‘f;

!• *

V .'V

'.I*

j.

;St

.*

»Pf

7%

JL

JL.

'♦

VEREIN:

»,

CONSTRUCTEUR

AN DER K. K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN WIEN.

sssw&acs

44

T

tu

/V

FIONS- UND

VON

*1

ÜC

BAUDELEHRE)

PROF AUGUST PROKOP.

HERAUSGEGEBEN VOM VEREINE UNTER DER LEITUNG DES CONSTRUCTEURS DER LEHRKANZEL

FÜR HOCHBAU:    -

INGENIEUR HERM. DAUB.

ff

----M

AUSGABE A

301 Blatt.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN..

AUSGABE B

93 Blatt.

SELBSTVERLAG DES VEREINES. — DRUCK VON R. SPIES & Co. IN WIEN.

CW — 4-^vl* •

■ m ••

mm

urf!

?-i

k* 7-p'm

uf™

■\*y*

... *

SMmä

!(

Pf WM

5*18

ftH

j|Éfe

fg&

~--\iÙiïC----

—Î-

iü?

JW-

Wtf

Mi .;£v <!

3 i»,:::;:-.;.....t. TT* JaBcT

. iBifl

..

;‘Öj

; iî» p>, gmü æh ..

M,

'M

rM;wa

-■T ?te:M

ïîÉÜâ

T

»

/

*

/

?

t

V

"t

:

' V

I

.

Bibliotek

a Politechniki

/

;    .    'A.

■■t

■ ’<rv' ^

.i,    ...

4ł~

;*.

4

W ■

r

'

r ||i

.

m*.

••

*

%

■)

:y , i

I : '

'

1

■ T

»

i

-

*

.5* •

x -

V

r

' ; ,»

*

4 *

V 4    %

«

'

-

«V

*y

I

*

A*® -

t ^IW*. .

»

.

*

*

■ #:

.c

y

y

- &;*

.

O

/

•;r,;

A-

>/

•• :^;

IM

1 ■

... i;

'iiJ

■ n

«

i

V-

v

■ Ą‘

■ą’

■

#1

I "y * '

?» . • ■ ■£’

>

1»

*

«

W

: 4 .

- •* ZM

V.

’

.

> *

e-s. .

>

<śh

Ą

. I

■sfci.i

JM

. ;|ll

4

‘

A

■

%

;

ff

v ........ .^v..

■ $ y '-i

(X. ro

• «gwar • ;3LL s& m '

-

t

m

V .

K

V

1; i

/

î

-

i

*

■

j

%

•' ! .

r

V

■ /:

.

.¹

t

:x - ■ •

i

V< . '

<

i.

(v

#

;

*

' êk.

I

"V ' . J¹

»

> •

i ;

*

/..

'

>(•«

/

t

■

ł

y

f ' ::

* "

ĘĄ ;

I

VEREIN:

..DER BAÜCONSTRUCTEUR“

AN DER K. K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN WIEN.

HOCHBAU I.

(CONSTRUCTIONS- UND GEBAUDELEHRE)

VON

PROF. AUGUST PROKOP.

HE (AUSGEGEBEN VOM VEREINE UNTER DER LEITUNG DES CONSTRUCTEURS DER LEHRKANZEL

FÜR HOCHBAU:

INGENIEUR HERM. DAUB.

AUSGABE n

93 Blatt.

Ausgabe! !

im Blatt. 501 rt

SELBSTVERLAG DES VEREINES. — DRUCK VON R. SPIES & Co. IN WIEN.

Ą/

■VJ    i —«X—-*

MM

îflM

r*m

III

INHALTSVERZEICHNIS

der

vom Vereine „Der Bauconstructeur“ an der k. k. technischen Hochschule in Wien herausgegebenen Sammlung von Constrnctionsblättern.

A) Hochbau (Prof. Aug. Prokop).

Ausgebe A

(n i)

Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

Aus der Sammlung

des

Professors

Ausgabe A

(I u. II)

Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

Aus der Sammlung

des

Professors

Ausgabe A

(I u. II)

Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

Aus der Sammlung

des

Professors

I. Theil: Hochbau-Constructionen.

35*

Werksätze I

1*

5N CO lO 5© N 00 Cl O

Holzverbindungen Hölzerne Träger I

» «

Holzwände I

Decken I

II

III

IV

II

II

11

12

13

14*

15

16

77    T

Bolilenbögen u Fussböden Balkenlagen

Hölzerne Unterzüge und Säulen

Unversclialte Tramdecken Dachausmittlungen Leerer u. stehender Dach-stuhl

Liegender Dachstuhl I

„    „ II

Stehender Dachstuhl I

Die einzelnen Holzverbände armirte, Lawes’sche, Gitterträger, Häng-und Sprengwerke

Riegelwand-, Blockwand- und Ständerbauten

f Station Mürzzuschlag (Südbahn),

) gebäude für das Dienstpersonale Dübel- und Tramböden Auswechslungen etc.

Versteifte Tramdecke (Justizpalais, Wien)

( Pensions-Institut der österr. Staatsbahnen ) (Wien, Mayerhofgasse)

als Stützen von Holzdecken

und stehende Jfettendachstühle

Wohn-

Doderer

Stix

Doderer

Stix

Wappler

Doderer

Prokop

Wappler

Stix

Prokop

« •)

lener Bauhütte

Stix

co co co

II

III

IV

j für verschiedene Dachstuhlgattungen Werksatz Studien

Doderer

Stix

93 * * (M CO •># ® ® 50

39

39a

40

41

42

43

44

45

46

57

Thurmdachstühle Tlmrmdach ÔS.h'ÎWuuidri Holzbau Gerüste

Haubendach, Thurmhelm etc. t Sanctusthürmcheii (Weissgürberkirche, { Wien)

Muster eines Holzhauses

vom kunsthistorischen Museum (Wien);

Laufgerüste vom Hof-Burgtheater

Quadermauerwerk IV Mauerverkleidungen Versetzgerüste u. Formkästen

Steiumetzwerkzeuge rüttelst Haustein

für Pisé- und Betonbauten

Gerüste

Balkon und Tribüne

Oberlichte in Dach und Decke Oberlichte

Hölzerne Hallenbauten

Kraulh u. Mejer⁵)

Stix

I vom Hauptgebäude der Wiener Welt-\ Ausstellung (1873) t Balkon des Hôtels Karersee (Tirol); Sitztribüne im mährischen Landtags-Gebäude {(Brünn)

Wist¹)

Riewel u. Schmidt²)

Wappler

Wappler

Prokop

II

20

Kirchendachstühle

alte Art

neue Art; mit versenktem Bundtram /Protestantische Kirche in Brünn (Archi-J tekt Freiherr von FerstelV Brigitta- und | Weissgürberkirche (Architekt Freiherr ¹ v. Schmidt) etc.

77

Wappler

Prokop

23

to tc fcC

'T+-; iO co

27

Häng- u. Sprengwerke 1 II

« » » ¹¹

Polygondachstühle

Polygon-Dächer Bohlenbögen-Dachstiihle I A    « II

Dachstühle in Holz und Eisen I

Dachstühle in Holz und Eisen II Zwuseldächer Sheddächer Pfetten dachstuhl Holzdachstühle Dachstühle f.Wirthschafts-gebäude Güterschuppen FTachten-Magazin

•) L. Klasen: Handbuch der Hochbauconstructionen in Eisen. Engelmaun, Leipzig. 1876.

sowie Bockpfettendachstuhl und Mansarde; und Ardand’sche Dächer Dachstühle für Gebäude mit polygonalen Grundrissen

} verschiedene Beispiele

Handels-Akademie (Wien) Kuppel-, Mansarde-, Tlmrmdach

Scheune und Ställe

Querschnitt und Details

Stix

52*

55*

Turnhalle

Fest-Tribüne u. Pavillon Bruchsteinmauerwerk Ziegel-Fabrikation Ia

Landtags*Gebäude iBrünn)

mit hölzerner Trageonstruction ( Grosse Halle (Bohleubogen) vom vierten ! Deutschen Sängerbundesfest in Wien ( (Architekt Zimmermeister Otte)

Wiener Welt-Ausstellung 1873 ' desgleichen und Festhalle vom dritten Deutschen Bundesschiessen (Wien)

( Brünn (Reconstruction nach dem Brande i 1877)

entworfen von Professor Melau 1888

Wappler

Prokop.

Wappler

65    Steinaustragung

66

67* Rauchschlöte 68* Sicherung gegen Erdfeuchtigkeit 6!) Maueröffnungen 70* Gewölbe-Arten 71 Bogenstärken und Lehrgerüste

72* Gewölbe I

f.Seiten-Portal des Reicheuberger Rath-jkiuses (Architekt Franz Ritter von ( Neumann)

Sockel aus Stein und Ziegeln Das Ziehen der Schlote etc.

Lichtgräben, Isolirschichteu etc.

Herstellung in Ziegeln und Haustein

Prokop

Hesky⁶) Prokop

Doderer

Stix

73*

74

75

76

77

II

III

IV

VI

11)

II

III

Prokop

Stix

61

Kalköfen

Ziegelverbände I

IV

| Riugöfen sammt Details

Maschinen und Oefen Ziegelöfen

Ziegelöfeu und Ziegelsorten

Prokop

77

Stummer

Wappler

Stix

78

79

80

81

82

82a

VII

» VIII

IX

II

III

»

Quadermauerwerk I

rechtwinklige Ecken schiefwinklige Ecken, Pfeiler etc. Verbände für verschiedene Mauerarten

II

Prokop

Wappler

Doderer

Stix

Doderer

Wappler

62*

III

t Quaderbau vorgeführt durch Bauten der J klassischen Zeit, der romanischen, gothi-1 scheu und Renaissance-Periode ( Schichtenaustheilung und specielle Stein, i verbände

77

Stummer Gladbach ³)

Wanderlej⁴)

co oo oo er M) tO tO tO

o> & o c"

eo -ti io co CO 00 00 00

Gewölbe XI

Constructionen in Ziegeln und Haustein Steinaustragung

77

77

Ausführung von Ziegelgewölben Vestibül I

II

III

IV

*) J. Wist: Studien über ausgeführte Baucoustructioneu. Leb mann & Wentzel. 1870.

²)    H. v Riewel n. K. Schmidt: Bautechnische Vorlageblätter. Lehmann & Wentzel, Wien.

3)    Prof E. Gladbach: Vor lageblätter zur Bauconstructionslehre Mayer u. Zeller, Zürich. 1868.

⁴)    G. Wanderley: Handbuch der Bauconstructionslehre. J. J. Arnd, Leipzig. 1895. (Lehmann & Wentzel, Wien.)

CO

77    * »

Vestibül u. Stiegenanlage

graphische Ermittlung der Bogenstärken

Kreuzgewölbe etc.

Böhmische Platzei, Kellerfeuster Tonnen-, Kreuz- und Rippengewölbe Kappen-, Sterngewölbe, Kuppel,

Platz el etc.

[ Kuppel auf Pendentifs, Steiuschnitt von i Bögen, Tonnen, Kuppeln I 'Steinschnitt einer Kuppel auf Pendentifs, \ Kellerfenster

Steiuschnitt eines Kreuzgewölbes I Steinschnitt von Kappen-, Mulden- und 1 Spiegelgewölben

Kuppel auf Pendentifs (Steinaustragung') Steinschnitt einer Kuppel, Nische, gedrückten Kuppel auf Pendentifs

Gewölbe und Wände

für einen gewölbten Corridor für eine Corridor-Wand für gothische Kreuzgewölbe / Tonne und Kreuzgewölbe (Wiener Uni-) versität)

Steiuschnitt

( Anordnung verschiedener Gewölbe in Veiner Eingangshalle

desgleichen in einer Einfahrt

Riewel u. Schmidt²)

Doderer

Stix

Wappler

Stix

Deininger⁶)

Hesky⁶) Deiningerli)

Wappler

Riewel u. Schmidt²)

Prokop

S) Th. Krauth u. F. S. Jleyer : Das Steiuhauerbuch. A. Seemann, Leipzig.

G) G. Gugitz: Neue u. nsueste Wiener Bauconstructioueu. Waldheim, Wien.

'tL *

Die mit * bezeichneten Blätter sollen als Ausgabe B (HI, IV) für Encyklopedie des Hochbaues seinerzeit separat ausgegeben werden.

*.

* ,f|

’vr

PP*

5L

Ausgabe A

(I u. II)

Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

88 Zugang zum Personen-durchgangs-Tunnel 89* Eisenverbände u. eiserne Träger

90 Verbindungstheile aus Eisen

1* Eiserne Säulen

(Bahnhof von Zauchtl, Nordbahn)

an Häng- und Sprengwerken

co co co co co

II

III

IV

^ » »

4a Traversendecke

95* Traversendecken 1

aus Gusseisen aus Schmiedeisen mit kastenförmigem Querschnitte Gusseiserne Säulen für Decken etc.

96

II

mit ausgewölbteu Feldern ) Agraffen-, Wellblech-, Beton-, Monier | Falz- und Keilziegeldecke Betondecke aut gusseisernen Säulen Für Deckenconstructiouen

»

97* Gusseiserne Säulen 98 * Eiserne Träger ll. Stützen Beispiel von deren Anwendung

Mälzerei des Brauhauses in Hütteldort, entworfen von Professor Neumaun, ausgeführt von R. Ph. Waagner Für ein Geschäftshaus, entworfen von Professor Neumann, ausgeführt von Waagner

99

100

101

102

105

CO X <1 o

110

111

112

113

114

115

116*

117

118

119

120*

121*

121a

121b

Jllc

122*

123*

124*

125*

126

127

128

129

130

Gusseiserne Pfeiler Eiserne Dachstülil I

Umbau des Wiener Bürgerspitals, Führichg. 1 Polonceau- Dachstuhl (Oberlichte eines 1 Hofes der Wiener Oper etc.)

* jj 1    ( Oentral-Markthalle in Wien (System

... Polonceau mit gusseisernen Druckstäben D ' j I und Holzsparren)

' Englische Systeme: (Locomotiv-Repara-tur-Werkstättein Herrenhausen; österr. Museum für Kunst und Industrie in Wien) V Wiener Votivkirche

IV

VI

VII

VIII

IX

>5

Eiserne Daclistiihle XI

XII

Î5

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

Daclidecknngen

II

III

IV

?? * T

Fenster und Oberlichte I Oberlichte II

III

IV

Eioorntr-Dciriisfrihl V-

Hof-Oberlichte VI

Kölner Dom, Wiener Rathhaus etc. System Polonceau in Schmiedeisen ( Bogenfachwerke : Lichthof des Museums I für Kunst und Industrie in Wien etc. Bogenträger Nr. 1 : Hauptgebäude der Wiener Weltausstellung 1873 ; Wiener Hofoper

Bogenträger Nr. 2: Hallen der östeir. Nordbalm (Wien) und der märkisch sohle _ sischen Bahn (Berlin)

| Bogenträger Nr. 3: Palmenhaus der j . Flora“ und Halle der Ostbahu (Berlin) I Bogenträger Nr. 4 : Personenhalle der 1 Görlitzer Bahn (Berlin) f Bogenträger Nr. 5 : Dampfhammer-[ schuppen (Bochum)

Güterstation der Berlin-Potsdamer Bahn etc. ( Sheddach für die Strafanstalt in Mitrovic, [ ausgeführt von Gridl (Wien)

( Schwedler-Kuppel der Berliner städtischen 1 Gasanstalt ; Rotunde (Wien)

Villa Krupp (Essen)

Sheddach für ein Fabriks-Local Perrondach

etc.

Perrondächer

[ Schwedler’sche Kuppel ; ausgeführt von [ J. Gridl, Wien.

(Kuppel beim Ausbaue der alten Burg; (berechnet von Prof. R. F. Mayer, (ausgefübrt von J. [Gridl, Wien.

Holz, Ziegel, Schiefer Holz Gement etc.

Metalldächer etc.

in Eisen construirt in Holz construirt über einer halbkreisförmigen Stiege I über der Bureaustiege und dem Kessel-| hause des Wiener Justizpalastes -mit-Un il u i i, ii IfläSbiiidu kuug ausgeführt von J. ( ridl (Wien)

Aus der Sammlung

des

Professors

Prokop

Stix

Hanisch

Stix

Riewel u. Schmidt²)

Doderer

Prokop

Hanisch

Prokop

•i:

Hanisch

Prokop

Stix

Prokop

>5

Prokop f )

y

Hanisch

Doderer

Wist¹)

Prokop

Doderer

Stix

Doderer

Stix

Hanisch

Ausgabe A

(I u. II)

Blatt-Nr.

CM CO

CO co

134

lO «O N 00 CO CO CO CO

139

140

141

142

143

144

145

146

146a

(—• !—¹ <—• 4>- 4>-CO CD —I

150*

151*

152

153*

154*

155*

156

157

158

159

160

161

162*

163*

164

165*

166*

167

CO GO

170*

171

171a

172*

173*

174

175*

176*

177*

ll*’

Gegenstand des Blattes

Oberlichte VII Eisenconstruction für ein Glashaus

Eisenconstruction für ein photograph. Atelier Glasdach

Bazar mit Glasdach I

«    11    n

Eisenconstruction für ein Gewächshaus Eisernes Vordach m. Glaseindeckung

Eisenconstruction für eine Veranda

Eisenconstruction für ein Vordach

Eisernes Kirchendach

in Holz construirt jausgeführt von J. Gridl

jausgeführt von J. Gridl

mit gekrümmten Sprossen

Details zu Nr. 136

auf eisernen Säulen ruhend auf eisernen Consolen ruhend

Aus der Sammlung

des

Professors

Prokop

Hanisch

(Jeberdeckung eines Fou-rage-Magazins Eisenconstruction für ein Pflanzenbaus Stiegen I

Schliessen

Schließen

Gesimse

l—I pH

er

VI

VII

VIII

XI

XII

XIII

y

Pflasterungen

Holzfussböden

Stuckatorung

Bohlenböden

Aborte u. Canäle I

jausgef. v. R. Ph. Waagner (Wien)

Kirche auf dem Breiteufeide (Wien), aus-gef. J. Gridl (Wien)

J Stiftskirche in Klosterneuburg, ausge-l führt von J. Gridl

eiserner Parabel träger, ausgef. v. J. Gridl

„Palmenhaus“ in Schönbrunn. Areh. Fr. v. Segenschmid, ausgef. v. J. Gridl (Wien)

hufeisenförmige Treppe

alte Börse (Wien), Arch. Freih. v. Ferstel

beiderseits eingemauerte u. freitragende Stiegen,

zweiarmige gerade Stiegen mit vollen >nnd durchbrochenen Spindeln, dreiarmige Pfeilerstiegen, gemischtarmige, hufeisenförmige Stiegen,

Wendeltreppen hölzerne und eiserne Stiegen ( Treppe mit gusseisernen Wangen und < Stützen (Wien, Jägerzeile, Klein’sches \ Haus)

I eiserne Treppe und Gallerie der Brünner j Markthalle, ausgef. v. Milde (Wien)

| Schmiedeiserne Treppe für eine Fabrik i Eiserne Thurmstiege Details einer eisernen Treppe Gewölbte Wangen, unterwölbte Arme etc. f Holztreppe von einem Aufnahmsgebäude [ der Staatseisenbahn-Gesellschaft Anlage der Durchschübe Schließenverbände

Anordnung der Schließen in den Haupt-und Mittelmauern Desgl. bei Dachstühlen.

Schließenpläne und Details Schließen für besondere Zwecke Schließen bei Gewölben etc.

Ziegel- und Haustein-Gesimse Gesimse aus Eisen etc.

Das Ziehen der Gesimse | Construction und architektonische Ge-\ staltung

Hauptgesimse, Prerauer Bahuhaf, Pflasterungen

von Plafonds, Gesimsen, Säulen etc. f Herstellung von Plafonds mit grossen 1 Hohlkehlen in Holz ( Brunnen, Abortanlagen, Seukgruben, \ Pissoirs etc.

j Abortschläuche (Details), Wassersperren, | Senkgruben etc.

ö» <p>

Prokop

Wappler

Riewel u. Schmidt²) Doderer Wappler Doderer

Riewel n. Schmidt²) Doderer

Prokop

Hanisch

n

Stix

Prokop

Stummer

Wappler

Stummer

rt

Stummer

Stix

Prokop

Stummer

Wappler

Prokop

Stix

Riewel u. Schmidt²) Prokop

Stummer

Doderer

Prokop

Ausgabe A (I u. II) Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

178 Aborte u. Canäle III

j Beispiel \ für ein

des

Professors

179

180

00 00 00

vH vH vH

184

184a

y

Fundimungen I

II

III

IV

IV

VI

184b

185 Balkon, Erker, Gänge

186

187

n.

188*

189 Consolen 1 ,

10    „ I 1 ^90« fr

11* Einfriedungen und Brüstungen

192* Thüren und Tliore I 193*

CC CO

der Abort- und Canal-Anlage Wohnhaus

Abort mit Senkgrube (Station Mürzzuschlag, Südbahn ; Wohngebäude für das Dienstpersonal)

Anlage der Abortschläuche; Wassersperren, Caualprofile etc. desgl. und Bohrgeräthe Gerüste und Fundirungen Verschiedene Fundirungsarten nebst Beispielen

Erdaushebuugen, Absteckung Erdarbeiteu und Bolzungen Construction eines Balkons in Stein.

runder Balkon, Erker in Haustein

Anordnung der Träger 1 eiserner Verbindungsg j Gusseisen

j^u^Schmiedeisen; ausgeführt von Milde a ffojjjnen eisernen Verbiudungsgang

Riewel o. Schmidt²)

Prokop

Stix

Doderer

Prokop

»

Stummer

Hesky ⁶) Schmid⁷) üigewittter⁸) Hanisch

ang, Consolen aus

Thore

ordinäre, verschalte, Latteuthüreu etc. verschiedene Thürarten gestemmte Thüren

Feuster mit nach aussen aufgehenden äusseren Flügeln und an deren Stelle eiusetzbaren Jalousieläden Details zu Feusterconstructionen Die äusseren Flügel nach aussen aufgehend und Spalettlädeu

Details

( Abortfeuster (Bahnh 1 bahn)

01 WP-— —Tester (tgjffl* "**»***mm

02 In Wien gebräuchliches f mit nach inen uaufgeheudeu'äusseren Doppelfenster    l Flügeln

0 Schaufenster q~a a    vom Waarenhause Haas (Wien)

2

20 Wiener Fenster- u. Thür-    »

beschläge

205 Thürverschlüsse

206* Sparherd und Rauclifang    ^

Strassenseite vom Südtrakte des Prerauer Bahnhofes (Nordbahn)

Brünner Landtags-Gebäude

sammt Façadeschnitt und Grundrisspartie

194

195*

196* Fenster I

CD CO

r— oo

II

III

199*    „ IV

200 Jalousiefenster

200a Eisernes Fenster

n-

II

III

IV

Prokop

Hanisch

Doderer

Stix

Doderer

Stix

Doderer

ofvon Krakau, Nord-

CM CM

b£> CO CO

Rathhaus (Wien)

207    Façade

208    Gebäudeschnitt

209    Façadestreifen

210    Vestibül-Schnitt

211    Personen-Aufzüge

212    Speisen- u. Flaschenaufzug

ausgeführt vom Ingenieur Freissler (Wien) [entnommen der Zeitschr des österr. Ing. u. Arch -Ver.]

f) Baukuude des Architekten; Toeche, Berlin 1895.

⁷) Prof. H. Schmid; Steinmetzarbeiten im Hochbau. C. Graeser.

Wien. 1895.

⁸)    G. Ungewitter : Lehrbuch der gothischen Oonstructionen.

T. v. Weigel, Leipzig. 1889.    *

⁹)    Siccardsburg : Die Thür- u. Feusterverscbliisse. Lehmann & WentzeL Wien. 1876.

i°) Kircher, Vorlagen für den gewerblichen Fachunterricht. J. Bielefeid, Karlsruhe.

Siccardsburg⁹)

Doderer

Deininger⁶)

Doderer

Wappler

Prokop

.Sicurdikg⁹)

Gugitz⁶)

Kircher¹⁰)

Deininger⁶)

Doderer

Prokop

Hesky⁶)

Ausgabe A (I n. II) Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

Aus der Sammlung

des

Professors

Ausgabe A (I u. II) Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

Aus der Sammlung

des

Professors

Ausgabe A

(I u. II)

Blatt-Nr.

Gegenstand des Blattes

des

Professors

II. Theil

Gebäudelehre.

to    to    tc    tc

H-»    j—»    I—¹    (—¹

05    cn    OS

CM (M

00

219

220

fcOtsObOfcObCbObCbOtsDfcOtObO

Bauplätze

Anordnung der Treppen Anlage von Vestibülen und Treppen I Anlage von Vestibülen und Treppen II Das Wiener Wohnhaus I

Systeme der Verbauung und Parzellirung Prokop Lage der Treppe im Gebäude

11

11

II

III

11

11

IV

ii

jy'«-

»,

VI

nv    ii

Wiener Geschäftshaus

n    n

Das Berliner Wohnhaus I

a) von 3 Seiten verbauter Bauplatz A) li/₂-, B) 2-, 0) 21/2-, V) 3-fâcher Trakt

b) von 2 Seiten verbauter Bauplatz d) an einander gegenüber liegenden Seiten verbaut, B) Eckhäuser schematische Darstellung der Erleuchtung und Benützung dunkler Räume. Moderne Wiener Grundrisslösungen für seichte und unregelmäßige Bauplätze (Arch. A. Lotz, Wien)

Typus eines Wiener Zinshauses III. Classe Typen von Wiener Zinshäusern I. Classe

Wien, Salzgries. Arch. A. Lotz.

»»

??

»»

»?

»?

?»

»»

CO IO CO CO

■■■■■

248

249

250

251*

Franz. Familienhäuser I

II

III

11 11 -¹"¹

Deutsche Familienhäuser I

», »,

Das franz. Landhaus Das engl. Landhaus I

Muster von deutschen, französischen und englischen Familien-, Landhäusern, /Villen und grösseren Landsitzen für diese Länder charakteristischen Bausystemen

in den

Prokop

rc to ro bc bo ro ro

CO CD

Scheunen Getreide-Magazin Rindvieh- und Pferdeställe Pferdestall

Doderer

II

CO •rr iO CD

?»

