł I I ll i I I I

li

li

Werkskanal

W. K.

ll

,i

Werkskanäle

Werkskanäle

Werkskanal

Wehr,

Wehr

«Ti    -4    OO    CO    O    ^    W    ^    Äh    n

r.    r    f    f    f    r r    r    i    P    r    r

Abflußmengen in Sekundenlitern

Werkskanäle 500

1 1 1

Werkskanäle

PS

Ł-

®l

Wehr-

S-

400- -

I, III i 1

:ilH;

ii iii^i l.

.1

'i

oo

CO

d dd

—1600

. .1500

. .1400

1330-6

1273-!

1334-2 | ,₀₀. .

JL

. .1300

390 -*•

Kilometrierungl'9

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Oi-Q-

1166-7IT

- .1200

. .1100

1000 PS

900. _

Wasserkräfte.

960-5

925-7

Brutto-Pfęrdekrafte

J-1-1-f

vt    oo    (O    o

o    o    o    o

o    o    o    o

/I

verfügbare, JN verbrauchte.

700. .Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte 600. .innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

500..

800..

762-5.

751-0

667-4

665-3

510-4

849-1

675-4

715-2,

594-1

567-7

624-2 J 626-5

644-1

593-4.

400

-

300- - lg

200- X

'S

309-0

241-1

397-1

430-5

486-5

505-1__I 520-7

500-2,

450-81

§ §

co ui

315-8386-6

2800

246-3

279-6

404-4

422-6

436-4,

343-1

275-8

303-1

308-8,

343-1

j50-7

1403-3

ŁO

100

e

CQ

siehe Detail

60-3

£ ^ 226 8 00-4 .

242-6

254-3

231-8

221-2²⁴³'!

[270-3

208-8

1341

I4-7

246-5.

CO

cö

131-4^161-4

211-9

15 7-1

52-

632,

oi

_20-8A:

, w'86-7»

»ME: i

121-1

105-1

22-1

iv-n ⁶¹'²-

=>    3 S

CD    CD

Kilometrierungi9

Werks- 3M5

kanäle HnW h-H 12    6    7

a, 1. Mühle u. Säge L. Toifl -S 2. Oberer Hammer |d. GuOstahlfabr.

* 3. Unterer Hammer / J. Bemreuther 4. Lohstampfe Math. Berthold » 5. Schmiede Franz Hoftauer ^ 6. Mühle u. Säge Aug. Magritzer

7.    Elektrizitätswerk d. Gmd. St. Aegyd

8.    Drahtspinnerei u. Verzinkerei d. St. Aeg. E. u. St J. G.

9.    Drahtzug d. St. Aeg. E. u. St. J. G.

Werkskanäle

18

17

16

15

14

13

12

11

10

Werkskanäle Werkskanäle

l'TT' j[ ^

10.    Werkstätte

11.    Draht-Wäscherei u. Härterei

d. St Aeg. E. u. St. J. G.

12.    Säge u. Hausmühle Alois Heindl

13.    Säge u. Lohstampfe Aug. Magritzer

W.K.

Mühle u. Säge Simon

Schrittwieser (Ramimühle)

Werkskanal

Elektrizitätswerk d. Gmd. Hohenberg

Mühle u. Säge d. Graf

Werkskanäle

Hi

Hoyos Sprinzenstein

i. Lohstampfe d. Josef Maurer

2.Mitterhammer

d. St. Aeg. E. u. St J. G.

3. Großhammer u. Klauenstampfe

CD

ui

«C

4. Sägewerk Karl Wittgenstein

I»

Obere Maschinenfeilenfabrik d. St. Aeg. E. u. St. J. G.

Untere Maschinenfeilenfabrik | 5" d. St. Aeg. E. u. St. J. G. £

ff

-S

Mühle u. Sägewerk Josef Zöchling

Mühle u. Sägewerk '

Emma, »orm. Karl Infanger g 2L

*

Mühle u. Sägewerk Leopold I g-Dörfler (Kandelhofer-Mühle) | |T

Holzschleiferei Alex. Diamantidi TT £

ll

ll

Holzschleiferei Alex. Diamantidi

V..

- •

a

s

r

' r *

rf- ■

>.•

»/-

;*

;■ •

?»•

- ’4- ■

' 4

«...

i

1

• .. vV-

;

*

.V

■%

?

'.V

I

.,f

f^v,

*»

-

■;

i

t.

-

-f-

■■.

-if

*

»•

V

:?

r

’fÄ

tt

>

y-

>-

.v

r y. '

.- T.

⁴-v

?■

r

>'

4

)

*

9'

.

•: -■

J ’.t

.»

, ■

1

■i

V

r

■ X.

' ' “

- y/;

a •■■ ‘ *

vüV-

-

4

I

•I.'

■.

?

I

*

;

ł

V

k

■■V

.■

.V

-3-'

!

*

■

>'

4

%

i

M

’S

t

:£

«ür ■:•

!•

;

>* ‘

■

■

r

' '

.

.

V

.

1;

..r..

i

s

.-•ü"

^ X

>.

f-

's.

•£*

;

«...

&

i.r

,!

• -■ *

■ > C

• v***

.<•

-

- <

v

w:r ■

■A

-1 V

!■

rę-

V.

f

:*• '

1-

>

-«

4

i

• *r

... •: •,

«

4*

*"

V

>

-

...

■ *.

x

\

:

■v

V

r

\ j

:i-

:l"

> ■•;

4

>

■’S

&

■

;

- ' i-

<!

.**

*

• '

•’Y

y.

v-

>.

. «

:

P

■ t

.

!»V-

Wasserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 140 und 141 aufgelegt im Jahre 1912.

Die Kanker

von km 0*00 bis km 31*42.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save. Flußgebiet III. Ordnung: Kanker.

Situationsskizze.

MaTsstab.

1000« soo 0    1    2

7    8    9    10 km

** Oberf Seeland ■.

Jez6>A

ni

C*B.

Si

vl ä r)

**(.. Unter-Seeland

• ****

5.-

<ś-

•V

..••Toü'g#

"V

K/

v f AC

>■% 4

3 Kanker

o.-

K % i/

Od

:

...    .///A/

V\    I

CC

v*

xs

m

PredassęlfyC/I a Freithó fi$s / ^

9sc^

•.

"Kramburg^J*

Save ——

Beschreibung des Gebietes.

Die Kanker entspringt am Ostabhange des Velki vrh, einer Erhebung jenes Gebirgszuges, der vom Kosutagebirge nach Süden abzweigt und die Grenze zwischen Kärnten und Krain bildet. Der Lauf des Flusses ist zunächst nach Südost gerichtet. Von Unter-Seeland aus, woselbst die aus dem versumpften Gebiete von St. Andrä kommende Jezernica einmündet, ist die Flußrichtung eine vorwiegend südliche. Bei der Ortschaft Kanker bildet der Fluß ein Knie und durchströmt dann bis zum Austritte aus der Gebirgsregion, bei Höflein, in westlicher Richtung ein enges, romantisches Tal, mit steilen teils bis an den Fluß dicht bewaldeten Talgehängen, teils senkrecht aufstrebenden Felswänden. Von Höflein an ist die Laufrichtung im allgemeinen eine südwestliche. Der Fluß gräbt sich stark serpentinierend immer tiefer in die Schottermassen des südlich der Kalkalpenzone ausgebreiteten Karstplateaus ein und bahnt sich bei Krainburg im tief eingerissenen schluchtartigen Abschnitte zwischen mächtigen Konglomeratgesteinen seinen Weg zur Save.

Die hier behandelte 31-42 km lange Flußstrecke besitzt einen Höhenunterschied von 4765 m. Das verglichene Gefälle beträgt in der obersten kurzen Strecke von km 30-85 bis km 3L42 zirka 105 %0 und vermindert sich dann plötzlich in der Anschlußstrecke von km 19-60 bis km 30-85 auf zirka 19%„, worauf bis zur Mündung eine weitere allmähliche, nur von wenigen Stufen unterbrochene Abflachung des Gefälles, das hier im Mittel zirka 10%₀ beträgt, folgt.

Von der Einmündung des Jezernicabaches in km 29-82 bis ungefähr 2 km vor der Ortschaft Kanker steigt die Wassermenge des Flusses rasch, in der folgenden Strecke bis zum genannten Orte nur mäßig an. Von Kanker abwärts bis zur Einmündung des Rupuvsca potok bedingt der geologische Aufbau des Talbodens eine Versickerung des Wassers, die oberhalb der Einmündung des vorerwähnten Zubringers ihr Maximum erreicht. Linksufrige Zubringer fehlen in dieser Strecke und führen auch die rechtsufrigen, im Karstplateau eingeschnittenen, dem Flusse, ausgenommen der Rupuvsca potok, nur wenig Wasser zu.

Die Grenze des Niederschlagsgebietes verläuft, vom Bergrücken zwischen dem Velki vrh (1634 m) und dem Plesovnik (1661 m) ausgehend, nach Osten über das Massiv des Vernik Grintovc (1658 m), biegt am Kamme des Pristoni Storzic (1762 m) gegen Südost ab und gelangt über den Goli vrh (1789 m) zu dem sich nach Süden erstreckenden verkarsteten Gebirgsstock der Grintovcgruppe der Sann-taleralpen, mit den Erhebungen Kriż (2434 m), Grintovc (2559 m), Veliki Zvoh (1964 m), und weiters zum Krvavec (1853 m) der Kriżka pianina. Dort wendet sich die Begrenzungslinie des Einzugsgebietes scharf nach Westen und verläuft fast parallel zum Flusse zunächst über die Kopa (1043 m) und den Mosesberg (693 m) in westlicher Richtung, sodann vom letztgenannten Berge nach Südwest in der Ebene bis zur Mündungsstelle. Am rechten Ufer steigt die Wasserscheide nach Norden gerichtet in einem flachen, nach Osten offenen Bogen zur Kriżka gora (1482 m) hinan, wo ihre Richtung bis zum Storzic (2134 m) eine östliche wird. Am Storzic erfolgt eine-scharfe Wendung der Wasserscheide nach Norden, in welcher Richtung sie, von der Landesgrenze zwischen Krain und Kärnten begleitet, über den Steguneck (1694 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung zurückkehrt. Vom Bergrücken zwischen dem Velki vrh und dem Plesovnik bis zum Kriż der Grintovcgruppe trennt die Wasserscheide das Einzugsgebiet der Save von jenem der Drau.

Über die Unterteilung des 226-9 /cm² betragenden Niederschlagsgebietes gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß: Die Kanker von den Quellen bis km 29-82

Der Jezernicabach 1. bei km 29⁻82 ......

Die Kanker vön km 29-82 bis km 28-50 .

Der Storzicpotok r. bei km 28-50 .'......

Die Kanker von km 28-50 bis km 25’15 .

Der Kocnapotok r. bei km 25-15........

Die Kanker von km 25-15 bis km 22-40 .

Der Volencepotok r. bei km 22-40.......

Die Kanker von km 22-40 bis km 12-15 Der Bistricapotok r. bei km 12-15 . ......

Die Kanker von km 12-15 bis km 11-40..

Der Suchapotok r. bei km 11 -40.........

Die Kanker von km 11-40 bis km 4-92 ...

Der Belapotok r. bei km 4-92...........

Die Kanker von km 492 bis km 2 50 ....

Der Rupuscapotok r. bei km 2⁻50.......

Die Kanker von km 2-50 bis km O’OO................ ~ v, „

In geologischer Beziehung ist zu bemerken, daß das Flußbett der Kanker im Oberlaufe in die südliche Zone des sogenannten Drau-zuges, im mittleren Laufe in die Kalkzone der Südalpen und beim Austritte in die Ebene in die Terrassenbildungen der Diluvialzeit eingesenkt ist. Zahlreiche Verwerfungen, durch welche das Gebirge in schmale Bänder verschiedenaltriger Gesteinsmassen zerschnitten wird, durchsetzen die erstgenannte Zone, die mit Obersilur beginnend, devonische Korallenriffkalke, karbonische, permokarbonische und triassische Sedimente aufweist, wozu noch südwestlich vom Grintovc Quarzporphyr kommt. Die Kalkzone der Südalpen ist hier durch mitteltriassische Kalk- und Dolomitenmassen vertreten, welche die Kanker vom gleichnamigen Orte bis zum Austritte in die Ebene begleiten. Der Ünterlauf nimmt seinen Weg durch terrassierte Diluvialschotter des Savetales, die vorwiegend aus Kalk und Dolomitgeschiebe bestehen.

13-2 /cm²

30-7

1-8

•1

5-8

6-6

5-3

40-8

7-9

0-7

4-4

2-4

68-5

3-8

Die Geschiebeführung der Kanker ist im Oberlaufe des Flusses gering, vergrößert sich jedoch im Abschnitte der diluvialen Schottermassen des Karstplateaus, das ist ab Höflein, bedeutend.

Vom Gesamteinzugsterritorium entfallen zirka 23% auf Äcker, Wiesen und Gärten, zirka 11 % aufWälder, zirka 55 % auf Hutweiden und Alpen und zirka 11 % auf unproduktiven Boden.

W asserkraftverhältnisse.

In der behandelten Strecke sind bei dem jährlich zu gewärtigenden Niederwasser 5786-9 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen 788-5 durch Werke ausgenützt und 337’2 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Es verbleiben somit noch verfügbar 4661-2 Bruttopferdekräfte. Für die Wasserkraftausnützung würde sich besonders der mittlere Teil der Kanker, wo die Wassermenge am beträchtlichsten ist, eignen.

10

11

12    13

14    15    16    17    18

19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

000—

0-0

346-5

800

1200

1600

3-1    1190    49-2

*)

Krainburg

Huje

Krainburg

349-6

770

1180

1570

81-3

0-40

354-3

770

1180

1570

4-7    1180    73-9

17-4    19-1    1

-(-5-3

d> rö ©

0.0. p>

365-2

680

1100

1510

10-9    1140 165-7

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund der in Kanker, fern 17-90, in Freithof, km 4-00 und Krainburg, km 0-04, durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind in Kanker mit 140 beziehungsweise 181P/₀, in Freithof mit 170 beziehungsweise 241 °/₀, in Krainburg mit 169 beziehungsweise 256 •>/<, zu bewerten.

1-72

3-4    1100    49-9

368-6

680

1100

1510

Rupa

2-45

372-0

620

1050

1470

3-4    1075    48-7

1 0    1050    140

71-9

15-0 223-5

Die Gefällsverhältnisse der Kanker sind in der Strecke von km 0-00 bis km 29-82 geometrisch, von km 29-82 bis km 31-42 auf Grund eines barometrischen Nivellements erhoben. Die Aufnahmen der Werke erfolgten in der ganzen behandelten Strecke geometrisch.

Zur Bestimmung der Dauer der verfügbaren Wassermengen dienten die Beobachtungen der Pegelstationen Kanker und Krainburg.

620

1050

1470

.2-50

2-50

3730

(Rupuscapotok)

Predassel

Primskou

550

890

1240

0-3

890

3-6

373-3

550

890

1250

2-52

375-7

550

890

1250

2-4

4-7

890

28-5

*) In der Kolonne 19 sind hier jene Verluste an Bruttopferdekräften eingetragen, die bei Verwertung der Gefällsstufe vom Beginn des Kanals sub Post 1 Tabelle II bis zur Mündung der Kanker in die Save bedingt sind, das ist 17*4—1-5-3 P S.

1000

62-7

4-68

380-4

600

1110

1720

1-6

1120

23-9

610

1130

1770

.4-92.

4-92

382-0

(Belapotok)

84-4

4-5    62-8    4

Freithof

600

1110

1730

0-3

1110

4-4

382-3

600

1110

1730

4-98

4-1

1110

60-7

.6-00-

386-4

600

1110

1730

22-9

1195

364-9

364-9

Sucha

8-26

409-3

790

1280

1810

26-8

1305

466-3

—10-20—

436-1

840

1330

1870

291-8

186-0    9-8    5

1107

1-2

1330

21-3

437-3

840    1330

1870

2-2

1335

39-2

Krain

Krainburg

Sankt Georgen

Tupalitsch

Ranndorf

4.

44

11-40

12-15

12-28

439-5

445-0

445-8

447-4

13-Off 453-9

850

850

960

940

950

950

1010

1340

1320

1450

1420

1430

1430

1470

1880.

1830

1970

1900

1900

1900

1940

(Suchapotok)

5-5

1385    101-6

(Bistricapotok)

0-8    1425    15-2

1-6    1430    30-5

6-5    1450    125-7-

12-8    1515 258-6

45-1

74-5 596-1    6

Olschenk

14-22

466-7

1110

1560

1990

3-2    1570    67-0

469-9

1140

1580

2010

14-53

3-7    1580    77-9

-j

44

473-6

1140

1580

2010

22-8    1635 497-0

16-33

496-4

1260

1690

2080

869-3

16-0    1745 372-3

17-90

512-4

1400

1800

2150

9-9    1795 236-9

18-60

522-3

1390

1790

2130

22-7    1785 540-3

19-54

545-0

1370

1780

2110

1-0    1780    23-7

546-0

1370

1780

2110

19-60

3-2    1780    75-9

549-2

1370

1780

2110

4-8    1780    113-9

Höflein

Kanker

2000

554-0

1360

1780

2100

5-1    1725    117-3

20-41

559-1

1280

1670

1980

49-5

3-1    1528-8

0-5    1660 IM

h 3CO

559-6

1300

1650

I960

20-47

CK

1650    99-0

564-1

1300

1650

1960

1595    51-0

20-84

566-5

1170

1540

1840

1 PO

1420 208-3

21-70

577-5

990

1300

1570

6-5    1200    104-0

840

1100

1360

22-40

584-0

(Vobencepotok)

760

1010

1240

Fürtrag .

4604-1

624-0 305-8

10

11

12

13 |    14    15    16    17    18

19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag 4604-1 624-0 305-8 3674-3

1-7

1005    22-8

22-49    585-7    750

1000    1230

2-2

995    29-2

587-9    740

990    1210

22-62

1-9

990    25-1

589-8    740

990    1210

10-4

945 131-0

23-42    600-2    670

900    1120

76-3    4-5 450-6

und

23-5

820 256-9

10

24-90    623-7    540

740    930

2-1

730    20-4

Krain

Krainburg

Höflein

Kanker

Unterseeland

625-8    520

720    920

25-03

3-2

720    30-7

629-0    520

25-15    630-6

720    920

1-6

715    15-3

510

460

25-32    632-1    450

635-4    430

710    900

620    770

610'    760

590    740

(Koćnapotok)

1-5

3-3

615

600

12-3

26-4

25-59

1-0

590

7-9

636-4    430

590    740

0-3

585

11

2-3    66-5    24-1 214-9 und

25-74    636-7    420

-25-91- 25-91

580    730

3-7

575

28-4

12

640-4    410

645-6    410

26-10    647-4    400

27-60    673-7    300

28-50    700-8

570    720

570    720

550    700

450    590

'5-2

570

39-5

1-8

560

13-4

26-3

27-1

500

420

175-3

151-8

250

160

29-74    737-2    110

737-4    110

390    530

250    340

200 260

200 260

(Storzicpotok)

36-4

225

109-2

10-6

261-0    13

0-2

200

0-5

-29-80- 29-80

3-8

200

10-1

741-2    110

200 260

00

200

00

110

200 260

Kärnten

Völkermarkt

Seeland

Oberseeland

Unterseeland

29-82    741-2

(Jezernicabach)

60

90    110

21-8

80

23-3

30-85    763-0    50

30-94    774-8    50

776-4    50

70    90

70    90

70    90

11-8

1-6

70

70

11-0

1-5

31-01

4-6

70

4-3

781-0    50

70    90

11-0

65

9-5

14

11-1    2-8    60-4 und

15

31-20    792-0    40

60 80

9-8

60

7-8

31-23    801-8    40

60 80

7-9

60

6-3

809-7    40

60 80

31-34

2-3

60

1-8

812-0    40

60 80

110

60

8-8

31-42    823-0    40

60 80

Zusammen

5786-9 788-5 337-2 4661-2

10

11

12

13

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    354-3    1000    770

0-5

6-7

5-1

km 148-86 der Save bis km 0-40 der Kanker

0-130

353-8    1000    770

350-8    1000    770

3-0

Lederei

Karl Pollak

Technischer Befund

der k. k. Bezirkshauptmannschaft 40*0 Krainburg vom März 1897

30-8

Werkskanal r. U.

0-240

0-3

4-0

3-1

350-5    1000    770

347-4    1000    770

0-340    346-9    1000    770

3-1

0-5

Säge

Technischer Befund

Thomas Pavsler der k.k. Bezirkshauptmannschaft 41*3 Krainburg vom März 1897

* Der Werkskanal mündet bei km 148-86 in die Save. Der sich hierdurch für dieKan-ker ergebende weitere Verlust von 5-3 P. S. istinTabellel, Kolonne 19, in Rechnung gestellt.

31-8

6-7

5-1

CM

O)

km 2-52 bis km 2-45 km km 1-72

Werkskanal L U.

Werkskanal 1. U.

368-6    1100    670

365-2    1100    670

0-000    375-7    750    550

374-8    750    550

3-4 Elektrizitätswerk

Mayer

49-9    30-4

0-022

372-6    750    550

0-072    372-0    750    550

0-000    386-4    1110    590

0-9

2-2

0-6

0-0

Säge

Verhaimungsprotokoll vom

Johanna Remie !• September 1860. Technischer Befund vom Februar 1897

22-0 16-1

9-0

6-0

0-0

6-6

4-4

0-0

4^

km 4-68 bis km 4-98

Werkskanal L U.

0-035    386-4

386-3

0-225

380-6

0-260    380-4

1110    590

1110    590

1110    590

1110    590

1110    590

0-1

5-7

0-2

Ölfabrik

Abzweigung des Kanales Post 4 a

Zabret & Kuter

84-4    44-8

1-5

0-8

3-0

1-6

4^

W.K. km 0-035 bis km 4-94

386-4

650    590

**

0-000

4-2

Säge

Zabret & Kuter

36-4    33-0

Werkskanal 1. U.

382-2

650    590

0-2

1-7

1-6

0-060    382-0

650    590

0000    437-3

1280    790

3-9

66-6

41-1

433*4

1280    790

0-700

2-1 Mühle und Säge

Josef Strużnik

431-3

1280    790

Verhaimungsprotokoll vom 7. November 1859. Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Februar 1897

35-8    22-1

1-1

430-2

1280    790

18-8

11-6

** Die Säge des Zabret & Kuter wird nur zeitweilig betrieben, weshalb das Betriebswasser der Säge vom Betriebswasser der Ölfabrik in Kolonne 7 nicht in Abzug gebracht wurde. Aus diesem Grunde sind auch die Brutto-Pferdekräfte für denBetrieb der Sägebei Ausmittlung der verfügbaren Wasserkräfte der Kanker nicht berücksichtigt und auch in unten stehende Summenzahl nicht einbezogen.

1-140

2-2 Mühle und Säge

Josef Bakovnik

37-5    23-2

428-0

1280    790

0-6

10-2

6-3

427-4

1280    790

1-540

2-5 Mühle und Säge

Franz Kozelj

Cn

km 8-26 bis km 11 -07

424-9

1280    790

2-1

Werkskanal 1. U.

422-8

1280    700

1-980

420-7

1280    790

2-1 Mühle und Säge

Michael Bakovnik

0-4

Verhaimungsprotokoll vom 7. November 1859. Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom 18. September 1896

Verhaimungsprotokoll vom 7. November 1859. Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom 18. September 1896

42-7    26-3

35-8    22-1

35-8

22-1

6-8

4-2

420-3

1280

790

2-310

2-5

Mühle

Josef Strużnik

417-8

1280

790

Erkenntnis der k.k. Bezirks-hauptmannschaft Krainburg vom 10. November 1905, Z. 24574.

Verhaimungsprotokoll vom _Jahre 1856_

42-7    26-3

0-3

5-1

3-2

417-5

1280

790

2-560

2-7

Mühle

Maria Broth

414-8

1280

790

Verhaimungsprotokoll vom 7. November 1859. Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Februar 1897

46-1    28-4

0-8

13-7

8-4

4140

1280

790

3-010

3-0 Mühle und Säge

Franz Podjed

411-0

1280

790

Verhaimungsprotokoll vom 7. November 1859. Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Februar 1897

51-2    31-6

1-7

3-090

409-3

1280

790

29-0

17-9

05

km 14-22 bis km 14-53

0-000

473-6

1300

1120

0-4

6-9

6-0

Werkskanal r. U.

0 090

0-290

473-2

470-6

466-7

1300

1300

1300

1120

1120

1120

2-6 Mühle und Säge

Franz Mubi

Technischer Befund

der k. k. Bezirkshauptmannschaft 45' 1 vom 16. September 1896

38-8

3-9

67-6

58-2

Fürtrag . . 574-5 372-7

297-4

205-7

10

11

12

13    14    15    16    17    18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abfluß-mengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

<1

km 19-54 bis km 19-60

0-000

549-2

700

700

Werkskanal 1. U.

0060

0-3

548-9

545-0

700

700

3-9

Säge

Georg

Povsnar

Übertrag

574-5

372-7

297-4

205-7

2-8

2-8

700

700

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom 12. September 1896

36-4

36-4

00

km 20-41 bis km 20-47

0000

564-1

564-0

200

200

200

200

0-1

0-3

0-3

Werkskanal 1. U.

0-053

559-1

200

200

4-9

0-0

Säge

Franz

Henricher

13-1

13-1

0-0

0-0

0-055

559-1

200

200

CO

km 22-49 bis km 23-62

0000

589-8

589-7

550

550

550

550

01

0-7

0-7

Werkskanal 1. U.

0130

585-7

550

550

4-0

0-0

Säge

Josef

Povsnar

29-3

29-3

00

00

0-136

585-7

550

550

km 24-90 bis km 25-03 .

0000

6290

628;6

720

720

520

520

0-4

3-8

2-8

Werkskanal 1. U.

0-045

623-7

720

520

4-9

0-0

Säge

Baron

Kaiserstein

47-0

34-0

0-0

00

0-057

623-7

720

520

km 25-32 bis km 25-59

0-000

636-4

635-3

400

400

400

400

1-1

5-9

5-9

Werkskanal 1. U.

0-272

632-1

400

400

3-2

00

Säge

Baron

Kaiserstein

17-1

17-1

0-0

0-0

0-296

632-1

400

400

CM

km 25-74 bis km 25-91

0-000

645-6

643-2

570

410

2-4

18-2

13-1

570

410

Werkskanal 1. U.

0-147

636-7

570

410

6-5

00

Säge

Baron

Kaiserstein

49-4

35-5

0-0

00

0-173

636-7    570

410

km 29-74 bis km 29-80

0-000

741-2

741-2

200

200

110

110

o-o

00

00

Werkskanal r. U.

0-027

737-2

200

110

4-0

o-o

Säge

Maria

Rösmann

10-6

5-9

00

00

0-060

737-2

200

110

km 30-94 bis km 31-01

Werkskanal r. U.

0-000    781-0

70    40

0-1

0-1

01

0 045

780-9

775-6

0-072    774-8

70    40

70    40

70    40

5-3

0-8

Säge

Georg

Roubnik

4-9

2-8

0-7

0-4

km 31-23 bis km 31-34

Werkskanal 1. U.

0-000 812-0

60    40

1-0

0-8

0-5

8110

60    40

0-105

803-3

60    40

7-7

1-5

Säge

Pia

Stuler

6-2

4-1

1-2

0-8

0-123    801-8

60    40

Zusammen

788-5

550-9

331-9

233 1

Bearbeitet: K. k. Ingenieur R. Klodner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungs-punke aller durch markante Gefällsänderungen oder durch er-. hebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatlige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechs) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die_ natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wrehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Anderseits ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinie die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen. Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

r

Mn-

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

WA S S E R KRAFT-KATASTE R.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr.140u.141, aufgelegt im Jahre 1912.

Jezernicabach

Die Kanker von km 0 00 bis km 3142.

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save. Flußgebiet III. Ordnung: Kanker.

er

t> Kanker

lt=)Ht=0r=

,tr~L&=Ll'

Tupalitsch <5

& 6 Weisach

Kanker

«Ä

1'

m 840,-

Kanker

<5 )) Höflein

<5 Predassel

1800 l/sek

820- -

Wehr

Kocna potok

Vobence potok

Bistrica potok

Bela potok

Rupusca potok

Krainburg

- -1700

800--

780 - -

-§\ Längenprofi!.

763

3B

1581-4

Bistrica potok

Zeichenerklärung: 6 größere'

($ kleinere J ® industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

Ortschaft,

- -1600

05

740 - _

Sucha potok

720 - -

700 - -

T”

680 --

660 - -

Wehr

Vobence potok

1344-5

Bela potok

Abflußmengen in Sekundenlitern

-.1500 -,-1600 PS

--1400

- -1300

Abflußmengen

bei Niederwasser.

--1500

_-1400

- -1200

_-1300

640 --

Wehr

--1100

Wehr

620 - -

Werkskanäle

Werkskanal

Seehöhe in Metern

Rupusca potok

_ -1000 - -1200

600 --

580 - -

560 ..

Kocna potok

05

Wehr

a>

- - 900

- - 800

1100

1000

540 - -

--700

520 _ _

Werkskanal

g

0-3

869-3

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanal.-600

g

LT»

OO

CD

£

<o

J Storzic potok

780-5

804-2

Wehr

- - 500

g

OO

4h

CD

üjl

iw

704-6

05

715-7

- -400

Brutto-Pferdekräfte

£

CD

CD

CD

Jezernicabach

676-5

Wehr

- -300

CD

Werkskanäle

I 590-7.

574-9

g

CD

531-4

fl

559-7

05

- -200

380

529-2

360__

Werkskanal

508-6

479-4

Wehr

~ r Werkskanäle

340 J. III ^

km 31

30

29

28

27

26

25

454-3,

462-3

i/473-4

478-7

477-8

Wehr-

g

LO

Un

0>nProfii

Wehr

--100

<>

24

'3

22

21

363-3,

20

19

<>

18

U 372-3 V 16

15

14

403-5

.13

12

11

10

<>■

NO

(j) I l-H I i M 19 T 0

CD

PS 300 _

Brutto-Pferdekräfte

200

100

Ol

Wasserkräfte.

/I verfügbare, /I Die Ordinaten stellen das Maximum

verbrauchte.

271-6

256-6,

357-2

305-5

323-3

293-2

266-8

258-9

228-2

312-3

310-4

g

CO

der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungs-Strecken bei Niederwasser dar. /

175-3

188-7

144-9

151-7

144-7

g

CN

1198,

119-6

123-1

74-3

<?» 90-6

80-8

104-0,

119-6

cr>

oo

<=>

88-9

94-8

86-9

86-9

104-0

CD

51-0

«? /66-4

38-5

24-7-> •« Z/8-2

40-0

8-8

13-9

39-5

CO

50-8

64-7/

oo

CO

/10-6

10-6

'30-7

vr<>

Kilometrierung 31 Werkskanäle H h Werkskanäle hl

30

0-0

29

28

27

<>

26

15-3

25

M 1=1 M Sägebäche

<>

<>

ft 12-0 r~~

13-4

-0

43-2 ■ I

52-6

d»-^

37-0

627

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

<>

<>

12

11

27-0

Sägebach

H Sägebäche ^

Werkskanal

N=l

10

er» -CW

24-0

CD

Werkskanal

Wasserwerke

Säge Pia Stuler Säge Georg Roubnik

Säge Maria Rösmann

Säge Baron Kaiserstein Säge Baron Kaiserstein

Säge Baron Kaiserstein

Säge Josef Povsnar

Säge Franz Henricher

Säge Georg Povänar

03

Li

as

bO

iS

=s

ri

3E

Mühle und Säge Josef Slruznik.

Mühle und Säge Josef Bakovnik

Mühle und Säge Franz Kozelj

Mühle und Säge

Michael Bakovnik

Mühle Josef Struźmk

Mühle Maria Brolh

Mühle und Säge Franz Podjed

N=H

Werkskanal

Sägebach

Werkskanal

Ölfabrik und Säge Zabret u. Kuter

Säge Johanna Remie

Elektrizitätswerk Mayer

Säge Thomas Paväler Lederei Karl Pollak

;

’ir

-5

"v.

i

-

'

r

*»

-

•*

" ;•

v

V

.

:

?

■ '*

'

-

i

-

. J

f .

'

t

•'

5

.

■

.;>■

.Z'

’ V

.

."•■V

'

h

'

■ j

:

••

:

■'

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten,

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 142, aufgelegt im Jahre 1912.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Die Save

von km 148*74 bis km 172*25.

Situationsskizze.

Mafsstab.

2    3*567

_3_io km.

KARN

/*

-s

.s

Save''

- Lan/.ömo

C v.4 Htnjwhniikill.

Die Umrahmung des Einzugsgebietes führt vom linken Ufer der Vereinigungsstelle der Quellflüsse über das Karstplateau von Radmannsdorf unter Berührung der Ortschaft Hiebitz nach Nordost zu den östlichsten Erhebungen des Bergrückens Napećeh, sodann von dem in der Spezialkarte mit der Kote 1078 m bezeichneten Punkt dieses Bergrückens in flachen Windungen zur Begunjśica (2063 m) und über den Zelenicasattel (1534 m) zum Zelenica-gebirgsstock. Von da an wird der Verlauf der Wasserscheide, die nun mit der Landesgrenze zwischen Kärnten und Krain und der Grenze zwischen dem Einzugsgebiet der Save und der Drau zusammenfällt, ein östlicher, wobei sie über den bekannten Loiblpaß (1366 m), die Baba (1966 m) und über den Kamm des Kosutagebirges, den der Heinisturm (2095 m) und der Kosutnik-turm (2135 m) deutlich kennzeichnen, hinzieht. Ungefähr 2 km östlich der letztgenannten Erhebung wendet sich die Umgrenzungslinie des Einzugsgebietes nach Süden, verläßt am Bergrücken zwischen Plesovnik (1661 m) und Velki vrh (1634 m) die Trennungslinie der Gebiete der Save und der Drau, verläuft über den Stegunek (1694 m) zum Storzic (2134 m), dann, wo sie von der Landesgrenze abzweigt, nach Westen zum Tousni vrh (1714 m) und der Krizska gora (1482 m) und fällt in einem flachen, nach Osten offenen Bogen südwärts zur Mündungsstelle der Kanker herab. Am rechten Ufer zieht die Umrahmungslinie meist über bewaldete Kuppen, zunächst in westlicher Richtung über St. Jodoci (845 m) und St. Mohor (948 m) zum Kuźil vrh (831 m), von dort nordwestlich über das Plateau des Jelovca-Waldes, beziehungsweise über dessen höchste Erhebung, dem Kotlic (1410 m), und wendet sich schließlich beim Visoki vrh (1393 m) nach Norden, um in mehrfach gewundener Linie über den Kodrast vrh (877 m) zur Ausgangsstelle der Gebietsbeschreibung, der Vereinigung der Quellflüsse, zurückzukehren.

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über die Größen der in Betracht kommenden Teilgebiete:

A^

Ion'

.5

03

i60

V.

Po

*#ce

xr

^t\Y Krainburg

V3

Beschreibung des Gebietes.

Das Gesamtgebiet der Save bis zur Vereinigung der Wurzener und

der Wocheiner Save bei km 172-25 .......................

Die Save von km 172-25 bis km 167-32 .......................

Die Zgosa 1. bei km 167-32 ..................................

Die Save von km 167-32 bis km 166-20........................

Die Mosna 1. bei km 166-20..................................

Die Save von km 166-20 bis km 163-32........................

Die Piracica 1. bei km 163-32 ..............................v.

Die Save von km 163-32 bis km 160-15........................

Die Leśnica 1. bei km 160-15.................................

Die Save von km 160-15 bis km 159-03 ........................

Der Leibnitzbach (Lipnica) r. bei km 159-03....................

Die Save von km 159-03 bis km 158-16........................

Die Neumarktier Feistritz 1. bei km 158-16.....................

Die Save von km 158-16 bis km 157-80........................

Die Posnice r. bei km 157-80 ................................

Die Save von km 157-80 bis km 157-16........................

Die Nemiljica r. bei km 157-16...............................

Die Save von km 157-16 bis km 152-58........................

Der Wessnitzbach r. bei km 152-58 ...........................

Die Save von km 152-58 bis km 148-74 (Mündung der Kanker)...

55

4-1 „ 23-8 „ 4-9 „ 6-6 „ 1-5 „ 42-9 „ 0-7 „ 151-3 „ 0-3 „

55

55

55

11-7    „

15-3 „ 6-3 „

Die hier behandelte Savestrecke reicht vom Zusammenflüsse der beiden Quellflüsse, der Wurzener und der Wocheiner Save, bei km 172-25, bis zur Mündung der Kanker in die Save, bei km 148-74. Die Wurzener Save ist in den Katasterblättern Nr. 94 und 95, die Wocheiner Save in den Katasterblättern Nr. 92 und 93, die bemerkenswertesten Zubringer dieser Strecke, der Leibnitzbach und die Neumarktier Feistritz, sind in den Katasterblättern Nr. 96 und 97, beziehungsweise Nr. 98 und 99 behandelt.

Von der Vereinigung der Quellflüsse oberhalb Radmannsdorf nimmt die Save eine südöstliche Richtung an, die sie bis zur Aufnahme der Kanker im allgemeinen beibehält. Ihr in mächtigen Schottermassen des oberkrainischen Karstplateaus tief eingerissenes, sich abwechselnd verbreiterndes und verengendes Rinnsal hat sich abwärts von Radmannsdorf in Seqfentinen ausgebildet, die streckenweise kanonartig gestaltet sind. Dagegen sind in dem erweiterten Becken im Mündungsbereich der Neumarktier Feistritz im Flußbette der Save große Schöttermassen abgelagert, die zur Bildung zahlreicher Flußspaltungen, beziehungsweise ausgedehnter Schotterbänke geführt haben. Von Wessnitz ab, ungefähr bei km 164, wird das Tal wieder enger, doch sind hier die meist bis an den Fluß bewaldeten Gehänge sanft ansteigend.

Der 23-51 km langen Strecke zwischen der Vereinigung der beiden Quellflüsse und der Einmündung der Kanker kommt ein Höhenunterschied von 62-7 m zu. Hieraus resultiert ein mittleres Gefälle von 2-7%o, von welchem Werte die Extremen in den Unterstrecken nur wenig abweichen. Die Wassermenge» nimmt entsprechend der Gebietsvergrößerung bis zur Mündung der Neumarktier Feistritz zu, von da jedoch infolge der Versickerung in den Untergrund, besonders bei Minimal- und Niederwasser, so bedeutend ab, daß dies in den Tabellen wie in der graphischen Darstellung zum Ausdruck gebracht werden mußte.

Das Einzugsgebiet der Save bis zur Einmündung der Kanker umfaßt somit............................................

Das Savetal liegt von Radmannsdorf bis Krainburg in dem Einbruchsfeld zwischen den Julischen Alpen und den Karawanken und ist zum Teil mit miozänen Schichten flaviatilen und lakustren Charakters, zum Teil mit diluvialen Schottern angefüllt. Letztere zeigen eine deutliche Terrassierung und sind stellenweise zu harten Kalkkonglomeraten verkittet. Bei Krainburg tritt am rechten Ufer ein Schiefersandsteinkomplex mit kalkigen Einlagerungen heran, welcher der Trias angehört.

Vom Nährgebiete entfallen auf Wiesen, Äcker und Gärten zirka 25 %, auf Waldbestände zirka 60%, auf Hutweiden und Alpen zirka 10% und auf unproduktiven Boden zirka 5 %.

Wasserkraftverhältnisse.

1233-1 km²

In der hier besprochenen Savestrecke sind bei voraussichtlich jährlich wiederkehrendem Niederwasser im gesamten 10.070-6 Bruttopferdekräfte vorhanden, wovon gegenwärtig nur 799-3 durch bestehende Wasserwerke ausgenützt und 188-4 durch GeFällsverluste verbraucht, mithin noch 9082-9 Bruttopferdekräfte verfügbar sind. Die Strecke bietet daher noch reichliche Gelegenheit zur Ausnützung, insbesondere im Bereiche der Serpentinen zwischen Otoce und Radmannsdorf und wurden diesbezügliche Projekte der Behörde auch bereits überreicht.

Anteil an

Cu

o

'/)

<L>

o_

re

10

11

12

13    14    15    16    17    |    18 I 19 | 20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

t-

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Wasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehren de Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

148-74

346 5    6000

12000

24500

0-1

12005    16-0

148-86

346-6    6020

12010

24500

0-2

12015    32-0

149-03

346-8    6050

12020

24500

Krainburg

Krainburg

Straschische

Krainburg

Straschische

0‘2

12025    32-1

149-12

149-19

149-31

347-0    6070

347-2    6080

347-6    6110

350-3    6260

12030

12030

150-60-

150-15

24500

24500

12040 24510

12100

24520

0-2

0-4

2-7

2-6

1 030    32-1

12035    64-2

12070 434-5

12100 419-5

692-6

161-0

176-8

Die Ermittlung der wassermengen basiert auf den durchgeführten hydrometrischen Erhebungen bei Otoce, km 162-88, und Krainburg, km 149-04.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen in Otoce 151, beziehungsweise 223°/„, in Krainburg 169, beziehungsweise 227°/n des zehnmonatigen Betriebswassers.

Zur Bestimmung der Dauer der Wasserstände wurden die Beobachtungen der Pegelstationen in Otoce und Krainburg herangezogen.

Die Gefällsverhältnisse wurden mittels eines geometrischen Nivellements erhoben.