Rindviehställe

III

n n    n

Italienische Villen I « II

IV

11

11

11

II

»?

252*

»» »» »»

Das franz. Wohnhaus I

III

11

11

11

II

»? ?» » -*•

Das engl. Wohnhaus I

HI

Muster von Wohnhäusern versch. Grösse nach den für Berlin, Paris und London »typischen Systemen der Verbauung von Bauplätzen verschiedener Gestalt und Grösse

?»

??

?»

11

11

253*

254*

255 *

256*

257

11

Schulen I

« II

Einfache Architekturdetails

Stein- und Eisensäulen j Getreide-Magazin

» »»

Bierbrauerei I

« II

Mälzerei Eiskeller Wärterhaus Kohlenschuppen Tabakfabrik

Jaus Rom und Umgehung

Landschulen, preussische Schulen etc. Englisches Schulgebäude

Stiegenhalle im Aufuahmsgebäude des Premier Bahnhofes (Nordhahn) (bestandenes „Metzenhaus“ (Wien, Rahl-jgasse)

jBöhmische Bierbrauerei pro 17.000 hl d. Nennowitzer Brauhaus (bei Brünn)

Wappler

Prokop

fco fco io

270*

271*

272*

273*

lM

iV

iĄb

?»

Schafstall

Schweinestall

Milch wirtli schäften

Spiritusbrennerei

Tabakscheuer

Gehöfte

englisches System Krippen

Anlage der Ställe, Stände etc. Decken, Krippen, Futterkammer

cs

SC

£ £ £ s:

Blatt,

?»

»»

»»

II

11

11

257 a

258*

Holland. Getreide-Feime

für Bahnwächter für einen Bahnhof

Wien, Ottakring (Architekt, Ober-Finanz-rath .Tantsch)

11

Doderer

»

Prokop

n

Doderer

In Summa

Ausgabe A (I, II)

», B (III, IV)

•mW *

93

IB. Leinwand überzogene Schutzmappen mit 4 steifen Einschlagklappen sind zum vorstehenden Tafelwerke für den Betrag von 1 fl.

(oder 1 Mark 70 in Briefmarken) zn haben.

Fig. 1. Gerades Blatt.

■1

„Der Bauconstructeui'

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Holz-V erbindungen.

JVr. 1.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 2. Schiefes Blatt.

Fig. 3. Hakenblatt.

Fig. 4. Hakenblatt mit Keil.

Fig. 5. Anblattung.

==sä

su

-^g;Laig=^=

------3-----

-------

1EEEI

Fig. 6. Ueberblattung. Fig. 7, Hakenblattung

Fig. 8

Schwalbenschwanz.

•/6r

Fig. 9 mit Brust. Fig. 10. Weissschwanz.

Fig. 11. Aufpfropfungen.

Fig. 12. Winkelbandblattung.

vĘggm

■ i.--'

- v-

SS

S-

r;

AfS?

MĘZ

Lr~

4..

B

' ;ii:f

ii

!IS

iöh

•!

II

11 d.

Higs

cljg

,|4

WH

mm

II

\t

W'

’y.

Hü

SS

oy

Sp

s@ii

ifSËjÊ

III i

11

kfS

me

£5

ni

u«.

lii».

ilu.

Ą\

Fig. 13. lAufklauung.

SlSi

r/

mr

mm

ufi

mr

iiii

■!

Fig. 14. Einfache Ueberkämmung.

Fig. 16. Doppelte Ueberkämmung.

’r : .

Fig. 16. Kreuzkamm,

sur Bi

|!i

Fig. 17. Endverkämmung.

ÜSsSSS;

ÎWÂ É J

Fig. 22. Jagzapfen.

j! ’

•T.<i ^

« !%

"g’

Esr I

|S|    ■•■!■

;;

ma

ąffi

Ssfi

1®

II

Fig. 18. Einfacher Zapfen.

s ii

Fig. 19. Geächselter Zapfen.

v:

mi

atÉ^*L3

um

Ml

W-

Fig. 25. Verzahnte Balken.

fflip

ii

■łfc.

mm

!A\

\\

[Ą

dSsmämm

Fig. 23. Schrägzapfen.

is

V.

pl

iE

si

«S.

w ShIh

IMHI

11

Fig. 26. Verdübelte Balken.

«**§»■£

is-~f

IuhMI

(/,'•

Fig. 24. Versatzungen.

Fig. 20.    ^ u

Scheer-Zapfen. |j ||i ;|v i|

¹ il < I ffy^" I

Fig. 28. Quadrat-Spundung.

Fig. 27. Verschränkte Balken.

SSE

Fig. 21. Brustzapfen.

S®«!

■w.a

/?

Fig. 30. Feder und Nuth.

s,

IÉ

sp;

r7äm

=g- '

L,

ly.    Fig. 29. Keil-Spundungen.

-----EZZSEZZ3I

Fig. 31. Falzung.

SA3Î

Ausgabe I Nr. 1.

Ausgabe II Nr. 1.

p-

Fig. 5. Detail C.

Fig. 2. Detail A.

Sn*

______

Jl

5sg|gj

11

,L_

Fig. 6. y

r

fpf'f

wir liii

.p

Detail " IÏ

•••••

Fig. 10. Detail J.

Mil

||i!

Kit

Fig. 19. Detail 0.

xfy

: -fS»

:>

kV

. .r

'X

Irl

'•m

;US

9H

Nr. 2.

Hölzerne Träger S. I

Nr. 2.

Fig. 1. Armirter Träger.

Fig. 15. Detail G

__

"    ¹    .i.—

44k-**'..y]

Fig. 7. Detail C.

Fig. 4. Einfaches Hängewerk.

.

Variante mit doppelter Hängsäule.

T fKią

, llHil 11.

Fig. 13. Detail E.

SKI

_    ____ _ rrtc    T-

Fig. 16. Detail

•%

Æ>

5;

-v-

- ' r .• a.~ ■■■■ ----- -    - - •    . _

.... 12 m----

-V

Fig. 9. Doppeltes Hängwerk

P- _

WM

jpgi

WMjj

K pz&K-_____-

,,>T! r

Fig. 3. Detail B.

Fig. 12. Trap.-Hängwerk (mit 2 Haągsaulen). r

!» <- ■//

''s:-------

JJife

M

mm

Ir

l|.

?•

la

q!I

11

!..

Fig. s. Detail D.

pi

iS

II

"y

IV

Fig. 17. Detail H /I\(Variaiite).

Fig. 14. Detail F.

iï

/j

rvi

118-

■i.

If

i:°

SP

LÜ

LlUJJ-. -Lt-uJ

pr

Fig. 11. Detail AT. J

iS

-- ,_r

Fig. 21. Dachstuhl aus Holz und Eisen.

Fig. 22. Detail L

pp

-iäi

!•

Üi!

KJ*.

4b

“=EFi

E^ig. 23. Detail M.

» ri ii- § _

— - 20m

pp

••V

Nss

/p

L.

Fig. 24. Detail N.

Fig. 18. Spreng werk.

Z~3.ir2

-------f 2, m

m -rm^t

' —- —-___——,«

_ -    =—4 --

TT--

LX=.=-;.

!'P1

qp

Fig. 26. Detail P.

Fig. 29. Detail A‘.

rr-'^7

fl I

f-wmm

Fig. 20 ö.

\\

..'t

E'ig. 25. Gitterträger.

Fig. 20. Mehrfache Sprengwerke.

Fig. 20 6.

/V

w>

’r

Ov'

en .nia.

F~y?

uw.?-- ^xł //

li

Sk I

3/;

r- W/Wm

a*v sS» »

loav

Fig. 27. Detail £

Äl . élÉ 1k

s

' ;S

.'\V

Fig. 30. Detail 8.

E'ig. 28. Gitterträger.

f *. « 2î ^o/łł—. .jfc:

<7

■l€==

QL

Spannw. 37 m.

HP

rry—r,

r:

v‘

.a/s •

|p_ ,/Ä

N!

;\v

|r.j

9BB

w;

20 - 24^ -

Nr. 2.

^>ł

E3

II

Nr. 2.

ri.

Ausgabe IV Nr. 2.

: Ł «m ■

-m

%

w

Hölzerne Träger II

Nr. 3.

Hängwerke (1—19)

Details : A (3—7), B (8-14), 0 (15, 16) u. D (17-19)

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 6.

Fig. 7.

iW

Ł\

-r-

£mm

u«

01

i ; i!

mli

Ho

É.

Pm

<=£

I,

.<§>

7-

fl

m

W,

i! li

!j iii

ii O 4SI

| i f lf

If fi fit

IÏÏT

lII -v

Fig. 15.

Fig. 16.

ii m

Fig 8

Fig. 9.

Fig. 11.

KI

ii

pj

Fig. 10.

51

-V

li

biur

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

-y>r»

jj—»■. ||—■—j

!s

pf

i,Im

lii

«

Fig. 17.

lf

Fig. 18. li

Fig. 19.

i:

Iz

U

,i *

li ti

ii;

iii

1 «y

V-—

w

Al

tŁi

/ii

jSl.

Ä.

IVB

fpf Mj.

JHL

1

ii

fM

I

t* 11

m

Ml

fl

STif

ii i

A,

r2x

r9-i

Fig. 22.

1-

rŁ

fi

21/29

era.

Gitterträger (20—25) Fig. 21. Detail JŁ¹

Z1/Z4r

fcß -•

23.

.71

.......71

-4

.90

jl

•F

. TT*

°°-

K—-

-421

][

\5cm

,és

-f-

98

i!

53

jL

U3

CD

Z¹/2^

ii

.9-48

JL

---1^3—--

-----¹

95

35

Jl

21/29'cm.

lir-

ner

cn3

ro

Fig. 25. ?

.174.

Z⁷

/ \°/ \

rr

A Fig- ²⁴~

4-

ii

ii

7ÏÏ7 |

II

....55....

II

,7'

IZb

:zx:

...105.

'y

il

LZ

i<...

........i-

5ËZ

%.......55......

cM

ro

\v

7\

V D '7/

liiiŁi¹ > , „I <!¥"■«*

¹⁸/21

<■

Lawes’sche Träger (26, 27) Fig. 26.

...1 45.

jŁ

iti

jSl

ii

<(

rri

i*......>

ii

Z

Î]—SB—jlo B |i a

Ü»

ik-32 -

l3/zi

mJ

td

CEI-¹

Tcr

•4

-1ZG

Fig. 27.

’Br

jfŁ

Fig. 28. Blockwand mit Dübeln

Fig. 29. Blockwand mit Dollen

JL

i]

uA

ii

.....1-26:.-

zi

i!

1-1,1

-1-42

ii

ZIl

•Hr

ii

- - _ h‘

— -2=iS=:

1 m.

lm.

zuFig- 20-29.

zu.

Fig-. 3 19.

„Der Bauconstructeur.

.1*

Fest-Tribüne mit Pavillon.

„Der Bauconstructeur.“

«

Vestibüle I.

jf

Ausgabe H Nr. 114.

Eisenconstruction für ein Glashaus.

/

„Der Bauconstructeur.“

Schließen IV.

Bohlenböden.

Gallerie- und Deckenconstruction.

Fenster II.

J)

„Der Bauconstructeur

„Der Banc (instructeur.“

n

Aus der Sammlung des Prof. Doderer.

Holzwände I.

Nr . 4.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 1. Riegelwandbau

Fig. 4 Blockwandbau,

■ < .-.A.

-rri-

;1-ä:

______l-    JàhvÿLÎJÎ

■H

lj

A,,

SS

5g

g;

lAh ï'RJur^awSfeï

4- ■

mm

ii

» \ i m lilii

ii

•1

■ -•

c.--yr^

-27 -

HM

!.. .

₌

. . : 1 1 Bsa Hill Six < iL.. gB/U 44

¹ >■ 1 ' r 1 iljłjij I "Ł2E|-t -r ' ’ij-i -J|i_ if A ||

::4m &§?$-—pifH

.    : I-J'iaiwil hri-n T-T r-jj|Kj|il IIISU

—J4aaxar4x 1 tur dfelPM xc— —

-i

kij wam.

-Â:

snmpe

.i___L..L1

ZI±C

liii

□dir i j. . tixj4ririrfx. l Ji"□tcxixrrxXx^crr-Tri"SÆilSE

i 1 • 1¹ 1 nT’Vr rhri:r~T-,rir^?^.r)^-v^’$^^rA’^y-T:

■PttH? WÈ

jr ! .r    ■ ...

liS; '■^ujjLîi

tfâ

||ffi":T'‘-r-i ,r

BH11 éb màm

m rnrrn:;:q J] zaównź \i£ fi nxbzi lxq

BBSä

l£»k

■H

*WfFrmu

'S

HIp

agi

IP

11

<i

-A.:.::

[jll

4Ś

[4

aw

- ^

|É

..A-

"1 H vv;"

ii

;-

.: 4

ii

oflX---

Fig. 2. Schnitt x y.

■i

<^77-*

,<:

fi

ii!

-i

'4

Fig. 5. Grundrisse

4_ :_ -,

"55"

l;

ot

\v

y • -o ï|

Tf

h

Fig. 6. Ständerwandconstruction.

o) des Erdgeschosses.

b) des I. Stockes,

--------,

V'

Id

. .:j.

K--

SÎ51

- — ~oS Zt ----

--: o7.2--

f:;

reąg4-i Lj

Ô

[4 - I

J,

'•A

x

«•-----S'55---I---J I8jf—<

—L

■nlll

•t-. '

4'3»

«1

-> t--t---Ł'7°---< t —Ł 7°---

l'V'V

i:,

MMW

Mi

h.

HH

__________J

•5°4

"J

%ù.

iis

— 1 90---

f-łS -)

..

‘f.;

wm

Wm

è>s

.4

il

Fig. 7. Riegelwandbau mit vorkragendem Obergeschosse.

■Hl/

SB»

fi

ii

1

>9

11

wmM

mh

•;4

iB

sT-

~w.

•4i|!

/ /V a

7*“ I

a) des Erdgeschosses.

K——■-w-----

—*jf- - 16o --j)

Fig. 3 Grundrisse

j ' k;

-----^ 90 -

ó Küche

b) des Dachgeschosses.

|(.-------H 75 --.--fr------A 7°-------4

~~w—

Kammer

4a

0'

iil 4

‘i

!|1 i

"T

■y

WM

WM

/y

:j£

!.. '

■#

i,

i.L

't-

Siali p

'vv

Dachboden® ;i J

ąS

° Zimmer

-- i qo

~,4

gs°--jrj

3/

’ ’V'>\

BUSasi

mm

{ SK

iÊ

H®

-fA

fji

•;A.

•"i

-gSjV,,

a*

-4-- v°-------y

Kam -jmern <S

-i

f - -z zo - - f— Ł'ł.o - J->

S10_._

y--

•JL.

-i-.

-4J

-jk.

^-4-

h”

■A

Ó4-

I»*

5|^

HIJK

;•

'a

gez. F. Hrach Assistent.

Ausgabe III. Nr. 3.

Ausgabe IV. Nr. 3.

!

t

Der Bauconstructeur.

n    \

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Holzwände II.

Nr. 5.

.21., Fig. i.

Fig. 2.

a Fig. 6-

Blockwände

Al

Fig. 7. b

A Fig. 11.

'j*

i-

Ai

-g

|23Ll,

Fig. 8.

Fig. 9.

^ig. 10.