Ster-

sehen

352-9    6260

12100

24520

St. Jodozi

Okroglo

Unter- St. I Wessnitz Jodczi )

152-00

152-60-

3-6

12185 584-9

6750

12270

24540

152-58

356-5

6660

12100

24230

(Wessnitzbach)

1195-0

3-6

12710

6101

Ober-

Wessnitz

154-57-

154-50

360 1    8780

13320

24280

8-3

14160

1567-0

* Die für die Vereinigungsstelle der Wurzenerund Wocheiner Save (fern 172-25) und für die Mündung des Leibnitzbaches angegebenen Höhenkoten stimmen mit den hierfür in den Katasterblättern Nr. 92 bis 97 gemachten Angaben nicht überein, da seinerzeit beim Nivellement an Höhenmarken der k. k. Staatsbahn, nunmehr aber an das Präzisionsnivellement des k. u. k. militärgeographischen Instituts angebunden wurde und diese Nivellements nicht im Einklang stehen. Die sich ergebende Differenz von 1 -80 m bezw. 3-90 m ist dann zu berücksichtigen, wenn von einem auf das andere Blatt übergegriffen wird.

** Zu den aus Tabelle 11 entnommenen Zahlen der durch Gefällsverluste verbrauchten Pferdekräfte sind noch jene der Gefälls-stufe von km 172-25 (Vereinigung der beiden Saven) bis zur Einmündung des Werkskanales sub Post 1 des Katasterblattes Nr. 92 und 93 zukommenden 27-4 HP hinzuzuzählen.

156-00

156- 88-

157- 16-

157-16

368-4

11760

15000

24360

(Nemiljca)

11620

14820 24070

1-9.

15110

382-8

2135-7

Scheje

12200

15400 24190

157-80

370-3

Naklas

Kerschdorf

12130

12790

15300 24020

15680 24130

(Posenice)

0-9

15490

185-9

-158-16- 158-16

371-2

10390 13220

21230

(Neumarktier

Feistritz)

1-4

13220

246-8

10390

13220

21230

- 159-03- 159-03

*372-6

Krain

Birkendorf

10100

12770 20030

(Lei'onitzbach)

(Lipnica)

0-5 12770

85-1

51-0

5700

159-26

159-80

373-1 10100

374-2 10100

12770 20000

12750

19950

1-1

0-6

12760

12750

187-1

1020

Ouschische

374-8 10100

12750

19950

0-8

12750

136-0

- 160-15- 160-15

375-6

10100

12750

19900

(Leśnica)

10030

12560

19670

7-1

12535

1186-6

50-0

1422-6

Laufen

Salosche

162-90

382-7 10000

383-0 10000

12510

12500

19520

19500

0-3

12505

50-0

163-25

0-6

12500

100-0

383-6 10000

12500

19500

0-3

12500

500

10000

12500

19500

Möschnach

Bresiach

- 163-32- 163-32

- 165-30-

165-52

383-9

9550

11900

18800

6-1

390-0    9440

11570

18550

0-5

(Piracica)

11735

11525

954-4

76-8

Radmannsdorf

9400

11480

18470

Möschnach

- 167-09 -

166-20

167-32

167-60

390-5

393-5

(Moäna)

2207-1

9260

9160

8670

394-3    8610

11300

11200

10490

10420

18230

18120

17150

17070

30

0-8

11250

450-0

(Zgośa)

10455

111-5

Vor

markt

Vor

markt

- 168-33-

168-40

398-4    8450

10230

16860

4-1

10325

564-4

- 169-60

5-4

9995

719-6

170-48

403-8    8030

9760

16320

1194-7

Radmannsdorf

Lanzowo

Lanzowo

3-7

9630

475-1

171-58

407-5    7810

9500

16050

Radmannsdorf

0-4

9495

50-6

407-9    7800

9490

16040

171-63

0-1

9490

12-7

5-7

"27-4 181-0

408-0    7800

9490

16040

1-2

9425

150-8

172-25

*409-2    7680

9360

15870

Zusammen .

10070-0

799-3

188-4

9082-9

10

11

12

13 1    14 1    15 |    16    17

19

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000    352-9 12080

6180

km 150-15 bis km 149-31 *

0-4

64-4    33-0

352-5 12080

6180

Werkskanal 1. U.

0-700

4-3

Mühle

Vinko Majdić

V erhaimungsprotokoll vom 15. Juli 1866, technischer Befund vom Jänner 1899

692-6

354-3

348-2 12080

6180

0-6

96-6    49-4

0-725    347-6 12080

6180

374-8    6380

5050

km 159-80

**Offener Einlauf r. U.

0-6

Säge

Anton Pogacnik

Dekret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf vom 5. Juli 1910, Z. 11745

51-0

40-4

374-2    6380

5050

* In km 149-12 und km 149-17 befindet sich je ein Stoürad der Ledereien des Anton Rakovc, beziehungsweise des Ivan Voliö. Die Stoßräder werden für den Betrieb in den Fluß eingehängt und durch die lebendige Kraft des Wassers in Bewegung gesetzt.

** Die Anlagen besitzen keine Werksgräben, sondern je ein Stoßrad. Das meist nur einen Teil der Flußbreite einnehmende Wehr ist gegen das Stoßrad ansteigend, so daß eine größere Ge-fällsstufe als die ausgewiesene — die auf den Stromstrich bezogen ist — entsteht.

Die tatsächlich ausgenützten Bruttopferdekräfte dürften das Zwei- bis Dreifache der ausgewiesenen betragen.

348-0    6250

5000

CO

km 163-25

** Offener Einlauf 1. U.

0-6

Säge «

Anton Pezdić

Dekret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf vom 25. September 1911, Z. 13748

500

40-0

383-4    6250

5000

409-8    4250

3900

km 171-63

** Offener Einlauf r. U.

0-1

Säge

Ivan Dernić

Dekret der k. k. Bezirkshauptmannschaft Radmannsdorf vom 31. Mai 1906, Z. 10739

5-7

5-2

409-7    4250

3900

Zusammen

799-3

439-9

161-0

82-4

Bearbeitet: K. k. Ingenieur R. Klodner.

Erläuterungen zu

den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbi licht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vdm Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WAS S E R KRAFT- KATASTE R.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 142, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Save von km 14874 bis km 172'25.

Flufiband.

Wurzner Savf?

Wocheinęr^

^ 4osa

6 Radmannsdorf

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Pi.

4:

Krainburg 6

Laufen

CO

Kanker

Save

GO

E. St. Podnartj, ®

Leibnitzbach

55**

E. St. Krainburg

Längen profil.

PS 2300

Zeichenerklärung: u größere Ortschaft, 2207-1

® industrielles Kraftwerk.

g

*«r

2157-1

^Posenica

Nemiljca

l/sek 16000

cr>

co

s

co

oo

CO

co

oo

c=>

Vereinigung der Wurzner und der Wocheiner Save

Piracica

eoui$ai

Leibnitzbach

2135-7

15000

14000

c3

CO

Mośna

Neumarktier Feistritz

Abflußmengen

bei Niederwasser.

.. 2100

_ . 2000

.13000

. . 1900

Wehr

Wessnitzbach

12000

11000

.10000

.. 1800

_. 1700

co

Cjn

Ł-

CD

Werkskanal

__ 1600

9000

*=

C»

CO

Seehöhe in Metern

1472-6

1336-6

1500

_g

CU

CO

.E

fcß

8000

7000

1400

365

1300

ca

-g

6000

1194-7

1202 7

1195*0 |

1200

360 ..

1125-9

.5000

(?#/

1100

355 ..

1030-4

.4000

1014-4

982-4

1000

350 ..

Wehr

950-3

918-2

ii

'853-6

854-ONT

3000

2000

900

345 ..

800

.1000

675-9

700

340 X

600 ___.PS

km 172    171    170    169

-<>—j-0--0-0-<>-W-0-$-0-0-Q-

168    / 167    166    165    164    163    162/    161    160    159    158    157

621-0

156

155

<>

<>

154    153

<>

152

151

610-1

150/    149

600

564-4

568-7

500 ..

475-1

Iss

500

419-5

Brutto-Pferdekräfte

214-1

163-5

150-8

374-2

400

100 - -

¹ Wasserkräfte.

A verfügbare, / verbrauchte. Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser

100-0.

150-0

102-0.

'289-1

185-9

Brutto-Pferdekräfte

300

200

50-0

50-0 51-0    51 0

0±

5-7

dar.

Kilometrierung >72 Werkskanäle

-0-0-c>

171    170    169

Stoßrad

167    166    165    164    163    162    161    160    159    158    157

168

-<J>-<>

156    155

<>

154    153    152

151    150    149

100

Stoßrad

Stoßrad

Werkskanal

Stoßrad ¹¹ Stoßrad

Wasserwerke

Säge Ivan Dernic

Säge Anton Pezdic

Säge Anton Pogacnik

Mühle Vinko Majdić

Lederei Ivan Volcid Lederei Anton Rakove

i

f

J

\

■ .

>*

'

i • • ‘

i.

■;

:*

i

* ■

H. . h ■. ń M

i

;

*

*

«

i

■

t

V.

■■■■

r

. . V -

■

i

..

■

.

*

■

>'

-•

*

.

>

*

:

t

t

f

.t

avv

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k. k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 143 u. 144, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Save

von km 114*10 bis km 148*74.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Situationsskizze.

Mafsstab.

10

ft

20km

JT»ORZuGRARISCA)

y\s\

v__

/"V

v.

'l

__/

II'

/ZV\

Qj

\<£

%ca

«5

iw

'i

fliidriig

■130,

.....•'

iJi A

Laibach ¹

te

120

/wr

/■Tśchernutsch <$ Sl.Jakob

03.

crf i

'S

Suloch

^rsforkchsch

l /k! imiTiN

■ 1

')

V\

rxi

/.

,'STEIERMARK

Beschreibung des Gebietes.

Die hier behandelte Savestrecke reicht von der Einmündung der Kanker bei Krainburg bis zur Mündung der Laibach bei Saloch. Der flußaufwärts anschließende Teil der Save sowie die Kanker sind in den Katasterblättern Nr. 142, bezw. 140 und 141 bearbeitet. Von Nordwesten kommend, durchzieht die Save von Krainburg bis zur Mündung der Zeier bei Zwischenwässern, km 134-75, in vorwiegend südlicher Richtung das Hochplateau von Oberkrain in einem tief eingeschnittenen Gerinne, und betritt sodann das weite Laibacher Feld, wo ihre Laufrichtung zuerst eine südöstliche, von Tomatschou ab, km 132-0, bis zur Laibachmündung beiSaloch, km 114-1, eine ausgesprochene östliche ist.Imoberen Teile der hier behandelten Strecke ist die Save verwildert, von Tazen ab, km 130-30, von wo an sie in staatlicher Verwaltung steht, ist der Fluß dagegen in das Terrain meist tief eingeschnitten und durchwegs reguliert.

Das Gesamtgefälle der 34-64 km langen Flußstrecke beträgt 86-6 m, das durchschnittliche Gefälle 2-5 °/₀„.

In obenstehender Situationsskizze mußte wegen Raummangel die Darstellung des bei der Bewertung der Wassermengen mitberücksichtigten Einzugsgebietes der Kanker unterbleiben und ist auf letzteres auch in der nachfolgenden Beschreibung der Wasserscheide nicht Bedacht genommen, sondern wird diesfalls auf das bereits erschienene, die Kanker behandelnde Katasterblatt

Nr. 140 und 141 verwiesen. Die sonach in Betracht kommende Umrahmungslinie führt am linken Ufer der Save nordöstlich über das Plateau längs der Kanker zu den den Sanntaler Alpen vorgelagerten Bergkuppen, und zwar vorerst zum Mosesberg (693 m), wendet sich dort nach Osten über die Kopa (1043 m) zum Krvavec (1853 m) und steigt dann über den nach Norden führenden Grat zum Grintovc (2559 m) an. Neuerlich nach Osten gerichtet, verläuft sie hierauf längs des Höhenkammes der Sanntaler Alpen als Wasserscheide zwischen Drau und Save über den Langkofel (2479 m), die Rinka (2441 m) und den Steiner Sattel (1879 m) zur Ojstrica (2350 m), wendet sich hier spitzwinkelig nach Süden über den Dedec (2020 m), die Cedlica (1612 m), den Peterlinek (1832 m) und den Na Kriźi (1632 m) zum Polański rob (1570 m), um sodann, mit der Landesgrenze zwischen Krain und Steiermark zusammenfallend, vorerst nach Osten zum Kranjski reber (1435 m), dann über den nach Süden führenden Kamm mit der Plesine (1332 m) und dem Lom (1184 m) zur Ćerna (902 m) und hernach wieder nach Osten gerichtet über den Tosti vrh (1197 m) und den Javorsak (1343 m) zum Jurji vrh (1508 m) zu gelangen. Vom Jurji vrh aus zieht sie in mehrfachen Windungen hauptsächlich in südlicher Richtung über die Erhebungen Jivje (717 m), Kojnik (887 m), Śpilk (954 m), den Śipek Wald, den Rebar (875 m) zur Ortschaft St. Agnes (674 m), weiter über den Veliki hrib (742 m) und die Ortschaften Verh und Kondersch (508 m) zu dem in der Spezialkarte mit der Kote 600 m bezeichneten Punkt westlich des Dorfes Watsch, wo sie nach Westen abbiegt und über die Bergspitzen Slivna (870 m), Cicek (818 m) und Murovca (740 m) streicht. Nach einem weiteren westlichen Verlaufe von zirka 3 km wendet sich die Umrahmungslinie wieder nach Süden und fällt über Opaskę (518 m) und Eidusna (495 m) zur Mündung der Laibach in die Save herab. Auf das rechte Ufer übersetzend, verläuft die Wasserscheide in westlicher Richtung zwischen der Save und Laibach über die Velka Trata (517 m), Knapouc (665 m), St. Katharina (730 m), Golek hrib (807 m),Otosec(1021 m) und denOstroz(920 m)zum Pasjira-van (1030 m), dann nach Süden über den Ovcji hrib (934 m), Lavrovec (889 m) bis Gradiśće (770 m). In einem großen nach Norden offenen Bogen führt sie hernach über den Mrutni (891 m), die Mokreska (837 m) und den Gradisce (995 m) sowie den Prapretni brdo (1006 m) zum Jovorju dol (742 m) und weiter, zugleich als Landesgrenze zwischen Krain und dem Küstenlande, in vorherrschend nördlichem Verlauf über den Bevk (1050 m), den Śkofje (974 m), den Ćrni vrh (1288 m) zum Porzen (1632 m) über den Hoc (1512 m) und Kup (1042 m) bis zum Zlatnik (1598 m), wo sie sich von der Landesgrenze trennt. Vom Zlatnik aus läßt sich die wasserscheidende Linie östlich über den Ćrni vrh (1487 m), Sladki vrh (1668 m) zum Kosmati vrh (1644 m) verfolgen, beschreibt dann gegen Norden über den Zelenik (1580 m), Visoki vrh (1393 m), Kotlić (1410 m)bisSv. Jera einen nachNorden gerichteten, nach Südosten offenen Bogen und fällt schließlich nachOsten über den Jancen vrh (1832m),Śpicasti hrib (835 m),St. Jodoci (845 m) und Smarjetna gora zur Mündung der Kanker in die Save, dem Ausgangspunkte der Beschreibung, herab.

Über die Unterteilung des Einzugsgebietes der hier behandelten Savestrecke gibt die nachstehende Zusammenstellung Aufschluß:

Das Gesamtgebiet der Save bis zur Mündung der Kanker

Die Kanker 1. bei km 148-74........................

Die Save von km 148-74 bis km 134*75 ...............

Die Zeier r. bei km 134-75...........................

Die Save von km 134-75 bis km 133-20................

Die Babiśnica r. bei km 133-20 .....................

Die Save von km 133-20 bis km 126-28...............

Die Gameljca 1. bei km 126-28 ......................

Die Save von km 126-28 bis km 12L0................

Der Ćernucebach 1. bei km 121*0 ....................

Die Save von km 12P0 bis km 114-75.................

Die Steiner Feistritz 1. bei km 114-75..................

Die Save von km 114-75 bis km 114-10................

Es umfaßt demnach das gesamte Einzugsgebiet der Save bis zur Laibachmündung ein Areale von 2869-4 km².

In geologischer Beziehung ist hervorzuheben, daß die Save zwischen Krainburg und Flödnig das mit diluvialen (Nieder- und Hochterrassen-) Schottern erfüllte Krainburger Becken durchfließt, das sich auf der Westseite des Flußlaufes noch bis Zwischenwässern erstreckt, während auf der Ostseite zwischen letzterem Orte und Flödnig am Bresovc Kalkkonglomerate, Sandsteine und Mergel mit gelegentlichen Kohlenschmitzen anstehen, welcher Komplex dem Oberoligozän zuzuzählen ist. Unterhalb Zwischenwässern durchquert der Fluß eine kleine mit diluvialen Schottern erfüllte Talweitung und passiert sodann eine mäßig breite, in permokarbone Sandsteine und Schiefer eingeschnittene Talstrecke zwischen dem Mednanski hrib (425 m) im Süden und dem Großen Kahlenberg (671 m) im Norden, um bei Medno die Nordwestspitze des Laibacher Beckens zu erreichen. Dieses ist gleichfalls von diluvialen Niederterrassenschottern erfüllt, in welche die Save ein zirka 2 km breites und 10 bis 16 m tiefes Tal eingeschnitten hat. An einer Stelle, nämlich oberhalb Tschernutsch tritt das aus karbonen Schichten bestehende Gehänge des Strażnik hrib bis unmittelbar an den Fluß heran.

In der hier behandelten Strecke führt die Save große Mengen kleinen und

mittleren Geschiebes.    ..

Vom Nährgebiet entfallen auf Waldbestände 52 ®/₀, auf Acker und Wiesen 33 »/„ und auf unkultivierten Boden 15 »/« des Einzugsgebietes.

Wasserkraftverhältnisse.

1233-1 km2 226-9 „ 52-6 „ 645-5 „ 1-7 „ 22-9 „ 15-3 „ 82-9 „

20- 4 „ 9-0 „

21- 5 „ 537-2 „

0-4 „

Bei dem jährlich zu gewärtigenden Niederwasser betragen die vorhandenen Wasserkräfte 19.143-9 Bruttopferdekräfte, wovon 3060-7 durch bestehende Wasserwerke bereits ausgenützt, 142-6 durch Gefällsverluste verbraucht und mithin 15.940-6 Bruttopferdekräfte noch verfügbar sind. Die Flußstrecke bietet somit noch reichliche Gelegenheit zur Ausnützung.

10

12    13    14

15

16    17 |    18 |    19 | 20

CM

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Lustthal

Mariafeld

Kariafeld

Förtsc'iac.'i Lustthal

Kaschei

114-10

259-9 11140

20390

37890

1-5

20390 407-8

11140

20390

37880

407-8

-114-75- 114-75

261-4

(Steiner Feistritz)

Pod-

goritz

Sadobrava

— 115-35

10630

19590

34980

17-8

19535

4636-3

Moste

-118-65--119-35-_

-120-22-

119-50

279-2 10570

19480

34920

0-2

19455

51-9

4688-2

Stoschze I St. Martin

10550

19430

34890

121-00

279-4

(Ćernucbach)

-121-75-

123-07

279-8

10510

10480

19350

19300

34750

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund von in Krainburg, km 149-03, in Flödnig, km 138-55 und in St. Jakob, km 119-15 durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach den Ergebnissen obiger Messungen mit durchschnittlich 149 °/0 beziehungsweise 194 #/₀ der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen an der Save in Krainburg fern 149-03 und in St. Jakob km 119-15 sowie an den Zubringern in Zauchen an der Zeier, in Förtschach an der Steiner Feistritz und bei Ober-Kaschel an der Laibach herangezogen.

Sämtliche Höhenkoten des Flußlaufes wurden mittels geometrischen Nivellements bestimmt.

0-4

19325

103-1

34650

| Tschernutsch j Jeschza

Tschernutsch

-124-90-

-125-10-

125-30

287-7

10440

19220

34490

7-9

19260

2028-7

2387-8

Jeschza

1-0

19200

256-0

10420

19180

34440

-126-30-

126-28

288-7

(Gameljcabach)

Tazen

10040

18480

33200

Wischmarje

—1281 — -128-2—

129-20

130-30

5-1

18460

1255-3

293-8

297-3

10020

10020

18440

18430

33090

33070

3-5

18435

860-3

2115-6

-129-67-

2-2

18430

540-6

299-5

Laibach

St. Veit

Unter-Pirnitsch

Staneschitz

tv

130-70

131-25

132-2

10020

18430

33050

20

18430

491-5

301-5

301-8

302-2

3030

10010

18420

33040

0-3

0-4

0-8

18425

18420

18415

73-7

98-2

196-4

875-3

136-0 1125-5

sr. _

10010

18410

32990

1-2

18410

294-6

St. Martin

304-2

304-5

0-3

18410

73-6

132-5

10010

18410

32980

0-6

18410

147-3

Krain

Preska

305-1

10000

18400

32960

0-9

18405

220-9

133-20

306-0

9890

18200

32610

(Babisnicabach)

Zwischenwässer

Ober-Pirnitsch

C*>

4^

JO

134-75

3081

9880

18190

32590

2-1    18195 509-5

(Zeier)

509-5

Zwischenwässer

7030

13730

27060

0-9

13725    164-7

135-47

3090

309-2

7020

13720

27000

0-2

13720    36-6

135-50

CO

51

7020

13720

27000

5-9

13720 1079-3

315-1

5-2

13660 947-1

1453-5

6-6 1202-5

CD

Svilje

320-3

of

138-25

6990

13600

26820

0-9

13600

163-2

321-2

Flödnig

-138-96-

321-7

0-5

13590

90-6

139-15

6980

13580

26780

1-0

13580

181-1

Flödnig

Podrece

322-7

-139-50-

139-96

0-2

13550

36-1

322-9

6950

13520

26710

0-8

13520

144-2

Mose

-140-50-

323-7

Krainburg

Mautschitsch

Trboje

Jama Pra§e Mautschitsch

2-9

13485

521-4

141-75

326-6

6910

13450

26600

0-8

13450

143-5

-142-25-

-142-30-

-143-30-

-143-62-

-144-22-

142-60

327-4

731-9

1931-4

2-8

13430

501-4

— a- — -J SS" —

330-2

330-8

6900

13410

26510

0-6

13410

107-3

Hrastie

Hrastie

4-9

13355

872-5

145-10

335-7

6860 13300

26370

1-9

Predassel

Straschische

Huje jćircice j

-146-23-

-146-57-

147- 73

148- 10-

148-74

148-74

337-6

346-5

6800

6000

13200

12000

26100

24500

13300

336-9

8-9

13250 1572-3

(Kanker)

Zusammen

19143-9 3060-7

142-6

1572-3

15940-6

10

11

12

13

19

werksgraben

Postnummer

t\)

CO

km 132-2 km 131-25 km 130-70 km 130-30 bis km 130-70 Kilometrierung

Name und Lage

Werkskanal r. U.

Offener Einlauf L U.

Offener Einlauf 1. U.

Offener Einlauf r. U.

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechthche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

0-370

0-455

301-5

300-3

297-8

297-3

301-5

299-5

302-2

301-8

304-2

303-0

6000

6000

6000

6000

12430

9210

9210

6000

6000

6000

6000

4020

5010

5000

1-2

960

96-0

2-5 Elektrizitätswerk

Ignaz Ćesen

200-0

200-0

0-5

2-0

0-4

1-2

400

400

Mühle

Mühle

Mühle

Franz Ćesen

Alois Terśau

Jakob Popac

331-5

107-2

49-1

26-7

147-4

80-0

iO

km 132-5

Offener Einlauf 1. U.

305-1

304-5

18410

10010

0-6

Mühle

Vinko Majdic

147-3

801

05

km 135-47 bis km 135-50

0000

315-1

8790

4490

00

Werkskanal r. U.

0-030

315-1

8790

4490

Holzschleiferei

Gesellschaft

Leykam-Josefstal

Erlaß der k. k. Bezirkshauptmannschaft Laibach vom 9. Jänner 1864, Zahl 13.113

309-0

8790

4490

714-9

365-2

<!

km 135-47 bis km 135-50

0-000

315-1

4930

2530

0-1

6-6

3-4

Werkskanal 1. U.

0-050

315-0

4930

2530

Papierfabrik

Gesellschaft

Leykam-Josefstal

Erlaß der k. k. Bezirkshauptmannschaft Laibach vom 8. November 1853, Zahl 10.790

Außer Betrieb

309-0

4930

2530

60

394-4

202-4

00

km 138-25

Offener Einlauf 1. U.

321-2

320-3

13600

6990

0-9

Mühle

Gesellschaft

Leykam-Josefstal

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptman-schaft Krainburg vom Jänner 1899

163-2

83-9

CO

N)

Cn

CO

km 145-10 km 145-10 km 142-60 km 14L75 km 14P75 km 139-96 km 13996 km 15915 km 13915

Offener Einlauf 1. U.

Offener Einlauf r. U.

Offener Einlauf 1. U.

Offener Einlauf r. U.

Offener Einlauf 1. U.

Offener Einlauf r. U.

Offener Einlauf 1. U.

Offener Einlauf 1. U.

Offener Einlauf r. U.

322-7

321-7

322-7

321-7

323-7

322-9

323-7

322-9

327-4

326-6

327-4

326-6

330-8

330-2

337-6

335-7

337-6

335-7

6790

3490

10

Mühle

Land Krain

Erkenntnis der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom 3. November 1884, Zahl 8683

90-5

46-5

6790

3490

1-0

Mühle

Apollonia Kepic

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

90-5

46-5

6760

3470

0-8

Mühle und Säge

Land Krain

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

72-1

37-0

6760

6720

6730

13410

6650

6650

3480

3450

3460

6900

3430

3430

0-8

0-8

0-8

0-6

1-9

1-9

Mühle und Säge

Land Krain

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

72 1

37-1

Mühle

Mühle

Mühle

Mühle

Mühle

Land Krain

Land Krain

Franz Bohinc

Johann Novak

Vinko Majdic

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1890

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

Technischer Befund der k. k. Bezirkshauptmannschaft Krainburg vom Jänner 1899

Zusammen

71-7

718

107-3

168-4

168-5

3060-7

36-8

36-9

55-2

86-9

86-9

1615-3

142-6

139-4

Bearbeitet: K. k. Ing. Joh. Petric

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenutzten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in derKolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenutzten und die durch Gefällsverluste in den Werks-gräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenutzung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

.

1

V

?

'

t

• •

. V

i

*

•■H

/

.

■■

I

SÜ

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr.143u.144, aufgelegt im Jahre 1912.

Graphische Darstellung.

Die Save von km 11410 bis km 14874.

Flußgebiet I. Ordnung:Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

PS

Flußband.

Gameljcabach

Tschernutsch

Cernucebach

Ä-

4688-2

4700 _

4600 - -

Terboje

<$Flödnig

Krainburg

S=3

$ Tatzen

Save Fl.

<5 Förtschach

4500 - -

4400 - -

Mautschiz 6

ÓStraschische

(*)Drulouk

(*) Podretsche

4300 - -

6 Retetsche

Babiśnicabach

ÓJeschza

5>Tomaceuo

6 St. Martin

4200 - -

4100 - -

ÓOber-Sadobrowa

4000 _ _

Längen profil.

3900..

c=»

Wehr

3

co

Wehr

Wehr

Zeichenerklärung: (^größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk,

©Elektrizitätswerk.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

3800. _

3700 . .

m³/sek

21T 3600..

Wehr

Wehr

CO

ro

<=>

Wehr

Wehr

Zeier

Babiänicabach

Gameljcabach

Öernuöebach

Feistritzbach

203500-_

19.. 3400-_

18. . 3300. .

17.. 3200. .

16-. 3100--

15-- 3000. _

CO

c=>

Seehöhe in Metern

Kanker

Abflußmengen

2627-2]

Wehr

Wehr

Wehr

Wehr

cz

2663-3

2662-6

14- - 2900. -

CTS

CNJ

2483-OJ

2497-9'

^Üi^Profil

2 13- - 2800- .

“c

-S 12-- 2700 - -<=

=3

M 11-- 2600 - -

10.. 2500..

.=

2461-3

+-r

oo

CNJ

«o

ho

Offener Einlauf

Offener Einlauf

i Offener Einlauf

cr>

-4

Offener Einlauf

*■

Off. Einl.

Offener Einlauf

Werkskanäle

Offener Einlauf

Off. Einl.

Offener Einlauf

Off. Einl. u. Werkskanal

2136-8

2115-6

2284-7

2387-8

faß

g 9-- 2400

CC2

<2 8_ . 2300..

7-. 2200..

Brutto-Pferdekräfte

6.. 2100..

P®

5-- 2000. .

4.. 1900--

1818-1

3-- 1800--

s

CM

2-- 1700-

1572-3

1596-2

LO

CNJ

c=>

9P

-j-i

S-y-

147

<!>

146

145

144

143    ! 142

141

140

139

138

137

136

1453-5

135

1460-1^

13820

TT

134

133

132

131

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

119

118

117

116

115

1ir 1600--<j> oM 1500--1400- -

114

1316-7

1209-4

Wasserkräfte.

,/i verfügbare, /]

1300 - -

1200 - -

s<*>

g

G>

verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungs-strecken bei Niederwasser dar.

1031-0

932-8

1104-7

1011-3

1100- -

1000- -

835-3

860-3

900 _ _

<=>

800

731-9

736-4

CO

g

CO

o>

c=>

Brutto-Pferdekräfte

659-8

675-3 _

700..

516-0.

444-2

wm

336-9

336-9

587-7

wm

1»

»SB

434-9

344-2

509-5

44V8

368-2

343-3

407-8

600-.

500. .

400. .

271-7

294-7 f

200 - -

220-9

256-0

300-.

168-4

!l

Wm

18M

181-1

147-3

100 - _

v/

90-5-

Wk

oä.

'V;'v

.S. V

Kilometrierung 148

147

146

145

144

143

142

141

140

139

138

137

...

-<T'

51-9

—»    PO

<=•    o

c=)    -

136

135

134

133

132

131

Offener Einlauf

g3

c=

ST

CZ>

Werkskanäle

Wasserwerke

Mühlen d. Joh. Novak u. Vinko Majdić

Mühle Franz Bohinc

Mühlen d. Landes Krain-tf— ^

tg

-łf- Z

iS

ST

5.

Mühle u. Säge d. Landes Krain

Mühle d. Landes Krain    PS

u.Mühle Apolonie Kępic    rp

Mühle der Ges.    n>

-41“ ”*

Leykam-Josefstal    cp

Werkskanäle

-.1- S¹

Off. Einl. u. Off. Einl. Werkskanal

130

129

128

127

126

125

124

123

122

121

120

-0-

<=>

Holzschleiferei u. Papierfabrik d. Ges. Leykam-Josefstal

Mühle Vinko Majdic Mühle Jakob Popac

Mühle Alois Teräan

Mühle Franz öesen Elektrizitätswerk Ignaz öesen

W a sserkraft-Katast er.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Kataster No. 145 u. 146 aufgelegt im Jahre 1912.

Die Save

von km 75*70 bis km 114*10.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Situationsskizze.

«00. 500 0

Maikstab.

Ckm

Smoch

w ...vc

.*

/"i

r'

••

.....<

.....

Jevri%

;1D5

•:

% /•-.

i. Kremitzt

't

■5

-ffi

sSLittai

r90

iMtitsch

..N.

'i

Rekab. %flann

/..........

■:

's

r\

AS>- ,

#>■

.-—■7

----'S

—7

SagorJ • «#**

ri

cß

Beschreibung des Gebietes.

Die hier behandelte Savestrecke reicht von der Einmündung der Laibach bei Saloch bis zur Mündung des Medijabaches bei Sagor. Der anschließende Oberlauf der Save ist in den Katasterblättern Nr. 143 und 144 behandelt, während die Bearbeitung der Laibach einem späteren Zeitpunkte Vorbehalten blieb.

Die Richtung des Flußlaufes ist von der Laibachmündung bis Kresnitz, km 102‘0, gleichwie in der flußaufwärts anschließenden Strecke eine östliche, von Kresnitz abwärts bis Littai, km 9L0, eine vorwiegend südöstliche, die bei Hötitsch jedoch durch eine drei Kilometer lange nach Südwesten offene scharfe Schleife unterbrochen wird. Bei Littai endlich wendet sich die Save nach Nordosten und hält diese Richtung bis zum Ende der hier behandelten Strecke bei Sagor ein. Zwischen der Mündung der Laibach, km 114-1, und jener des Savski potok, km 85-40, durchzieht die Save in vielfachen Windungen das mäßig breite mit Schottermassen ausgefüllte Tal. Von der Mündung des Savski potok abwärts bis Sagor treten die Berglehnen an den Fluß näher heran und fließt die Save nun durchwegs in einem geschlossenen Felsenprofile ab.

Das Längenprofil dieser 38-4 km langen Savestrecke weist bei einem absoluten Höhenunterschiede von 38-4 m das Durchschnittsgefälle von l-2"/oo auf, das nur bei oberwähnter Schleife bei Hötitsch, und zwar zwischen km 95-80 und 96-75 durch eine 870 m lange Steilstufe mit dem relativen Gefälle von 3-8 %« unterbrochen ist.

Der Verlauf der Umgrenzungslinie des Einzugsgebietes der hier behandelten Savestrecke, bei Berücksichtigung des Niederschlagsgebietes der Laibach, welches in nebenstehender Situationsskizze zufolge Raummangel zwar nicht dargestellt, jedoch bei der Bewertung der in nachfolgender Tabelle I ausgewiesenen Wassermengen aber in Rechnung gezogen wurde, ist nachstehender:

Am linken Ufer führt die Grenze des Einzugsgebietes zuerst nördlich über Eidusna (495 m) zur Ortschaft Opaskę (518 m) und von dort nach Osten über die Murovca (740 m), den Cicel (818 m), die Slivna (870 m), dem Höhenrücken der Sveta pianina mit dem Hl. Berg (849 m) entlang über Watschitz zur Mündung des Medijabaches in die Save. Am rechten Ufer verläuft die Wasserscheide zuerst nach Süden über den Orlek (898 m), und den Billichberg (680 m) zur Germanda (691 m), dann nach Westen über den Wischigerm (490 m), den Vetic vrh (701 m) und den Golek (633 m) zum Debili hrib (605 m), von dem aus sie im Allgemeinen gegen Süden gerichtet über die Bicka garmoja (425 m), den Vinski hrib (473m), den Gradiśe (566 m) und die Dolga strana (750 m) am Schlosse Auersperg vorüber zum Oscholnik (721 m) gelangt. Nach einer Wendung nach Nordwesten und Überschreitung der Hrusca (705 m) und des Mokric (1056 m) verläuft die Abgrenzungslinie wieder südwärts über den Tolsti vrh (912 m), den Kosarcek (802 m), den Boncar (646 m), den Ribul hrib (961 m), den Blośżik (1093 m), die Racna góra (1140 m), den Peticak(l 164 m), den Zajcji hrib (935 m), den Korahov hrib (950 m), die Ćrna gora (1196 m) und die Belica (1359 m) zur Skurina (1468 m), schwenkt dort wieder nach Nordwesten ab und streicht über den Jarmovac (1404 m) zur höchsten Erhebung des Innerkrainer Karstes, der Schneekoppe (1796 m). Weiters verläuft die Wasserscheide vorerst nach Westen über den Suhi vrh (1175 m), und die Milanka (865 m) zum Ratetschevo brdo (732 m), wendet sich dort nach Nordwesten überden Gradisce (791 m), den Ml.Tabor (695 m), den Primas (718 m), die Osvinica (820 m) und die Jencerija (698 m) zum Travnik (754 m), dann in vorwiegend nördlicher Richtung über die Bergrücken Plesa (1261 m), Debeli vrh (1299 m), Rjavi hrib (1091 m), Furlanov hrib (1156 m), Streliski vrh (1264 m), Lebanov gric (763 m) und den Pil (746 m) bis zur Ortschaft Veharsce. Nach kurzem östlichen Verlauf erreicht die Umrahmungslinie den Gradise (770 m), woselbst sie neuerlich nach Norden abbiegt und über den Lavrovec (889 m) sowie den Ovcji hrib (934 m) zur Pasja ravan (1030 m) und schließlich östlich über den Ostroź (920 m), den Otosec (1021 m), den Golek hrib (807 m), den Jva vrh (728 m) und die Velka Trata hinzieht um nach Überquerung des Laibacher Feldes zur Mündung der Laibach in die Save, dem Anfangspunkte der ganzen Beschreibung zurückzukehren.

Die folgende Zusammenstellung gibt eine Übersicht über die Größen der in Betracht kommenden Teilgebiete:

Die Save bis km 114-10 .............

Die Laibach r. bei km 114-10........

Die Save von km 114-10 bis km 112-40 Der Gostincebach r. bei km 112-40 ...

Die Save von km 112-40 bis km 100 00

Die Kamenica 1. bei km 110-00......

Die Save von km 110 00 bis km 106 00

Die Jevnica r. bei km 106-00 ........

Die Save von km 106-00 bis km 97-34 .

Der Rodnik 1. bei km 97-34 ..........

Die Save von km 97-30 bis km 92-50 .

Der Konjski potok r. bei km 92-50 ...

Die Save von km 92-50 bis km 98-44 .

Die Reka r. bei km 89-44 ...........

Die Save von km 89-44 bis km 85-40 .

Der Savski potok 1. bei km 85-40 ....

Die Save von km 85-40 bis km 82-40 . .

Der Passiekbach r. bei km 82-40 .....

Die Save von km 82-40 bis km 75-70 .

Es umfaßt demnach das gesamte Einzugsgebiet der Save bis zur Medijabachmündung ein Areale von 5178*7 km².

Auf der Strecke von der Laibachmündung bis Sagor passiert die Save ein niedriges Bergland von 800—900 m Gipfelhöhe, dessen bis in die Nähe der Ortschaft Sava reichender Kern aus karbonen Sandsteinen und Schiefern besteht. Weiter abwärts werden die diese Schichten umhüllende triadischen Gesteine und zwar Werfener Schiefer, Muschelkalke und Dolomite sowie Dachsteinkalk gequert. Dabei läßt die Talbildung deutlich die Abhängigkeit von der Gesteinsbeschaffenheit erkennen, indem in den weicheren karbonen Schichten die Talfurche ziemlich breit ist, während sie in den härteren Triaskalken als ziemlich enge Schlucht entgegentritt. Reste von Schotterterrassen die namentlich in den breiteren Talstrecken auftreten, geben Zeugnis von einer Talanschüttung in der Diluvialzeit.

Die Schotterführung ist in der hier behandelten Strecke eine reichliche und handelt es sich um Geschiebe von kleiner und mittlerer Größe.

Vom Nährgebiete entfallen auf Wiesen, Acker und Gärten 39%, auf Waldbestände 42% und auf unproduktiven Boden 19 %•

Wasserkraftverhältnisse.

2869-4 km²

14-1

Bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser sind in der besprochenen Savestrecke 23674*8 Bruttopferdekräfte vorhanden, welche zur Gänze noch verfügbar sind.

UNO ITI

10

12

13    14

15

16    17 ]    18 |    19 | 20

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

L.

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II Iw

22

Anmerkung

Sagor

Sagor

75-70

210-7

20710

40650

72500

Arschisci.'

Billichberg

Lokach

Koschza

1-2

40625

650-0

77-45

211-9

20690 40600

72410

-77-50

3-1

40570

1676-9

St. Lamprecht

St. Lamprecht

St.Lamp-

IV.-||[

-78-00—

-79-40—

-82-40—

-82-50

79-65

215-0

20650 40540

20620 40470

82-40

218-3

20570

40360

72290

72170

71970

41091

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund von durchgeführten hydrometrischen Erhebungen in Littai km 91-10.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen sind nach dem Ergebnisse obiger Messungen mit durchschnittlich 137 Prozent, beziehungsweise 220 Prozent der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen zu bewerten.

Zur Bestimmung der Dauer der Wassermengen wurden die Pegelbeobachtungen in Littai km 91-10 herangezogen.

Sämtliche Höhenkoten des Flußlaufes wurden mittels geometrischen Nivellements bestimmt.

3-3

40505

1782-2

(Passiekbach)

Rovisch

3-1

40315

1666-4

Roßbüchel

84-10

221-4 20550

40270

71800

-84-20 —

20490

40200

71690

1-8

40235

965-6

2632-0

85-40

223-2

Roßbüchel

Roßbüchel

(Savski potok)

Littai

Jablanitz

-88-00—

-89-20—

89-44

228-5

20450

40120

71550

5-3

39065

2760-6

20370

38010

67240

2760-6

(Rekabach)

-90-40—

19990

37250

65890

20

37135

990-3

91-10

230-5

19980

37020

65400

1-3

36935

640-2

1630-5

Littai

19980

36850

65020

Littai

92-50

231-8

19960

36810

64940

(Konjski potok)

Krain

Hötitsch

Hötitsch

95-88

96-75

97-34

235-8 19940 36300

239-1    19930 36000

19930 35910

63800

63500

63240

4-0

3-3

0-5

36555

36150

35955

1949-6

1590-6

3779-9

239-7

239-6

(Kresnitz |

iKresnitz

98-95—

(Rodnikbach)

19910 35860

63150

-99-45—

4-0

35135

1873-9

-101-90-

101-45

243-6    19860 34410

60450

Großdorf

Kresnitz

Großdorf

Kresnitz

.©

co

Cn

102-85

105-40

245-9    19850 34310

59540

249-4

19100

33210

58080

2-3

3-5

0-4

34360

33760

33060

1053-7

1575-5

4679-4

176-3

| Kresnitzberg |

Senoschet

19800

32910

57450

— -106-50

106-00

108-04

249-8

251-4

19760

19730

32830

32150

57300

56000

(Jevnicabach)

1-6

32490

693-1

Stein

Douschko

108-94

19710

31380

54780

2-9

31765

1228-2

1921-3

110-00

254-3

Douschko

18220

29390

52480

(Kamenicabach)

(Mlinścakanal)

3-3

29180

1283-9

Laibach

Mariafeld

Kletsche

Gr. St. Agatha

18210

28970

52010

1283-9

-112-64-

112-40

257-6

18160

28880

51850

(Gostinecbach)

2-3

28635

878-1

878-1

18140

28390

50890

Lustthal

Lustthal

11410

259-9

11140

20390

37890

(Laibach)

Summe 23674-8

23674-8

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Joh. Petrić.