■■

~~~~zïê

, ■;

v.;z;

il

r^rnjT

TUST

K>

CD

(-23

r-

w-

rip*

95......_>

TT

AAi^

........100.

-~=^

Wm

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

■3

I.

Xx'

(v

-i

K>

T2T

70

cD

//a Fig. 12.

St

■i

<-.23

Ifeś#

<...23

Fig. 14.

~'0xA'4'

WrA—

,.-T

.1 :

~T

— .p.....||—~y—

Fig. 13.

3-16

TTiï

| Fig. 18.

Fig. 19.

Riegelwände

Fig. 20.

Fig. 23.

Fig. 24

Fig. 15.

Fig. 21.

to —

-.T

.3-69

1-77.

iN

3-16.

ft

i.

.1-05.

6-32.

Va

Fig. 16.

Fig. 17.

.■3-79

ÿL

Fig. 22.

Fig. 25.

7>

il

3-ia.

3-ia.

3-64

fr

Il I

o:

Ml

ï iïsSSf:

-JtI

3=^D

<>

G-32.

sw.

>1

221

-*i

Fig. 27.

Fig. 29.

Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.

32.

E

°Mo

Fig. 38.

MM.

FT

j-R—ggll—m—lLB-—

K-

■f

74..

34G...

2-34

Lp

.316.......

1 71

fO

3-64.

\\

ami“

o oï

LU

a=5c₀

rH

lO.

r-

to

316

.111..,

Cd

.4-11.

iJ

3 93.

ns

-, A.

w-

mm

m.

l'.

§•

'////À

.5-37.

Ausgabe 1. Nr. 5.

Ausgabe II. Nr. 5.

Xi

/w

KRAK

^ °/l#

<>

n

Decken I.

JVr. 6.

h0

TM

A ^aS/vT/^V

^vA/'vT' ftà

'AV

3:

AaT //MavCa/*^vV

Tlvv\/ivA|    .

17/25

m

C4

j-

15/25

in

CM

m ^ CM X

M

SZ/gi

17/25

S'-’S

f s

sz/si

¹⁷/ 7.5

15/25

¹⁵/25

17/25

in

T

15/25

17/25

8

ér

sz/si

!5/ 25

17/25

rl

.........

il

¹⁷/25

15/25

¹⁵/Z5

17/25

-4-65 I⁵ 725

IpijMpH

■ nÂc j 5SSSS ^vxrv

OZl

M" os i

in

aP

I _I ⁽ oz i

_J1: „ J B

⁼    # Ml

0G

: os.; >

\ M'':~ ^ ÿero ./y..¹ v vv/x

^ yxxx/Txx

jÏ -

0Z4

081

.3 00

to

JL

7“T|

3-00

\11.

ssssssssssssssssssiiSsss^sÜBS^s

i2.

3-90

O

iM

10 m.

ffi\-

ïs

g!

4.G5

"ÖTI g⁻

Fig. 1. II. Stock

mmmmmm®

S£4"

lÉiy^OM

........... ₀ « £

lO

i.

LO

465

0£4

J1 h

■l

Fig. 2. I Stock.

"5£4    !.......

11

11

11

11

1

1

TT

i.

0£4

1-30.

mi

ST-£

M-

:u".

ùxa

II

IMH

-r

in

oll- °

.4-65

i\

Fig. 3. Erdgeschoss.

"o"'"Sl-£............>

to

c-

II

\$

S£-V‘”

■•it......

lO

uX^

O

r-»

tf)

en\S

»7

■p

i.

4-Ê5

112

1 m\m^\s\\m\w Mj...........Ù-z₀......A-

«i-HS

•1

j*-......nq.i^M i|'

0£.y#

<î

"'OL-Z"

094 " * «

ce

0£A »

le

;1

SSSMSi

"SSZ

094

>1

■:

tO

JL

ce

LO

00-£

fO

lO

3:90

tn

'OOS

¹    0Z4

.90 i ->

"OS 4

,\S

^    ---- ift v*    ;

Mi

......0Z4

is l"t""DS4

oz-r"’

084

gL

IgÉ»

oxv ÇMÇpvsNNNN^

T'*⁰?

tn

-2

15/25

¹⁷/₂₅

57/St

SVil

■3/25

15/95

17/25

4-80--

in

N

“~

¹⁷/25

15/25

37/51

25

«/25

¹⁵/25

¹⁷/25

4-80

57/st

77/25

75/25

sVn

in

CM

75/25

¹⁷/ 25

4‘ß5

■'.

CsJ

Sl-Vi"

S9Z'

"S£-

Sl-V”

.J

1.........TI Oi_i

09

OOP/

S9-Z......

0Z-£

,x

f

•*

*

-

.

0

»»

^ Sv

"'S

V

i?

r

', \

*

” A ’

V .1

__

«

Decken II.

Nr. 7.

Fig. 1. Auflager

Fig. 2. Querschnitt.

Fig. 1—7. Dübel-Boden. Fig. 3. Auswechslung.

Balkenlagen.

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 8—13. Tram-Boden. Fig. 9. Auswechslung.

Wi

I,

Fig. 10. Variante Fig. 11. Auflager, der Scinittschalung.

-- JL '-"W*    " ' *

WM,

11

■ir

Fig. Ł

Grundrisse.

±1

W,

Fig. 5.

i—

3T3;v_r

_ I ;

■J

in

i,.

W/WM7/7/,

Fig. 12

Grundriss.

Fig. 13.

TA

=?=—■ ij

S=SXZ^-==-^=|j=

*—

i

äs

2usïe v -

CWcchsel

■J

/M

ipü

-^zzzz:

■c

m,

=r

ilil

-Glviswe chslunu

Pjl

HU

WÆ

(ü/r

liiiH

Hi

l!

\u

3ffl

;F

■ fr~

ja

I:

__

mà

77

<7

c'ranv

...

iUfm

Fig. 14—15. Tramdecke mit Fehlträmen

Fig. 15. Querschnitt.

ilüv!

Fig. 14. Auflager.

Pf'

ei

.....i| ......

JfJ

.....IM

itrl

$1 /,

i«

üSi

Fig. 7.

Dübelbaum-Auswechslung.

>-4

Fig. 24—26. Tramboden bei Riegelwänden (oberes Geschoss vorkragend)

Fig. 25. Schnitt.

Fig. 24. Ansicht.

jp

Fig. 16—20. Traversendecke mit eingeschobenen Trämen. Fig. 16.

;lip

VT///

li

U:

I;

-3

**

Hi

Fig. 21. Auflager.

Fig. 21—23 Traradecke mit eisernem Unterzug.

Fig. 23. Wandanschluss.

' i::..

||

‘i;

: I: ’i V

t A \

ili

l.j'J in"

F|v j . S ;

Fig. 26. Tramlage.

HVf

'HP*

yÊÊm

mm-

Wm.

Fig. 22. Unterzug.

|    - - - -    ~ j¹■

Bf

l!

ll'

■‘■uv:

Mt

p Fig. 17. Auflager.

il

ffi!

Milt

Querschnitte.

Fig. 18.

Fig. 19.

! Il I

(\

■3'

=2=

Fig. 27—29. Plafond-Putz.

Fig. 28. Schalung gerieft.

SS

'//

f;

Fig. 27. Berohrung.

iffi

,1 -

WM'.;'    l'z/A

Fig. 20. Variante (zu Fig. 18).

|P

' Fig. 29. Lattung ohne Schalung.

safc

-i —

L_;    ;

0\

L-.

’i:i;

lll

,3.

.Op-

HJ ^

VS J

„i

;'■!■ T u Ï-H ■■■+-■;• t.

T.

!] !

Ausgabe I Nr. 7.

Ausgabe II Nr. 7.

Ausgabe III Nr. 5.

Ausgabe IV Nr. 5.

w»

KRAKÓW

5>

93

sO

-O

S -s

JQ

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Decken HC.

J\>. 8.

s*

r

Fig. 10. Wechselanordnungen.

«*

*L

a Lusterwechsel.

^ Wechsel bei Decken

‘Öffnungen.

O)

• i-H

■S

fct

II

«P«»»» ®

i    ^ _o

[F

Fig 12.

Fig. 14. Detail

=\ vm

fm

05.s

«J

-s«-

'S

03

-a

CM

rH

bp

sMV

Lr

>•• W.-1

oT

00

.bp

Fig. 13

Detail (zu Fig. 7).

nTrorrv .

/<§

\\\\\

FehUrüm-

///.

Fig. 15. Tram Wechsel.

R*

■S

*Q - -ß Î? -

ü^-çï-r-^-

guE

CO

Fig. 16. Diebel baumwechsel.

____IV.

i!

?*

V-5

Ä-.v

rt

r=<c

:!

!i

ji

Fig. 20. Versenkter Sturzboden (alte Art).

1 -II

tel |

fei¹

figfy

tf

II

ss

?!

._S. 1:

jl

ff

• ll 4lu

qr”»Htï

;4

i*.

L-- r

!!•

i!

il

Tu

d_

•’ Meier.

«Vi

!!

I*

st

-95

:p

—-.....•*

&

« r&i

W S«.0

r9

a>

§WI

'ö io> 4^ss< = .■

S!

o&s-^-U ho/lS.

IVAA,

Fig. 1—6. Auswechslung der Deckenträme.

OS

O-

03

bb

"2

1

-AZ.- s h

------

lr,

•c

rs

CD

»0

i⁷ 11

i 5 M

4=4lB

" to

•b 5^-

Fig. 6.

l»5m

O'&S^

<d ïj

S ^

•8v.^

rr

0-Ł5

.fcc

■ '9 S¹

T~l

|!

'X>

NO

y)

r*l

Eh

"T'Ô

tau

faß

9

'S

1-1

i st

-S9.0 -

*t&

m-

t~

hb

Fig. 8—9. Auswechslung der Diebelbäume

FL

‘7M.S

-1*5

i7—19. Traversen-Tramdecke (nach Dörfel). Fig. 17. Dängsschnitt CD.

^•0 3

*1 Meier¹

t:

c:

Fig. 18. Querschnitt A B.

is

t:

w

\1

lr

0-910

S- b ftq ~

Fig. 19. Grundriss.

sê

-4'

li

il

II

-n-

!{LS2

il

i:

!!

!;

r-- -il.- ; ?

>r

il-

i-- rg-; ; i

-.....4.—

■== -!t-

z-j

Î!

i!

ii

i!

îi-

i!

ii

.!

S'b &9

cm»»™

il

î!

!i

T”

4!-

tt OP.

fcb

“........FF

in

co

■Z.

p.

9    5

_a

• r-H

9

xn t— 09 ■••«

\\\\\\\V\\\\\V ^

V vVVWW'vVVXVVAX

rH W

in

CM

TJ

bb.

bh

&=<

SI

SS\x

Sh    .....S*1 —-

___H

•8 -äiä

=!*<

rr

Nit⁴

Tirmmir

CJ

i!

ii

•vï29 97.

1--.....II

wp-

t»

I'bL*

jv-

U~

II

--Ç=)--

l!

Jl

_£ r/: : Î

L

MK »I*

r:

:r»

::

•I

■fi

li! I

* -T»

Hi 1 -illl M

■i ■

<T

bb

fe

A

a

Ÿ.

Ans der Sammlung des Prof. Wappler.

.75

SS

SS

XV

r'

W///7//A

V.

21

Wm

2S0

,.....82.......

um t -

Fig. 1. Grundriss.

...................6-80......-........

V/.

■22

22

222

.....

V/

v.

22

.1-80

tri

Es.

22

WM

21x31

21X31

2-20

680

21x31

-1' 70

-Jjf-

08-9

t.........%

23

Fig. 3. Schraubenschloss.

if

n

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Decken IV. (Versteifte Tramdecke).

JSTr. 9.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

.....ÿ

, /lA/lÂxt<xnvVVVVtf ;

.82

Fig. 2. Schnitt AB.

■*

Wfr,

"S.........

H|

23

r;>d>

m.

v.

;3>;

ir-l

y.

/\

/T'

Fig. 3. Grundriss (zu Fig. 2).

RfMMbi

!'5|

■.

DO

02 .r

-21--

.......“*!

i\W

■y "t“"

11

00

-»•

/:

.2-30

.£0.

.. ze

-if—

«X

>7\W

'i

11

^Él:

y/,

2/

77)

//

y.

221

.82

-—-■82

61

Fig. 4. Auflager der Träme.

y/A

IB¹

! ml

vm

........82

61..

JÏ

■■

.......82

m.

11

Fig. 6. Seitenansicht.

— ;;iiv

JJJ221

zdSo22

...X'

Fig. 5. Tramkapsel.

.21 :

i-

y\

’l

7a

%'■

<ï5

-æ a

:.i-

.31

mi

fl

-i

°3

„V

Y/,

7/

l.:~:--—•

I ^=Zl-—=zz_—

.........t

’ÙtÈziziie-iïÀ.

/-

v;

i.

10

4-

<-•

..210

-v

10

12

16

18 drr"

•»*

Fig. la.

v-

.4

...W*

Bohlenbogen (1, 2)

..........®

.....j.....2.2.1.....ü).

vir

Fig. n.

Fig. 2a.

;AL

//,m //w r fW nimm

'ÉÈWi

<-

Wmli

m

Igi

46 j\z

r'A-

Fig. 13.

..13

-    W

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Bohlenbögen und Fussböden.

Nr. 10.

Kg- le. I

Bohlendecken (3—8)

Fig. 3 6.

Fig. 5 a

Fig. 51.

>/✓

Ł.

iu

Fig. ]rf. 55

n

Auswechslung Fig, 2 6.

Luj

4 4 4

V-

-S-

—35--i—-95..

Fig. 3 a

5ra.

liii:.

tiln

Fig. Ga.

Fig. 6 6.

ti

Fig. 7a.    Fig. 76.

wi

zuFia.S. 4.18.

..........7-59.........

wm.

190

.190-

Fig. 8a.

Fig. 86.

Fig. 8c.

.47. U

<—

.47

5j|

Fig. 4 a

kl3 i

Wm

....95

ii

w-

Fig. 46.

JÖ--1-W-

Fig. 7c.

J0L

V/

Wzz

II

9;5

...........•>

WW/.

Fig. 9a.

______7 59........

Tram decke

Fig. 96.

.130... .

.190

.190.. ..

m

liii {"/fi

Mr

■—    t7t;„

l6/l6

Ü mmmm

44

Fig. 10a.

..........95..........

Lage der Polsterhölzer

Fig. 106.

—io -. •>

gp

Fig. 10 c. it-16.1.

SliiHSKäliä

5ś

ï-8-v

Fig. 2c.

zu 11 a

S-r-

Fig. lia.

Stuckatorungen (11—15)    n/)

‘i!

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 16 a

Geriiste Fig. 16 6.

.95

1.

00

Wm/jĄ

wm

⁼⁼⁼^p

irf

r!

1-

<......47..

¹%2

10--

*—

tl

mit Schilfrohr

nm

Fig. 19 a .

^ :: -- z

_____95

Ifl _l _

Cd ---

■H —

fil

!|

ul

li

Fig. 13a.

i-

- KV

« sK.

⁰ “ ~

ru — •

.JB

ij

lii

Im

,,

i:

mit ausgeschnittenen Hoizbrettchen

Fig. 196.

A-r

17

Fig. 12 a.

Fig. 15.

Fig. 14.    j

Fig. 12 6.

SX

5C

Fig. 19 c.

Fig. 20.

mit Birkenreifen

mit Holzleisten

i;

Fig. 21.

•... :    ..i

m__

---\ -

-r-

u-:

j=4=-

i- i?-

■/>r

_nu~ ji

--X

.63

nr

ii

Fig. 25a.

Fig. 27.

Parquetten Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

TC—I

Fig. 256.

LV!

Trf]

I-' ,i

■—y

I!¹-

II

|X;

Xs

Fig. 26.

Fig. 20«.

jifi i

ł| !

*1

fl «rf,r

Vs.

ii

16

i/

■■Ir

YS

\\

W-

iF

■!|

i.i

-j=?

4=

wm

wm

I:

:1..

yjg

mm

1!;

10    5    0

zu la, lb, Z, 5, 7,17, ,23 | j. | | ] | | | | | |

10 5 0    1 Ż 3    4-    5    6    ^    8    9

Im.

zu le, Id, 9, 10, llb, 12b, 13a, 14,.19, 22, 24, 26, 27,

Ausgabe I. Nr. 10.

Ausgabe II. Nr. 10.

t/V

um

öS.

Schnitt 1—2.

Schnitt 5—6.

Fufsbod im 2.u.3.St.

Fufsbod.im 2.u.3,kr

qmm

HE

■\V7

•20-

•0-20 -

Schnitt 3—4.

Fufsbod.im 2. Stock.

........ C-64.......

o :5

-i

Hi

jg.

śuJ

mmm

Detail für

Tramauswechslungen.

\\

.........:

„Der ßauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Balkenlagen.

Nr. 11.

(Pensions-Institut der k. k. österr Staatsbajmen, Wien, Mayerhofgasse).

Schnitt 7—8.

Schnitt 9 — 10

IHfU-u i g-

Schnitt 13—14.

Fulsbod im

Schnitt 16—17.

Ili—

Schnitt 18—19.

Schnitt 20—21.

.......0-43.

IH

Kl

gftl

Tufebod irao. 5t.

mm !

pliT

•>.

3.Stock

Fufsboden. im 3. Stock.

in

11

020j

]-20->!

0-17. ...J

HÉ

K-11S.

................0 54 •

.......................0-825-

Hl

j*

4...C7. ł.....°'r- "

:•

Sw

Schnitt 11 — 12.

Schnitt bei 15.

Fufsbod.im

2.U.3. St.

Schnitt 24—25.

ĆS*ic'

ms

ZZ.

Schnitt 22-23.

Fufsbod.irn

il

_2.u.3.St.

Fufsbod.im 3. Stock J•

Fig. 1.

Tramlage über dem I. Stock

@iWn

SB

-i

M«

■ ;• ',-7

IM

■r

mm

1»

\l

■■

jt - -2C

tur

IIS

><

j-13 --jj<-- —0"135—-4* •• -0 195—"jj

Fig. 2.

Tramlage über dem II. Stock.

rmmmiw

\w\\ UH» n *

“§a_

•;v

mm

(t-0-20.....,j

Schnitt 24- 25.

|p

AV

ml

====

iC

Fufsbod.im 2.5t.

■gsp

w I

bI

i\

«

\\\ w

Mm

-Vx'I

3Ł

-, ■

i.j

Querschnitt der Decken.

Ji

. .0-24 ...

. .Dr24

jji^[ |i is gç=zg j.: i ij ;iłL il!

"    ' iim

JO

9-

15

'1

W/,

i? !

«y

23

■§.

î:

ni

21

:.g

Ei

J!

lj!

JL

r~'_

WM

ii_

WĄ

i-

1C_

oo!

masom

21

26

10

211.1

U \1

1 H \1

CO!

dm.19

12    3    4

für die Grundrifse:

5    6    7    8    9    10

M-l I i 1

15-.

20 m.

cm 10    0    1    2    3    4    5    G

Mt¹*!--1-1-f—"I—I    I

7    8    9    10

4.....1 I ¹ I

IS

20dm..

für die Details.

Ausgabe II Nr. 11.

Ausgabe III Nr. 6ù.

TJ

Unterzüge für Holzdecken.

Nr. 12.

Fig. 4—6. Speicher des Bremer Freihafens.

Ständer aus Eichenholz, gewalzte I-Träger als Unterzüge.(Nr. 26.1

Fig. 7—10. Mit Kopfbändern unterstützte Unterzüge

Fig. 4.

Fig. 7. Ständer und Unterzüge einfach,

lim

i;ÉI

i;

,T.

II

-..ił

Anschluss der Unterzüge an die

Nr. 26.

:Si-Z.....

«=q;

—§§Ü1IL_

Ständer mittels Knaggen.

fl

5 a.

sy’

•» «i

•SP'-i

iF§V

EZ

CEI

Schnitt A B.

Fig. 8. Doppelter Ständer.

■S

hS

CP

«S

-3

“■1

>i;*j

Nr. 32.

Fig. 5.

jd

<y

der Eichen

Ständer.

T5

c-

A_o

fe

------Si±.....

55=

Fig. 5 b.

einfacher Unterzug,

iii

Schnitt C D.

ohne Kopfbänder.

Nr.; 32.

.........î4ï

ilpśs

:Ü1

f-

fa*

r-f

fc

ifT

Li

Fi «IM I *"•

—LLi

m n.

Schnitt

—«r-

Fig. 10. Doppelte Unterzüge,

einfache Ständer.

ü!'

•L

u.

UJ

n=i

p

111:

Nr. 32.

■ — -?fr

i Éli:

Nr, 32.

CM

5ËZS-=JÉsEF: ife

IJH'I

s •%

•g

rd

.ß

t-

: Nr. 30.

Wm

-Ï-

;F

ü«

m.

i

-h|

"i

I

’P 9 •Sir

Schnitt GH.

rl

kĄ:

r.

E3

Fig. 12.

Ul

-2

•<-H

a>

OQ

co

_hb

(zu Fig 4).

]/r- -

==g=s?5F^= ~

aggsgüggfeggr

I.

;~-.------Ar-^=r- Tw

trri riiTg-rsflr.r ■.- ran-,--

CJ

fcj;

«a

(O

rß

îs

CO

ß

:d

Fig. 2. Säulenstoss.

#'

kŁ

^.liinsnimiriiinr^iiTłineiTnirmTiTiimTiiinhiiin

S—;ï!sâg

.1»

nr

Fig. 3. Sänlenfuss.

/•

r-

si

Auf Consolen

der Säule

aufruhende

<u

•i-.:;

sa

ÊT

fab

KB

» OÄZ

w

rOr

ATA

- e :| § QQ -2

.2t3

«r

î,'

PO

<3

HUI %

D0

NI

üllil

lit

H-H-

or

•g ‘g *3^ nz

as p

2^ a o

q2

M <a

. ® i-4 b»

th as bł)S

0 05 00^

ferö

as

ri

DO

-2a ®

ß Öß P :ß

» s

Ul G

SP

:CQ

£ ß

Hj

* :cö Ö ^

Sgq

ig

t» ç

elsL* ®

11

s-g

«m

X rH ß

3 &ß

. *rH

Fig. 14—16. Decke des kleinen

|S6«i f'f

S:1

O r~*    ß *    ■

■a

§|1g

S2^1

K' O) oj

ĆS^»⁵³

'O bßbß,^ ,,, ß :ß ®

SM E.§

d « ^ g

sigo

f-i !

Fig. 5 e.

Schnitt I K.

T!

±5

JÖ

Hi

||

Pfui

O»

w

ft.

“*T

i.

L a. jic-^oj~c

a :? fff,

:0Ô

eu

p<

t:

<D

■.£î

4-

S- +■    ä

-i-    'ß

•r

d

«w

i... ■-.•!____

^1

jr

ïi&js.:

r-S

’fe

fl

® r—H

Fig. 14. Grundriss.

ï-

<c

Fig. 15. Schnitt A B.

.i

!...

■'T

Vnui

Fig. 16. Schnitt CD.

nfS J-tO-r

IBf

,> vo

WSÊM

Fig. 4-13. aus: Handbuch der Architectur.

r/1

O)

m

50

5C; ?.......-

-------hló-l--------

--------------^qÇ--------

---------------gh.h.

! i'i H il ji

g> -i

4?'

“i

Si!

r-4

.i

Il

te §

o*

i*

müw

Säulen in der-

•Ul so-V

ff

»!d nz

I!:-

,1

gvggu

uwsr.

|!

’T7r

=\>rà

! ; ”-y

ï’ :

'/

T-—I

If

===s

i,,.-#

i¹

i'¹ #

\i

iËiài

i i! il

o

% .ÿ

■;

11

!|î

bû

cô

Hlipi

MW

i :|’.,I//    ;

rH

bi)

fa

5-

______ .1

-------—

F

~ÉL i

|ii

Éù-.s

il

lilii

".....

' Abstand der

Jlf

...

iiiij

uHf;: I

t"'

i*#' .

§ËF_

•V«

-H¹

:■!.

.ai

l!

11

su

jji'P i#->. ’ï

«0

.i:,.

Il

Fig. 1 — 3. aus Klasen.

9T—ST ‘TT ‘O-V ‘T nz

;

■

»

A

»

V

.

»

Aus der Sammlung der „Wiener Banhütte.“

Holzbau.

ITr. 13.

Unter der Leitung des Cojnstr. Daub.

r*

R\

ami

A.

~7

gsai ii

TZ

wmm

71

Fig. 4.

i

-O M

Fig. 5.

Fig. 6.

iMMzą

Ć.

iS

<T,

:f

Hi

•>o

Z3

xr

Unverschalte /Tramboden,

tüü

71

II

S-.!

Fig. 1.

SS;

~7    / /    /

ÜÉ

lü

Ws

i ((jwf(m|j

m

-big- *2.

71

r<

■^QOOOOOO»

v\

si

a Querschnitte, b Längsschnitte, e Druntersichten.

Fig. 3.

y.

V,

cd

OOfrOêOOOC»

mg

IS

JS»

in

0

n

Dachausmittlungen.

JVr.M.

Fig. 2.

Fig. 3.

f\

Fig. 1.

Dachhöhen in Bezug- auf Eindeckungsmaterial.

Fig. 4.

Fig. 5.

\    c

Stroh-und Rohrdaeh

n.

Höchstes Ziegeldach.

lT

Schindeldach

Gewöhnliches Ziegeldach

.Grenze zwischen Ziegel-u.Schieferdach.

a.

Fig. 9.

Fig. 6.

VJ

Gewöhnliches Schieferdach.

'/A

Fig. 7.

Höchstes Zinku. Pappe dach.

s** in .ni«

Niedrigstes Schieferdach.

Fig. 8

Niedrigst. „    „

......G

.......i:....

! Hf

±_£.

cl

ii

S~

Fig. 10.

U'

i¹ Fig. 11.

I Fig. 12.

a Fig' ¹³-

I Fig. 14.

Fig. 15.

!a

u'

TT

''////////////À Ł

§r

Fig. 16.

V//jY/////////////////^

R V-V \Z_/j-_

\^/~A i t\ \S,

P-

“I I

II

Fig. 19.

Fig. 17.

*/

Fig. 18.

xa

M_jr

I./

Fig. 20.

Fig. 21. '?

Ai /i

(i

f.....j

IÜ

sl

im

\ W>

k-/-y

ZkcLv z 4-*-

.....>

Kt

"W.

oc

V.....X\

Ir

x-4

ł-------X-V

.11-38.

Fig. 24. ¹⁵

—X----->

A ----“ J

■I

V--.,

\i

,/

Fig. 22.

\ ...8 ZZ.

«L-.I

f-.......i-

■ \ \Ó)

.....

g    ----

N.

-1

Fig. 20

n

gf

/l

■rr

Z-A ;

cii :

.32-24.

as, i

:h

~cT

Fig. 26.

Fig, 27.

iX'tf

LO

Fig-. 23.

4t/.....p

tRR.....i

d JŁ

Fig. 25.

1 _L

t"

8 85

i!

Fig.

1I\

OC

----V

£L

4........

71

V.

S-22

.6 48..

/m

$ /

\m/

/l\

/\V

\ /f

\ i; /

¹X-—

<■

........i--------32/24.-

_____i________

Fig.

\ /?

Ar;do

¹ Fig. 29.

i.

-V

Fig.

Fig.

Fig. 28.

b. f

ad

h C.

A¹

\! /f

N,/

r Vz

;a

h-

b    hj<-—

\    A

9*

b.

/m

10

c.¹¹

7.

i/

!l

Ausgabe I, Nr. 14.

Ausgabe IÜ. Nr. 7.

a, '

Fig. 3—5. Kehlbalken-Dachstuhl.

Fig. 4. Kehlbalken-Dachstuhl mit stellender Säule. ^3

k 1Mb I

Bundgespärre

P '%

?'Vz4

•Leergespärre.

ixkk

nJik

CL.

zu Fig. 4. Werksatz.

tri

CL

‘¹⁶4

CB

CO

an

CO

JfT

Um

A:

cO

tO

S60‘

16/16

— ¥---

²¹/24

Fig. 2.

1%

4®/«

²¹4 i

Fig. 8.

!:

"L?P

•I

5-'5

^ y

w*

Fig. 7. I

WWX<0IVo

¹⁶4.

Pp

zs~„

i, ,jiii

Srr:

nh:

i3/iß

2,/Z4

ÏÏ

lljil t

p'h

:i

..4t

Leerer und stehender Dachstuhl.

Xr. 15.

Fig. 1 u. 2. Leerer Dachstuhl.

Fig. 6. Pfetten-Dachstuhl mit stehender Säule.

Fig. 1.

wm

‘l6/lo

1G4

du

Leergespärre.

^⁸/21

¹⁸/zi

S-5Ś.

>v

ms

Mi

A\N

k³/2i

'l84t M.

Butidgespärre.

.io-jo

zu Fig. 6. Werksatz.

.a

CB

er

—vy---

EC

ED

630

Wh

wsä

18/₂i

²⁴4i

<18/21

HJ

p:

P.

St

F¹w

Fig. 5.

?.⁶/is. K

1sAg '

21/24

kA

.11-7.

-WßW Fig. 9.

Detail zu Fig. 5 links.

A4

SS.ff

■■‘56.0

CT-^-

TT

..3-8..

"T3

-a

rt

■Eg#⁵”⁻

ai—Wsr

SC

SU

Fig. 3. Einfacher Dachstuhl mit Kehlbalken.

kA

wüÄ

Bundgespärre

Leergespärre.

c \ .'4

> b

yß

W P

ßp f

Qu

LA

liÖf

1(

IG

Ti 1|

Fig 10.

__

% §=

---

i!

kl

F' :

4®/l6

mx

ii

P ggS

SS

2_°/21

Q_

10    5

10 0123456789

A4

%A^Fig. 11.

flis

üi

a7La

1Ö/21

11 s    Fig. 12.

I Details zu Fig. 5 rechts.

mr*

.7-0

>É

Fig. 13.

fV

kl

ii

(fi

^lAÄ'¹⁶

-d-

5,84

¹⁸4!

Sijj,

fi

ils

ie/iG; I

ra

^ ____

|Ü k ¹⁶As

r~

'Q

AI⁷?

P/lG

?r

23

18

ii

,'j ;\|

!f,il

Mm

mm

y

*

Aus der Sammlung des Prof. Stix.

Fig. 2. Längenansicht.

r~

ca

\.

ua

Der Bauconstructeur.

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Liegender Dachstuhl I. und stehende Pfetten-Dachstühle.

Nr. 16.

Fig. 1. Profil des alter Axx liegenden Dachstuhles.

1G4a

Fig. 6.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 4. Detail bei C in Fig. 1.

f ¹⁶/l6

rX-’-~

dr

18/21

KJ

il

¹³/l3

«esg

Fig. 5

JS

IT

«a

si;

r-

*n

it,

|\

\\1

^ fr (fjg

!■

Bundgaspärre.

Leercjesp&Tre.

ÜMjl

Jgjfó

«füg'

§1

?/

-V

4\

i,

ä:

~a

Wl

f/n

Y\ d

i4i

18/21

13-3

Si

Xy

rd

Ul;

iviaXsstab für die Details.

10 9876543210

2m

Fig. 7.

VX

■ -■

. -X: .

i.

/ixi

|Si

SgM bi

V.- X

Äafsstab für die Profile.

j£

gl³!

10    5    0

10 m

er

II

¹⁸/21 |

-Ä_

Fig. 13.

Fig. 3. Werksatz.

Fig. 11. 1s/ig

WÏ'.. y

S Fig. 1,2.

Mlö/*

£2

dt

mi

er

iüjiiï

Fig. 8. Detail CB in Fig. 1 rechts.

fi|

■-

Itó

feSL-?-

fff

ISp

Si

⁰³ H

Fig. 32.

Si

wmb

-A“/«

s,

N»

■p

c.

~iær

1£/iG

al

16,

.16

Si

Si

Il m

pT

■ëff

3®;

■s⁻

is

Z--JT

tri

CT)

P JVis-. :X°ja X a

Fig. 14.

i ; ASi

(I- iiisâb ■ “rMr

Fig. 9. ₍ Profil.

S,

i!

il

lll

--

Fig. 15.

mßm

«fer

S,

JJr

c ww"l s.

s,

WigI

V,

—VN

rn

Fig. 16.

E 16>^

=

Profil.

-û

«As_k

U- k %>

Pfetten-Dachstühle. Fig. i?, n

il

Fig. 30. G

SKf

\V

¹⁶/₂₁

16/«

l6/l6

Il Fig- 33.

Si

tr

■/'A

«Agi

li

nA'va

x;

il

.'Ź

Bund-

gespärre

Leerpespärre.

î-jîli!

vX

m,

âii

Fig. 21.

n/l8

'5

Q_

s.

U/l3

WhG

U/7A

r-1

rnj

9'!5

Fig. 19.

y.

P>Xf / / k K

!f-r

[18/24

B un dje sp arr e

m.

I!“

s,_k

Fig. 10.

;l^

ih{;\ ;

il

m-

Ait

^ 2o-y*k

Si

9-5

Fig. 18.

EU

-y—

Pii~

if

WM

Ll

er

s,

Fig. 22. *

J! J

wm® |; s

Fig. 28.

stX *

X.

Fig. 29.

__U

V//.

Q-

^s7

3-3

■o

-o

U-

V/\S

ij

fi

er

Fx

Fig. 23.^—-

ni

W/16

W

ér

9/iiSSi

“I :

. Ax P

-¹

mm

C-

,/\v- .

Ox|

XI

jg

m.

i-

SA.

■. 26.

i7.

24.

EÖT

<r l 11

T_Xrn=r

s=

SS

m.

V/.

§t

Fig. 25.

k/

Fig. 27.

iuJÉL

£id

Lr.; X'~— '

£=

w

Aus der Sammlung ues Prof. Stix.

Stehender Dachstuhl 11. (KnieMachstuhl).

Nr. 17.    _

Unter der Leitung des Oonstr. Daub.

Fig. 1

Fig. 1. Moderner liegender Dachstuhl mit Dachwand u. Fusspfette.

Fig. 2. Details, resp. Variante zu Fig^l.

Fig. 3. Liegender Dachstuhl mit XX First-, Dachwand-//Xx\Nv u. Fusspfette.

Fig. 4.

X/lS

»4#

vfiy B

Fig. 5. Liegender Dachstuhl mit versenktem Bundtram.

Detail B siehe Fig. 11.

» 10.

21

•A

B'

rs

¹⁸/2 4

26

IVlB

21

.Ul 18

CL.

Z „11/18

16/ij

26.

le/l6

¹⁸/Z1

16/;

¹⁶/ig

,¹⁸/24

CQ

¹⁸/Z4

¹³/16

13

B’

10-43

9-80

VU6

W/l3

i«

lt

«/z4

Fig. 6.

(Altere Constr.)

13/16

Fig. 6. u. 8. Stehende Kehlbalken-Dachstühle, mit versenktem Bundtram. (Kniedachstuhl)

Fig. 8.

10-43

\«'>yXN

(Neuere Constr.) Z    *Vi 6

Fig. 9.

/<de/i8

Fig. 10.

wm

¹²/l6

t    r-

1S/24

Fig. 7.

Jf Fig. 11

¹⁶/ig

.-X ■

%8 S

W 16/16

13/li

/.■

H/13

«/IS

16/16

11

¹⁶/l8

Zy

¹⁸/2G

lfX

i!!|!

|ll/l3

²⁴/Z6

ail

24/

⁴/ZG

X__ U. . _

’-X

²⁴/26

[ü/ü

10-43

IC-11

¹³/l6

Fig. 12.

(Ältere Constr. ;

,16/18

16

29

^6/18

* ¹⁶/l6

J-

Fig. 12—14.

Liegende Kehlbalken-Dachstühle. v mit versenktem Bundtram. D

Fig. 13.

(Variante-MjS

Fig. 16.

¹⁶/18 le/l8

•X'

//

z 4Vi6

(Neuere Constr.) Z „ 11/18

Fig. 14. (Variante siehe Fig 13) \    dann Pfettendachstuhl.

Fig. 15,

16U6X;'X X

F

A x r

11

il

16;

fi/13

v 4⁸;;2i

vt

"21/₂₄

X24MÏri8/z4

⁸Ab

0? 11_ 16 18/

118/26

¹⁶/21

16_

“/»

44

i;

X/26

z4/26

9- 96-

13/13

10-64

Hill

Fig. 17.

Liegender Pfettendachstuhl mit versenktem Bundtram. X

Fig. 18.

fii

Fig. 19. Stehender mit ver- //

Pfetten-Dachstuhl XX senktem Bundtram.

ü/dÊÊr^

11 Fig. 20. XÉ§fP^

4'

yX X,~    ......Ax

Wie

1/16X-'

.. 16/18

//

ł.A

£

16

x>

13

,16/16

16

X⁶/18

Fig. 21.

Dachstühle von Ranek \XfDetails Fig. 15 u. 20).

16/18,

\ * Lb X

\?y|/

16/18

/■/«.

WUlS

16/16

„16/18

fe/21

¹⁸/Z1

J/iS 11

IG

i-'f

PC

;16/l6

10-75-

10

3 m.

24/26

1?

13/16

10-11

10    5    0

10 m.

y)

Stehender Dachstuhl I.

Nr. IS.

Fig. 1. Profil.

Fig. 3. Seitenprofil.

Fig. 4. Auflager der Dippelbäume.

à>V. *à

Fig. 5. Stuhl wand. (Ansicht R.)

19x16

19 16

19x16

' n x lg

s :v =

ITT

flf

... *»■

•'M

HA«

' ii

V',?

ft

13x16

Kt

■fi?

k-

$T~.......

12-70.

*i

i.?.-

26x18

18x22

12X15

4x15

C-.O-6-if

.530

..5-90

.j <....0 6    ..

Fig. 6. Gesimse mit Anschübling.

Fig. 7. Auswechslung der Sparren und Dippelbäume.

Fig. 2. Werksatz.

3S»

2 G *13'

'S

■H

EO

1»«22

.10......4,_____10.

...30.

ëiÉM£èï£&ïMjL

..10 os.

■à^'ssSsss sSsJ*/s s /Ss Ss sÀ /yyfi

V - ..il-

U«-----.50

00 Y

ED

f-

...i-

.1..L.ro......io..

HD

//, ■

!’

illii

I:.- '    -

10

fi*

JŁ

0 1.....f-----0.1

4'00

i!

tg_40.

•}!

fE

i.

HD

^Ear.56>i8

--- OT“

I«¹

l;

•V u-

\Wl

'■.!

!! li

ro

11

IZm.

hfi

i]

i!

'.Hl

:“!Ü

Ausgabe IY Nr. 8.

„Der Bauconstructeur.

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Stehender Dachstuhl II. (Kniedachstuhl).

Nr. 19.

[Ul

Tf

Fig. 1.

TT' U i.;' TT CT

:X.

Gassenansicht.

Jl

V/

[ 19 X 22

20x21

j.

18x10

TJ U ~ lI TJ' U U "Ll

r "a

rrj

Si

à* -

.ote

25x19

12x15

CD

'■C&-

....6 00.....

Fig. 2. Profil.

i es;

CD

,12;30

ZT

K'

J-.6«

.....540..

_C-60... Il

,p^.<

Fig. 4. Werksatż.

:z

Fig. 3.

LL

Fig. 6.

in

ü; i

! !l

Seitenansicht.

Fig. 5 — 9. Details. Fig. 7.

-V '

Eä

.i- z'ô :::

___3’ (50...

.....

..y

Ss. N

IZZZ

J-

jLl.

:e:

-.liez: j

fil.

===

lÆj/z

cz:z

ii

Ajoji.

-o.r.....j+r

:!;i

fî

LJ

[==i

ji

üLâJr-C

______

SBIil

LxZj

FÄV

■R

CL

ii

ji

Fig. 5.

li

jï

II

j!

i!

Lj

z-.\

'm

Fig. 9.

-i-------j—

..

Fig. 8.

Sf

czz

r~

Ml

x......^Qt/_

ICI!

pi

Sflÿl

*1

r::::n

zi

e:c::j

«#*»

ZZI3

m:

:e;e:zi

K-

0; 60.

f6û-

6- 00.

T!

as

E'EZJ

.S'4

j'6o;

0'4.

CL

Ion lll

aï—j

•s

8 m.

Ausgabe II Nr. 19.

r#

w

Kirchendachstühle

JVr. 20.

Fig. 1. Protestantische Kirche in Brünn Arch. H. v. Ferstel.

Fig. 3. Kirche zu Tvarozna (Project).

Fig. 4. Profil.

Fig. 5. Längsschnitt (zu Fig. 4).

Vi

■i

1*

UJlI

LIA

Fig. 4—10. Weissgärherkirche in Wien. Arch. Fr. v. Schmidt, j

ÎÉ3L

iS

b.

iß

• łlS 15

-IS

10

Z0

fr

m.

/.

18

18

Î8

.... SU,

ç-it.

ŚIŁ

is.

-    n

t------*2,- g o.....

■Æ

jh

irio

Fig. 2. Werksatz (zu Fig. 1).

5‘SO

«SS

‘Ol.Ç-

»8#

Z'9«

— 8- po

JHJ

îY fm /

ur

18

bo

ft*8fr~

Fig. 11—14. Brigittakirche in Wien Arch. Fried. Schmidt. /

CCj

Fig. 13. Detail g R (zu Fig. 11). jW

m,

V,

W/,

Fig. 11. Profil.

Fig. 6. Detail a (zu Fig. 4).

Fig. 7. Detail m (zu Fig. 5)

I!

yii

tr;

.iÿ

' ff/#

/ y ä/

//.-X b/il

/rt!

9S.S

4.

9-5» .......-

fJîil

\\

»•••»i—ł

7    ~ŁŁ

IM-

ÉH

.....-b»

Hm***¹

KO:

*/i

v.

t'.i

:'*i

iifj

<7

iX

....f

......... ^777/^77777^ -,

f«

wmm,-

ni

i» ..........*

ft

!»

Fig. 15—18. Alte englische Kirchen- und Saaldachstühle.

Fig. 16./A\

Fig. 15

u*

i.:

in

/ff M Mffl

/Mm

Fig. 8. Detail b (zu Fig. 4).

/7-'~7i    rTTTTil

HO,

m m,

mm

vt //    //,>//./

u7

Fig. 17.

ÏÏ1T

Fig. 9. Detail c (zu Fig. 4 u. 5).

%r~

i/i

11*

2 Meter

Fig. 10. Detail e (zu F’g. 4).

Fig. 12. Detail / (zu Fig. 11).

Fig. 14.

iU

Ansicht M (zu Fig. 13).

Wa

<0

\.

/m

[< fit LA ’y

Cv

'/////////s

W !,

Fig. 18.

ln

X/////7/AV, Y/////////A////////777)

v///////.

tpy///M'//// ^

Y/y//}r///'/////77, ivy///yy//////7//._

Ę

J/.um. _

T!

i:

■i

■■

II

,V'

Y/////////7777, rfy///’/.

pv”

4îsfc*L-

yyyy. /yf

vfflM M

■fco

Ài

i.

77

\\

9^.

■TŁO^

j'ff

80

m¥

«

Hänge- und Sprengwerke I.

Nr. 21.

Fig. 2.

ł3/Z1

zVz4

Fig. 3.

Fig. 1.

Fig. 8. (Detail zu Fig. 7).

Fig. 5. (Detail bei B in Fig. 1.)

Fig. 6. .^g.

mmmm.

Che

Z<

<(j IfF-r-f

II

Fig. 4.

\\

co

•-vr.    -    -

■-■-- - X.X-

Fig. 7.

*—■

......A

#

li¹ !

¹⁶/l8,

-,

^/18

(Hf*

\t I

li

2-00______

¹⁸/ze

¹⁸/Zt?

Z1/Z4

Ie/16

2-63...

->

-~Nr-T^jQ~

^ ¹⁶Ag

oo

44-

Z-'

ii

,¹⁶/l6

c4 ¹⁶Ae

•*

co

.6-64.

!W I

4*Mfe|

diii? ¹

¹⁶/Z1

....X

4-58

3-64

7-82......

,y

liUAiüï

f.............

¹⁶/£

«^/29

1G®%/

•Kr

.53

-ir

CO

cr>

J2_

ir i

Mul

>.... C 16/2,1

:21/zi

•86-V

lëne

a8/l8

-.JL—

²¹/z4

%i

"2V24 r <•-

6-3Z

><-

.,6-3Z

■>

'zl/24

!i

23-39

__-t____~

X4I7^

. .5-06

5-06

r.„.l

ile

wk

ii

21-18-

Z1IZ

Fig. 9.

lUTiT

'//

Fig. 16.

iPfP' C.8 ^

if

'f

Fig. 17.

Fig. 10. (Detail zu Fig. 9.)

Z1/Z6

UJ

-----ą

i#

iih

>#

i,

Wf/Bf Q |il

4i

li;.y !: ¹

z;

j ! [, i ! (

|{jipj

^V\

Fig. 13.

i Jf 0

://' Jf/

f;JI

'fit

Fig. 14. Schnitt zu Fig. 13.

¹⁶/Z6

fc/zi

²¹/26

2-95....

.........5-06-'

*¹⁶/l8

¹⁶/zf

W...........3-95......J*..-. 3-95..........j.

.....................18-97..................

h;

■'

DKfg

■V

•*⁶/l8

«1

8,

mm

If kg- w-

1“

-i

à'

pi

Fig. 11.

..■-j

*1

,0

!oji

<-

-X

lS/l8

•4/zg    ⁴

l⁸/l8

tf/y

Fig. 20.

s#-

'o

W...l-oo.

1 ...:95.... 4

.95

i //

P l8/¹⁸

r%i

%4

1-43

_____3-00

rt

■ffla

:32

CD

%8

-    ^i8

Fig. 15.

Sr

V⁸/l8

14

i-

vu

i %1    ¹⁸/21

.6-95.

15-17

-x

79

K>Zi

i6/i^

4—

yy

■d-------1

wy

Fig. 12.

/«/

Ä:

10    5    0

Wam

\ ÉÜ

■i

•t

■1

lOm.

nr-i

fi

•Vi

ie/j

S/74

3l8

<v

10 üm

.3-79 . ...

Zm.

...........!

3-79

"is/tó

ł8/21

zu den Details,

4-

•H

■<

;-|

' i4/26

-J—

7-24

........5-29.

T.¹

'A4/26    ‘

rn

10 s o liUiuuiL

Z 3    4    5    6    7    8    9    10    11 IZ 13    14    15m.

jćzi

19-GO

W/.

Bockpfetten-Dachstuhl, Häng- und Sprengwerke II und Mansarde.

Nr. 22.

Fig. 1. Dachstnhl ohne besondere Construction mit Benützung vorhandener Mauerkörper zur Unter-Stützung.

•B

Dill

16/

Fig. 2. Bockpfetten-, vDachstuhl.

Fig. 4.

ff

Fig. 6. Längenschuitt.

1°1

Fig. 5.

Fig. 3.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fd

CT!

18

21/

/z4

Ck

¹⁶/à

■

w w'

²¹/z4

Detail bei d.

¹³/l8

21/24

°. tu

\°\V

40

w/zi

Varianten bei d (siehe auch Fig. 21).

¹³/l»

ISTzT

TI

ie/21

16/16

16/16

Fig. 9.

%f§§

.8-85.....

¹⁸/s

Detail bei M

Na (Fig. 3).

Fig. 14.

¹⁸/zi

4^21

18/21

²V29

Q_

16/

: 'zi

16/21

18'97s.........

“U“—□—tr~w

Fig. 22. Mansarddach

n n ci

²VU

24

Vk

Kg. 10JL|

ZV2£

P,

21/Z4

jlfVariante).

%

Fig. 11. Schnitt xy.

«/«

% iIHrib

II

ü

ml

II

Kg.

Detail fy';'^

ZI/

yyXy

^ .Fig.    (Detail bei ^T|jjj|

$ry m Fig. 3).

}lj

s,

k 16 As -j.

16/18

S1

il

I

14*

r.

u/13

lil

Kl

;»r

²¹/2G

,S

ir-

¹³/l8

bfr

£>

ß?

u* -

I-- -

er

²¹/Z4

Q_

Łj i|

l6/l6 W

CT

21/24

.1Z-64

/§

Fig. 17

Fig. 15.

4:

If *:

,1 ’ I

Hc

.10-75

!Fig. 18.

L³Ä6

€rr

VlG

•h

Si

Fig. 26. Detail V in

Kg

¹⁶/l6

Fig. 22.

,s4

:ïi

.......

. .Kza

ZVz6

²V^

1%

ii

¹⁶/zi

Pr

Q_

ÎÆd

Viß ²³-Detail W in Fig. 22.

²¹/2S

Ki-

|j

p|%

(Detail bei A in Fig. 15.)

Wl8

Lu

Z%4

-Ur

P.

¹⁸/?,1

1S/zi-

,p

¹³/l6

S,

Si

¹⁸/l8

Z1/29

²J/Z4

%N

..18-97.

M.

TT

Fig. 16. Längenschnitt.

’⁸/,s

¹⁸/l8

¹⁶/l6

tN

1>

18

.....i8'97.......

'S//

I*—

>/

lg/21

/.

//

y-'.

*/y

Æ|

r:

MSP

Fig. 19.

Detail P in Fig. 18

Fig. 20.

13/

T8

|;fe-

^14=5*

M IS ?

i-S-'

------>

I!

10

rr

CISC

iü4

/'

fj;

10 S 0

5 m.

Fig 21

Mafsstab au den Details.

Æ,:,j

Mafsstab zu lig-, 15u. 18.

¹⁵4

if

li.i

?s

;;

Wh

(siehe Fig. 4—8.)

Nr. 22

Fig. 2. Detail C (von Fig. 1.)

wm

'T'ff.

-~A

Polygon-Dachstühle

Nr. 23.

Dach über der Reithalle in Wiesbach,

Fig. 9. Detail E (zu Fig. 8.)

Fig. 8.

Fig. 3.

Detail B (von Fig. 1.)

Fig. 1.

SpJ

°>

4P

vn

DO

_uiL

2i/₂,

fl

FH

fh

«yp

i ff}

ms

26

^29

¹⁸Ąj

FO

WSĘ*M

// /v

²¹/zi

//'#

iN

Fig. 6. Detail 4 (der Fig. 1.)

iß

U/l3

²¹/21

Ł-

Fig. 5. Detail A (der Fig. 1.

Fig. 10. Detail G (zu Fig. 9.)

¹⁸4\°

ps

l1/lS

grgx

X§

A II

Fig. 4. Detail D (in Fig. 1.)

IF.

y?'’!

3 m.

SC

18/

< '21

;?aä^b

lîOi

P&gâS

Êg^N

%sl

16/--

⁷24

z:

FF

^ y-y -

anniiiD

Fig. 7. (zu Fig. 1.) Schnitt M N.

Fig. 12. (zu Fig. 8.) _ Schnitt 0 Â

¹⁶4

pri

■^S

Fig. 11. Detail F v (zu Fig. 9.)

%r.

40-

*/lL

Maisstab zu rig. 1,3 u.lb.

vo\Oi8/₂j

Fig. 13.

(—

Y/

g-

Fig. 15.3

26 mm

[o

¹³o4

I6/l8

21/

lg/lS

1S/l8

21,

s 21

=*

^4

13/lg

Fig. 14.

Ardand’sche Dächer. Fig. 16.

16/

vue

(Ri

H-J

ie/j<

¹ \i

^24

lg/21

21

’¹³/l8

&V>

¹⁸/l8

«/«■

21/21

Z1 1*"’/18

£n¹

'“/21

1S/l8

Wl8

21,

'4

l'Al

Mafsstab zu Figur 14.

10    5    0

5 m.

¹⁸4

'Z14

¹⁸/z4,

■n

v_/

Mafsstab zu Fig.lS.

²vm

10 5 0    1 Z

8    9    10 m,

⁷'Vî4

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Polygon-Dächer.

Nv. 24.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Dachstöhle für Gebäude mit polygonalem Grundrisse.

Fig. 6. Detail A

n    ist r

Fig. 1—8. Dach über einem Gasbehälter in Paris. (Allg. Bauztg. 1837.) Fig. 7. Detail B.    1

Fig. 9—20 Locomotiv-Remise der Paris-Versailler Bahn. (Allgem. Bauzeitg. 1843.)

ib

i5

Fig. 1. Schnitt M N.

Fig. 13.

Detail K.

M Fig. 9. Schnitt xy.

Lc

•H

's

Fig. 5. Schnitt DE.

o|Ho

Fig. 11. Schnitt I, II.

1-

H-i

.j

TH“

G>.

in

F !.

-//-■-y

Fig. 4. Schnitt F G.

1-1

y Fig. 12. X ichnitt III.IV.

PN

y//////

-/}

ri'

VTF

-t-

Fig. 3. Schnitt B J.

Vf¹

iF

T 'f

\ô

25

12

Fig. JO. Grundriss

Vo

^ 1?

10

CT

..

!//R

>7/

o6.öi

'i

12>bO

Sl

H'

Pa

VI

IV

20

n

u-

/y

Biqô

aJ—ü-ù—U—lp

■r

V50    ft'SO

b5'5D

• 1150

Si

/#

i*

J3f-=S

*1

cm-100

Mafsstab fürdie Details.

50    0    1

AAafsstabTürdiß2 Kl. Grundrisse.

Fig. 14

'etail M.

|m

liDm

h..

Fig, 16. Detâil N.

- 16-4 0

A'afsstab Hir die Profite

9    10 m

TT

Fig. 2. Werksatz.

Fig. 8. Detail C.

Fig. 21 — 22. Locomotiv-Rotunde der französischen Ostbahn. (Allg. Bauzeitung 1861.)

Fig 21A Schnitt A B.

Fig. 15. Detail L.

r\

ib

<*■

10

•X-

40.

Mil

\rLt

Ar

fM

Fig 17. Detail 0.

AD

.27-

TT

n,

>7

Sj

Z3

t-m i

in

OH

?■

yy

4¹ v

Fig. 18. Detail P.

TG/

Fig. 8 a.

Seitenansicht. Innenansicht.

Fig. 8 b

Fig. 22. (Grundriss.

Fig. 19. Detail Q.

-TL

i!

.a

r\

ft

AT.

TT

Fig. 20.    /

Detail Ä.</d

io

//

I*

//

Ï.

Ti

<y

//

;/

WÀ

Fig. 1 «. Schweller-Auflage.

_    ■'«ï"

TÿSGJ

A5

Si

ID

Î5

1%

20

T, I

Fig. 8 c. Grundriss.

C4tj

m.

15

i»

//

ZZZZI

TA

< •/ ;j4

44' &o

15

50

Ss

“ CT?

to er et

TT'-

xj

\

Der Bauconstructeur.“

»

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Bohlenbögen-Dachstühle I.

JVr. 25.

Fig. 1.

/\

Formen von Bohlenbögen. Fig. 1—6.

Fig. 2.

Fig. 8. Kuppel aus Bohlenbögen.

Fig. 10 a. Längsschnitt.

Fig. 8 a.

rzpi

lit

Fig, 10 b. Querschnitt.

î=d

fr

pzzj IlZZj t

i t=J

//a

i t=z=[ 1

Fig. 3.

2V

'3't

Fig. 5.

11

VI

Fig. 10 c.

Fig. 8 b.

Fig. 6.

Fig. Ile. Detail O.

j#. . jfc    m    \

\^a

Fig. 4. Detail A (zu Fig. 3).

32

JL

r»

'i"

21

\w

o \N

13

vW.

.w//

Fig. 11 b. Detail M.

Fig. 7. Bohlenbogen nach Emy. ^

CZ

/i

Cti,------

U.

Fig. 7 a.

3ËZ-

" £r_-irr_

/ ,yV

\b

Fig. 9 a. Querschnitt.

Fig. 11 d. Detail A⁷;

Fig. 11c. Detail IV.

Fig. 7 A

r~

L

Fig. 9 b. Längsschnitt.

■/■'i

g?

_ fl-

/-

.16 ;r16

Schnitt a b.

-A

>5

’Z

fm

7// //

fi

W

kii

f\)

•< 18 >■

..... i

Fig. 9 c. Detail B (zu Fig. 9 b).

&8

y’

_j

¹⁶/21

\>

S'

CD

16/

48

• 18 I