Erläuterungen zur Tabelle und graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehnmonatige Betriebswasser, die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefällsstrecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende Zubringer zur Einmündung.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofils (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rećhts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten der Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen, verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofll (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht.

*

WA S S E R KR A FT- KATASTER.

Graphische Darstellung.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k.Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Katasterblatt Nr. 145 u. 146 aufgelegt im Jahre 1912.

Die Save von

km 7570 bis km 11410.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Save.

Kamenicabach

Flußband.

Savski potok

Medijabach

C/O

agor

6 Lustthal Save m ■ >-

en

CO

ava

6 St. Lamprecht

C/O

\>

M-

GosWc^

Jantschberg $

Jevnicabach

Ö Kressnitzpoiane

ö Kressnitz

4679-4

St. Georgen Ó

6 Littai

oo

ann

Passiekbach

•>

Konjski ^

Zeichenerklärung: <5 größere Ortschaft.

Rekabach

6 Jablanu

6 Billichberg

-o

-,-4700

6 St. Martin

Abflußmengen

- 4600

Längenprofil.

bei Niederwasser.

mVsek

- 4500

256 - -

254

CM

LO

CM

NO

Cn

<=>

OO

CN

CO

CN

Abfluämengen

CM

CM CN

g

CN

CO

CO

CN

g §

CM

Seehöhe in Metern

Gostincebach

Kamenicabach

Jevnicabach

Rodnikbach

Konjski potok

Rekabach

Savski potok

Passiekbach

4400

4300

4200

3779-9

3459-1

4109-1

CO

cn

4100

4000

3900

3800

3700

-3600

CN

3500

<u

CO

--3400

_ .3300

.E

_. 3200

ra

CN

co

CN

bJO

..3100

g

CN

OO

CN

CM

CO

CN

CN

■*3-    CN

CN    CN

CN    CN

Einmündung der Laibach

02

=J

_o

cn

2805-5

2760-6

2632-0

_- 3000

-.2900

_-2800

PS PS

OO

Un

iS

CO

S^Profi/

P2

-F-

212 --

Einmündung des Medijabaches

cn

-.2700

-.2800

. 2500

-. 2400

. - 2300

- 2200

- - 2100

210 Ł

km 114

fr

fr

113

112

fr

111

fr

110

■fr

109

fr

108

fr

107

106

CO

c/o g

1921-3

105

104

103

102

101

100

99

98

97

96

95

94

93

92

91

90

89

88

87

86

85

84

fr

83

fr

fr

1830-3

82

81

fr

80

Yn

~fr

<=>

2000

1751-8

1782-2

CD

1630-5

Brutto-Pferdekräfte

1900

1800

-.1700

1600

Cn

1500

CD

Wasserkräfte.

1400

1300-.

1283-9

1200 -

1228-2

/I

verfügbare.

_ _ 1300

.. 1200

<=5

CD

g

cr>

g

oo

CO

Brutto-Pferdekräfte

878-1

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

965-6

_. 1100

. _ 1000

900

800

..700

600 - -

640-2

600

500 - -

.. 500

400 -

.300 . -

g

CO

200 - _

239-7

100

km 114-10

176-3

Kilometrie-ii4

-rung

fr

113

fr

112

fr

111

110

fr

fr

109

108

fr

107

106

fr

105

fr

fr

fr

fr

104

103

102

101

fr

fr

fr

fr

fr

100

99

98

97

96

fr-—fr

95    94

fr

93

~fr

frg

frs

fr

OO

OC

Sfr

Sfr

fr

CO

Cn

Vs

frs

sfr

-fr

fr

sfr

fr-iS

0Z-SZ W>j

NO

o

CD

cd

i

Cr

W asserkraft-Kataster.

Hydrographisches Zentralbureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 147 aufgelegt im Jahre 1912.

Die Etsch

von km 170*16 bis km 193*00.

Flußgebiet 1. Ordnung: Etsch.

Situationsskizze.

Mafssłab.

w-

\—

.Reschen S.

_y

./

-¹

Miller S

SCHWEIZ

lider S

jhiiii

ć3L:

Mrns ya

Gtms

‘Mtiidpms

U\__J

■ad

Laasy

k___

yj°\z^s-T

/ üsch

(cf

r~J

in südwestlicher Richtung, um von da, von einigen kleinen Krümmungen abgesehen, in vorwiegend südlicher Richtung über die Schwemser Spitze (3457 m), die Salurn Spitze (3435 m), den Hochalt (3284 m), die Litzner Spitze (3203 m) und das Rauscheck (2293 m) zum Endpunkte der hier behandelten Etschstrecke, km 170-16, zu gelangen. Am linken Ufer führt die Wasserscheide vorwiegend gegen Südwesten über den Saurüssel (2637 m), die kleine Angelus-Spitze (3315 m), die Schildspitze (3468 m), die innere Pederspitze (3285 m) und die Madritsch-Spitze (3263 m) zur Suldenspitze (3383 m), biegt dort gegen Nordwesten ab und verläuft über die Königsspitze (3750 m), das Große Eiskögele (3579 m), die Kristallspitzen (3480 m) und die Große Nogler-Spitze (3259 m) bis zum Stilfser Joch (2760 m) gleichzeitig die österreichisch-italienische, sodann über den Piz Umbrail (3031 m) und Becco del Lago (2860 m) die schweizerisch-italienische Grenze bildend, zum M. Forcola (2893 m). Von da aus umgeht die Scheidelinie über den Piz Dora (2951m), den Piz Daint (2971 m) und den Minschuns (2526 m) bis zum Urtirola (2908 m) in einem weiten nach Osten offenen Bogen das Münstertal und kehrt sodann in vorwiegend nordöstlich gerichtetem Laufe, fast durchwegs im Zuge der Grenze zwischen Österreich und der Schweiz, über den Laurenziberg (2931 m), den Monpitschen (3164 m), die Rassas-Spitze (2946 m) und die Hintere Scharte (2800 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, dem Äußeren Nockenkopf zurück.

Das für dieses Katasterblatt maßgebende Einzugsgebiet von 905-1 km² unterteilt sich bei Bedachtnahme auf die hauptsächlichsten in Betracht kommenden Zubringer wie folgt:

Das Gebiet der Etsch bis km 193-00 . .

Die Etsch von km 193-00 bis km 187-28

Der Melzbach r. bei km 187-28 .....

Die Etsch von km 187-28 bis km 184-20 Der Rammbach r. bei km 184-20 ....

Die Etsch von km 184-20 bis km 178-40

Der Punibach 1. bei km 178-40 .....

Der Alpbach r. bei km 178-40 .....

Die Etsch von km 178-40 bis km 177-20 Der Suldenbach r. bei km 177-20 ....

Die Etsch von km 177-20 bis km 175-36 Der Tschrinbach r. bei km 175-36 . . .

Die Etsch von km 175-36 bis km 174-76 Der Tschenglsbach r. bei km 174-76 . .

Die Etsch von km 174-76 bis km 170-16

Beschreibung des Gebietes.

Von Laas bis zur Mündung des Münstertales bei Glurns, in welcher Strecke die Biegung von der ostwestlich verlaufenden Längstalstrecke in die nordsüdlich gerichtete oberste Quertalstrecke erfolgt, werden die Gehänge von stark verwitternden krystallinischen und Grauwacken-Schiefern gebildet, welche die Ursache der trostlosen Kahlheit und der zahlreichen Muren dieser Gegend sind. Am Ausgange des Trafoiertales tritt in größerer Ausdehnung Verrucano entgegen, der am Talausgange von Glazialschutt bedeckt ist; die Talsohle ist in dieser Strecke breit und meist versumpft. Von Glurns bis zum Austritte der Etsch aus dem Haidersee ist das Tal ausschließlich in

Das vorliegende Katasterblatt behandelt die Etsch in der obersten, für eine Wasserkraftausnützung noch in Betracht kommenden Strecke vom Ausfluß aus dem Haidersee bis Laas. Innerhalb dieser Teilstrecke, an welche stromabwärts die Katasterblätter Nr. 14 und 15 anschließen, durchfließt der Strom nach Verlassen des Haidersees, 193 km, bis zur Mündung des Melzbaches, 187‘28 km, die Malser Haide in direkt südlicher Richtung, sodann das obere Vintschgau in südöstlich gerichtetem Laufe.

Das Gesamtgefälle der 22-84 km langen Strecke beträgt 587 m. Hinsichtlich des relativen Gefälles ist die obere nicht regulierte Flußstrecke, d. i. zwischen km 184-20 und km 193-00 mit dem durchschnittlichen Gefälle von 59-7 %₀ und die untere regulierteStrecke von 170-16 km bis 184-20 km, in welcher sich das relative Gefälle auf 4-4 %o ermäßigt, zu unterscheiden.

Die Wasserscheide für die gegenständliche Teilstrecke der Etsch zieht vom äußeren Nokenkopf (2772 m) in nordöstlicher Richtung über das Reschen Scheideck, die Kloßaier Spitze (2915 m), die Pla-morderspitze (2953 m), den Schafkopf (3001) und die Radurchelscharte (2872 m)zum Hennesiegelkopf (3138 m) und wendet sich sodann über Wiesjakelskopf (3129 m) und die Weiß-See-Spitze (3534 m) bis zum Vernapl (3361 m) gegen Südosten. Von letztgenanntem Punkte verläuft dieTrennungslinieein kurzes Stück, und zwar biszur^Weißkugel (3746 m)

querstreichende kristallinischeSchiefer(Gneisphyllite und Hornblendeschiefer) eingeschnitten. Die breite Talsohle ist hier mit Glazialschutt und rezenten Schuttkegeln angefüllt.

Die Etsch führt in der hier behandelten Strecke verhältnismäßig geringe Mengen Geschiebes mittlerer und kleinerer Größe.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Einzugsgebiete za. 9% auf Aecker, Wiesen und Gärten, za. 35% auf Hutweiden und Alpen, za. 29% auf Wald und za. 27% auf unproduktiven Boden inklusive Gletscher.

Wasserkraftverhältnisse.

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die in der behandelten Flußstrecke vorhandenen Wasserkräfte 15175-9 Bruttopferdekräfte, von denen derzeit durch bestehende Wasserkraftanlagen 746-5 ausgenützt und 607-0 durch Gefällsverluste in Anspruch genommen werden, so daß die verfügbaren Wasserkräfte mit 13822-4 Bruttopferdekräften zu bewerten sind.

ST A Al SORUCKfMl

10

11

12    13 I 14    15    16    17

18    19    20    21

22

Anteil an der Gewässerstrecke

Sekundliche Abflußmenge in l für das

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

wasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhandeh

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

170-16    861-5    4420

6320

9480

Laas

Laas

4-6    6320    387-6

171-80    866-1    4420

6320

9420

4-1    6320    345-5

173-34    870-2    4420

7320

9380

-173-41-

2-6    6320    219-1

174-18    872-8    4420

6320

9340

1278-8

Eyrs

Eyrs

4420

6320

9330

174-76    874-8

4410

6240

9210

2-0    6320    168-5

(Tschenglsbach)

1-9

6240

158-1

175-11-

4410

6240

9200

-ä£

t)£v;

Prad Schluderns Tschengls

Prad Sehludernsj Tschengls

176-44

-178-40-

175-36    876-7

(Tschrinbach)

Die Bestimmung der Wassermengen erfolgte auf Grund der durchgeführten hydrometrischen Erhebungen, und zwar an der Etsch beim Ausfluß aus dem Haidersee und in Laas, am Rammbache in Bundweil, am Punibache in Planeit und am Suldenbache in Prad. Zur Ermittlung der Dauer der vorhandenen Wassermengen wurden die Beobachtungen der Pegelstationen Haiderseeausfluß und Laas an der Etsch, Rifair am Rammbache, Mals am Punibache und Prad am Suldenbache herangezogen.

Die acht- und sechsmonatigen Werte der Wassermengen sind mit durchschnittlich 148%, beziehungsweise 196% der bezüglichen zehnmonatigen Wassermenge zu bewerten.

Sämtliche Höhenkoten des Flußlaufes und der bestehenden Wasserkraftanlagen sind auf Grund eines trigonometrischen Nivellements festgelegt worden.

4390

6120

9030

3-3

6120

269-3

375-4

176-33    880-0    4390

177-20    881-3

178-40    889-3

6120

9010

1-3

6120

106-1

4390

3310

3310

2380

6120

4700

4700

3240

9000

6960

6950

4820

(Suldenbach)

501-3

8-0

4700    501-3

(Punibach und Alpbach)

*) Werkskanal Post 3 a mündet bei Flußkilometer 1-08 in den Rammbach, so daß zu den hier ausgewiesenen, durch Gefällsverluste verbrauchten Bruttopferdekräften noch 63-7 Bruttopferdekräfte hinzukommen, die in dem Katasterblatt „Rammbach“ ausgewiesen werden.

Schluderns

Schluderns

-17912-

2-8

3240

121-0

121-0

180-00    892 1    2380

180-95    894-0    2380

3240

4810

1-9

3240

82-1

82-1

3240

4810

—181-60-

7-9

3240

341-3

341-3

182-00    901-9

2380

3240

4800

10-5

3240

453-6

Glurns

453-6

Glurns

183-46    912-4

183-68    915-7

-184-20- 184-20    9228

185-50

967-7

2380

3240

4800

3-3

3240

142-7    28-0    5-0

109-7    1

2380

3240

4790

7-1

3240

306-7

306-7

2380

3240

4790

(Rammbach)

1190

1860

2850

44-9

1860

1113-5

1190

1860

2840

0-5

1860

12-4

Tirol

Schlanders

Latsch

Latsch

185-52

185-62

185-80

185-94

968-2

973-3

985-1

990-4

1190

1860

2840

5-1

1860

*)

126-5 136-3 362-0

1178-1

1190

1860

2840

11-8

1860

292-6

1190

1860

2830

5-3

1860

131-4

1190

1860

2830

-186-34-

65-9

1860

1643-3

1634-3

1190

1860

2830

187-28

1056-3

(Melzbach)

1150

1580

2410

2-0

1580

42-1

42-1

187-31

1058-3

1150

1580

2410

Schleis

Schleis

6-7

1580

141-1

18-8

9-8

112-5    4

187-38

10650    1150

1580

2410

4-2

1580

88-5

88-5

187-40

1069-2

1150

1580

2410

3-8

1580

80-1

187-45

1073-0

1150

1580

2410

14-0

18-1

151-2 und

4-9

1580

103-2

5a

187-52

1077-9

1150

1580

2400

188-40

171-8

1580 3619-3

3619-3

189-15

1249-7

1150

1580

2390

4-3

1580

90-6

189-18

1254-0

1150

1580

2390

4-8

1580

101-1

189-21

1258-8

1150

1580

2390

0-5

1580

10-5

53-5

42-6

251-5 bis

189-23

1259-3

1150

1580

2390

5-4

1580

113-8

189-29

1264-7

1150

1580

2390

1-5

1580

31-6

Burgeis

Burgeis

189-30

189-52

189-60

189-65

189-83

190-87

191-92

— 192-20- 192-78

1266-2

1269-4

1278-7

1283-8

1311-6

1394-8

1413-8

1444-3

1150

1580

2390

3-2

1580

67-4

67-4

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1150

1580

1580

1580

1580

1580

1580

1580

2390

2390

2380

2380

2360

2350

2340

9-3

5-1

27-8

83-2

19-0

30-5

1580

1580

1580

1580

1580

1580

195-9

107-4

585-7

1752-7

400-3

642-5

16-2

30-9

148-8    9

107-4

290

89-6

467 1    10

1752-7

400-3

Landeck

2-9

1580

61-1

450-7

49-0

231-3    11

Haid

Haid

1447-2

1150

1580

2340

193-00

1448-5

1-3

1580

27-4

Zusammen

ir,i7.j-9

746-5

607-0

13822-4

10

11

12

13

14

15

16    17

18

19

werksgraben

Postnummer

183-46 bis 183-68 Kilometrierung

Name und Lage

Werkskanal r. U.

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000

0-220

0-230

915-7

915-2

912-4

912-4

750    750

750    750

750    750

750    750

0-5

5-0

5-0

2-8

0-0

Säge

Wilh. Flora

28-0

28-0

00

0-0

to

185-50 bis 185-80

0-000

0-168

985-1

983-3

Werkskanal 1. U.

0-178

978-8

975-5

300    220

300    220

180    130

180    130

180    130

1-8

4-5

3-3

Mühle

7-2

5-3

Abzweigung des Kanales Post 2 a

Mathias Hermann

7-9

5-7

10-8

7-8

0-324

7-8

18-7 ' 13-5

967-7

180    130

185-62 bis km 0-168, Post 2

0000

983-3

120    90

5-2

Werkskanal 1. U.

0030

978-1

974-5

120    90

120    90

8-3

6-2

3-6

Mühle und Schmiede

Anton Stöcker

5-8

4*3

0-042

973-3

120    90

1-2

1-9

1-4

0000

990-4

1060    760

4-3

0134

986-1

1080    760

60-8

43-6

750    540

Abzweigung des Kanales Post 3 a

4-2

0-295

981-9

750    540

42-0

30-2

2-5

CJ

185-52 bis 185-94

979-4

750    540

Säge

Ignaz Stöcker

25-0

18-0

20

0-330

977-4

750    540

200

14-4

2-5

Werkskanal r. U.

0-379

0-400

0-436

0-456

974-9

974-5

973-4

973-2

972-1

9720

969-0

968-2

750    540

750    540

750    540

750    540

750    540

750    540

750    540

750    540

Mühle

Sandbichler

25-0

18-0

0-4

4-0

2-9

1-1

0-2

1-1

0-1

3-0

0-8

Lodenstampfe

Josef Kundner

11-0

7-9

2-0

1-4

Wollkr.

Mühle

Franz Niederhölzer

Karl Hermann

11-0

30-0

7-9

21-6

10    0-7

8-0

5-8

O)

Mdg. bei km 1 *07 in den Rammbach, Abzw. km 0*134, Post 3

0000

0-225

986 1

980-1

Werkskanal r. U.

0-552

977-7

971-6

969-0

1-346* 938-2

310    220

310    220

310    220

310    220

310    220

310    220

6-0

2-4

6-1

2-6

30-8

24-8

17-6

Sennerei

Schmiede

Gern. Laatsch

Thomas Wegmann

9-9

7-0

*) Mündung des Kanales in den Rammbach.

25-2

17-9

10-7

7-6

127-3

90-3

187*31 bis 187*38

0000

1065-0

320    320

1-1

4-7

4-7

Werkskanal r. U.

0*070

1063-9

1059-5

320

320

4*4

320

320

1.    Säge

2.    Lodenstampfe

1.    Jos. Hirschberger

2.    Joh. Bopitzer

18-8

18-8

1-2

5-1

5-1

0-078

1058-3

320

320

Cn

187-45 bis 187-52

0000

0042

Werkskanal r. U.

0-050

1077-9

1076-7

1075-1

1074-7

360

360

360

360

190

360

360

360

360

190

1-2

1-6

0-4

1-7

Tischlerei

Sebastian Bernhard

7-7

7-7

Abzweigung des Kanales Post 5 a

5-8

5-8

1-9

1-9

Cn

187-40 bis km 0*050, Post 5

0-064

0000

10730

1074-7

190

170

Werkskanal r. U.

0-045

1073-4

1070-6

170

170

190

170

170

170

4-3

4-3

1-3

2-9

2-9

2-8

Drechslerei

Alois Potscheider

6-3

6-3

CO

189-18 bis 189-30    189-15 bis 189-21

0 061 0000

0053

Werkskanal 1. U.

Werkskanal r. U.

1069-2

1258-8

1256-0

1253-1

0-078

0-093

0-000

0-076

0-104

1253-0

1250-9

1249-7

1266-2

1264-7

1261-1

1260-0

1257-3

170

170

1-4

3-2

3-2

200

200

200

200

200

200

290

290

290

290

290

200

200

200

200

200

200

290

290

290

290

290

2-8

2-9

o-i

2-1

1-2

1-5

.3-6

1-1

2-7

Mühle

Mühle

Mühle

Schmiede

Johann Prizzi

Karl Theiner

Josef Zwick

Anton Zwick

7-5

7-5

7-7

7-7

0-3

0-3

5-6

5-6

3-2

5-8

3-2

5-8

13-9

13-9

4-3

4-3

10-4

10-4

oo

189-23 bis 189-29

0120

0-000

1254-0

1264-7

290

340

Werkskanal 1. U.

0-042

1264-4

1260-9

340

340

290

340

340

340

3-3

0-3

3-5

Schmiede

Speckenhauser

15-9

15-9

12-8

12-8

1-4

1-4

CO

189-52 bis 189-60

0-057

0000

1259-3

1278-7

340

380

Werkskanal 1. U.

0-060

1277-0

1273-8

380

380

340

380

380

380

1-6

1-7

3-2

Säge

Franz Jörg

16-2

16-2

7-3

7-3

8-6

8-6

189-65 bis 189-83

0080

0000

1269-4

1311-6

380

320

Werkskanal r. U.

0-180

1292-8

12860

320

320

380

320

320

320

4'4

18-8

6-8

Mühle

Jos. Stöcker

29-0

29-0

22-3

22-3

80-2

80-2

0-199

1283-8

320

320

2-2

9-4

9-4

191-92 bis 193-0

0-000

1448-5

1080

1080

2000

Werkskanal r. U.

*) 0-705 1 447-1

*) 0-775 1 4 1 5-8

0-830

1413-8

1080

1080

1080

1080

1080

1080

2000

2000

2000

1-4

31-3

2-0

Elektr. Werk Malserhaide

Dekret der B. H. Schlanders vom 2. Februar 1902, Z. 10569

450;7

450-7

843-7

20-2

28-8

20-2

37-3

28-8

53-3

*) Von km 0-705 bis km 0-775 Druckrohrleitung.

Summe

746-5

708-2

607-0 504-0

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche : Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

WASSERKRAFT-KATASTER.

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr. 147, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Etseh von km 17016 bis km 193 00.

Flußband.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch.

Haidersee

5 Burgeis EM,_

ÓSchleis

ÓLaatsch

6 Gl

urns

Punibach

E. St. Spondinig-Prad H. St. Eyrs

Laas

E. St. 6

guz

_Rammbach J

Alpbach

Suldenbach

/\<f

-r-64001 sek

1460 IZ!

1440 . H=?l 1420 .. 3:

CU

Längenprofil.

1400 _.

Zeichenerklärung: <5 größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk, ® Elektrizitätswerk.

1380 ..

See Abfluß

Suldenbach

Tschrinbach

ri

CJ

- - 6200

J Abflußmengen

bei Niederwasser.

- - 6000

- - 5800

- -5600

- - 5400

.. 5200

1340 ._

1320 ..

1300 - .

1280 -.

1260 -.

7088-9

6947-8. 6859-3 • 6779-21 6676-0 J

7131-0

Punibach

-. 5000

PS

.. 4800    7200

-.4600 - .7000

-.4400 -. 6800

-.4200 -. 6600

1240 -.

4000

- - 6400

1220 - -

3800

- - 6200

1200 - -

1180 - -

1160 - -

1140 ..

1120..

Seehöhe in Metern

Rammbach

Alpbach

c:

& ._ 3600

- • 6000

3400

- - 5800

■% _. 3200

- - 5600

.=

g--

3000

- - 5400

-. 5200

1100..

..5000

1080 ..

-.2400

-.4800

1060 ..

--2200

-.4600

1040 _.

1020 ..

1000 ..

Abflußmengen

Melzbach

11 II

- - 2000

..1800

..4400

4200

980 -.

II

-.1600

4000

Hl

II I

,i

r3

-.1400

3800

CO

eü

--1200

3600

940 _ _

a>

920 _ _

900 --

880 - -

Werkskanal

CO

<53

3056-7

2966-1

Werkskanäle

I!

Werkskanäle

3=

33107 I

--1000

- - 800

-.600

.3400

3200

3000

860 - -

840 JL

km 193

192

2740-7IJ 2709-1-pH 2641-7fj(VJ

2445-81; },^

<?

191    2338-4

2865-0 ^ 2854-5

!i

Längenprofil

- -400

2800

189    -188

187

186

185

200

2600

PS

2184-8./2197-2

rH-M-«-$-«-

184    183    182    181    180

-fr--------4-fr-fr-fr-fr-frm'nimfr-

179    178    177    176    175    174    173    172    171    170-16

2400

2000

2058-3

1800

1752-7

1765-7

1600

1634-3

/I

Wasserkräfte.

/~l verbrauchte.

verfügbare,

1400 _.

1200 .-

1000 ..

Brutto-Pferdekräfte

1131-3

9030

1447-4

1326-4

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken «bei Niederwasser dar.

Brutto-Pferdekräfte

2200

2000

1800

1600

1400

1244-3

1278-8

1200

1000

891-2

731-0

800

600 _ -

499-7

218-8

400 --

216-9 \ 250-2

322-5

293-8

376-5

5620

171-5

200

165-7

261-7

373-2JS

288-9/

449-4

306-7

501-3

545-7

600

375-4

326-6

400

88-5

i r27-4N

0 ±18-7*

Kilometrie-193 192 -rung Werkskanal

Werkskanäle

118-6

§1|||

106-1

158-1

200

74-97

191

190

<fr

fr

fr

33-0

33-0

189    188    187    186

185    184

3-5

NM KN 1W2

Werkskanäle

W. K.

NIM

9,10

6-8

W. K.

NN Werkskanäle N

11-17

«H

18

q3

o»

CO

Wasserwerke | Ą

co

o>

uu

Säge Franz Jörg

1.    Mühle Josef Zwick

2.    Schmiede Anton Zwick

3.    Schmiede Speckenhauser

4.    Mühle Joh. Prizzi

5.    Mühle Karl Theiner

6.    Tischlerei Seb. Bernhard

<fr

<fr

-fr

-fr

=?=-^

183    182    181    180    179    178    177    176    175    174    173    172    171 170-16

kJ—

Werke 1 bis 18:

13. Lodenstampfe J. Kundner 8. Säge Josef Hirschberger u. Lodenstampfe Bopitzer 14. Wollkrampe Franz Niederhölzer

15.    Mühle Karl Hermann

16.    Sennerei Gemeinde Laatsch

17.    Schmiede Thomas Wegmann

18.    Säge Wilhelm Flora

7. Drechslerei Pötscheider

9.    Mühle u. Schmiede A. Stöcker

10.    Mühle Math. Hermann

11.    Säge Ignaz Stöcker

12.    Mühle Sandbichler

i

, «

..

k

t

t

( ‘

i

i

i-.

•t

:

• •

. T •

**• -

■

A

-•

f

%

•t

■

i

'

/

.»

;

i-

ł

?

ł

*

i

.*

f

J

?

-

i ’

:

.

.

t

.

V

",

>

\

■

;

•>

.

5-

i

C r;;

i

*.

*s

\

V

£

ii

x

J

1 ,

v .i.

;

bureau imk. k, Ministerium für öffentliche Arbeiten.

V₍

s,

's

W asserkraft-Kataster.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Die Etsch

von km 103*49 bis km 131*33.

Katasterblatt Nr. 148, aufgelegt im Jahre 1912.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch.

Situationsskizze.

Mafsslab.

m, 500 o

j_3_

iOkm

\_

C---'

'l

V'N

X.

nuriinü

■30

/&■ i

# ¹

Y\\jenß^'~

iss;

ßiirgstall

^öacir ^s$er

115,

- Mm 4* Sthohrbriidv

/(•umn/.nk

\l¥<m    ^

V................ %

’O/A

%-A

i~ Girlan

i $

HO

cz-

X <SK

SiemmMron

<VUS6" ' '

^menb.

____/

Beschreibung des Gebietes.

y'

\ i V-n!

S-.

Die Etsch ist im vorliegenden Katasterblatt in der Strecke von der Einmündung des Eisack bis zur Mündung der Passer behandelt. Flußaufwärts schließt sich der in den Katasterblättern Nr. 14 und 15 bearbeitete Abschnitt an. Innerhalb der hier beschriebenen Teilstrecke durchzieht der Fluß in durchwegs regulierten und eingedämmtem Bette das breite, fruchtbare Etschtal in südöstlicher Richtung.

Das Gesamtgefälle der 27*84 km langen Strecke beträgt 58*0 m; hinsichtlich des relativen Gefälles ist eine obere 5*55 km lange Strecke von km 125*78 bis km 131*33 mit dem Durchschnittsgefälle von 4*7 %₀ und anschließend eine untere 22*29 km lange Strecke mit dem Durchschnittsgefälle von 1*4%„ zu unterscheiden.

Die Abgrenzungslinie des Einzugsgebietes für die hier bearbeitete Etschstrecke, von dem in der Skizze wegen Raummangel das Teileinzugsgebiet der Passer nicht dargestellt ist, verfolgt von der Einmündung der Passer zunächst über die Ortschaften Grätsch und Tirol bis zu der unbenannten, in der Spezialkarte mit 1458 m kotierten Spitze eine vorwiegend nördliche Richtung, zieht sodann über die Muth-Spitze (2295 m) und die Röthel-Spitze (2632 m) bis zum Tschigot (2999 m) nach Westen und verläuft dann über die Hochwied-Spitze (3477 m), den Hinteren Seelenkogel (3468 m), die Seeber-Spitze (3305 m), die Schwenzer-Spitze (2960 m), den Tümmel-Jochberg (2964 m) und die Scheiblehnen (2925 m) bis zu der südlich der Sonnklar-Spitze gelegenen mit 3310 m kotierten Spitze vorwiegend gegen Nordosten. Von letztgenanntem Punkte führt die Wasserscheide in vorwiegend südlicher Richtung über den Botzer (3256 m), den Schneeberg (2519 m) und

die Hohe Kreutz-Spitze (2741 m) zum Schlotterjoch (2371 ra), umgeht sodann in einer nach Westen offenen Schleife über die Jaufen-Spitze (2483 m) und den Ötsch-Spitz (2592 m) zur Hochwart-Spitze (2741 m) ziehend das Wannsertal und wendet sich endlich in südlich gerichtetem Verlaufe über die Alpler-Spitze (2749 m), die Hirzer-Spitze (2785 m), die Plattinger Spitze (2679 m), das Kreuz-Joch (2087 ra), das Möltner Joch (1740 m), den Salten (1465 m) und den Glaning (1226 m) der Mündungsstelle des Eisack in die Etsch zu. Am rechten Etschufer streicht die Trennungslinie nach kurzem südlichen Verlaufe westlich über Schloß Goldegg und den Eisgraben (577 m) zu der nördlich vom Penegal gelegenen, mit 1740 m kotierten Spitze, biegt dort nach Norden ab und gelangt in dieser Richtung über den Gantkofel (1866 m) zum Gaidner Berg (1834 m), weiters in nordwestlicher Richtung über die Mittagscharte (1636 m) zur Groß-Langen-Spitze (2433 m) und in südwestlicher Richtung über den Hornigl (2311 m), den Hochwart (2637 m), den Ilmen-Spitz (2556 m), das Klapfbergjoch (2291 m) und dieTrenta (2635 m) bis zum Gleck (2955 m), zieht von da über die Eggen-Spitze (3385 m) bis zu der oberhalb des Weißbrunnferners gelegenen Spitze mit Kote 3316m nach Nord westen und kehrt schließlich von letztgenanntem Punkte durchwegs eine nordöstliche Richtung verfolgend über die Zufritt-Spitze (3372 m), das Hasenohr (3257 m), den Hochwart (2607 m), den Rauhen Büchl (1949 m) und das Martinger Joch (1780 m) zum Ausgangspunkte der Gebietsbeschreibung, zur Mündungsstelle der Passer in die Etsch zurück.

Das für dieses Katasterblatt maßgebende Einzugsgebiet von 2721 *9 km² unterteilt sich bei Bedachtnahme auf die hauptsächlichsten in Betracht kommenden Zubringer wie folgt:

Das Gebiet der Etsch bis km 131-33..........

Die Passer 1. bei km 13P33...............

Die Etsch von km 13P33 bis km 127⁻84 ........

Der Naiferbach 1. bei km 127*84............

Die Etsch von km 127*84 bis km 125*96........

Der Sinnichbach 1. bei km 125*96............

Die Etsch von km 125*96 bis km 125*78........

Der Valschauerbach r. bei km 125*78 ..........

Die Etsch von km 125*78 bis km 121*90........

Der Kompatschbach oder Aschlerbach 1. bei km 121 *90 . .

Die Etsch von km 121*90 bis km 117*09........

Der Möltnerbach 1. bei km 117*09............

Die Etsch von km 117*09 bis 116*45......'. . . .

Der Gießenbach r. bei km 116*45............

Die Etsch von km 116*45 bis km 111*10........

Der Margarethenbach 1. bei km 111*10.........

Die Etslh von km 111*10 bis km 107*00 ........

Der Etschgraben r. bei km 107*00 ...........

Die Etsch von km 107*00 bis km 103*85 ........

Der Mauriziusbach 1. bei km 103*85 ..........

Die Etsch von km 103*85 bis km 103*49 ........ - .    „

Das zwischen Eisack und Passer rund 2*5 km breite und vielfach versumpfte Etschtal wird beiderseits von steilen Felswänden des Bozner Porphyrs begleitet, dem in der Höhe permotriadische Schichten von Grödner Sandstein bis zum Schlerndolomit aufgelagert sind. Zwischen Schloß Siegmundskorn und Ruine Hocheppan schaltet sich in das westliche Porphyrgehänge eine mächtige glaziale Ablagerung ein, die sich in das Überetsch erstreckt. Ähnlich mächtige eiszeitliche Ablagerungen sind an der Mündung des Passertales bei Meran zu konstatieren. Sie bezeichnen hier auf der Ostseite des Etschtales die Grenze des Porphyrplateaus gegenüber den Zentralalpen, während auf der Westseite zwischen den Porphyrgehängen und denjenigen aus kristallinen Gesteinen ein kleiner Tonalitstock auftritt, der vom Valschauerbach durchbrochen wird.

Die Etsch führt in der hier behandelten Strecke ziemlich erhebliche Mengen Geschiebes mittlerer Größe, das ihr namentlich durch die Zubringer Passer, Valschauerbach und Sinnichbach zugeführt wird.

In bodenkultureller Beziehung entfallen von dem Einzugsgebiete ca. 41% auf Äcker, Wiesen und Gärten, ca. 3% auf Hutweiden und Alpen, ca. 44% auf Wald und ca. 12% auf unproduktiven Boden,

Wasserkraftverhältnisse.

28*1

0*1

Bei dem jährlich zu erwartenden Niederwasser betragen die in der behandelten Flußstrecke vorhandenen Wasserkräfte 13.052*7 Bruttopferdekräfte, von denen derzeit durch bestehende Wasserkraftanlagen 87*4 ausgenützt und 318*2 durch Gefällsverluste verbraucht werden, wonach dię verfügbaren Wasserkräfte mit 12.647*1 Bruttopferdekräften zu bewerten sind.

Anteil an

•J

fj

C/)

—

'S

10

11

12    13    14

15    16

17

18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

-1

-I

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich ]ähr-lich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenutzt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

103-49

232-0

13610

19180

31540

0-9

19180 230-2

13610

19180

31540

Gries

Gries

103-85

232-9

13520

19020

31250

(Mauriziusbach)

Die Ermittlung der Wassermengen erfolgte auf Grund von ander Etsch bei Sigmundskron, km 107-10, an der Passer in Meran und an dem Valschauerbache in Lana durchgeführten hydrometrischen Erhebungen.

21130-8

7-1

19020

ISIIIl-li

Zur Ermittlung der Dauer der Wasserstände wurden die Beobachtungen der Pegelstation Sigmundskron, km 107-10, herangezogen.

13520

19020

31240

10700

2400

(Etschgraben)

108-68 -

13280

18600

30500

Die acht- und sechsmonatigen Werte der Wassermengen sind mit 123"/,, beziehungsweise 182" ₀ der bezüglichen zehnmonatigen Wassermengen zu bewerten.

Die Gefällsverhältnisse der Etsch, sowie die des Werkskanales, wurden auf Grund eines trigonometrischen Nivellements bestimmt.

"A

0-3

18600

74-4

107-10

240-3

13280

18600

30500

Eppan

Eppan

1-7

18600

421-6

108-96

242-0

13280

18600

30500

0-8

18595

198-3

110-00

242-8

13280

18590

30490

1-0

18590

247-9

110-82-

13280

18590

30490

<r>

Bozen

111-10

243-8

13250

18540

30390

(Margarethenbach)

0-3

18540

74-2

2178*2

111-48

244-1

13250

18540

30380

112-63.

Andrian

Andrian

1-2

18540

296-6

112-95

245-3

13250

18540

30360

2-2

18540

543-8

-11400-

115-54

247-5

13250

18540

30340

Terlan

0-8

18540

197-8

Terlan

-115-60—

116-32

248-3

13250

18540

30330

0-5

18540

123-6

13250

18540

30320

116-45

248-8

(Gießenbach)

13000

18100

29540

Nals

Nals

0-9    18100 217-2

13000

18100

29540

117-09

249-7

(Möltnerbach)

12920

17960

29300

0-7

17960

167-7

117-60

250-4

12920

17960

29300

-117-60.

1-2

17960

287-4

Tirol

118-50

251-6

12920

17960

29290

1-5

17960

359-3

-119-03-

119-47

253-1

12920

17960

29280

2-2

17960

526-9

120-68

255-3

12920

17960

29270

Gargazon

Gargazon

1-3

17960

311-4

121-48

256-6

12920

17960

29260

3024-x

0-7

17960

167-7

12920

17960

29250

121-90

257-3

12800

17760

28890

(Kompatschbach)

-122-00-

10

17760

236-9

122-50

258-3

12800

17760

28890

2-0

17760

473-8

123-71

260-3

12800

17760

28880

1-7

17760

402-7

Burgstall

Burgstall

124-66

262-0

12800

17760

28880

20

17760

473-8

12800

17760

28870

Lana

Lana

125-78

264-0

(Valschauerbach)

11180

15440

23320

Meran

11180

15440

23320

125-96- 125-96

264-3

11020

15160

22820

0-3 15440

61-8

61-8

(Sinichbach)

1-8

15160

363-8

363-8

126-57

2661

11020

15160

22800

-127-55—

2-6

15160

525-5

525-5

127-48

268-7

11020

15160

22780

1-1

15160

222-3

11020

15160

22770

127-84

269-8

Mais

Mais

10940

15020

22520

(Naiterbach)

87-4

318-2

3501-7

9-2

15020

1842-5

Tschermes

Tschermes

129-50

131-15

131-33

279-0

288-2

290-0

10940

10940

10940

8340

15020

15020

15020

11920

22500

22480

22480

17880

9-2

1-8

15020

15020

1842-5

360-5

360-5

(Passer)

Zusammen .

13.052-7

87-4

318-2

12.647-1

Zusammenstellung der ausgenützten Wasserkräfte.

Tabelle II.

10

11

12

13

14 |    15 |    16    17

18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Brutto-Pferdek'räfte

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0-000 288-2

1560

1560

1-2

25-0

25-0

287-0

1560

1560

km 127-48 bis km 13P15

0-360

283-3

1560

1560

3-7

Säge

Alois Tatz

77-0

77-0

Werkskanal r. U.

283-0

1560

1560

0-3

6-2

6-2

0-590

0-5

Schmied

Josef Weiß

10-4

10-4

282-5

1560

1560

13-8

287-0

287-0

3-580    268-7

1560

1560

Zusammen

87-4

87-4

318-2

318-2

Bearbeitet: K. k. Ingenieur Alfred Teubner.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet ist. Die Kolonne 1 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzung'spunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenützten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Bruttopferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch dieWerke ausgenützten und die durch Gefällsverluste in den Werksgräben verbrauchten Bruttopferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenproflles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenützung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

*

Meran (*)

Hydrographisches Zentral-Bureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Eifert,

ach

WA S S E R KRA FT- KATA STER.

Graphisehe Darstellung.

Katasterblatt Nr. 148, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Etsch von km 103‘49 bis km 131'33.

Flußgebiet I. Ordnung: Etsch.

Flußband.

Burgstall

Kom

E. St. Lana-ßurgstall

Mschbach Gargazon    -^O^nbach

H. St. 6    >

$ Terlan

^SSMmbach

E, St.

^miusbach E. St. Sigmundskron

<?■

Marling

Valschauerbach

Gießenbach

Etschgraben

290

288 ..

Längen profil.

286 ..

Zeichenerklärung:    größere Ortschaft,

® industrielles Kraftwerk.

284 -.

282 ..

CD    OO

oo    r-—

CN    CN

Etschgraben

Mauriziusbach

co    -»*-

r-—    r-~

CN    CN

CN    CD

N—.

CN    CN

OO

CO

CN

Valschauerbach

Kompatschbach

Möltenbach

ijoequagai[)

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Margarethenbach

Einmündung des EisackJ

19 m³ sek

18

CO

co co CN CN

CN

CO

CN

g

CN

oo

CN

NO

ŁT

05

s

CN

Seehöhe in Metern

in m³ sek

er»

co

252..

5157-1

5218-9

<X>

_. 5200

ca - -

16 . _ 5000

248 ..

4793-3

--4800

246 - -

244 _ _

242 ..