Fig. 11 o. Querschnitt.

...316

316

1S/3

Y/.

Va

Pf=3

=3-

10

2 TT1-.

m.

x>

13 S

io X+.

Ausgabe II Kr.. 25.

Ir

Bohlenbogendachstühle IL Dachstühle in Holz und Eisen L

Nr. 26.

Fig. 1—21. Dachstühlè in Holz und Eisen. Fig. 1 (zu Fig. 2- 5).

Fig. 22—28. Bohlendach.

Fig. 5. Schuh C.

Fig. 26. Schnitt II

Fig. 22. Querschnitt,

Fig. 25. Schnitt III

fl

JUŻ

21

Fig. 23. Längsschnitt.

2G

LJ i_

h h

Igjj Fig. 2. Detail A. ^

m

ÉÜI

,7« |h lis

.................... 19-92..........

Fig. 3. Detail B.n_

>1 |c26

üLl

i:i

1!

SS

Fig. 27. Schnitt iA

p‘

Fig. 4. Detail C.

nm

iiJ lii II

'Ź

TT

li

fl { S

SIS

■i.-.

11

ii

rs

Mrr

IM

IG

32

rr"!

ÏI Hz

S;

Ili

im;;

^1----,-fyfl

26

z t rfrtir z

Fig. 8. Detail E.

Fig. 10,11,13 -16. Schuh F. Fig. 10. Seitenansicht.

_l U

Detail A (27 u. 28). Fig. 28.

IE

in

;im;

Fig. 27

1S

dD

2;

ii

JL

nir.

I !i

Fig. 7. Schuh I).

im    __i®

Fig. 6 (zu Fig. 7, 8).

[71

“4¹⁵1    \

* tfcr

7,

trb Id Bi

z.

4444; -.V"~r~

ZTi

[a

Fig. 11. Draufsicht.

ul

[p nl

A¹

Ö³

ie

|S

~C

!"

iP

III

__Erzzi-c::.r~~

jrznz^ —. j4:—

i Si-

bCĄ

Schnitt o ». Schnitt w »

s

lito

Tin?

16

-2-4-l-i*!.:

:-.r-

_g__

to

11|21

nfcz: — L

îSrr

ir':.

-r-J-

fl

i,

tf

i*

^ Fig. 13. Schnitt ab.

........... fU''

Fig. 10,11,13-16. Schuh F.

Fig. 14. Schnitt cd.

Fig. 12. Detail G.

:___“

y/y-

15-17

Seiten

■1

Ansicht.

iïl

p -c *

Æ.

1

Fig. 9 (zu Fig. 10—21).

.....24-65

<-

.1-37.

.r:r:

Pt

Fig. 17-19. Schuh H. Fig. 17. Ansicht

mm

PPP

Fig. 15. Schnitt ef.

...•316.......*

Fig. 12, 20, 21. Detail G.

•*- -

Fig. 16. Schnitt gh.

Fig. 20. Vordere Ansicht.

210..

16/21

18/21

» ‘3

171

J___i

üîTIf

Fig. 18. Draufsicht.

FT

rwr

16/26

16/21

IÎÎ!

•k 1 ;

'v-

,ÎLz

Fig. 21. Untere Ansicht.

für die Details.

J ⁶⁸ '

Ft.tJ___.

Fig. 19. Druntersicht.

10 50    1    2    3    4    5    6    7    8

W/,

•i

v/< F

3 10

4-4

Ito.

cni

für die Profile.

24-65

_o

10 S 0

11

10 TO.

mm

7/A

-!

Nr. 26.

«*

J0*

Aus der Sammlung des Prof. Stix.

Dachstühle in Holz und Eisen II.

Nr. 27.    *    _

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

r.

M : ii

^iggilN

Zł

*?

Jpf^S /

UJ

Hg 7

4P

*6*

‘X

......13-5

*5.

Schnitt.

Ansicht.

(ad Fig. 2)

. *\

(ad Fig. 2).

40 ,    '*o^°

Rinnenhaken zu Fig. 3.

;3-g

25 mm

M' © m?

PU

:i

Fig. 3).

(Q

<9

/væ

<05-44

rrr- .    ~ :    . feł

21/

'ZS"

(ad Fig. 3).

......

X.

iii

’1GA8

üMj ■

li.j i- ‘il ‘li!

■i

MA

; i:

_1_

—ï-Mja

- —rr—rX ->.ar

«J..

Variante

(ad Fig. 2)

IXMaA?

5^- \\ mą

21/

'2

ri!?:

a Eäftsd;

. . ' X    ------I , - „ ...

.....2Ä

X:.

240.

y...

g*a;

j<

.0-95.

21/ ~

- 16

>£===

■§tSl^

iH«

n \- ;

\ a------

JL

lÉlS,._

2G

-j-k

~w

s ra

MH 1

23 :.........1-

u_r

Mals stab für-die Profile.

(ad Fig. 4).

II

i A.

“]......'

*TT1

x>

HW#\rn

TT

10    5    0

10 m

Längenansicht zu Fig. 4.

X/M/f

Mafsstab für die Details.

' ; • '//in ;

²V«-> S

10 0 1 2

■S

x7 .

.5-7.

-si

■>f

L (ad Fig. 4).

Fig. 4. Dachstuhl über einem Schuppen in der Borsig’schen Maschinen-Fabrik vor dem Oranienburgerthore in Berlin.

>-n

(ad Fig. 3).

13

L (ad Fig. 4).

X" -er

K (ad Fig. 4).

40

A-.

13

ie/2S

Af

11=

■asy

15 ====*2$

rir

m

-or

K- -

105 j

Zł

Jgg^

IÉ

n\

IX

4/lglK

_z

hmd -i

260

ai

Mmüi

Iß m

b-

95

i⁶

..i.w

Grundriss.

,0:95;

(ad Fig. 4).

40

...180.

iT

■*a

tu»

-iS

rffe (ad Fig.2,a.4X

.16.0..

k-

.310—........*j

r>

37 0.....Jß

>zL— -

Ip*

tn

16 m .

n ¹⁰/?.G

40

■>i

...5-7

tf/

Ô5

aX.

/x X

fi $ X

JTP

----Ç

SSm

¹⁶4s

JL_

k......211

¹⁸/ź4 ;\

nkx

M/n Mü

i6/ra

»......o

{

îi

4C

4

y.. -

i

'$

'.■'À*. 1/ *i.

T>

Zwuseldäcker.

Nr. 28.

Fig. 1. Querschnitt.

Fig. 2. Längsschnitt

Fig. la. mit Laterne.

Fig. 1 b. ohne Laterne.

Fig. 2 a (zu Fig. 1 b).

Fig. 2 b (zu Fig. 1 a).

Fig. 3. Grundriss (zu Fig. 1 u. 2)

mm im. j imm §mn

JL

1!

ni

111i riiir

ÖT

rar

V-

TT

HI

;;

_jl_

f---T

lbOm-

-I

Ś,

fr-

iO H«Ver

Wagenschuppen (Fig. 4 -11.) Fig. 4. Querschnitt. J

Fig. 6. Grundriss (zu Fig. 4 u. 5).

YI7

CTZ

a:::

/j

1FTT

LUI

_L

mu

ife

n#

IM

.•w:

//'•

aiDriir

—I— i

m.

K°ll

Fig. 5. Längsschnitt.

tw

n>i

Df

nr

"im

2-

mwm

t'

• n=zz~c-.zé

:__-

• ¹ • fei-

Ti

ùzzr-i-M *_:

tazzz

____

TT

MJL

2:

«•

en:„

JE

===-fel    •

Ulf

liii

II

Iil

iil

iii

II

SS

b—* '    *

X_T

mĘmm

i?

T:i

t -4

Wf

-v/(f

Fig. 7. Firstdetail (zu Fig. 4).

.o ? o

Fig. 8. Firstdetail (zu Fig. 4).

jIS/Aeter.

Fig 9. Säule mit Rirme.

Fig. 10—11. Mündung der Rinne in die Säule. Fig. 10. ' #■

ÜT

Ls

II

îiîl'il

i,

!k -■ V

y;

io 9 ä 7 4 5«».'»

■» eia.

L\

oęglbę-lłiio

M-H.....H f-f -1-1-4

¹ M <Ter

///

IT

Fig. n ra

—am

=r$

•!

mm.

///,

7,

■n

//

//

v/'jy'

V///X

tür—

-i

Nr. 28.

a-

Fig. 1.

-7 io^

Sheddächer.

Nr. 29.

Fig. 2—4, 9, 12. Sheddächer.

ff

-t=c

5-8’”-

Fig. 2.

5- S'T'h

Fig. 1 u. 10. Zwischendächer mit aufgesetzten Lichteinfalls-Oeflhungen.

/w    Fig. 3.

-iS.

ft

vl

ff

//

■Ô

"î^TâT

IE5ZÎ

ir⁻¹

; ■>

Fig. 4

Fig. 5. Detail A (zu Fig. 4).

bTÇ

k-}S

7f

ÜSïî

Schalung

Fig. 6.

Fig. 7.

Sparren A

PFettfi P

_[ II ⁰    !; I_

r~xr. x" x    <>

V    V “    “

—7 Fig. 10. Zwischendach.

PÉ

"Fig. 8. Detail B (zu Fig. 3).

jh

Wl

'Ą

b'bo

.. bbO

WÊMfi

Detail 0 (zu Fig. 3).

(Fig. 3 aus Wanderiey : Holzconstructionen);

Fig. 9.

.f

Ô-.

X-.

Detail

s (zu Fig. 3).

r-

Jo.

Hl

,5.

:>A

k-.

15-'i0'nv

*55

Lj

Fig. 11. Zwischenrinne.

10 Meter

10 9876543210

iMeter

p|g§

I T:

Grössere Sheddach-Anlage.

Fig. 12.

kXi

T-

>■

Cb

X'-

C.

r-~

X-.

-9 $0

SX

bbd

ifc9 — ........Gpffi-.....

______ lObM'"¹

hX

. .......

ft

.. 8'5b’*'

fî]

ft* 5 M ‘m'-

[I

ilbU"......

ecr*

.V

.....1-Î»    -

ËKiK

*—'t---

■rsa —

u-bifin ....

—i

x\\

•:

WÆ

\\

mm

mĘ, 1

ŁC.r'

) '"CT³

*eF

Ccf

'-a"

AV

<s

:s

.XfX\vxSSN\N

mÊk

\\\

VnN

\>N'

N%W

w

Aus der Sammlung des Prof Wappler.

Pfetten-Dachstuhl.

Nr. 30.

Fig. 4- Riegel I K.

Fig. 3. Detail A Ansicht.

Fig. h. Riegel M bei N

18

13*11

(Handels-Academie, Wien.)

psfcEr?

Fig. 1. Profil.

ÆJ:.........

Fig. 6- Detail 4, Seitenansicht.

8U:

3;

.1-4:0..

■s*

<s* 50.. >

,    *? r; ;Q.

2^s’

•-Q-^

N.

■*i

.....1;40

Wi

all

•••dl

■ÇT

T4~T

<-

_______1.

//

........ISO.

.........*

60

YL

SO

OCX

lßr.

1-30 .

“j 3'25 *•"

....125

3sŁl

SS

\v

1/

⁵?S]

"ir

Fig. 9. Hängsäule (7.

Fig. 7. auf den

X;

v;

VrASSSrSSASSSSSSSSSSSSSSSXXSSSrSSSSJ

NS

10-64

II

1*:

Draufsicht Balken H

//

Fig. 2. Werksatz.

IM)!.

yj

ii

~K

4-30

.m.

:Sj

:-3XJ

t—

Łi

.felD.....

390.........

4⁻oo_

7-50

»mm

3Ê

Fig. 8. Zange bei G.

.-ii

400 .

400

X-J;

X"

.IX..

fO

©

rH

">r

;;

Fig. 10 Mauer bank.

Fig. 11. Anschiibling L.

•”'t

<150 *t?5 ^......3’10.

Immß

1^20

j-

i*-

A......*

■ «U,

.....4 4,

^änfrV.

jf-îs-4

n-

" - -----

3S

110

>>

Pli

■ST

680

'X .. 2-80

i.

'W

i⁵⁰-

i.

jt*o

Fig. 12. Detail D.

TT

Fig. 16. Detail R.

twr

>v

Fig. 13. Detail E.

1J4 t- "’k

Fig. 14. Detail C.

Fig. 15. Detail des Balkens F.

T:

<10

;fPf.

.l''.....V

--S

-X—r

3.

OJ

,:ê;:

ąW/

rill

> lÿ^i i|g

ÊS v"

r ^.......    ^

X ■ ®'

<..17

s!

JL

I441BS18

-- ■- A*

fc

■TJ.

//

»II

X,«xrr:s--- ■-xx ■ Bfc#

<9

h.

il!!j

3-

...y

äl&:

4-

~y

I

LI

■Y/.

4-4

7TL.

10 5. 01    234    46793    10 TT,

1(

lm

\

/

»

Aus der Sammlung des Prof. Doderer.

Holz-Dachstühle.

Nr. 31.

Fig. 1. Kuppeldach.

Fig. 9. Thurmdach.

...

Fig. 2. Detail M.

yj

Fig. 6. Detail N,

Fig. 5. Pultdach.

Ä,

Æï\

sag

VN

wr~ I

sa

\\

ID

Fig. 7. Mansardedach.

V-

VH

EISE

II

rEÆB

li!

il

!J

■V/

:7

Fig. 10. Durchschnitt CD.

"A

ff

Fig. 8. Werksatz, (zu Fig. 7.)

El

TT

TT

TT

TJ

EMI

■SS

Fig. 11. Durchschnitt .4H.

TM«

UPI

Ti

a:

Fig. 3.

Durchschnitt A B.

Fig. 4.

Durchschnitt CD.

EC

ins

s.

__4

z3

-A-

«

Aus der Sammlung des Prof. Stix.

Dachstühle für Wirtschaftsgebäude.

Nr. 32.

Fig. 8.

Fig. 6.

Fig. 1. Ansicht M (zu Fig. 2).

Fig. 2 Detail (zu Fig. 13).

Fig. 3. Ansicht A (zu Fig. 4).

^-, Fig. 4. Detail (zu Fig. 12).

âS_ PpPcp*,

21

£/////?&

€W

Fig. 5-8. (zu Fig.

© CD

*c-t-

Cf

18.

;:r

24

1b_

21

i-i—^."r—;

_

-4M

Pi

'-Æ. 1

4P

V/

ii i}|

lii

Zt

ii

li

\,x\f

_2

26

it-

ii»!

!—r~

24

24j§>

1,1

i'

v>-

\.:>

là

1 1 ii

F1

21

Ii&

||§=F=

fW

{«

•Q 'i

sr

-ź

lii

JM

2lA,7 i

;M ’ I

!i!

iii

li

i!

i\\\

m.

U-l

lll

fei

V/ ii.

Si

IP

III

iii

I#

f iHHii

-li

fili

'i

Si

Ir

x>

1-

mm

li'. II

âxl

j|

'i/

V®.

Fig. 9. Grundriss.

fi

7/

nil

\29

wł

y\ Jt liii

I Wi

ni

J£_\

21

x\\

(j-4-h

W

iii

x Ir

iii

ul

-Ü-

iv

'A

JL..

t------

i)

V\-s

s#

yZwY/.

G.

il

ri

(il !

-    ..2G

\®L' :

tZ:

1.1'mam

WM

-<4

..—m

---.ai

X//V////77/.

150    1234    56783    10m

24

mmm

"Im-

Fig. 12. Kuhstall.

Fig. 9—11. Scheunen.

Fig. 10. Schnitt C D

(zu Fig. 9).

Fig. 11. Schnitt EF

(zu Fig. 9).

24

21

al-

Fig. 13. Pferdestall.

JÈ-

..

[ 16

lß

24

42

•rru

24

16

Vt®

24

24

If

15

OC

32\

211

■i

ffl

24

h.

21

"t

I®

¥ FRF

WH

V24_

24

.1

24

a™

21

~$k

-a-

la

Bl

-wmź

-a

Ar.4.

.-i

-,

"vv

p.

•a

; S?

|j9.

mm.

m-

.'■t

■■ :męmp

xïmtyyï' y

-W

/■'X

F7

J

■ ■    ■ V.., i», ^

ai

Fig. 1.

IG

1!

■-f-J

:ö

-ah -

rŚ Ę Æ

:-ç__

■æ"

-££V-i.-

Mit

RN6

3i y

]ii:

lAl

jiü

èfe

a:

Wi[

sjś'

■TÉ

>• tf

•■91

.22

< jîS p

-X

• • 16

'"4

HP

mm

i§

““i

in

Fig. 9.

T-i

Güterschuppen.

Nr. 33

Fig. 2. Profil.

X<

'■x\-

Zinkhiilse

N. ;

ggvjP

Fig. 5.

Dachvorsprung

/y'⁻'

Fig. 3. t ■^Giebel. j

W ' •lox-

- Il

il

Schnilt

>.

Fig. 12.

Fenster und Thür im Giebel

Fig. 13.

Ao

8».

s- '.a

:<4

i;il

üi

Î'N

x-

Fc

W. ‘

Fig. 10.

x-

iû

W3

% i~

Fig. 14.

Cassafenster.

Fig. 11.

----7VT

•t

SUFï

S

!

-i

«PIA-

Fi»-⁴- ^ Dacheindecküngx

^Fig-6>40

^Befestigung der Pappe an der Traute.

.-X x ->

Xo?

X>-

SS

TX ~X g.~

-*....

liai,

Fig. 7. ^Giebelsparren

te

i:i'

Giebelbrett, i

Big. 8. Ecksäule

und

--

-'Lx

Su

TA

vv

i'A)

Ä*

Fig. I5.XSX

; IIIwuvy.Ar Fig. 16. hCII A-xx Ecksimle non der x Biohelseile gesellen.

a

ilUIIHl

liii

• - :ET

ii

il

L-l

■ - ??r

Fig. 17.

I Schnilt durch den I Sockel 1 der Btehelseile.

!£

16

J5.

30

aH-

Ui

«H

■a~5g

LJ

LJ

x.

x.

jll II

Fig. 18 ÿ

Fig. 19 A|:

ix.zum öffnen.

Br

Oku

i-i

U":

0:7

äa^-.r-x-xxr-' r:-

W".

tV^4

rli

Ansicht der Bunds Me.

Ms aille non der lungseile gesellen.

■ '.Xty™ ' I.f/cA :.:■

—7~ • C '/V,/// !' /

XJ 'S

Iflfe

Bolken-u-Tflasier-01) erkunte,

WMM

222CZ

>.X>..

II

\'50 —

Wm

wĘm

»

mam

n

l|IX

mm

m

'mmmmmm

Bhg. 20. Grundriss vom Cassafenster. 71$

smrns/Æ

Si

Ml

!.

;.i

ygmmm

Wm

: r;

iMelr

m¹

Fig. 21. Grundriss der Thür e.

Wr3

> nu un unu//

BTg. 22.

Grundriss des Bureaufensters.

1-00---

ïwm

f»

■i..!

-1^0

-1 JO---

r-

..."•»11-.

F-

ofl6

-i

10.

10.

t

V ■:

.■

.

*.

K R \;6•

\ ^

/

n

Frachten-Magazin

JSr. 34.    _______

Fig. 1. Profil.

mit 9'5 m breitem Lagerräume - ohne innerem Geleise.

Fig. 2. Längenschnitt.

ii

16

77'

31.,

/TL

G5

<1

PI

12...

II

91.

;ï8

Tl

II

.1

Ë=r

970

i2.:

"iS

.3' 80

08. g

iss, „a., ..so..«

-K-

i-bü

•H:

■§-S

nninn

Q-.8..4

oo.s

Fig. 4. Detail B.

\Ü

!lf

5235

.3:16..

,Z';8S

-ft-

..i............«

-i

Fig. 1 a.

Fig. 1 6.

9- 50

4*

.12

!Htv20"

KMMmméÈimigmmm

fillP

\ 20 J. I£r

.'20

fl

va.o

I-

..7

mêF*"**.

Fig. 3, Detail A.

Fig. 5. Detail C.

■ Fig. 8. Detail F.

si

Fig. 9. Detail G

£7:M

Fig. 8 6.

MN

Fig. 8 a.

...12

20

Fig. 36.

Fig 3 a.

crx:

A?

!î

7-

ntrp-

:e

oï '

Ul

££j

..17.....

16 .

19 \

jS>/

F*

JL.--

£3-

?ÿ—•

i

a /'il

SW mW

ii

ma

8...

.■'"19

ŹM

7<

[1,3

Fig. 6. Detail D.

Fig. 10 a.

ii'%1

Fig. 10 c.

au

^s§

337—

Æ;

£Zsq32

».

//yyßQy///.

al

Fig. 10. Detail 77.

il

É«

///

ï7

I!-¹

3E

.......8.

20

.... 8.

'' 20

£-..3fcrr—

Fig. 11. Detail /.

Fig. 3 c.

"20

33

Fig. 7 a

Fig. 7 b.

777/,

oNS

WM.

i?:.

,v

li

\V>

M&m

'//

"i

li

.49

7i

fvy

A. A¹

Fig. 7. Detail E.

■h

mm

rvw

fl

Fig. 3 d

«ftfe

€3]

HL

•j. ■-

-1--* 20 IjÿS®

5»

-1371

Fig. 10 6.

e- m

.0    5    0

■3

71

f 3 .„i:

®⁷⁷¹ zu Fig. 1 u.2

1    2    3 K-

J-1-1-L

10 diu-

für die Details

Werksätze I.

7VK 35.

Fig. 7. Detail zu Ehg. 5.

Stehende Dachstühle ohne Kehl-und Stichgebälke (Fig. 1—4).

Liegender Dachstuhl mit Stichen und ohne Wechsel (Fig 8—10).

Stehender Dachstuhl mit Wechseln und Stichen (Fig. 5—7).

Fig. 10. Uingelegte x der liegenden //

äussere Ansicht \ Stuhlwand

Fig. 5. Profil-

Fig. 8. Profil.

Kb

Lj*

*%>

vp

Fig. 1.

Fig. 2. Kniedacn.

Os

SP% r X

•ä

lw,R

74

Dw-St

L-.

Kb

__

xz\

Kb

"■rrsäSSEffiisS

‘Bu

■7>

BR

7/

ff

Sp-:>-

Jm

A/bl

Æk

z

U-V>'ą”

ÉÈ&Fi^œ

l!

*V    .

Bt

Bt

Jt

Z’*¹ ' :    |V~'

■<Ta^T1

LU

HÜ

41

rj

Fig. 9. Werksatz.

Fig. 3.

Fig. 6. Werksatz.

AU

LL

BZ

Bt

CE

fl-

// 7\ ^

c-T-'

as-

Fig. 4.

Variante zu F.

!*■

/?/

-Ë

]'

<æ~

Kk

//

-U

ii

:.....:

gggroi

F \\

iii

p-f~J

JK

Sp

ff

Dw,R

HËL

\\

:-h-—-s

-Ù

HE

5:

m-ï

1L

TI

Kl

Kb

m=i

Zi

IE _

Bt

Zz

V-,

Sii

iil

:o\

cn

W"

ippo

BR

II

//

P»

,i

J/t,

ik

KL

pE?

Bt

ibt

Varianten

Pi

ft

;i

Kb,

11

M

U //

1® _ "<ïà

Hz

inderKehlbslkan-

YW

Fig. 11. Liegender "Dachstuhl ohne Stuhlschwelle mit Wechsel.

LL

KL

K"

tf

|6

Sp

7/ /

ÊÊ=0SS-

BL

V~ I

L>

\Y/‘

77

(// i- i

sG8t

l» A A

txrtt

m gr

Bunkrami

Fig. 12. Liegender Dachstuhl ohne Kehl- und Stichgebälke.

\A

Sp

\\

$::■

\\

" LL //

Êê

Ąi

lik

:Myj

z,

/yi

to.

Bt

+4r

Sp

Œ3

LÜ

FP

Sp A

IP

fi

\p    CD

-T“

Sb,

Mw

,p/ Fig. 13?^

;9

,cu

!9

Ë1

Sch//

Detail zu Fig. 12.

--BŁ

L-

LJ

Ausgabe II Nr, 35.

r%

fi

J

y

Werksätze II.

Nr. 36.

r-

Pultdach mit Bockwand. Fig. 1-2.

Fig. 3. Pultdach, liegender Stuhl.

Fig. 8. Profil zum Werksatz.

Fig. 4. Pultdach mit Kniewand.

Fig. 5. Pult- und Pfettendach.

c\l

cg

Om

y—*

LO

Fig. 1.

|i

oj

-4⁻0

2-0

ii

jo

-O

/*[

474

m,

4-90

"7°,

-I

<L

9-60

6-3

4-oo

il

Fig. 2. Ansicht.

Fig. 7. Werksatz.

(Bund-, Kehl- und Spitzbalken.'

Fig. 6.

X Pultdach mit Hauptsparren.

Fig. 9. Kehlbalken-Etage.

P-

Fig. 2 a. Ansicht der Bockwand (zu Fig. 1).

CJ

ei

k,

k k / k. \\k

TT

7:

■a

‘1

21

Jx

-CS

.4-00

3-4

D.

CT>

gl

////

B-4

Fig. 14. Ummauerung der Säule, (zu Fig. 1, 3-6)

Wm

Fig. 15. Detail A. (zu Fig. 1 u. 3).

Fig. 16. Anschiftung des Sparrens.

TW

77;

H3

W

Fig. 10. Anordnung der Sparren.

Fig. 11. Detail B. Schnitt ab.    £

SL

7//

Ml

As

i- '

CO ' «ST

Fig. 12. Detail des Schopfes.

V..

A*

w.

C=3

Fig. 17. Werksatz eines windschiefen Daches.

'À

......•>'

'V/vr

X;j

cr

-CS

rx

en

v<\W

-C3

Dl\

y jj

Fig. 13. Gratsparren.

Fig. 13 c.

<.5........2-4.

Z-4

cp

cza

LO

Fig. 13 a.

;P

C=J

Da

1=3

CO

Fig. 13 6.

xMSa“

\VX:

10 dm

2m.

\>

10 dm 5    0

10 m.

M...y

Q“

co

cr

-J

i '

¥

/

m

Werksatz-Studien III.

JVr. 37.

Fig. 7 Ansicht des Binders IV.

Fig. 4. Profil E F.

s;

Pi

P₃

zu Fig. 2

_____Lietjd. Stuhlsame.

____Brustrieijel.

Fig. 3. Profil GH.

Fig 2 Profil AB.

m.

q,

b₅

Ps

m₃

m⁷

10,9    3 7 S 5 4 3 Z l

Ira.

m₃

/Æ' ■!

f.

O/f

ni

Ps

m⁵

fi

k\LJ O"

TZT

TU

LJ

nr

Tir

'5

q.

tur-x~r77

-r-W

<~ł//

ŚJ

li;

SM

s7#

Fig. 8.

Verfailungsgrat bei F.

dW

■1

m.

Fig. 13. Draufsicht bei O,

^<2 n'

Pili

/Am

HS

'v

Sy,

Fig. 10. \r

•>>

%y

kW

CU/UiIJ r

i:i Fig-⁹-

K\k

Fig. 14.

Ansicht des Binders V.

j^ffËÎËÊËËË

jM

Ji§

—----*É~

■ij'H

\k

Wt

ik/ £

II

u_

! ..

fe

10 am    0

7.

iOm.

3k

P₃

m.

q.

i~V

P3

tTIT

----:m-----~-WA—---'TtV'

-----ir_iz=_

rn

m’

Fig. 11.

Verfailungsgrat bei M.

TT

P4

V1

V/

Fig. 6. Profil J A.

p.

TÉ

(jy

,:i

PTi

--------rz=^\

---------

EI

\^—n—ft/

EZ

m’

IS

■i

./

üa. B9i..B ..ff ■ 1

t*

IS

JM

Fig. 12.

An

WŁ

.1-

P!m

ÎÉ

Pz

EI

Cd. m

^MÊr

^==w

“U

Y//,

!|||

er:

ZÆ^\ F

bz

=i

[;

P4

x\

Ä21L

H'

V/

!É

Fig, 5. \ Profil CD.

vł

r~i n cl_jd.

HL

jn

HÊ

Bi

?1

yy

I m’i"

^ Fig ] Totale Werksatzanlage.

Ausgabe I Nr. 37

n

Werksätze-Studien IV.

’ Nr. 38.

Fig. 1.

Anfalls-Gebinde.

Fig. 7.

Leer-Gebinde.

Fig, 6.

Fig. 11. Detail bei

r.RtE

jS,

Fig. 9.

Fig. 12. Detail bei#

p;

p;

Fig. 2.

x:

's X.

^ri •

11 e

B' J

^GZEk

Im

s.

Anfalls-Gebinde.

o_

Fig. 3. fei Werksatz.

SP'

7'

iW

VK

/W

Fig, 10. Werksatz.

10dm 0    12

yyyyź.