Naiferbach

co

CN

Op

- - 4600

- - 4400

240--

Abflußmengen

£

er»

238

Sinichbach

- - 4200

--15 - -4000

..3800

236

3624-8

234

232

220 -L LĄ. km 131

Werkskanal

ausgenützte Wassermenge i 1560 I sek/

-0-<>r—9-—¹—9

130    129    128    127

_ _ 3600

3407-6

3239-9

4-0-0-0-0-9-

125    124    123    122    121    120    119/ 118    117    116    115    114    113

<>

.. 3400

- - 3200

<5-0-0-p-9-9-0-0-0-0-0-pmlmp— -L14- -3000

110    109    108    107    106    105    104

112 111

- - 2800

2600 PS

2593-2

.. 2600

2400 ..

2400

2200 ..

22030

2178-2

2200

2000 ..

2066-3

2103-8

2030-8

2000

1800

1600

1400

1200

t- I

Brutto-Pferdekräfte

1754-9

1587-2

1350-3

1236-0

1161-8-,

1682-2

1483-9

1800-6

Brutto-Pferdekräfte

1800

1600

1400

1200

1000

1000

800

876-5

600

Wasserkräfte.

y\ verfügbare, /i

865-2

800

400

405-6

473-8

360-5

200

.V -

verbrauchte.

Die Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte innerhalb der Nutzungsstrecken bei Niederwasser dar.

321-4

600

400

0±

123-6

200

Kilometrierungi3i

Werkskanäle

130    129    128    127

Werkskanal

Mi

126

-9-9-9-9--9-9-9-9-9

125    124    123    122    121    120    119    118    117

-9-9-9-9-9-

116    115    114    113    112

-9-9-9-9

111

-9-9h i 111 h9-—

110    109    108    107    106    105    104

Wasserwerke

Säge Alois Tatz

Mühle Josef Weiß

Hydrographisches Zentralbureau im k. k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Beschreibung und tabellarische Übersicht.

Katasterblatt Nr. 149 u. 150, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Traisen

von km 44*99 bis km 68-96.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Traisen.

Situationsskizze.

1000« so 0

Mnfsslal»

2    5 <r 5    6    7

10 km

_/

■Srliniwliiirh/if

s    \\

yiurkti'USj

M i

r^W^l'ilii’iili'ld

% §T \

55

ySVl-Sl Fm l.iiüt

-t

.-V³

\?>

c"---^

, ».,

J .tloo&bach

Nil I) E It-IM T I Rill

^ i jShiniilY    i

CO

CD

3

I ( 117

y'

o-*

r>

I---

?©

«r

<55

ESI hrrnhol

V__/

Beschreibung des Gebietes.

Die Traisen, bis zu ihrer Vereinigung mit der Unrecht-Traisen allgemein die Türnitzer-Traisen genannt, hat ihren Ursprung in den nordwestlichen, beziehungsweise nördlichen Abhängen des Brunstriegl und der Stadlmauer. Ihre Laufrichtung ist anfänglich eine nordwestliche, nach Einmündung des Retzbaches eine nördliche und nach Aufnahme des Türnitzbaches bis zur Vereinigung mit der Unrecht-Traisen eine nordöstliche, und schließlich bis zur Mündung in die Donau wieder eine vorwiegend nördliche.

Das im Oberlaufe enge und wenig bevölkerte Tal erweitert sich von der Türnitzbachmündung an, ist jedoch flußabwärts nach erwähnter Bachmündung an einigen Stellen, so vornehmlich unterhalb der Mündung der Unrecht-Traisen, auf kurze Strecken durch engere Defilees unterbrochen. Die günstige Lage des Traisentales zum Industriezentrum Niederösterreichs, die leichte Ausnutzung seiner Wasserkräfte, der reiche Waldbestand seiner Höhenzüge, welch’ letzter Grund besonders viel Holzschleifereien und Pappenfabriken entstehen ließ, machten dieses Tal zu einem der gewerkreichsten des Donaugebietes.

Die vorbegrenzte 23-97 km lange Flußstrecke weist einen Gesamthöhenunterschied von 132-8 m auf. Das durchschnittliche Gefälle ist ziemlich gleichbleibend und im Mittel mit rund 6%₀ zu bewerten.

Die Wasserscheide des hier bearbeiteten Gebietes, das ist das Gebiet der Traisen, samt dem der Unrecht-Traisen, führt vom Traisenberge (1222 m) ausgehend zunächst in mehrfachen Windungen nord-westlichüberdenRoßschneidberg(l 161m) zumScheiblingberg(1226m), wendet sich dort nach Nordosten und gelangt über den Gruberkogel (1103 m), den Köglberg (1290 m), den Schoberberg (1113 m), den Hohenstein (1094 m), den Eisensteinberg (1185 m), die Ochsenspitze (1056 m), den Ohniestberg (1083 m) sowie den Schindlwald-berg (990 m) und den Lindenberg (935 m) zum Buchberg (616 m), von dem aus sie in östlicher Richtung zum Endpunkte der in diesem Katasterblatte behandelten Flußstrecke herabfällt. Am rechtenUfer der Traisen verläuft die Wasserscheide sodann über den Puchersreith (787 m) und die Vorderalpe (1247 m) bis zum Rothenstein (1116 m) nach Süden, biegt dort rechtwinkelig nach Osten ab um von der Hochoder Reisalpe (1398 m) aus wieder in vorwiegend südlichem Laufe über den Hochkogel (854 m), den Tettenhengst (954 m), den Haselstein (1087 m), dann entlang des Gaisrückens und über den Bäckerkogel zumPreineck (1443 m) zu gelangen.Dort wendet sich die Umrahmungslinie nach Westen, führt in einem flachen, nach Norden offenen Bogen über die Gippelmauer (1609 m) zum Gippelberg (1667 m)und weiters über die Hofalpe (1542 m) und den Schwarzkogel (1383 m) zum G. Göller (1761 m), von welcher Spitze aus sie dann nach Nordwesten gerichtet über den Hochgesänger (1442 m) und den Trariegel (1190 m) zum Traisenberge ,den Ausgangspunkten der Gebietsbeschreibung, zurückkehrt.

Das gesamte Einzugsgebiet der Traisen von den Quellen bis km 44-99 hat eine Flächengröße von 352-4 km² und läßt sich in nachstehender Weise gliedern:

Die Traisen vom Ursprünge bis zur Vereinigung mit dem Retzbache

. 6T7km²

•    4-0 „

. 36-8 „

. 48-3 „

. 156-2 „

•    30 „

•    13-7 „

•    11-4 „

. 60 „

•    11-3 „

Die Traisen bewegt sich in dem hier behandelten Abschnitte vorwiegend im Dolomit. Bei Türnitz wird der tiefe Horizont der Werfener Schichten bloßgelegt, mit dem hier streckenweise Lunzer-Sandsteine in Kontakt treten. Von Dickenau bis Lehenrott ist der Flußlauf in dunkle, plattige Muschelkalke eingeschnitten. Noch weiter talabwärts sind die jüngeren Glieder der Vorgebirgsketten, vor allem Gosaukreide, ausgebildet. Bei dem Orte Traisen tritt der Fluß in die Wiener Sandsteinzone. Diese besteht in ihren ältesten Partien aus feinkörnigen Sandsteinen, Mergelkalken und Mergelschiefern mit einzelnen Bänken gröberen Sandsteines. IhrFallen ist deutlich nach Norden gerichtet. Im Hangenden dieser ältesten, dem Neokom angehörenden Schichten wird bei der Mündung des Gölsenbaches die Serie der mittleren Wiener Sandsteinabteilung, bestehend aus Chondritenmergeln und Inoceramensandstein, angetroffen. Auch hier ist das Fallen regelmäßig nach Norden.

Die Geschiebeführung ist zufolge des stark bewaldeten Einzugsgebietes eine geringe.

Von dem gesamten Nährboden des vorumgrenzten Traisengebietes entfallen ungefähr 5% auf Äcker und Gärten, 15% auf Wiesen und Alpen und zirka 80% auf Wälder, während das Flächenausmaß an unproduktivem Boden weniger als 1% des Gesamtgebietes beträgt.

{km 68 96)............

Die Traisen von km 49-46 bis km 44-99 . .

Wasserkraftverhältnisse.

Die im vorliegenden Katasterblatte behandelte Flußstrecke umfaßt das Gebiet der Traisen von der Mündung des Retzbaches {km 6896) abwärts bis 1 km vor der Gölsenmündung (km 44-99). Abgesehen von kleineren Zubringern nimmt die Traisen in dieser Strecke die wasserreiche Unrecht-Traisen auf, die im Katasterblatte Nr. 139 abgesondert behandelt wurde.

In der hier katastermäßig behandelten Traisenstrecke sind bei dem voraussichtlich jährlich wiederkehrenden Niederwasser insgesamt 4947-3 Bruttopferdekräfte vorhanden, von welchen 2183-4 durch bestehende Werke, und zwar Eisenhämmer und größere Holzschleifereien sowie kleinere Sägen und Mühlen, ausgenützt und 477-1 durch Gefällsverluste verbraucht sind. Für eine weitere Ausnützung der Wasserkräfte sind demnach noch 2286-8 Bruttopferdekräfte verfügbar.

Anteil an der Gewässerstrecke

Im

10

11

12

13    14    15    16    17    18    19    20    21

Sekundliche Abflußmenge in l für das

22

politische

Lar.- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinliche absolute Minimum

voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abfluß-

menge bei Niederwasser

in I

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle 11

Anmerkung

St. Veit a. d. Gölsen

iTraisen-

ort

44-99

349-1

4000

5000

6190

Traisen

45-20-

1-3    5000

86-7

86-7

Traisen

45-48

350-4

4000

5000

6170

1-4    5000

93-3

45-93

351-8

4000

5000

- 45-99-

6150

| St. Veit an der | Gölsen

Traisenort

—46-62-

-46-87-

355-5

3990

4890

6130

46-61

356-3

3990    4890

6130

46-69

356-4

3990

4890

6130

3-7    4945

0-8    4890

0-1    4890

3-6    4890

244-0

281-0

49-7

58-8 und

52-2

Die Wassermengenerhebungen sind in den Profilen km 45-00 (oberhalb der Gölsenmündung), km 50-60 (Lilienfeld), km 57-00 (Lehenrotte), km 66-90 (oberhalb der Türnitzbachmündung) und km 68-96 durchgeführt worden.

Die acht- und sechsmonatigen Betriebswassermengen betragen im Profile Lilienfeld 116, respektive 136°/₀, im Profile Lehenrotte 117, beziehungsweise 140®/n der bezüglichen zehnmonatigen Betriebswassermengen.

Zur Bestimmung der Dauer der Wasserstände wurden die Pegelbeobachtungen der Station Lilienfeld km 50-00, herangezogen.

Die Gefällserhebungen erfolgten auf der ganzen Strecke mittelst eines geometrischen Nivellements.

6-5

6-5

234-7

3600

3990

4890

6100

312-9

84-7

0-1 2

47-75

2-5    4890

163-0

362-5

3990

4890

6100

Marktei

47-88

362-6

3990

4890

6090

0-1    4890

0-3    4890

6-5

6-5

19-6

362-9

3990

4890

6080

117-4

32-6

00    3

48-08

2-0    4890

130-4

346-9

3990

4890

6080

0-2    4885

13-0

130

-48-47

48-44

3651

3990

4880

6060

1-5    4880

97-6

366-6

3990

4880

6050

221-2

26-0

0-1    4

49-01-

49-01

2-3    4880

149-7

368-9

3990

4880

6050

00    4880

00

00

49-19

368-9

3990

4880

6040

1-1    4880

71-6

Lilienfeld

Lilienfeld

3990

4880

6030

49-46

370-0

3950

4830

5960

(Klosterebenbach)

180-3

12-9

0-7    5

Nieder-Österreich

Lilienfeld

Stangen

thal

50-95 -

51-47-

0-8

4830

51-5

49-77

5107

51-65

51-84

370-8

371-9

375-0

376-1

377-8

378-5

3950

3950

3950

3950

3950

3940

4830

5950

1-1

4830

70-8

4830

5950

3-1

4820

199-2

199-2

4810

5920

1-1

4810

70-5

70-5

4810

5920

1-7

4800

108-8

108-8

4790

5910

0-7

4790

44-7

4790

5900

Schrambach

0-8

4790

511

108-8

34-4

54-8 und

379-3

3940

4790

5890

6a

52-04

380-9

3940

4790

5890

1-6

4790

102-2

3-9

4780

248 6

248-6

3940

4770

5820

53-45

384-8

(Zögersbach)

53-89-

3790

4550

5570

9-6

4545

581-8

581-8

Außer-Farafeld

55-65

55-95

394-4

396-2

398-9

3790

3790

3790

4540

4540

4540

5550

5550

5550

1-8

2-7

01

4540

4540

4540

1090

163-4

6-1

254-2

18-2

0-0    7

61

—56-45-

3790

4540

5540

5616

399-0

(Unrecht-Traisen)

Türnitz

—56-92-

57-28

404-8

1390

1780

2340

5-8

1775    137-3

137-3

1390

1770

2320

0-3

1770    7-1

57-30

405-1

1390

1770

2320

Lehenrotte

0-3

1770    7-1

26-0

6-7

28-7 und

8a

405-4

1390

1770

2310

57-36

20

1770    47-2

407-4

1390

1770

2310

1-9

1765    44-7

44-7

5809

409-3

1390

1760

2300

Anteil an

X

n>

-5

GO

CU

JD

O

10

11

12 |    13 |    14    15    16    17    18    19    20    21

22

Sekundliche Abflußmenge in l für das

Ł-

politische

Lan- Be-des- zirks-

Behörde

Ortsgemeinde

Katastral

gemeinde

in km

Lage in km

Seehöhen bei Niederwasser in m

wahrscheinlich absolute Minimum

voraussichtlich jährlich Wiederkehrende Niederwasser

zehnmonatige

Betriebswasser

Absolutes Gefälle in m

Mittlere sekundliche Abflußmenge bei Niederwasser in l

Theoretische Brutto-Pferde-kräfte bei Niederwasser

vorhanden

durch Werke ausgenützt

durch Gefällsverluste verbraucht

verfügbar

Postnummer der Tabelle II

Anmerkung

Übertrag .

3419-9 1501-8 265-2

1652-9

58-09    409-3    1390    1760    2300

2-0

1760

46-9

58-54    411-3    1390    1760    2280

Lehenrotte

0-4

1760

9-4

411-7    1390. 1760    2280

46-9    75-1

58-59

0-7

1760

16-4

0-0 und

10

412-4    1390    1760    2280

1-2

1760

28-2

413-6    1390    1760    2280

58-99

0-9

1760

21-1

414-5    1390    1760    2280

1-7

1760

39-9

39-9

- -59-50-

59-43    416-2    1380    1760    2270

1-9

1755

44-5

Moosbachrotte

.    418-1    1380    1750    2260

81-6 11-6

0-3    11

59-78

2-1

1750

49-0

420-2    1380    1750    2260

0-5

1750

11-7

11-7

-60-90

60-20    420-7    1380    1750    2250

0-8

1750

18-7

Lehenrotte

60-42

421-5    1380    1750    2240

423-7    1380    1750    2240

2-2

1750

51-3

50-2    12-6

7-2    12

5-2

1745

121-0

121-0

61-45—

61-74    428-9    1380    1740    2220

Niederösterreich

Lilienfeld

Türnitz

Raxenbachrotte

5-8

1735

134-2

434-7    1380    1730    2200

68-3    23-1

0-5    13

Pich!-j rotte

Pichl

rotte

Türnitz

-63-09—

-64-01 — -64-30—

-64-90—

--66-75—

— 66-9 —

62-59

2-5

1730

57-7

437-2    1380    1730    2200

63-09    438-5    1370    1720    2190

64-92    447-9    '1370    1710    2160

450-8    1370    1710    2140

1-3

9-4

2-9

1725

1715

1710

29-9

29-9

214-9

214-9

66-1

93-5    250

0-0    14

65-56

2-3

1710

52-4

453-1    1370    1710    2140

65-63    453-2    1370    1710    2130

458-4    1370    1690    2120

0-1

5-2

1710

1700

2-3

2-3

117-9

53-3    31-4

0-8    15

66-58

3-0

1690

67-6

461-4    1370    1690    2120

1370    1690    2100

0-8

1690

18-0

18-0

66-88    462-2

(Türnitzbach)

1030    1180    1450

0-9

1180

14-2

14-2

66-98    463-1    1030    1180    1450

01

1180

1-6

67-01    463-2    1030    1180    1450

16

01

1180

1-6    59-0    3-2

0-8 und 16a

463-3    1030    1180    1440

Schildbachrotte

67-11

3-8

1180

59-8

467-1    1030    1180    1440

68-42    476-2    1020    1170    1410

480-8    1010    1160    1400

9-1

4-6

1175

1165

142-6

142-6

71-5

28-8    29-9

26-7    17

68-91

0-9

1160

13-9

481-7    1010    1160    1400

0-2

1160

3-1

3-1

68-96    481-9    1010    1160    1390

Zusammen .

4947-3 2183-4 477-1

2286-8

10

11

12

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

durch Werke ausgenützt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

0000    356-3 4890

3990

0-2

13-0

10-6

4890

3990

0-425    356-1

Abzweigung des Kanales Post Nr. 1 a

km 45-48 bis km 46-61

2000

1630

0-0

0-0

00

Alle Konzessionserkenntnisse, mit Ausnahme der in Kolonne 12 eigens angeführten, sind von der Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld gefällt.

356-1 2000

1630

Werkskanal L U.

0-426

353-4 2000

1630

2.7 Turbine II Blechwalzwerk

Artur Krupp

Z. 2820 ex 1883 Z. 491 ex 1900

72-0

58-7

0-3

8-0

6-5

353-1    2000

1630

0-748

2-2

350-9 2000

1630

Stahlgießerei

und

W eicheisenfabrik

Gebrüder von Lenz

Z. 491 ex 1900

58-7

47-8

0-5

13-3

10-9

0-963    350-4 2000

1630

von km 0-425 des Kanales Post Nr. 2 bis km 45-93 der Traisen

Werkskanal abgeleitet aus dem Werkskanal Post Nr. 1 1. U.

0-000    356-1 2890

356-1 2890

2360

2360

0-0

00

0-0

0-001

352-2 2890

2360

g.g Turbine I Blechwalzwerk

Artur Krupp

Z. 2820 ex 1883 Z. 491 ex 1900

150-3

122-7

0-169    351-8 2890

2360

0-4

Einmündung des Kanales in die Traisen

15-4

12-6

0-000    362-5 4890

3990

01

6-5

5-3

km 46-69 bis km 47-75

0177

362-4 4890

360-2 4890

3990

3990

. . Puddel- und Schweißwerk

Friedrich von Neumann

Z. 2129 ex 1881 Bezirkshauptmannschaft St. Pölten Z.24781 ex 1890

143-4

117-0

Werkskanal r. U.

359-7 4890

3990

0-600

357-1 4890

3990

0-5

32-6

26-6

2-6 Blechwalzwerk

Friedrich von Neumann

Z. 11306 ex 1900

169-5

138-3

0-7

45-6

37-2

Blechwalzwerk derzeit im Umbau. Durch Baggerungen im Untergraben wird Ge-fällsvermehrung angestrebt.

0-897    356-4 4890

3990

Ol

km 47-88 bis km 48-08

Werkskanal 1. U.

0-000    364-9 4890

364-8 4890

3990

3990

01

6-5

5-3

0-080

363-0 4890

3990

, o Wagenachsen-¹⁻⁸    fabrik

Friedrich von Neumann

Z. 8690 ex 1883 Z. 2018,5 B ex 1909

117-4

95-8

0-4

26-1

21-3

0-169    362-6 4890

3990

km 48-44 bis km 49-01

Werkskanal 1. U.

0-000    368-9 4880

368-7 4880

3990

3990

0-2

130

10-6

0-408

365-3 4880

3990

3-4 Holzstoffabrik

Gebrüder

Mahler

221-2

180-9

0-2

13-0

10-6

0-490    365-1    4880

3990

Cn

km 49-19 bis km 49-77

Werkskanal 1. U.

0-000    371-9 4830

371-9 4830

0-040

369-1    4830

0-318    368-9 4830

0-000    380-9 3600

3950

3950

3950

3950

3600

00

0-0

0-0

2-8 Elektrizitätswerk

Zisterzienserstift

Lilienfeld

Z. 15469 ex 1899 Z. 11231 ex 1904

180-3

147-5

0-2

12-9

10-5

0-1

4-8

4-8

CD

km 51-65 bis fern 52-04

3600

3600

0-200    380-8

Abzweigung des Kanales Post Nr. 6 a

Werkskanal 1. U.

0-240

3000

3000

0-0

0-0

0-0

380-8 3000

3000

2-3 Zementmühle

378-5 3000

3000

Perlmoser

Aktien

gesellschaft

Z. 3415 ex 1873 Z. 5072 ex 1888

92-0

92-0

0-7

28-0

28-0

0-423    377-8 3000

3000

10

11

12

13    14    15

16

17

18

19

werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

Vorhandene Brutto-Pferdekräfte

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

W asserrechtliche Urkunden

durch Werke ausgenutzt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Konzessionsdauer

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag

1204-8

1000-7

238-7

200-8

CO

CS

von km 0-200 des Werkskanales Post Nr. 7 bis km 51-84 der Traisen

Werkskanal abgeleitet aus dem Werkskanal Post Nr. 6 1. U.

0.000

0-020

0-050

380-8    600

380-8    600

378-7    600

378-5    600

600

600

600

600

0-0

0-0

0-0

Faßdaubensäge

werk

Perlmoser

Aktiengesellsch.

Z. 1676 ex 1888

16-8

16-8

0-2

Einmündung des Kanales in die Traisen

1-6

1-6

km 55'65 bis km 55.95

0-000

398-9    4540

3790

0-1

6-1

5-1

Werkskanal 1. U.

398-8    4540

3790

0160

0-229

0000

4-2

394-6    4540

394-4    4540

407-4    1000

3790

3790

1000

Holzstoffabrik und Sägewerk

Alexander

Diamantidi

Z. 8040 ex 1892 Z. 3093 ex 1901

254-2

212-3

0-2

12-1

101

0-2

00

km 57.28 bis km 57-36

2-7

2-7

0-040

407‘2

1000

1000

Abzweigung des Mühlkanales Post Nr. 8a

500

500

Werkskanal 1. U.

406-9    500

500

0-3

2-0

2-0

0-056

2-0

Säge

Franz

Hollaus

Z. 12358 ex 1904 Z. 477 1 B ex 1905

, 13-3

13-3

404-9    500

500

0-1

0-7

0-7

0-076

404-8    500

500

00

CS

von km 0-040 des Werkskanales Post Nr. 9 bis km 57-30 der Traisen

0-000

407-2    500

500

Mühlkanal abgeleitet aus dem Werkskanal Post Nr. 9 1. U.

407-2    500

500

0-0

00

00

0-001

0-018

405-3    500

405-1    500

1-9

Mühle

Franz

Hollaus

Z. 12358 ex 1904 Z. 477/1 B ex 1905

12-7

12-7

500

500

0-2

Einmündung des Kanales in die Traisen

1-3

1-3

CO

km 58-54 bis km 58-59 km 58-09 bis km 58-99

0-000

414-5    1760

414-3    1760

Sägekanal r. U.

Mühlkanal

1. U.

0-184

0-750

0-000

0-025

0-049

412-3    1760

409-3    1760

412-4

412-3

411-4

411-3

1390

1390

1390

1390

0-2

4-7

3-7

2-0

3-0

0-1

0-9

0-1

Sägewerk

Edmund

Pfannl

Z. 6774 ex 1880 Z. 8731/884 ex 1885

46-9

37-1

70-4

55-6

Lohstampfe

Hans

Holzleitner

Z. 20440 ex 1891 Z. 476/1B ex 1905

Früher Gipsmühle der Freiin Marie v. Apferltern. Nur bei höherenWasserständen in Betrieb.

km 59-43 bis km 59-78

0-000

420-2    1750

42-01    1750

1380

1380

0-1

2-3

1-8

Werkskanal r. U.

0-105

3-5

Holzstoffabrik

Ferdinand

Vacano

Z. 1594 ex 1872 Z. 15546 ex 1895

81-6

64-4

416-6    1750

1380

0-4

9-3

7-4

0-265

416-2    1750

1380

fern 60-20 bis km 60-42

0-000

423-7    1570

1380

0-3

6-3

5-5

Mühl- und Sägekanal r. U.

423-4    1570

1380

0-250

2-4

421-0    1570

1380

0-3

Mühle und Säge

Johann

Lampl

Verhaimungsprotokoll Z. 27660 ex 1894

50-2

44-2

6-3

5-5

0-317

420-7    1570

1380

0-000

437-2    1730

1380

u>

km 61-74 bis km 62-59

Werkskanal abzweigend r. U.

mündend 1. U.

Werk selbst 1. U.

437-1    1730

1380

01

2-3

1-8

0-340

0-755

429-8    1730

428-9    1730

7-3

Holzstoffabrik

1380

1380

Karl Basel & Komp.

Z. 31177 ex 1895 Z. 374/4B ex 1908 Z. 117/11B ex 1910

168-3

134-3

0-9

20-8

16-6

10

12

13    14    15

Werksgraben

Postnummer

Kilometrierung

Name und Lage

km

Seehöhen des Niederwassers in m

Sekundliche Abflußmengen in l für das

voraussichtliche

Niederwasser

Minimalwasser

konzedierte

Höchstwasser

Absolutes (konzediertes) Gefälle in m

Bezeichnung

der

Werksanlage

Name des Wasserwerksbesitzers

Wasserrechtliche

Urkunden

Konzessionsdauer

Vorhandene Bruttopferdekräfte

durch Werke ausgenutzt bei

durch Gefällsverluste verbraucht bei

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Niederwasser

Minimalwasser

konzediertem

Höchstwasser

Anmerkung

Übertrag 1848'8

1535-8

387-6

322-2

0-000

453 1

1710

1370

0-2

4-5

3-7

km 64.92 bis km 65-56

0-244

452-9

450-4

1710

1710

1370

1370

2-5

Säge und Metallwarenfabrik

Josef

Steinbichler

Z. 9448 ex 1883 Z. 624 ex 1899

57-0

45-7

Werkskanal 1. U.

450-2

1710

1370

0-2

4-5

3-7

0-355

448-6

1710

1370

1-6

Sensenwerk und Säge

Felix

Steinbichler

Z. 9448 ex 1883

36-5

29-2

0-7

16-0 . 12-8

0.455

447-9

1710

1370

0-000

461-4

1690

1370

01

2-2

1-8

461-3

1690

1370

0-062

20

Hammerwerk

er

km 65-63 bis km 66⁻58

459-3

459-2

1690

1370

01

1690

1370

Gustav

Zeillinger

Z. 21620 ex 1891

45-1

36-5

2-2

1-8

Werkskanal 1. U.

0-397

456-6

456-4

1690

1370

1690

1370

2-6

0-2

Elektrizitätswerk

Gemeinde

Türnitz

Z. 11966 ex 1900

58-6

47-5

4-5

3-7

0-695

2-2

454-2

1690

1370

Mehlspeisfabrik, Sägewerk und Lederwalke

Gebrüder Keiss und Fürst

Z. 8283 ex 1899

49-6

40-2

10

22-5

1-8-3

0-910

453-2

1690

1370

0000

467-1

1180

1030

01

1-6

1-4

km 66-98 bis km 67 11

1180

1030

Werkskanal 1. U.

abzweigend r. U.

mündend Werk selbst r. U.

0040

0 070

0-125

467-0

4670

463-3

463-1

590

510

0-0

Abzweigung des Werkskanales Post Nr. 16 a

00

0-0

590

590

590

510

510

510

3-7

0-2

Sensenwerk und Zirkularsäge

Gustav

Zeillinger

Z. 2576/11 B ex 1908 Z. 660/2 B ex 1909

29-1

25-2

1-6

1-4

Ina

von km 0-040 des Kanales Post Nr. 16 bis km 67-01 der Traisen

0-000

467-0

590

520

Werkskanal abgezweigt aus dem Werkskanal Post Nr. 16 1. U.

467 0

590

520

0-020

463-2

590

520

0-0

0-0

0-0

3-8

00

Hammer- und Sensenwerk

Gustav

Zeillinger

Z. 2576/11 B ex 1908 Z. 660/2 B ex 1909

29-9

26-3

0035

463-2

590

520

Einmündung des Kanales in die Traisen

0-0

o-o

km 68'42 bis km 68 91

0000

481-7

800

800

2-1

22-4

22-4

Mühl- und Sägekanal r. U.

0-373

0-490

479-6

476-9

476-2

800

800

800

800

800

800

2-7

0-7

Mühle und Säge (Plöttig-Mühle)

Ludwig Bichler

Z. 21620 ex 1891 Z. 7763 ex 1898

28-8

28-8

7-5

7-5

Zusammen 2183-4

1815-2

477-1

400-7

Bearbeitet: K. k. Bauadjunkt Walter Widmann.

Erläuterungen zu den Tabellen und zur graphischen Darstellung.

Die Tabelle I gibt in den Kolonnen 1 bis 9 über die Zugehörigkeit der Gewässerstrecke zu der politischen Landes- und Bezirksbehörde sowie zu der Orts- und Katastralgemeinde Aufschluß, wobei die Uferlage durch die Signaturen 1 (links) und r (rechts) und der Längenanteil durch die in Kolonne 9 ersichtliche Kilometrierung des Wasserlaufes bezeichnet *ist. Die Kolonne 10 enthält die Angabe über die kilometrische Lage der für die Beurteilung der Wasserkraftverhältnisse dienlichen Begrenzungspunkte aller durch markante Gefällsänderungen oder durch erhebliche Zubringer sich ergebenden natürlichen Abschnitte der Gewässerstrecke. Bezüglich dieser Begrenzungspunkte sind dann in der Kolonne 11 die Seehöhen, in den Kolonnen 12 bis 14, und zwar für das wahrscheinliche absolute Minimum, für das voraussichtlich jährlich wiederkehrende Niederwasser und für das zehn-monatige Betriebswasser die sekundlichen Abflußmengen verzeichnet. Das absolute Gefälle und die mittlere sekundliche Niederwassermenge innerhalb der durch die Begrenzungspunkte gegebenen Stufen ist aus den Kolonnen 15 und 16 zu entnehmen, woraus sich rechnungsmäßig, durch Multiplikation des Gefälles mit der Wassermenge und durch Division des Produktes mit 75, die Anzahl der theoretisch bei Niederwasser vorhandenen Brutto-Pferdekräfte ergibt, deren Werte in Kolonne 17 aufgenommen sind. Die Kolonnen 18 bis 20 zeigen die in den einzelnen Gefälls-strecken ausgenutzten, verbrauchten und verfügbaren Wasserkräfte bei Niederwasser an. Um für das absolute Minimum (Kolonne 12) und das zehnmonatige Betriebswasser (Kolonne 14) die theoretischen Brutto-Pferdekräfte zu erhalten, ist unter Zuziehung der Angaben der Kolonne 15 der für Niederwasser angedeutete Rechnungsvorgang einzuschlagen. Wo im Raume der Kolonnen 15 bis 17 Gewässernamen eingeschaltet sind, gelangt der betreffende

Zubringer zur Einmündung. Die Ziffern in der Kolonne 21 beziehen sich auf die entsprechenden Rubriken der Tabelle II.

In der Tabelle II sind die Wasserkraftverhältnisse in den bereits zur Kraftgewinnung herangezogenen Strecken und Werksgräben des Gewässers übersichtlich zur Darstellung gebracht. Die Kolonne 1 dieser Tabelle enthält die Postnummern und korrespondiert mit Kolonne 21 der Tabelle I. Die Kolonne 2 verzeichnet die Kilometrierung im Zuge des natürlichen Wasserlaufes, die Kolonne 3 den Namen und die Lage (rechtes oder linkes Ufer) der Werksgräben, die Kolonne 4 die im Zuge der einzelnen Werkskanäle vorgenommene Kilometrierung jener Begrenzungen derselben, welche sich aus den durch die Wasserwerke in Anspruch genommenen Stufen ergeben. Die Kolonne 5 gibt über die Seehöhen der Begrenzungspunkte Aufschluß, während in den Kolonnen 6 bis 8 die in den Werksgräben geführten Betriebswassermengen angegeben sind. Das absolute Gefälle in den einzelnen Stufen ist in der Kolonne 9, die Bezeichnung der Werksanlage, der Name des Wasserwerksbesitzers, dann der Hinweis auf die behördliche Zuerkennung des Wasserrechtes in den Kolonnen 10 bis 12 enthalten. Endlich sind in den Kolonnen 13 bis 18 die durch die Werke ausgenutzten und die durch Gefällsverluste in den Werks-gräben verbrauchten Brutto-Pferdekräfte ersichtlich gemacht.

Zur übersichtlichen Veranschaulichung der Wasserkraftverhältnisse dient die graphische Darstellung auf der beigegebenen Tafel. Dieser Übersicht ist oben ein schematisches Bild des Flußbandes mit Einzeichnung der bedeutenderen Zubringer, der Werkskanäle und der Wasserwerke vorangestellt. Unter dem Flußbande ist eine Darstellung des Längenprofiles (Höhenmaßstab links) und der Abflußmengen bei Niederwasser (Mengenmaßstab rechts) angeordnet. Aus der Abflußmengenlinie erkennt man die sprunghafte

Zunahme der Wasserführung bei den einmündenden Zubringern, aus der Schraffierung innerhalb der gestrichelten Linien die an den Wasserwerken, beziehungsweise deren Werksgräben bereits stattfindende Wasserbenutzung. Das im unteren Teile der Tafel ersichtliche Schema versinnbildlicht die Größe der verfügbaren und verbrauchten Wasserkräfte, wobei in der Regel die natürlichen Abschnitte die Begrenzung bilden, unter Umständen aber mehrere solche zu einer einzigen Gefällsstufe zusammengezogen sind. Zwischen den Anfangs- und Endpunkten dieser Abschnitte, beziehungsweise innerhalb der hierdurch begrenzten vertikalen Flächenstreifen verlaufen die Kraftlinien als flache Parabeln, welche im allgemeinen nur als gerade Linien zum Ausdruck gebracht werden können. Aus der Ordinate der Kraftlinie erhält man für eine bestimmte Nutzungsstrecke immer das Maximum der theoretischen Wasserkräfte bei Niederwasser vom Anfangspunkte des Abschnittes bis zu der betrachteten Stelle der Nutzungsstrecke. Wo die Anfangspunkte mit einer Stufe im Längenprofil (Wehr) zusammenfallen, ist naturgemäß mit der dort vorhandenen Wasserkraft zu rechnen und nimmt die Kraftlinie mit der diesem Maße zukommenden Höhe ihren Anfang. Andernfalls ist am Anfangspunkt die Wasserkraft gleich Null. Die Wasserkraftwerte der Ordinaten sind an den Maßstäben abzunehmen, zudem sind an den Anfangs- und Endpunkten, eventuell an den Bruchpunkten der Kraftlinien die vorhandenen Brutto-Pferdekräfte durch Ziffern ersichtlich gemacht und bereits verbrauchte Wasserkräfte durch Schraffierung der bezüglichen Abschnittsfiguren sowie durch die an den Spitzen derselben angegebenen (unteren) Zahlen hervorgehoben. Der Aufzeichnung der bestehenden Werkskanäle sowie der Benennung der an denselben befindlichen Wasserwerke ist endlich ein Raum unterhalb der Basislinie zugewiesen.

■i—■"

Q-

-’V⁴

Hydrographisches Zentral-Bureau im k.k. Ministerium für öffentliche Arbeiten.

Izbach

Türnitz

Traisen

m 490

H. St.

Wehr

LLJ

CO

480

Längen profil.

470..

Wehr

Wehr

460

Wehr

S

-<*

'«f

Wehr

W A S S E R K R A FT- K AT A S T E R.

Graphische Darstellung.

Katasterblatt Nr.149u.150, aufgelegt im Jahre 1912.

Die Traisen von km 44 99 bis km 68 96.

Flußgebiet I. Ordnung: Donau. Flußgebiet II. Ordnung: Traisen.

Flußband.

Moosbach A

Traisen

—Zögersbach

^⁼⁼⁼⁼⁼\ Ó Schrambach

CT

O:

3*

<9

11

fl

H. St.

6 H. St. Lehenrotte

Unrecht-Traisen

Zeichenerklärung: ö größere Ortschaft,

@ industrielles Kraftwerk, © Elektrizitätswerk.

Unrecht-Traisen

E. St. Freiland

H. St.

E. St.

Klosterebenbach

E. St. Lilienfeld

Marktei

.—-

Traisen

5000 l/sek

•x

Zögersbach

W. K.

Abflußmengen

bei Niederwasser.

Klosterebenbach

ggt

4500

4000

Werkskanäle

3500

Werkskanäle

Werkskanäle

1491-4

___ 1500 PS

CO

o

1404-4

Wehr

Seehöhe in Metern

S

CD

Wehr

Wehr

Wehr

CD

Wehr

Werkskanäle

II

1311-1

| 1318-7

:1

128V5 I

LO

CSJ

£

co

Türnitzbach

Wehr

NO

Abflußmengen in Sekundenlitern

_-1400

^-1300

_-1200

_ _ 1100

1067-1

XX

] ff

1040-3

1008-4 L 1Q14-9

380 __

Werkskanal

Werkskanal

Werkskanal

W. K.

W. K.

M. K.

Wehr

K.

Abflußmengen

860-3

Wehr

--- CO

oo

ein

g

CT5

Werkskanal

Wehr

825-1

370 ..

Werkskanal

Wehr

761-0

Wehr

360 ..

701-5

| 7534

l l~~ Wehr

CD

g

g

OO

Wehr

g

CD

626-8

625-9

350 ..

569-1

CO

LO

539-2

5500

557-1

555-4

604-2' 6107 j 584-6 Ap 590-4

570-8

Län

g

LO

Brutto-Pferdekräfte

9enprofil

g

CO

340 ±

km 69

68

67

66

65

64

63

62/ ⁴⁹⁴‘⁶

.....i i <4

CD

g

LO

61

60

59

458-1

51

57

56

5!

54

53

52

51

50

49

446-6

441-2

454-2 48

47

46

45

PS 400 _

411-2

361-0/

385-4J401-8

401-9

440-4

g

CO

357-2

Brutto-Pferdekräfte

300..

292-5

308-3

324-3

303-3

303-3

296-2

290-9

231-1

294-1

237-2 Wasserkräfte.

203-5 J205-8    a    /

/I verfügbare, /1 verbrauchte.

258-2

251-7

US

" 184-8

191-0

172-3

202-7

336-1

278 0

304-7.

310-7

310-7

177-1

156-0

308-7

278-5 / 272-4

272-4

350-8

343-6

342-6

g

CO

231-1

205-3/221-7

169-5

IR

mm

//

. .. :

248-6

193-9

193-1

g

CO

100..

88-5

58-7

120-1    120-9

118-5    oc.

85-6

587

Oie Ordinaten stellen das Maximum der Wasserkräfte

innprhalh Hpr Nut iimmtrp.nkpn hp.i Nipriprwmspr Har

1210

163-4

143-2

143-2

111-7

'S

115-2 /

122-3

CD

67-6

NJ

62 7

76-8/

17-0

46-0^

70-8

0±

Kilometrierung 69 Werkskanäle

3j]£M

18-0

__

Werkskanal

68

67

66

65

64

63

62

61

-O—

60

As

Sv

ss-6-

■x -

6-1

56

55

54

53

52

51

______

50

49

48

46

45

Werkskanäle

NN

Werkskanäle

Werkskanal

Werkskanäle

Mühlkanal H

Werkskanale

Wasserwerke

Mühle und Säge Ludwig Bichler,

sog. Plöttigmühle

Hammer- und Sensenwerk

Gustav Zeillinger

Hammerwerk Gustav Zeillinger

Elektrizitätswerk der Gemeinde Türnitz

Mehlspeisfabrik, Lederwalke und Säge der

Gebrüder Keiß und Fürst

Säge und Metallwarenfabrik

Josef Steinbichler

Sensenwerk und Säge Felix Steinbichler

Sägekanal

NI

Werkskanal

Werkskanäle

Werkskanäle

Werkskanäle 1=4 N—

Werkskanäle

Holzstoffabrik Karl Basel und Comp.

Mühle und Säge Johann Lampel

Holzstoffabrik Ferdinand Vakano

Säge Edmund Pfannl

Gipsmühle Hans Holzleitner

vorm. Marie Boni v. Abfaltern

Mühle und Säge Franz Hollaus

Holzstoffabrik und Säge

Alexander Oiamantidi

Faßdaubensage, Schmiede u. Zementmühle der Perlmooser Aktiengesellschaft

Elektrizitätswerk des Zisterzienserstiftes

Lilienfeld

Holzstoffabrik der Gebrüder Mahler

Wagenachsenfabrik Fried, v. Neumann

Puddel- und Stahlwerk Fried, v. Neumann

Blechwalze Fried, v. Neumann

1.) 2.) Blechwalzwerk A. Krupp (Berndorf)

Fischersche Stahlgießerei

der Gebrüder v. Lenz

I¹

■»'

«■

[ KRAKÓW J

5. 0/1

K

p(X

jr

■

'

»

. \

*

»

■

• •

f.

i

4

t

/

♦

.

✓

.

'

t

.

• ’

*

•s

Ls

\

v

'

-

*

m

<

*

v

s

‘ ]

i

*

*V'

'

;

■

I

*»

%

*

' -

■

.

.

.

f

■

«

.

\

•<

;

■

«

LJ'

V

•*:

f

■. - •*

'

"w-¹

■

.

■

s

.

V

-•*

*

-y.:

y:

■':;y

■Ą

t,

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKOW f

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Biblioteka Politechniki Kiakowskiej

IV-300992

«II. 52. 10.000

Zj

Ą-

Uj

Biblioteka Politechniki Kiakowskie|

100000302812