10dm.    0

10 m.

11

H ll,!

Fig. 8. Werksatz.

~En^~

#1

TM

ŁZ

cu

P,

DQ

UJ

xl

IS

■n

Q-

IM

□n

/c

za

p’

P.

<7 Fis-²³-/Schnitt AB. / (zu Fig. 21).

un

Fig. 18. Binder über## (zu Fig. 17.)

Fig.16 Anfalls-

(zu Fig. 7), Gebinde.

x Fig. 19. Längenschnitt zu Fig. 16.

TT

4/

Af\

M_Si

-tg rg------rfl rS-

Fl

if

FF

Fig. 15.

(zu Fig 10)/

⁵ n Fig. 13. |

Schnitt G H /\(zu Fig. 10)

Fig. 14 Schnitt EE.

A/x (zu Fig. 10). '

-«»■

10 dm. 0

2    34    5    6    7    8.9    10 m,

■m

-m

Fig. 17. Werksatz.

vy/

Fig. 21. Längenschnitt

ID dm

Ff

■i

3m

H

O"

/n

Fig. 22/

s®

TT

c:

\\

^eiau a x HP

bei Fig. 19. IF

Fig. 4. Gratgebinde AG.x

Zu Fig. 1.

Fig. 5.

Längenschnitt.

fti

• Tf

.ft—Jh—|i

i!

II

Pi

<f

\\

vd

LZ

7/

Q_

S1

W

Thurm-Dachstühle.

Nr. 39.

Fig. 1.

Übergang. *

Profil u. Ansicht

der Säule.

PI

Fig. 10.

"A

't.....x

to

Fig. 11.

Fig. 8. Profil.

Fig. 2. Ansicht.

Fig. 9.

Diagonalprofil.

ausser der

ITFI

m lv

Dachfläche.

f: m

----7t'-----

~5T

jl

19-3 —

3-15

l-Z

9-Ç-

Ansicht und

S2-9

Schnitt ( C).

jESl!'

S'i! :

6...

!|

tz

Fig. 7. Werksatz (zu Fig. 5). ,, h i

N.

oo

10

15 m.

Werksatz.

àkî Mi

£Z

X-

Yb

.    g P :

I    /ri-!-1

Ja i !

-V...

ri

S2

77"'

~»°Én I

■’ö

IV-,

'V[

TS

b.

/Ä

N-

ist

co

5*153-

-fai

[b

[Z

Zl

3:

ms

IZ

j\ « Y

r /    (X)

O-o

*-

IY/t

6-8.

lia

Fig. 6.

II

rzr-

^IskzWUk.

,'V

Ni

to

o o

TTTT

O o

LO

;•

Details (zu Fig. 7.)

£G'0 m

%■

DI j-

Fig. 5. Schnitte durch 5 Etagen (zu Fig. 1.) >

l. ....

p;

i;

<w>

P,

’■ \ Oi-

WZ

. ..

!{

anznS

II

N.

cö

9i

pi

.4-45

Draufsicht auf die 2. u. 3. Etage.

"z. J

/'

a.

SI

II

Ol

,z

%■

Ö-

.V

:/4Ç

Z,

TO

J_

-o

fz

VZ

ni

cn

czi

co

nr

o; :

.4-00

Z'

Fig. 4. Werksatz

zi rnt—

Fig. 3. Anordnung der Mauerbänke, (zu Fig. 1.)

u-o-

o.

s.

\V

ty,

ÿ—

fk

CC

fi" Ad,, b \P\

/ / ‘ÉK JW

rriAV

7/Cm

■A

\V

F.

tyZb

'Z

V.

4-00

CO

CO

CO

S__

s.

CO

=Ü]=l!Ü=

......^

... Z-5.

o'

Pr

Z/

Py

1AŻ

ci

4-o.....

v\

P/

z_

z.

Va

z.

zi

>y

4-1

»!

.....•>/>

10 0 1

10 m.

\\ Z/

».

U-9Ö j

l!)m.

n

Thurmdach.

Wr. 39a.

Fig. 5. Schnitt nach p q.

èh

»V

03

"klÊ

Zl

S8Z'

El 7'

B -—

»!

"'./8£

'<

<r

oj

•faŁ

.;3,-d

Fig. 15.

Hängesäule het A.

13

g^=-k^55łś{!E3

4 V ~ ^ -

Fig. 16.

ip

13

4=

0Q

4^?!

Fig. 17. Schnitt d

TO

PS

bß

si

'.-I 0 ^ ^ 0.2 gtó

^ S) &

\ •S'ö J fis

I??

'• r

■Ti

0;

Fig. 18. Grundriss und Schnitt.

»!

"4

\2

' S8Z

<%

(Kranz in der Höhe C.)

*61 -Six

e r • <u K)

T3 ^

bo

.S

a<3

13

pi

13

•3

^ o

#7/

ft»

ESC

ra .

Fig. 20.

V/

A,|

l£

7'“BrV r

74 cm Distanz

Verbindung am Dachfirst.

iP

'mm

i*-- ff-H

fi&J

-902t

«P

<:=

"" :

,:0k

K,

lV/

4P

Sanctus-Thürmchen (Dachreiter) der Weissgärherkirche m Wien

Fig. 2

t ‘Ski

5Ś2S

7s

ip

Sffl

■!?

k.-’

Fig. 12. Detail

zum Schnitt p 0.

4 i|j|-

p'lÄl

---9Wttfc=

I2I

4 ’dß a>

1s*

(Zangen II.)

’i • ajvi

t/3

03

•c

= ’4

MiÊk

!«

£S.Z -

m

03

• jjH

T3 KI

§ i »

lii

:, , -,    . 7⁻ -

tac

/,

r-’

ÿggggggi

p5f=: 3TE sÿ¥5EE.- :-3r~^

~TS«

il «

lii r ■-?

'O

rz

ÎL

t^ZE~4

u/

im

•.

WWÆ

•01

Detail zum Schnitt m n.

ii.

Uf tf

p*

JĘfi

Y.,

Jf

Pd

rflK

Ü!

......“9?I-----

Grundriss.

7fc

EEZ

_sts'lïïæ^- ^

%

r-;ay

rH

<3

biyö«»?.

•r-ł    u2ŁaiJ ł

(Zaugen II.)

Fig. 6. Auflager der Gespärre bei /.

V**

1--

•92!

■4

4=

hm

W|,

rifnB Wm

i;'

»1RS

g8~

: -' A 1 ®gpjj

H

gÉ

Perspectivische Ansicht des Holzgerüstes.

4 Meter

?—4-

«i,

i?

QJ

eSj

•M

1.

z7rqcm.

Cl ®

^53

b-%

IZ

K» fal o

13

1m4 i

'ii

XI

_Sx

JK

C:

utl

• Z£ S

as

■s^

va -Ł.T

Fig. 7. Schnitt nach mn

•g

ai

9

rfi

bn

en—

_^|

Fig. 3.

irr'

!■

co

<u

X»

'-4L

*W

■€

ta

V-

Ti Z

„a

“iA

■<

TO

Fig. 8. Verband bei D.

i*

SÏN./⁴”

1--S

sk

Fig. 9. Verband bei E.

⁰    u

-i"

v4:

(//

£5is

0-

E:3

::

k-

f-«

Fig. 4. Grundriss der Vierung.

y//

-\>

- - 8£-8 ------

kj

ii

-86.Z .........7

\\

kt

k⁷

1T

ÏL,.

«fi

e|

wy/n

.s

.1*

»

Thurmdachstuhl.

Nr. 39b.

'1e

'<.....—

v2

t?

Fig. 3. Grundriss g h.

Fig. 4. Grundriss e/.

Fig. 4. Grundriss cd.

_______I________•

un

Umbau des Südthurmes der Dechanteikirche in Prachatitz. (Dombau-

meister Mocker, Prag.)

Fig. 2. Ansicht.

k--------

. ?<r H Vlé ’ * * ?*<É ’

l-t

JlS >V *. 0-JiS Ml «

__________Ó-SH...........

f fO f O-

-------------y-a -.........-

Fig. 5 Grundriss a b.

»^théAM

V/

msL.j

K"".*?

TZ

S*.....

*SP

...

rfTfTl

6- o6

..... *

45

mm

: Mi : -

ÈM

SL

sa

Fl

«P

il

’ïfi"

Wr

«il

fMÉL

VBB

i mm

115*5

~X~

~r~

L?

!!

ïM Km

Wïim

Ë£>k

mm

LH

1 y-i

k-

SZ-h

il

Jl -0L

fe

- 4<

■Si-h,

\\

Mi

' Xig

-j;    — .^y

>1

IS*

ilF

i?

mrfn

il

^1: #•

Fig. 1. Profil

45

'I

</

<§■

mp

Cl

=©■

T"

«L

Oft.z

•• ■ Oh-i

06.1

■ >t

»9 'JV -

>r^-» -f-------«?*■

or (,

*i

val

Ausgabe II Nr. 396.

*

Fig. 6. Ecke.

Fig. 7. Mittelwand.

Fig. 3. Block wandbau.

igg

Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Holzbau.

Nr. 40.

Fig. 5. Seitenansicht.

Fig. 4. Vordere Ansicht

ir

Fig. 8.

II

>33*

Fig. 1.

Riegelwandban

WB,

\¥.

'.■⁷

Vh

~n*~

-3--

'S

?!

-t

Fig. 2. Pfostenwandbau.

II i =

Ir ..ini!!l",i!l!!,i!,!ll,Mi.^“i

Ijfll    jjlf figS    |

SS

SS

!'!

.1-264*.

e.

158

3 16

-f

lZGt.

X'^X ><

[il*¹¹

TTTTTTTTT

TT

~T

..790

>4.

TnfTnnn

yfÓ

790

so

TT

C\1

OÏ

II

4*

*T

5

t*⁴

3 476

Sfljn

2 63^

jj

!!!!li!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!H!!!!!!H'

lim«-

31-,

L....1-897

. .1'264.

mm

hV:

£\v

;L*1

ru-

LT

jjk

HJ

1;"

JL

wag.

TÎÏÏ7TT

ft

i-ty

llii,

rr

Ht

1*

'■Ą

?iî!

Grundriss des Blockbaues.

1.5136........................

Grundriss der gediebeiten Pfostenwand. Grundriss der gespundeten Pfostenwand.

.1-0:22.

.1:817

i" 335.

■ 1:027............«.......730

...1027.

im...

...1303.

«■

790......«...

.3-18. [_|........i

.2305.

.6^8

llif

Grundriss des Riegelwandbaues.

158

s

......1263t.

cm

4-i

Der Riegelbau Fig. I. besteht zu Ebenererde aus der Oberschwelle a, der Unterschwelle b, dem Ständer c und dem Riegel d. Im 1. Stock besteht die Wand aus denselben Hölzern, nebst den schräg stehenden Streben e. Die durch die Balkenkreuzungen entstandenen Zwischenräume f werden mit Ziegel ausgemauert.

Fig. II. Der Pfostenwandbau besteht aus gespundetem Holze A und aus gediebeltem Holze B.

3*ę......

1738

...5‘63.

TTT

i 1 i i i i fT

.1738.

-y .

DerBlockbauFig. III besteht im unteren Geschosse durch die Kammverbindung h mit dem Vorkopfe 1 aus Rundhölzern g, im 1. Stock aus behauenem (auch Vorstoss genannt) zu geschehen pflegt. Holze. Die Eckverbindungen müssen am sorgfäl- Fig. IV Holzschliesse. Fig. V Detail einer Mittel-tigsten hergestellt werden, was am häufigsten wand und Eckverbindung aus Rundhölzern.

n

Ans der Sammlung des Prof Wappler.

Laufgerüsfce vom k. k. kunsthistorischen Museum.

A>. 41.

Fig. 1. Ansicht.

235

10'S xi0'5

"T"

Si

--X--

Fig. 2. Querschnitt.

ta 6.

.t3£

Y”

=zr.—i—-

T¹

i.

.1

oM n

V------3.3.7    ------y!

i 117

-H-

40-

-B-

U.

3.37.....J

......G' 30________________

--------jj

Il

Sil

•18'5xl8‘5

-Y...

ISL

[Tp:

fi

fc

...

3C

16x15

ne

32x24

ST *02

180

lt;:

- G'OO

e*

00 ..

......15-3

.10/7-5

5'35

Fig. 4.

&00-.

21x21

'Ę&s

ni

é-

é-‘

-D

•12 xl6

<-

...Y.

X......

-10 5x21

.6-00

'■■■i

TT"

•4-

ff

ff

ff

_______173

Irj

oo

<7

/ÔBx 13

è-

f-¹

jTJi

^ W\

<(A.

7/X^r

f-

é~

.110.

23/55.

3’1S............

ta

Fig. 3—6. Details.

K“......SG

]g|S

16.11

18.15

Ą\

WL

-x-

TT

TT

111 °

sis

/ /- S —:-V

!-V"V r~?

-P 3 ■ " J⁻ P-V

'S5AŁSS⁻

~Zggwg7ïr.--ST

M.

ÜJ

o-

<33

-Jp-Zl—X--

T'

*<

rW

£

ï-i

Fig. 7.

.ÆL

.f

- -s

-6'72-

-X

Æ?

T]

-o

=î

H H lu4

ÏZ

il

UL

jj

2'75 ...

~o

if

eô

fa

I»

20x15

us

£'3G

zo x!2

©C<

n—»

io

Fig. 6 »

ÏZ0L----

W\

L/

rl

_D

ïtihf

6“t&-

-4

er

_lri

er

* v* "w yyjç

•5P

fa

Fig. 5.

+5

».

__yi_

...v.. y

!.....I

Ij

10

I

krako

»

Aus der Sammlung des Prof Wappler

Laufgerüste.

JSTr. 42.

(Laufgerüste der westlichen Halle). Fig. 2. Profil.

Fig. 1. Ansicht.

Wiener Weltausstellung 1873. Haupthalle des Industriepalastes.

(Laufgerüst der östlichen Halle). Fig. 4. Profil.

ürti n—r epd

9@j

S9

............80-r........

Ifll L L^>

16/7

%f[

16

N.

4-93.

JE.

SU

JL

JL

Sr

ap

s|s

SIS"

=St=Ä

OD

st

als

S⁵³

•n

CD|

os:

.. j*........1-84......*........^.....J,.......1-84:... ^........1;84.......*........1;84.....^...........V. *jo

/ü

17-91.,,

ü.

dl

2tk

Co

J.

foito.

O-

SiSf-

ab

mIco

4>|>r-

ruDT tu

CO

CS>|Cv3

S.

sis

1/

124

ll".

2*t

13-ZI

mjr

n 26 *1

jZD

r?

Q_

iWTe

“O

43+

A    ?§

A 21

IG

>21

b.

21

/ŹG

Ei

Oj

4-27

15

II

4)ïé'

14-22

3 32.

0-95

CU

CT

lo-i

2

II

If

618

Fig. 3. Schnitt CD.

ife 21 nr~ __

tt)o g-

Fig. 6. Detail A.

Äf

Fig. 7. Detail B.

5-G9

174

iH

Fig. 5. Schnitt E F.

Fig. 8. Profil mit Laufgerüst.

ii

Ex]

\1

l\

tel

ggr a HS

2\Y

2À

\T

TS

16

5

's

0*6/15 ...

\\\\ ///

a tff

X , UT S

\TU g TOT³ S

//,

fy/'i

7/1

SLS

zm

7,

lli

I M --4 t

~r* ^łprwj'»» *JL‘Î»,'>i4>!|i* îÿjL    0] »**.

liai................................j».W ;....................................Sali. - -.

10 0 1 2 3 A S 6 7 8 9 10 TR.

zu Fig. 8.

10

(h4m4

9    ¹⁰ rr    ,5    I

|____! zu Fig, 1—5. f+n-w-H+j

zu Fig. 6 u. 7.

t

ET

/!

Nr. 43.

Balcon des Hôtels Karorsee.

Fig. 1. Ansicht.

=rk

-)(

-<=o

<0=0-

OO

X-

\,

TO

ÀÀ/

ZZb

Balcon und Tribüne.

Nr. 43.

Fig. 2. Schnitt m n

«5g    1» t» 30 no se i* > ««

Fig. 3. Vordach des Balcons.

KŚ>

AO'

T'

Fig. 6. Sitzungssaal (Gallerie). Mährisches Landhaus.

i-

----: r

-i

fl

l(lK

X;,x

'■'f

-t'iO

mi

AO

vV

UJ

ÜÉlf

/nJ/ày

SS.

/JÉ,

Schnitt AB.

4p

y/

31

a'

*»/n

•M»

-__T

[Vvwvv

HH

"/*

t-

ÏS

______j

w.

,Tł

\0

*io 50

[t

li

«t

Fig. 4. Details.

./i

v,;

B: durchlaufender Balken. A

JB

te

r0[

Fig. 7. Construction der Oberlichte und Galleriesitze.

Ti

■4]Ü

"fi

-r-

'—Y-W,

m

",

i -ri

-r

"Lj

ym.

m.

xi

il

:xiâ

mi

ifl

kij->

rt:

!!

...J

mm:

__

rtzzzz

y.

Jm

X?

a*

www

(•.EFÆ'.E Z; on.

Fig. 5. Grundriss.

......fm

il

W'X'jWÊr™

O BJ — ----O39 --![—-flij L    --il-« *j—■

mai

TS

-A

#'U

IM il

J___

3X331

Nr. 43.

t

Yt

Oberlichtconstruction in Dach und Decke.

2fr. 44.

Fig. 2. Normalprofil für den Hoftrakt.

Fig. 5. Schnitt IK.

-Voo «

Dû

<?Ko>

KPpll

iii

bj

~"?îj.....

“Y--

mm

..

J“'

Ł- K

ct3

Landtagsgebäude in Brünn.

■-i

w

Jä

fc

"T“T “ Î" ’

«2

«2

S<

I

li

■i

TT

Js

ibtz

co

__

Fig. 1. Schnitt CD.

r>

5-n|s

Fig. 3. Schnitt A B.

k-%

—f.....i

Fig. 4. Grundriss.

$s

-tteć-

.......................... flcs--’~..... -

... *-------£*r>-------* -i-.-..Sy£.£,........jj,

■--------llbl......

......

—C?C-£----

Sb£-\^.........

Ul $-

-----£?«£........

-•tZSrfr-

"ö --»8^

tsŁVJ

™T—

i!

-V-

.1

12,00*--

(iE*

to__

"T T

K$s

rSV(-'r—

«bî y

7Z

:.v.vi.....................V.'i - ”]

CS)

Grundriss nach EF. „

-y-- ;

J-651

f7*i-

II

55

ss

- x- -

•f

x.

V*___

Ab 52

A An

IN

-k-

ÿS

ST

o_

ff ff

r:

^......€A (f •>

Nr. 44.

Fig. 4. Profil EF.

IK

Fig. 7. Zinkblechkappe.

Fig. 6. Zinkblech-Ueberzug der Sprossen.

Fig. 10. Profil CD.

'S

.1.3.

NX

\y

Oberlichte mit hölzerner Tragconstruction.

Nr. 45.

El

FT

E\

m.é//i.

Fig. 1. U

Aufriss.

*r'

By

IST

1.-160

ÉÉf

»1-18

14...

IS

Fig. 5. Profil GE.

JL

■ .....*rt"‘

5f\;

"4-

nt

3r-

cë

y<;

PB:

mm

msm

hi 1

Fig. 8. Zinkblechstreifen M A.

y>-

Fig. 2. Grundriss.

Die Kappen und Bleche sind abgenommen.

~TJ==-

in!

ij

i=r==

FT

fr

3.

rvr

lH

fil

'ET

zts

TL

El

Fig. 9. Profil AB.

P_____P..

J_..

II

il 1

FI

10

10    20 3C 40    50    6 0    70    80    90    100

Fig. 3. Anordnung der Oberlichten.

e—-a-&—b—b

B⁸

Fig. 11. Profil IK.

pm-

teÉ

V/

üiü

ür

\Æ(m

m

s

«

Hölzerne Hallenbauten.

3r. 4 6.

Sängerhalle vom IV. Deutschen Sänger-Bundesfest in Wien 1890.

Fig. 3. Ansicht.

Fig. 1. Profil.

Fig. 2. Längsschnitt.

""Ł

Trr“

Sri

v'r

—1-

PnF

i:

r¹

kr

■T—

£3-0

i.

ÏÏW

ÄF

|j*\

•» I :

JL

//

38

T7T

.    <>■— %)

"Ł.

13

nr

1 'ł4D

p ; i ]

"•'Mp'

'ZhaZ’

.....

c'\

.....3 D----4 —

80Q.

HO DD

—«......?a-- -i

w H 4r ' ii 11 Ir

■i.    * #. -*■    « ■ #■

5600

Maassstab zu Fig. 1—3.

10 0

10

IS

20

Fig. 5. Erdgeschoss-Grundriss.

Fig. 6. Grundriss in Gallerie-Höhe.

...    ... 1BS0--

T37E,

••'Z

1630

EB

'Aborla. % r—Sto ~jh

! MĄ

Kuchę

CelieuiZe

Bt :

spB1.

hfEp

UHsn] fpsis

fcHûS.

2BS0

fAhaiXm.

wt

Fig. 4. Profil des Bohlenbogens.

Catdero^^

"Ü—

*4

Slehplâlz«

plâtra⁸^

TF'

•»—

Stetrplatr e

-t-

55

s.

■. ;

Sflzpiaize

[_ Sllłjplatze | j □rthaatac.

j Caiderai]

*'7

mi

fSlehpltttzay

re£Ü

;Ü ! •

ii

0 56

11

bule. !.

........«?j.______

Haupteingaijg.

....5D.DD

Bfl|[Él [Or die 5*nger.

•“mW

jjfcrtaVwfciH

—^ÏOB 4j( M4M Sana&l

■V.

tjr

6'IWjCefdetabÿ

$333» 51ehplélze\

m

Mli

p

HTlksueHé

\ A ; \ X V

Saii^tr-Tr bün j fftr aood 5«r

/    i

»oio *ï i. II Stimm* 1mm er

MP

1—60

S’“

i-

I jj

/>

Sîehplôîze.

Sł.hpl»lz«»°°

Sitepmj«».

Cardrroban.

Carderoben.

s-

Steh

ł3S=_-+

stihpiatia

4-

₆.₅iCrflderobJ

11

Ve »tabula)

;Carderobfrz

■KäST

üi

Vorplatz

.....116 00 --------

Maassstab zu Fig. g und 6.

Tiffàtid+î-

Atälef

Aasbl.

»

f

ET

.2.85.

Hölzerne Hallenbauten II.

JVr. 47.

\\

e*

Fig. 2. Schnitt a b.

.....^ 58-3”

.....i-.w...

Z:.85

Fig. 5. Schnitt c c?.

'N

s. <r"' T^T

L.186.J

JS*JL

\Æ-

tw

.41 .38 .

:.tw-■ 7.U1

...285..

Itt

T7T5

JL

Fig. 7. Schnitt C D.

■7?

L. xze j

? ! i

* S-h

Ui

as3a

öS

.146

DO £

fer

* v \\

i; ?■■ i

Fig. 10. Schnitt A B.

s-l

ft

11'38

Li

PL

X7

«*

Wiener Weltausstellung 1873.

Fig. 1—5. I. Maschinenhalle für Landwirtschaft.

V\

12 m

.46

vA

ü:

ISM

98.*7l.

£V0I

--uy

y—

10 11

l>v

■o

Fig. 4. Detail A

Ikr-^

\\C

II. Agriculturhalle. Fig. 6—10.

//

5 ■

r:S

II

nW

KJ ' *

ÎS Z

4 r tç-j

I#

m*

1

is

SE

iis

IL

Fig. 9. Detail E.

nL

\\W

X'

X:

Fig. 1. Profil.

r

§?•

■Jt?-9=?T    ____IL

i.    __r

""6 s v

_r

§>

?...

|v

SJff

È=E

*9

«d

P4

CO

_fc£)

IX ■ K3 .

8S U

-:S v......

*•

të

“(U

:r

Fig. 3. Seitenansicht.

il

y?

X «SI

os*

esi........

Fig. 8. Seitenansicht.

T II

r Ö6.Ö '

L=?l

Hölzerne Hallenbauten III.

JVr. 48.

Fig. 4. Detail A (za Fig. 1).

4M\ i

“i

Mi'a

■ : il

t:h

Fig. 5. Detail C.

:■ >

nii

Fig. 11. Französische

Abtheiluog.

'-J s

Q.

:y;

Mm

K0L0*

SI

00

\\. N

ai-zz

*P\\

Z£b

■ ><

S—.

ez

FV

09 S

! |k=

L__

! L_

Ifc

\N

|A

l'¹*

i oia.e breite 6A ÎÛ

L -,

|fl|

:ï\

!i

,i

Fig. 10

Wiener Weltausstellung 1873. Ueberdeckung von Hofräumen. Fig. 1—6, 11. I. Französische Abtheilung.

£bk

frî

Fig. 6. Detail 0.

Oesterreichische Abtheilung.

2-

Fig. 1. Querschnitt.

.,-7

ZS

%ç

ii"

II

f;

Fig. 12.

■rgS,

/>

g±

łJM

O-----

12-5

;;

=4

Il

*1

Fig. 3. Bohlenbogen-

Querschnitt.

|f=

§s

f-fit

ç#l

04 2

!>

00 s

■ ’ |l

ï~r§

e»:

l_r:

T»!

■i t

' Il

ké-

Fig. 7 —10r II. Oesterreichische Abtheilung.

Fig. 7. Querschnitt.

DO x

* pïx ¹

Fig. 9. Detail B

sjs

ovr*‘

30 .

r—Il

0£0V

02H

Fig. 12—13. Festhalle zum

IIÏ.. Deutschen Bundesschiessen im k. k. Prater.

(Archit. Hinträger).

fC

* r—<

CD

rQ

tf.

TJ

_ kl

......06 *i

7.

: jj

#■

ozs

ÆK

A|:ks

AS

fc

c.

CM* fl

rH \‘

g:

kv

S|2

te

■ |.c V

I?

h •*'

53

CO

.00

:k-

Ebhh

..

•'

CD

b \i

tes

Oh

vk

53

T3

cd

CD

:c3

• -ÖLST.

*1

-X

"\

k

N®

±-

11

Fig. 2. Mittelschnitt.

sr

Fig. 8. Mittelschnitt.

k.

I-J

Ë;

w

CD

CD

53

r 09t

Ot-C

‘Ss

(:

:çs

i.

sp

*=

fl

|2

S!

’©

NI

ôp

<2

qs

,f

SV

I;

f-

OS' T

.y v

■ il

Ausgabe I Nr. 48.

Ausgabe II Nr. 48.

s>

t

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Hölzerne Halle..

jVr. 48a.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Turnhalle in Brünn. (Archit, Prof. Aug. Prokop.)

Fig. 1.

Fig. 3. Querschnitt durch die Halle. 31 m lang. 15‘62w breit,[    ] 13‘20 m hoch.

Neue (nach dem Brande vom Jahre 1877 wieder aufgebaute) Halle.

Fig. 6.

Fig. 5.

Fig. 4. Längenschmtt,

T---

IM

Mo

io

uSTo

io

Saal.

m    drosse j Hall».

Fig. 7. Detail A der Firstpfette S.

&t

ftl

Ib

Gallrrie

>r

u

SSI? '

n-feif ¹ I I I

Fig. 2    ⁷

ro

/<,y

łi

Anordnung des Leergespärre''

V/.

fj.

rSf>

Fig. 8. Detail der v Schnitt

a to

j-'t'1H-----■

n Altes nach d. Brande ■ verbliebenes Mauerw.

\Vt

/jjZ

In

Z3Z

IC

ik X> /7fen

\S~

X*

5—

45

yso

Tïelail des Smnàrirsts.

Neues Mauerw. u. Erhöhung.

Tj

'w

7«

II

i,

•r

a₍

9 ao

b'iH

Befestigung der Bohlenrippen au Brettstücke u, u, die nach der Wölbungscurve geschnitten sind.

Die von Vollgespärre zu Vollgespärre reichenden, dort auf die Rippen aufgenagelten Schalbretter werden in ihrer Freilage durch zwei zwischen Schweller q und Firstpfette eingesprengte Zwischen rippen (gl. Construct.) unterstützt (Diese Zwischeririppen ww werden durch die Wandufette. versteift.)

TI

rrt

Jw

• Fig. 12

Anlaschung der Ziersäule * durch 2 Laschen an die grosse schief ansteigende Hauptstrebe A.

IM

il

'K

iw

9r

......1------

7/

P\

Si »J

/«/ 'à e.r.r

■X-

! First höhe

-r55

■i,7

C- - -

i- .! !

Ca.

.?

2-,

P|

TZ

r\

ri'

*V

ay

p.

-558

»m jUnlnKjaw j

if

ji

<S=S>ęS=il>

Bundb

>/ e

g|

! T.

II

!*

/snj

Ol.

Fig. 9. Detail des    1

Balkenkopfes bei M, v

Fig. 10.

•à

Detail der Bogensphweller p ( und des Balkenkopfes von e.

- t»h-

Tj

18 0’*

JRBIÜ!

?! %

-*8~)

w

T(^ |//a

o!

Id M fcd fcd bj bd 1=K    fcjjbj fcdtd bd bd cd'I

'I

./

oG.C

--SCJ--4

M

rx

-4----15‘bM

a Hauptstrebo 18—?4 cm ï B Eichen-Schweller 30—32. * c Wandsäule 13—18 d Mauerbank. 16-18 « Unterer Stich 18—32 f Oberer Stich 18—24 g Kehlbalken 16—18 h Doppelzange 8—13 • i Zange 10—20. k Firstsäule 16—18 l Firstpfette 8—30. m Pfettenbug. n Wandpfetten 16—18 o Sparren. 18-20 p Wölbungsschweller.

f Wölbung8-Wandpfette.

«    „ -Firstpfette.

t Schlusslt, u Füllung. v Rippe. io Zwisèh.-Rippe. x Ziersäule.

UjJJi 101/1. - -

jhjb aa et a gs aa hü b Hl

rr

I

C.®

br—

Fig. 11. Gallerie-Detail.

5ÜZ.

"2t

T—--------------------------ft“------------------—

■Stuft

il

*0

r r r r r-T

1. M*.L

M

Fest-Tribüne mit Pavillon.

Nr. 49.

<3aa

aLE.

<aa

\X

XX

c--;1-Ha

Schnitt IA AB.

ww

i_4

TT

tir

\)

viS

\\ £

i i||! ji|j nil |j |l!|||||ji!||fl||j!fi;l i ;;j|i Iii !i|!i|| |

Ifll

3P=-

-4-1-30

,\

A-

□»>

fj

•5-85-

7»7»

Ba., .. . .j.^ ,.—nsJ

;    '■•• 'r.-

4-

■Tl aa„„

Wz^/ws/sss/ssx/y.

■’6-3 0---------

------2-o------>v-

- - -3 ro —

— -»00-

--505----»I

*-z»--------*!

TT

T

-~lT—

JH

l!

IL

!i

u_

!!

!!

tF

ih

ii

l!

;h;

“ITT- —

AJ

Entworfen

ma

i -A''_W

-j

CD_

cs

CO

CD

Schnitt

4;

jf. J

■11

Ikl

=*.1

tiA>

'//////y/s/y'ss/s.

i'

-2H^c ---------

— O-tC----------

•r

=i

■fl

>|    > i i l

AAAAAAA^vAvWW

\\

//,.♦/

Pii

=iSÂ_Ç

\\f

:•

3a:

!'

7.

- y -    --    - - J--'    •

,Ü!    '    !!

iii

30?

lu

Pi

rp

V/stZtZZ

-v' «-

k-

f7    z . y

SmI

7^/

Uj

Üi

Ai

------ft

=—Lf-

xx~~=

-ÎC5,

i!

I-

WÎ%--\

kl

5-5-

-v

Eî

i-!-

II 11 Ti”

rtu

_____-i

îx

loM^Tjr

=tJpo

—9--C-

CD.

i¹!

//

—ùr⁴

r*«-

EU If

0

W

Bruchstein -Mauerwerk.

Æ\ so.

Fig. 4.

~X /"

~Y'~y

.’/sk

Fig. 10

.Yë>k~ *,

Fig. 11.

'A

zzx

FIT

VA

"V”

"Y/

«i

sr.

m,

Fig. 5.

ÿ/A

Fig. 1.

Az/Æv/.

Ti

\;

CT

*§«:

-y"

J\

v-

30cmV

fl

\v

v'

YA WmWM:.

f5i

V/

il

w.

2Ź

Fig. 6.

il

iMffWłmim

“L

=CZZ

y/A/AA/d

mm

y>vvvvxa77?

7 ~T

z~z

11 m

z:

-r

Fig. 12

ïEZ

Fig. 7.

HHHH

A-

Fig. 2.

Wr^=A

< i C"A

:\

D7

-k

t?

;----

Ausgabe 1 Nr. 50.

rK

r~7

¥ïkkf?

Fig. 3.

Xv

-A

'"Y/

AC

PT---

-sga

TI

«Y

zSiSiisX"]

Fig. 8.

Fig. 13

’v'

'VA

zY

_>T

r~f

■A

WA

S5E2

’S

té

Fig. 9.

rr:

..........no rrx

?<

WA

mk.

WM

WM

mmm.

-1*

7)

'A

WM

WM

//

Wt

n,

75'm;

MOtm

50

yMwMĘwMm.

WMm

y//Æ.

wm

WA.

Va

IFfnVf

H

Ziegelfabrikation la.

Nr. 31.

r.

-■é

“jf

Fig. 1. Längsschnitt.

...... Ä

Ringofen.

rr\

V\

Dreitheiliger Schieber des Hoffmann’schen Ringofens. (45 m³ Inhalt der Abtheilung.)

Fig. 2.

Fig. 4

iH

Profil

HO

77

\XZ\V

öo-z

--■mm

WĘ?;:

ii

i I]

A/y

lir

ap

20

0S5.

X<7v

/.

"3

fesb

i*

li

075

c—

P..9.5.......,j

Ü6.Ö

U\

.t.oo 4 !

II

0 35

....0.9.0...

3. .8 0

•r,

•V

J*.

'/tytytytyty,

*\u

a:7-F

wËÉÊP

??!

ji *d « I

D:7S. i

Fig. 3. Schnitt A B.

2-00

;a

~w

im..

-X

ss$&

Ln;

oo:

<r \

ty.

ty

ó:

i!

£v\\.

* •. -7

.7

wmĘ

ty

ty

7'/'

:i

7A ■■

p..

,t:7.0

ty

.2:20. .

IP

'•r

i

wm

'Æyyy

l:

I... Sand. •    |

'■tyty///////tyty,    - W ■-'••. 7S

-•• • F7. •;•    '■■ •

,0-50

iv 1

•p

- ■ ■■    ////////Z/s

: ;;. •

-■■ty

Vt5u V/7'-

XTW'

08-0

>Ł.

■7. Füllung. ^

Fig. 8—9. Znsammen.

Fig. io. Heizrohr

Fig. 5. Profil EF.

Fig. 9. Rauchrohr.

•O“'

■f

ÎWII : o.

“firr-ł

ii u

AfiTTailLi—Li ......i

Fig. 10—11. Zusammen.

-.-2Z5.

> da

: CO

v\ą i

.570l

i i!

i a te

liii

w,

WtyŁ

§i!

Ty

Fig. 7. Laufschiene 7. (Fig. 2).

III #

wwrnm.

iii iiWmP

iFlb»

Fig. 8. %\ ; I Glockenkegel.

W//////À

wmK

|!

Fig. 11. Heizdeckel.

Eisengusstheile des Hoffmann’schen Ringofens.

Fig. 6. Profil CD..

7/a

F?

k.385...i

Alle Maasse in Millimetern.

Nr. 51.

M

Ziegelfabrikation Iö-

Nr. 52.

Ringofen, (Wienerberger Ziegelwerks- und Baugesellschaft.)

14 Abtheilungen zu 118 m³

Fig. 1. Grundriss.

Fig. 2. Obere Ansicht.

!F

______1

Mas ..

JL.

<S>>0

Fig. 3.

Fig. 4.

§§

iIhuBmI©

ill I mmÈÈ^k

||

ÜLr

—-fo]

’.r

r---------

.ops>

y e

?i[ °

..ns.

Qli

jj

.....82Z

«ili ®

«iii . •

e e ' o « /i

é m

& Xm

ty

H.

i=s

J_..

___K

|§p|

[2]

|B

_s_____

--4-H

nun mm

wmm.

liii

.....—r-n-----o ■

■L-VIITI-.V-'--- - ii.,^»î.wÆx

P^'-P'-. f------}

*W>\ \° t 0 e! ° ®:

^zFp:™)

ü :. i    « ov-o- •{-• «/

»IHPII*-. . ' r

o ; i

[Öl

ÇQ-0S..........

,rv

mi

£—11.

>N

mi

...395

.3*95

«U

.....J

5S© 2C #SC © S6-# se ©**

a ©!b e 1 oj k -

•i» °

.î_i-L?—*■

@ o\

(Ö)

IHHII.......l||i

mmm Mil

w////y/^/s///y//ffl’/y///////tä vAĆ////A7'

.Ail

■ W-

Ain

- ;°⁶........w-

.5 06.

(U

3 35 .

iA

.63 69

'E

■ ■*!

just.

70 96 .

10 S 0    1    2    3

HH—I—I—h

6    7    8

I 1 I.....I.....I 1

11    13    13    19    15m

I 1 I- I

Fig. 8. Schnitt AB:

Fig. 7.

L.rsa.

Schnitt N 0.

Fig. 9. Schnitt CD.

l._

..M

Fig 5.-Schnitt J K

Fig. 6. Schnitt L M.

êmm

mm

g«

ne

''Wm

: - - W/'/fflü

m l|i îmlfÊW*

iii    vär Wm

li

fis.

mmm

il

lyn

..........563

A16

p

8

''lis

—8^2-

— gg zr~z

WĄ

|7

éSIm

Smâ

®ittiaéw>g<igë>wwiwaigwp^^

r*

Fig. 10. Schnitt EF.

Fig. 11. Schnitt GH.

«St

&Sv

LjfB|

.    3 35

......790.

20⁻73.

TT

'.*

VA

^/ii ii    il—u.^

Jlsf:

N____

___JL

,L.

WXĘĘ§

îv.sÇ

Ki

J-' 2 69⁻’-

S 53

: *•

^p?<W/aW//

■ al ;

wm.

Ausgabe II Nr. 51a.

i

V

<

v’

»

&L«f*chmgX

%

'

;

,

I

t

.

w

-

Y)

Ziegelfabrikation IL.

JSTr. 33.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 13. Troekengeriiste.

'ÆÈk

Profil.

Fig. 6.

Fig. 15. Ofenkanäle für Kohlenfeuerung.

' .....;

■MI

?■

m i i n. r~L

?>

LZJ. OQJH

03 03

£□. JULIZLIZL

E=

£□. E1E1Q

Fig. 3.

r>

e*

nona

~7*r

.45

Fig- 11. y Mundloch für Hohlziegel zu Fig. 10.

Vord. Ansicht.

_m_ _

II

JJii

-Ç

!*-

.0-80,

Fig. 5.

m jumo.

ni. jen mm

10 0 t 23456 789 10

1-E5.

2.0 dm.

Fig. 4. Querschnitt durch ein Trockenfeld.

..........................8"3’5 m........

Jl-L 1

l!

W-W^W

Fig. 9.

Fig. 12. Ziegelpresse.

crù:

Schnitt ab. (1

q -

B5i

Längenschnitt.

A " A Ab~/\b Ąb

Schnitt mn.

F»

ß³

ja

ES

=~2A-,|    *s^j r

Sinschichtung der Ziegel.

0-.95m

p p

ii

i nom

II

i.

SS4

■€

EF)

Schnitt nach ab.

p>.........J

Fig. 10. Ziegelpresse.

Fig. 14. Münchener Doppel-Ziegelofen.

3. Schichte.

Fig. 8.

.3-16.

Schnitt x y.

El

Fig. 7. Meilerofen.

9. Schichte.

m ■!

a-ej t-^

CD--

.3-16

-.jQ

Grundriss.

777777777*.

*±

Ib

Horizontaler Schnitt mn

8. Schichte.

srl^

-4*--

[O —-

a Vj

_z_.

5:7‘"

|i

en

00

t---

cO--

W/m.

wm.

T⁻*

fn

10 0 1

T7/

Q_

fll

LO--

10-5 ..

6. mit der

darunterlieg. 5. Schichte.

■f

:HIÜ

E«n;i

il

TT

ia

~~

V/s/SS/s^xS/ss/ys/fc

a_

Schnitt a b.

/T\

.3-8.

y,

-4©-

11

Fig. 1. Gewölbter Ziegelofen

/_,

mmtT

Schnitt c d.

MMMMMM

4r’4 .....

/y/y.

MH

IV-

lll b

Fig. 6.

'N

.h

ü:ü

10,. ,.0    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10m.

Fig. 2. Gewölbter Ziegelofen für Braunkohlenfeuerung.

Schnitt

m n.

!_

oo--

IJ

•4*--

.315

to----

.4I75.

Cs)--

Schnitt c d.

il

z_

S'

mm

W .7

y/

-M

/y.

VTvR^?

X'L,

Schnitt a b.

Fig. 7.

WW

\m

y/.

b]

lr

L,

g,

Cl

in

jjj

Ausgabe I . Nr. 54.

„Der ßauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Ziegelfabrikation III.

Nr. Sä.

Fig. 8.

Querschnitt

I,

'M a ci o a'vvN y a o o a ay fcj □ q □ no

Fig. 3. Kasseler Flammen-Ziegelofen.

Längenschnitt.

✓*s c-cTQ

\\>~

Draufsicht.

■/rt

OOO

17

rssss

|V'' ■

cmnqopooo

pK

K;

Jg

.f

4

■lM

11 yyyyik‘.

W;

w.

IT-Z3UZ3a::2

IJ];

3J

•JCcl

LL:

tk

k,

kS

•f

<>

_a_

10    01    ?,    345678

I, !J, 1,1.1 i I I I I I I

Grundriss.

SIS

tel?

Él

9 10

Vy,

M-—

ÛÛ

«S

■s

F iSw

n^nn

r“

15

20 m.

I zu Fîy.13.

Fig. Q.

Zweigeschossiger Ziegelofen.

„A*

wr

xi

t|

„jj

iBiiiittiiiiiiiii

M M M JjfM M JI

w.

Fig. 4.

Profil der Bohre.

mi

ą______

<;

!P: 0

—-a—- -s-f

en

Grundriss nach a b,

Ô:

..JÆ

/y/////////y////y/y/777ż

Grundriss.

Fig. 5.

Pariser Böhrenofen.

1-1

4.

V’’

L.

II

ph^" • i.. T

ï.

mv.

o o °₀

°o

°Oo

°0

10 c 1

yy ^00

o° ⁰ X o ^ o Æ ⁰ o Jm

Ansicht.

10

8    9    10 m.

•J zu Fi J. 4.

0«.

Sl

O a a° O o i ° 0 Oo o

10 m.

zuFicf.8.

<.....475

WM

~~Z1qq

Grundriss.

%

JT

w

Ziegelfabrikation IV.

55.

Fig. 1. Falzziegel.

Fig. 2. Spalettziegel. Fig. 3. Hohler Ziegel mit abgenommener Deckplatte.

Fig. 4. Brunnenziegel. Fig. 5. Kesselziegel.

Fig. 6. Säulenziegel.

Fig. 14. Rauchschlottziegel fur freistehende Rauchrohren.

a.

~'y'

r-

IS’¹*

/----

Hl

23-7-

Fig. 7. Röhrenziegel. (Wandstärke ¹/₂ bis ³/₄ Zoll!

Querschnitt.

K--

.47-4

Id.

3 Formsteine.

3 Formsteine.

.47-4.

1 Formstein.

2l

2 Formsteine.

îsirH

Bi S7

Fig. 15. Rauchschlott in Verbindung mit dem Ziegelverbande einer 30 cm starken Mauer.

T"

30.

Z Torrn-steine.

Fig. 8. Gewölbsziegel (Keilsteine).

Fig. 9. Terrassenziegel mit Falzen.

Fig. 15. Ringofen auf am Laaer-BergeT^

der Drasche’schen Ziegelei nächst Wien.

.zi

LT)

CO

.ZI

fes

ai

'I

Hi

1!

ïassungsraum, einer Kammer = 16.000 Ziegel. „    „ des ganzen Ofens =384.000 „ ,

Fig. 9. Dachziegel.

Fig. 10. Hohldachziegel.

HF

Fig. 16. Gesimsziegel.

Ql

Ci

mm

2-85-

fm

Fig. 18. Röhre.

■HP

'■SW-’"

p'

.1.16..[Hi

cO

cd

d-3

Grundriss.

Draufsicht.

Fig. 17. Zahnschnitte.

30-60

.ÿ.

...18-5.

cglinririscłi

conisdh.

o°

O jK

Ü 0°

.12..

12. .

7>

....fl

Fig. ll. Römische Ziegel.

—' uO/v, o ° o °oi

0/ 0/ /Oa

!i!;

Fig. 12. Romboedrische Dachziegel.

Hä

%X>o°

X O .4

CD

CD

tD

L't...,

in,

/O O o\

\ o/&\ o o\

\ ⁰ Oc\

°o o\

\°Oo \°°o

.ą°Y

\ P o\

w

^ o\ \s o° \ \ c

Ni.

_a_

Fig. 13. S-förmige Dachziegel.

t-------

j

All

fili

liii

Terracotta.

Fig. 19. . -

s.....I

OO

CD

Ob

fe?

_a

bj

O OÜ®

i|

Ï:

I! ;

r!

li

10 01Z34567S9 10

15

ZOm.

JTTW-1

tr,

(2

]—[—| zuïïgr.15.

•i

I i.

ii

i ,

ILl

.23

1C

Schnitt ab.

•I

10 Im.

Schnitt ab.

Sp

(V

•f

w

Kalköfen.

Nr. 56.

Fig. 1.

Fig. 2. Kalkofen mit gesonderten Feuerungen mit 3 Heizungen und Abzugscanälen.

Fig. 2 a. Schnitt

Fig. 3. Kalköfen für periodischen Betrieb mit Rost. Fig. 3.a. Schnitt ab.

m n.

Fig. 2 6. Grundriss ab.

Fig. 3 b. Grundriss mn.

Fig. 7. Periodischer Kalkofen.

W:

T Abzugs Öffnung. H Heizung.

¹.....5

c*-:

Mit 2 m3 Torf wird 1 ms Kalk gebrannt.

i m

CO ---

/f

VA

mm

il

m

Jf

b_m H m

s-

.f

-7

_a.

y/y

a.    Bruchsteinmauerwerk.

b.    Ziegelumhüllung.

c.    Kalk.

d.    Holz.

Schnitt

=q.

!-c

HK

m

Aż

j>-

me.-.--

wv~

Z-8S

myi 2345

3    9    10 dm.

i],

T

ĆO

e-,

.4-45.

ar*tf

~A1.'

Fig. 5. Rüdesdorfer Ofen.

-Ą-

f//////// //////////////////////////////////y/ ‘/ft/s' '

!(

Fig. 4. Ofen zum Brennen

I.

des hydraul. Kalkes.

-2r5.3_

■ __

l0;95

pilili^

Grundriss

ud

Grundriss a b.

T-OV

■■

m=-

<y.

CD

CD

Fig. 9. Rost.

Schnitt

4........

6-07"

.....>:

mp nr

Ausgabe I Nr. 56.

I. V

Fig. 6. Kalkofen mit continuirl. Betrieb.

Vertical schnitt a b.    Grundriss

«=+

îi

:1F=

BEL..

C Chamotteziegel..

I Isolirungsschichte u. Asche. K Luftzuführungscenäle.

1«

AŻ

--

BZ

If

l;j

iB

15-17

Dsi

Gasabführung £1^..

_C

//

JS

li

lu

~r

h J

i=A

cm

I\

.13-75

l.l

1-4..

--\si

jjE-t

I J- I -1

L-

Schürloch f g

10 ₅ 0 1

■m

'yM

7 m.

Fig. 8. Rumford’scher Kalkofen.

rrryT

S Stichöffnung mit eiserner Thür.

E Canäle unter jeder Stichöffnung zur Ab-^x. haltung der Erdfeuchtigkeit.

i,’

V.

_1_

12-65 .

Horizontalschnitt, c d.

f \ \\

\\ r

3i

0,

............/• ii

GO

7

:

?

li

i

É§ I

i

i-:i

il

12-65

ca

m g vtao

ym

Akis

s:-.

L_L

1-/4 -

_o

..1

75-

■?

4—-T-

CO

JF-

. i g-37 j

Vaa

ff

ts

ML

8-85

'ff

*

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Ziegelverbände I.

Nr. 57.

V30 »

**

r.....sv

Ą*~

CD

TT

Fig. 1.

Fig. 4.

~1 Tl

TT

il I (

Fig.

3.

czr

ZŁ“

ci

]'

Fig. 2.

i—ci

lii

Fig. 9. Blockverband.

Fig. 10. Kreuzverband.

Eckverbände.

ET ZE

CCT

wæM

____

Ganzer Ziegel

Fig. 11.

TT

V//"*

~~i i—i i—i—r~T~m

r i i i i i i t

5¹

T~r

U-i-J

en

I_I I '1

lth

IJ I

V. . I

UZI

nr

i.. J

Fig. 12. Fij? 13 'remertel stein.

Ti Kalbstein.

Fig. 14. Riemenstück.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

r~n—i i—r~f f

eta

Fig. 19.

Fig. 20.

m~T

TT'

j___

ES

ii

15

U'l

Lr

10

10

9    10 dm.

L—¹__I_l

Fig. 5.

ci

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25

Fig. 26.

-----

~r

r~i

I.

L-

ZT

_ ._L.

Fig. 21.

Fig. 15.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

iii__

czr

III

Mi

-i-

für

: HH

iXN

Fig. 6.

Fig. 7.

■■

J.

-L

i.

Fig. 31.

Fig. 32.

Fig. 33.

rr

mc

TT

CZE

TT

i_ i

l~~T

TC

TC

nt‘nf1

EE: HMÏ

ii

i.

Fig. 8.

Stromverband.

<y<.

Fig. 34

Fig. 35-.

Fig. 36.

.J.

s/

ic

-ł

-t

■

Ff-T-p

r t “i" t%

! iTti

■■■■■■■

10 0 1 2

10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.9 20 dm.

3m.

18

18

W

Ziegelverbände II.

Nr. »s.    _

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 1—5 Eckverbände. ,v

Fig. 4.

Fig. 5.

r //

Fig. 3.

x\

mm

WB

V// 7?n

iP

Æk

VZ/,

mm

Fig. 6 a—6 e Kastelverband.

Fig. 7. Fig. 8. Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Pfeiler. Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

~\

VW'/zA///.

TTtö

VA \ M

wAz/A

TT

’mmmm

-Ml .1 M~I

rMi gebar

łŁ"r

T0

Fig. 16. Fig. 17.

V/ZfÄ YBWZ.

'7Æ///%////ŸyzÆy/y

Fig. 6 b.

wmkw/A

V/A/äB/a

PIT

T~T

t—r

Fig. 6 a

ys-

k -60

Effi

k 30....

•*V

-•A

11=

k.....45......*

...i

-1=t

HJ

lÔ

TT

-ri

p.—— _ li 0_______7

T t-

Vit

T-t

ITT

•V

.90 ..........,7

■t

T-

r± :

--y

06"

1. il

k--45.-4

II

ifi

4-3Ö1-4.

...t

K—

—-:75

il

i.

II

!-

TT

Tl

k,..........90

■-4»

...i.

k- •• 75

...i

....y.

■90

.1-05..

Fig. 19.

Fig.

rc

Fig. 30 a Fensterpfeiler.

Fig. 18.

Fig. 21.

Kreuzpfeiler.

Fig. 22.

MM

' 'f

.....y

r~l

-I-

rl:|

U

P-

l!

mm

■i

8§

.i.

.tri 7

i~h

H-

L..y

i—i

Liirnrritj

"T

Ii

•y

Fig. 23.

—    03T......⁵⁴

- ..... O'dT......

r.......09.......1

—i—

-l-r-

TT

r|Ér~

1ZC

'09 ■■

•i'-;

vmm; ;

T~T

IQTT,

Li.

/ :r i

6Q

17,0

Fig. 24.

HF

W\ !

Fig. 25.

Ilfigf......f

Fig. 30 6 Fensterpfeiłer.

mm

.....v

......Ÿ

■■

Ü“

Hé

.i

..74.4

t-rt

■ÉL.i i

V...Î

-St

11

.....i

k— *75........«I

......t

Y.

LL

.. ji‘.

_87-5..........

MB 1

Mi

Fig. 6 c.

Fig. 31. Polnischer Verband.

Kreuzverband eines Pfeilers. Fig. 26.

Fig. 30. Fensterpfeiler.

Fig. 30 c

■ ■>

y..

- Sf

.............105

wm\ Tw

V//////////Ä

W/NV/MVA:: pgsr

.....y

k-

....

Ul

•1-575

A"

r~r

Fig. 6 d.

T~T

Fig. 6 e.

L_

90 '

wm

7/

.60

W.--«...

si

...sc.

■<-

1*50

fei

CT'

-*

Fig. 28.

Fig. 29.

vi

CO

30

75

Fig. 32. Verband mit Ein- und Dreiquartieren einer ringsum schliessenden Mauer.

-V

BBI

.-90......—4

—V.

ta

^OsNnVV

B

iü

gl

33. Verband mit Dreiquartieren einer ringsum schliessenden Mauer.

-A ą iO

« t-r

■Sj£

'/y

ÉÉÉ

ÉÜ

....i’

Fig. 27. Kreuzverband für Pfeiler.

XT>

.XI

.1-425.

~~

Y/y,

Pfeiler.

fit

iri

l b

41X

\ rv

PM

H

*2

10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10dm.

mz........

2m.

1-875

_____y.

>i

X—

...1-875.

»

Ziegelverbände III.

JVr. 59.    __

Fig. 3.

Fig. lu.2. Runde Mauern.

Fig. 3—7, 9, 14—18 Schornsteinverbände'

Fig. 8. Pfeiler.

"A"

Fig. la.

Fig. l.

TTP"

1-42 -

înrn

mm

Fig. 2.

.z.

Fig. 2a.

Lj

1-4?.

_ÿ

:.Z

95...

t'-

rO

c’o

ay

............v

li-

rr-

Fig. 4. Schornsteine in laufender Mauer. 45X45 cm weit.

L_L

JT

Fig. 9. Russische Rauchschlötte.

2x=EE?

EU

I.......I I

Fig. 5.

...V.

mmmm

Fig. 6.

Fig. 7.

iü

WÊÊÊ

■mmm

Fig. 10. Durchbrochene Mauer.

V//////////A

y///////Ą~

LT

Fig. 12 a.

Säule (am Umfang aus Formziegeln).

Fig. 126.

Fig. 11. Durchbrochene Mauer.

Fig. 14.

Fig. 13. Brunnenmauer aus Formsteinen.

Fig. 15.

mwwM [

1-66

WÆm.

LI 1 ITT-]

.y.

I TT1

T7T r

rm

~T~~’ 7~1

1_I_LJ

Fig. 21. Verkleidung einer alten Mauer.

Fig. 22. Verkleidung einer alten Mauer.

///

Fig. 19. Mauer mit Luftschichten.

yy/A

y/A

IM

Fig. 20. Mauer mit Luftschichten.

(V/s

Fig. 16.

y//

LL

mm

m//.

Ws

i-Tp

Fig. 17.

'99-T

0Z-0'

' Fig. 18. Rassische Rauchschlötte.

1/ \

WM

V/A

mm

1 WM.

01 0

10 m.

2. ir.

;

*

J

; : s

^ -

\

• j

. î

!

«

5

■V'

I

,v-

J*

"vj:

Jf raków

:■ f

vl?//feéh«Vc^

■

»

- .*

••Ç."

• •

..

’

-

/

,

/

•V

...

3'

•T

f

. ••

... i.*

■ ■ /

\* :

n

v, -v. ,n

■

S

fc

Fig. 6.

ix

ik

WH

Fig. 14.

||lj|

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. -4. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Quadermauerwerk I.

Nr. 60.

r:

mmmmm.

Fig. 16

HH

L.

vi.'

H-J

kl

r.....1 ■

Fig. 6.

rl<i

Fig. 10 a.

ix

/>. Fig. 10*.

kkk

yz

l___

ss

Fig. 5.

Fig. 5.

SM

.4

iS

hb

..

1!

•:

Fig. 13.

É!_______

PB

v'-’

W:

Mauer aus Quadern.

Fig. 1—6. Geböschte Mauern.

...........] Fig. 15.

______i

fif

Fig. 4.

h*

>.

? /x.:.

ÜB

■ml

mm

r,;x

1?.

Fig. 3.

;* « *

ilfi»lil

■B

B»Bh

■</“>

::

:

HÉ

*z

\v

und Pfeilern.

IBBI

Mit Quadern verkleidete Mauern.

Fig. 4.

----

•8

frtr±

mm

mm,

**

Wz

WM

Fig. 9.

im

mt i

mmm

WM

mm

yZ

mm.

û WÊmÊÊ ''>v

rA /

mmm

tt

É1

ÉÜ

«■

Fig. 8.

-/o

~i

■1‘00

MH

Hl

üi

g§|

nn

S&5

Fig. 2.

i:

■

HiW

■■!

ii

At

Fig. 1.

MBMi

i»§

fcl

Fig. 7—12. Herstellung von Säulen

sip¹

_bß

■b

kk

:"***

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 2.

mè’Æ

MÎÆ

wm

mim.

mm.

P:

, Hl

S®ssp^»|

Fig. 7.

HHHH

•I ‘%]Ä

«I*

Fig. 7.

wmm

WÊËm

|J

vm

mmm.

ÉâflIËËl

ni

J-KS

V^V,"

mm

lH i 1

1

Quadermauerwerk II.

Nr. 6t.

Fig. 3. Haupt-Gesimse der St. Nicolai-Kirche zu Frankfurt a. Main.

il:

ite

JF

||ttt

fi

ËÈ&mm

fei

ri:

Mj

Üfa

mm

ç ij

OëSl

11

-•

il

aW-

Ix

1*

mi

il

§\

WmgUÊ

ÉKir^lfe,

■-Vjj

Wmm

Wk

sa

Ss!

Ü1

mmiii

§m 11 ■nb

vM

'4

m i i ^

fl⁻h

ÜÉ

ISM

fe.——-4

jUPH

™.' ■

üEfa

mmiM

j, . ,

fli»u

SSfta

v fM’SteSli ==S!^É^fe

ae^ByMBgÉaag!MÆh

\Y\v.\

sUbX™

\'A\«

pl w

Bi

if

Fig. 4. Kappengewölbe von Bruchstein.

wmm * m

XX:

ms

iwm

■: ..X: SM

mmm

P»

HM

;<

mm

Bl

X-X'X

taüü

XXI

-xx*

-i-

,x

mm

\\W

ja

PüH

P'

i»

WMi

iin

II

'F

X-te

‘X.'X

SP

ii

II

iii

:pą

-j?

>ï

ux

ca

R9

sssül

"=r- ~

* o, o₎7Sm’

i®

LX

am

fą

Die Architektur der Pfeiler ist der Jesuitenkirche zu Heidelberg entlehnt. Im Grundplan bilden die doppelt gekrümmten Cnrven der Kappen gleichseitige Hyperbeln.

Fig- 2. Dom zu Speier. Aeusserer Umgang

Belastete Sternbalken.

§X =»s^t==

fc--: i

mm

Htm

üi

■MH

g ------a .-i

|=—/d

■~

n i-

il

V" '

■eë2ëi

in

:■/

milmà

rl@3

Ma

XX

mil

m,

^ .m . TO

ai \

Y.

WÈ

' r;

P®

;-t

rß

mm

sa

■X^XxXxXX

3!

£■

r=l

PPI

Inm

BÖd -îfl

II

ISüiil

«fl

il

MJ

|;

p;>.-

miM

Y:

:~£

'^tl

m-

Fig. 1. Römisches Amphitheater zu Niemes.

mm

18

WT*

fl

?/Æ

ii

AnlS

>il

;ii!

ci

\>

iś

! Ii

Lid

ir&-

um

.y FF

^JPI

À Yl

ml

liimmïï

| Il

■ * .ll'î

r *1

■'>'

Die horizontalen Träger der Tonnengewölbe des Corridors sind 0*74 m breit, 0 6 m hoch |j| und liegen 3*1 m weit frei, k~; Viele derselben sind zersprnn- |j| gen und durch eiserne Unter- p zuge in neuerer Zeit vor Ein- jp stürz gesichert.

iy

flf

r»» .. À. âl '

JBI

slf^*

pgg

*•-

Ä. :

S:-;/

«

m

✓

:R

Quadermauerwerk in.

Nr. 62.

Quadera-Austheilung einer Façade-Partie. Fig. 1. Ansicht.

Fig. 2. Schnitt R S.

Fig. 4—9. Stein-Verbände für Mauer-Ecken und Pfeiler Fig 4.

Fig. 5.

fj

v/

_'J.

ü*r.

m\

•■'il

i!

■3S-.

Lüàilî

c_>

refegj&i&i

3g---

ïêèM&mm

Iv^ÿvâ'ifc'-VVA-eaa.^

tte.

j- . "    '. ' '5\'5t55->?

tó&3 IkróstśsS

»o;

L_

■ 'I

fVT^:

ra

16 S

lüiiiaÉriL-1łśi&ik-t.

-JLf . f

r'TZi

. .r£j_

é=À

^-m4+++*|

Fig 6.

Fig 7.

mmm

Fig. 9.

§§

i-i

. L..

-J

-L.

. J.

-i.

•3)0

V'

*1I«I

wm

wL Wm-êMfë'Mi

séèèI S

WÆiïM,

1. Schichte.

Fig. 3. Schichten-Austheilung.

fÆÊM

gf

m.

111

m

i 1WmrnM

\ mmm

V//////////////////

y/A

■Ml

5. Schichte

- je -

Jc

------ -

,1.

WÆmÊÉËiMm

A~

------6o--.....

~A~7°

i-

35

i

- ss-.......—-4.....-es.....

Fig. 8.

wm

■1

'WË:

«I

w?

2. Schichte.

rifÉI

h-

'm/m

m

Ä. » y..M

WÊmm.

j^gg,

18

Fig. 10 a. Stein a.

«—3S -—*c-----JS.Q

6. Schichte.

:^Z;.

WmÊËÊk1

3. Schichte.

73<

mii

WÆMmem,

ÉHK

pr -

(mËMÉÊtfÉÊwmMÊéà,

Ijr

ZIZJ'

-----

ife/^ïjp

i iiiii

I Fig. 10. Details, (zu Fig. 1).

ni_

----------:------>j

*-------

^joo------------4-......

./«?—

K------

-----ÔB-----------4-----âfr

7. Schichte.

Fig. 10 b. Stein B.

Fig. 10 c. Stein C.

'A

V/Z/Av/////,

4 Schichte.

mm.....

Ęmb

'MM

y////.

'mm.

: ,7|

y.

TTfczzJ

nriu:

■i—

........Si

■ł

iteilif

.-j.

je - - - 6o

■*i

6o --

4—7°

-k

Nr. 19.

Ausgabe IV Nr. 19.

»

Aus der Sammlung von Prof. Krauth & Meyer.

Quadermauerwerk IV.

JSTr. 62(i.

Steinmetz-W erkzeuge.

Erfordernis für 1 Steinmetz : 2 Breit-Eisen, 2 Halb-Eisen, 1 Viertel-Eisen, 6 Schlag-Eisen, 15—-20 Beiz-Eisen, 4 Spitz-Eisen, 1 Fläche, 1 Krönel, 2 Zweispitz, 1 Schlägel, 1 Gesims-Schlägel, 1 Ritzer, 1 Richtscheit, 1 Winkel.

Fig. 17 u. 18. Zweispitz, Fig. 17.

Fig. 19 u. 20 Fläche. Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 18.

Fig. 21. F[S 22. Spitz-s    Eisen. Fig. 23.

||Schlagg

Zahn-Fläche.

Fig. 24. Zahn Eisen.

Eisen.

Fig. 1. Schlägel.

k-------------------190-250-------------Ą

Fig. 3.

Bossir-Hammer.

Fig. 4. Stein-Schlägel

A Av

Fig. 2. Gesims-Schlägel.

'r

! i;

•—*-

-3L05

XN

Fig. 5. Stock- (Kron-o. Kraus)-Hammer.

U>----5oo-----

!

xaAAAAA

Xi

- OVZ-

“'V

Fig. 25 u. 26. Scharir Eisen.

Fig. 26.

Fig. 27. Stock-Hammer.

Fig 28. Krönel

JO

j Fig. 25.

'C

\

Fig. 6.^— j*r'\ /S₅

'y

/

H---Ol«-

Fig. 4 a.

k /r Fig. 3 a. *%

i'-

°o

A-

ov

''>0

'*y

-"A H—-*»-----J

Fig. 7.

Fig. 29.

Bohrer. Fig. 30.

Fig. 31.

5;

Fig. 35.

Fig. 36

Fig. 37,

in,

Fig. 30—33. Keile. Fig. 32.

Fig. 33. Fig. 34.

Ai

i;

X '¹1 i!>g0

sin

wvwv

Fig. 8. ^ Breit-Eisen. /

Fig. 9. Halb-Eisen.

A*⁰

«S

Fig. 6, 7. Handfäustel.

hi

c=

Fig. 12. Zahn-Eisen. Fig. 13. Beiz-Eisen, Fig. 16. Ritzer. Fig. 14. Nut-Eisen. Fig. 15. Spitz-Eisen.

Fig. 13 6.

=i

~ i

'-i

Fig. 13 a.

to*Fig. 14. Fig. 12.

A»'

/Fig. 10. Viertel-Eisen.

Fig,13

Fig.15 a.

-es

Fig

flf

TI

Fig. 12

'M

Sä

WÊÉ

15.

i\

äs

Fig. 39.

Fig. 40.

Fig. 30—45. Steinhauer-Werkzeuge.

Fig. 45.

Fig. 41

Fig. 42.

Fig. 43.

Fig. 44.

a"

Fig. 38.

Q___

lT> —

ïïfl

Fig. 11. Schlag-Eisen.

mfi

il

II

Liii

'V

>1

k-3Z--n

Fig. 1.

Fig. 2.

r-

Fig. 3.

mm

95 1-10

my////////.

m-zi/y/z

Y/

ii

//y//

-—_tJ§SS

WĘĘŹM

Steinverkleidung

ö r......a

Façade.

Fig. 8. Anordnung des Sockels an der Ecke.

Mauerverkleidungen S.

Nr. 63.

Fig. 4.

Fig. 5.

81

IK

V/7//

m-

Fig. 6.

Fig. 7.

J6

5! C

X-..........

cO o

BQ U

i—

.63..

16

.....40 ....

Fig. 1—7. Sockelherstellungen u. Verkleidungen.

V//77//Z

m//////

m/y/y/,

v;

\nnv(

co

.24.

Fig. 9.

'OO-T

4_

•s<-

su

.210-260.%.

1-5P.....

IF«¹³-—■—

"A *'

AA—

Wmm

to CD

26%r;ii

FF

./j-

•A

-%-■

V/

LT)

LT)

m

mm

4-21

L-...47 -sa....,4..........63.......-J«-.........80.

iHMM

ï®

SM

F.:: ■' V)

-S

lülf

0-1 ü

0-5

lin

12

o-5 a

l.

3.

15

pZ

1-26

£1

.1-42.

...1-74..

rv

<......1-20

.......7r<.--

.205...

J.

.v..............2-69...

......1-5 8...Vf

..£■05..

7%

"S'S'

-H

Q_

CB

mm

CJ

O’?' S/g-H*...........Ç0-

■ K-.-

.....7-82

*4-x-

.......i-20

87...

CO:

?•“

■H

Uj

..1-98

...95.

n /Z//Z///Z2Z:

'' Y/////V//7/7/7,

Mmm/////// mmmmz///?.

yy///. V/77// yy///

y/s/.fw

:

: WmMWy/'

16

«......47-

f.....0^7

■-M

'•ZS'

wmyyy

V/-

AA

*■WMm,\

Fig. 10.

Verkleidung eines wasserdichten Bassins mit Sockelplatten oder mit __^    ____Quadermauerwerk.

:'A

y///

m/y

Schnitt AB.

/mkmm

mą

m-

y/

77yA/;AA////y

um

mw/

.87-

S8:

'A

■V^l

— -Jj-

fa

y,

___Ił. 1

y/

Ê&j

Vv'.vV¹

5,k

Fa.

ZiFfy..-

3m.

zu Ficj. 1-9

5m.

zu Tief. 10,11.

IA

21

__ CO______

7Z

11

■AAÉ

è})/

wmmm

yy-/

Detail der V erkleidungsplatten zu Fig. 10.

F/

mi

16

r~in

y. öl

m

f-

2-85

—N4

i!

1-8S.

Lfl

00

1'

À\

1.1

Le

oo

....y

Si

—[ —À :

—ĄM

- »?

—A

LD

ci

13

stfev.^-î_

18

_:95L......,

Fig. 11. Sockelplan.

.1-58......

.J. Ś.....2." OS..

CM -F

i!6

-F

1-74......

...2-69

d cb

oj N

16!

-----

6j3..41G|

-4-

7-82

..1-42 2-05..........£.......1-20

.1-26

ti

......*

..............±

-----_jî

£.........1* 26.......^

......1-54......

ii<-

X-

.2.4

32,

..l-26._.....i.......1-26

6-56

y j<..........i⁻26.........ji

£--.......-1-5 4-........?i

32

T

>K--

......1-20...

------1'26.......„

b-

00

uj

L......87......f55

X'

Y)

Versetz-G-erüste und Formkästen.

Nr. 64.

Fig. 1.

II! . -llk

l!L_

Rustiken. ( Fig. 1—3). Fig. 2.

• q| |||

^lli. FF llL' F -dlr⁷^ €r

Fig. 3.

U • : • «fc in- ;--a *

f fV j|;    j|p— «V

Zu Fig. 5.

Fig. 13. Versetzgerüste für Steinquadern.

.VI

foF

IHEli

'tW*

a;

F-' "W-r -

EE3E3E1F

' r~~: '

—OO-T

.1-90.

5-70

Fig. 4. Formkasten für Beton.

Fig. 5. Formkasten für Pisé. ( Fig. 5 u. 11).

.y.

*■

J]

_TL

i,

£9"

3M

Schnitt x y.

Detail m.

Yy

---- i

SL

!s

fcj.

- 73

'F;; ¹ - -i

S—

al

==^

Ah*)

.....

...

F'

1......

*...1 ■37—

01 0

m.

!W

„24.,

Fig. 4«.

<-

5-37.

■w?/.

VÆfr

Draufsicht.

■>

—.1-26

HC

-I

Fig. 12. Krahn von Borde.

.19-00

■>

■s

"M

v-*-

-Y!

■M

Fr

F

-

0-5    •' n Z

/.y

C-. :

1,0 m

.......

IR

B^ig. 10. Krücke für Pisé

Fig. 8. Verkleidung für Pisé.

•***—

jp

Fig. 9. Schichtenlagen bei Pisébauten.

Pif

XL

.7-50

. *•

3-00 ....

TT

-V.

r:

17'5m

(zu Fig. 12). Schnitt

r s.

_ü.

_SL

tr-Fi

v- ii

| ; I

Ugijl

.....90

U- ;

—-,—ir~

-

Fig. 11. Formkasten für Pisébauten. Æh (zu Fig. 5). nîifib

r\

**•>

i*

Fig. 6. Trümmermauer.

pSlii'Fcpg

jÆÿtev

Fig. 7. Verkleidung für Pisé

,33.P ïg- ' Q- 8), 30 ,

r_..

m !..

5L

/O-''

F’

s¹,    j.)

- <

|ï tPI S

'i

[55

u i

1-51! ij '

Tl

-|t ; ; J-

_s

f.___n

Schnitt m n.

k-

.... 80

-■»i

Fl

îa

k........ 3in........^

Ist

[6]

r5m

Fl

lu¹

tll

K)

CS

<...............95

II.

.»!

2'ZO

*•

-y

0 l 2    34 S G 7    8    9 10 11 12 m

î(................5 ru

01

0-5

Ausgabe I Nr. 64.

Ausgabe II Nr. 62.

y)

Steinaustragung.

Nr. 65.

Schichte XIII.

êw/MMyyyàmyt

g n ItauerprunóT^

'T

1;78S

"W

wim0Æ

ÎM

Mauej|BWM4    Schicjhte XII.

: :^mrnymmàm&

~    ^auer9rund- !

... 3-jl57:

. 8Z :

Schicjhte XI.

$1

»

JJÉ

ÊP

m.

3:

.......26-7.....

r->!

-sjr-

-sf

.1

...y

Schicîhte X.

sl

■/

zi-z

Schic-hte IX.

SI

SI

II

o;

-S

y.

r-cn;-I 'O;

MË

Sflo —o~

Ul

Schicjhte VII

Schicjhte VI.

Schichte V.

T~

-f

------------

iH

w/.

LO

CD

II

_______S5

\\W

1-925.

2-20

•X-

111 '«' ~w3

ipF

mi

iSpi.........?

<5 TT! .

św

4.

C-.---

Seiten-Portal, Reichenberger Rathhaus. (Archit. Fr. R. v. Neumann)

Fig. 3. Schnitt CD.

Fig. 2. Ansicht

OZ-Z

C^-

OZ-Z

<r

S8

■>t* ■

X ><§g

i>

tsr

'i

llättlijfj

nlli

S_S-t7'

I.JS

*■

Ä.

C/3

Ltkj    ---

fl

:L

88-

.ÎV..

SIS-V

Sb'-¹?

<-..........

’^Z-ST

Ii

lii

El

!S|-

££

rrrrcrc

T--

---------T_"

'86'-T"

-i#

ÎI"

ri

wi

;. l->

>s

rrl

ffl

.iJ-l

ËL

s*.

%wSÊ

mm

Im

ils

II?

Mis

'I HHL

“ Si

HI

1=

Id--

13

2.185

LO

OO

Schidhte IV.

Ï.....2-185

y.

* iS

i—-• vmmm

mm'

gü

; ' S39-Z........

He

mm

V.

Schiqhte III.

..2-625..

....Li

LÄ

...........S^Sjo..........

F.....*4

-5-750-

x-

Schidhte II.

Schicihte II.

■h

•f-i

5.-.75Q.

Schidhte 1.

■t

wmâmwË

mm

i f.....vg.........

t 'S8&-‘ x---7^rśz.--7I2f - szz-l

ffTÊÊmfh*......."

•M

_4—

IS

io

..1

Wk

, 613...7.-6-1    ^1S,

------Ą-

auerqruna^

śśś&6'm Lferqlrund.

IB7"

5;

-²;a95:;

1-.225.............

..........4-82.....

k 7585 . i. À-776 .(217

: <.......9i-.......*

10    50    0

1 ,,, I

fzsS-^.V'^TZ-l.

*......wtT"T"

ss^-e.........r

Fig. l. Schnitt AB.

ns

ł€i

Uf®

BZ8-2

pu

......S6ł).t '

Sśpf    I

;iTB .191 ’b^v

Mjr

W/m

■-><

SStt-T

.....OZ-Z'

%zz

.....OZ-Z"

S6Z-Z'

ss

I*

X z-z

li

Schichte XiV.

■ TfiZ' 7'

888-S

fi

Nr. 65.

Fig. 1.

Fig. 2.

40

29

<3

20

.45 '7........4....4S io.

10

..9.7-5

Fig. 5. !

e

________I- Schichte

.......Z,lt0

Is

15.,'-

Fig. 6.

____ll- Schichte ____

......2 40..

Fis-⁷-

gj _______ID-Schichte ____

üfahi

Fig. 8.

17*? Schichte ___

ifllfllll

...95.

s»

Fig. 9.

Vte Schichte _____

cm 100    50    . . ^P

|i 1 i [ i I i [i I i ! 11 i I ¹ 1⁴ h

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Steinaustragung für einen Sockel aus Stein.

Nr. 66.

Goten in Centimetern.

|A Fig. 3.

Fig. 4. Schnitt AB.

,C

.....75

;rre

C*

oa

32

03

OM

03

cn

ra

36

37

38

lüüQ

04

CD

ro

Fo

ro

ro

G*

14

15

16

25

17

26

18

27

CO

£......I

ca

r................

s,

128.

»WÊsmmssÈÊMËm,

JL

WMÊÊÊÊÊt^*- ’X

^ i üb \[ “

j    ?    • *• ••    ^ *

-------H*.

?•¹⁸

cj

..ISO*...

«««

.95

.3.5

„..........49

Smss

......73

....73 ...

Trottoir

fl

!B

•§!

-f

____Maueirgrund___i.

...IjlS.

......SS

ID

...35

...95....

11

■i

iÉ»ll

'1

3. *§§sssssMsss&ssi^^^

W'----F I^^^^^\\Cx\hnCv

3=zl

us I

-•*-..........¹    4 CCCCC5^\CC:''Ci\\\:\\v

.......433 ..

...65.......

.............400 bis zum Fenstermittel.

■V

1".

a, ’

f-JS

•2 ^SSSSS^SS^^\\\^\NS

| XXXXXXXa Soutenram

il    ' ;v i :-

•i

____Mauergrund___

.115.

.10

i,

45...............k......

.......10.

I______ Fig. 10. Schnitt CD.

115

!»■

75.

f\\\

<\N

;____Mauergrund _

...............115

325

t>y x

vWwÆ''A%id S .Ö^.F-te ^C^Ck\\NC\\ ' "

NN>

iMiiip

-mmm

iCC

m<y, S^\><K\\\\\\N\\^

l ytk ca\\\C\\\\\\C

*. . 30

wmmm.

±?C*iSS"^a

».....30.....;.....

.70......

..........45

.....70..........

i 30

WL

mL— hMIB!

|jg|jjf§

.. 155......

.........1015.........

.....2 40.

.....1-60

240

lll!

A\n\\\\v

Im

rpB

=E

i

7}

y>

Fig. 8

Fig. 1.

Fig. 2.

i_0-45J

.0

El

Fig. 9.

.70-65    7

7-0-45.*! 7

70-45. j

..i____!

*..0*45.., <4

_MM

VmmmÄ

-<b

Zi

Fig. 10.

5f

Im

Fig. 11.

...090..

C... J0-60...^p

115

Fig. 12.

;7

1-15

Wj=

Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Rauchschlöte.ll.

M\ 67.

Fig. 3.

Fig. 4 b.

Fig. 5.

Fig. 6. §

Fig. 7.

|c..Q:45.a5t..0;45,^tr

Fig. 4 a.

w~

g»

0;40

/UÏ7

i

W,:

Fig. 13. Schlief bare Schornsteine.

Schleifen oder Ziehen der Schornsteine.

0____^

Fig. 17.

*****

005

10

50

Jl

10

20

30

4o

50m.

015

Zusammenziehen eines allein stehenden Schornsteines zu einer Dreiergruppe.

Einer Thuröffiumg ausgewichene Schorn, steine werden ober der, selben zusämmengeführt.

v—~gg

r_

IQ

Fig. 20.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 27.

Fig. 29.

Fig. 30.

il

•F

pi;p_w

Da,

sx

Da,

Da

Da

7/

w?.

Dachbo«

æfL-

y/.

■*

XS

4-10

W,

3-90

tl

iPis

. 21.

Hü

MIIP

Dachbodej

-i-

-I-

if

{/

hö-

..

TA

V/.

Fig. 31.

VA

-0-45.., y J-45..y <

1-L

.0-45.

77

4-10

'-4

0-45

Fig

to

Tl

yż

WMÊrnm.

KPIE

ö-

ip

U.

li

pi i

E.-1 ...4S

Tufsboden des 3. Stockes.

Fig. 14.

Grundriss im I. Stocke.

X-4

-I"

0-90.1.....

-U—0-60..J

„.3-90..

y/.

.a____

7;

777,

i

I-

-Ü--

4'2.0

.\7

Wa

mi......

Eufskoden des 3.Stockes.

Wl.

V/

KP I

Fig. 16. Grundriss am Dachboden.

Schnitt nach op in Fig. 13

Fig. 18.

Ÿ4

''A

ff

AM.

i0-45j

-0-75

<....0-75....

M

Grundriss im ^ III. Stocke nach x y.|f|ff

4:-00

Fig. 15. Grundriss im III. Stocke.

.0-90

Wy*y-°'7S

in

Fig. 19.

4...

my/MW/Ä

ÜÉ

09 0“

. 3 00

P Fig. 23 a. M.

M*

Wm

DP

li

j)

Schnitt m n in Fig. 13.

'k..

c0 15

Grundriss nach vwl

'I

WWy

77

7%77

WWy

10 m.

»

Sicherung gegen Erdfeuchtigkeit.

Wr. 68.

Fig. 1 Mittels Isolirschichte.

Fig. 2.

Fig. 2-3. Mittels Hohlboden.

Fig. 3.

Fig. 4. ^

Fig. 5.

^60;

3-50

51

Fig. 7—9. Verschiedene Anordnung der Luftzüge

pćJTA-

Fig. 6.

y//?mm////Àûy////A

ÉÉ-3Q-.

liai

Fig. 7.

II

El

04-to

O'4-l’O

WM

•a

Luftzug

'A

-i

Va

»i

Fig. 9.

Wi

JJ

i.

mm

--G

It⁷ ■ '

ix*

lilia!

VL'

<ä

V/.

X-

fr

i;

ft

'■c

WM

iX

PPIi

'¹ â '

iß o;

•M

'W4wa

>15<

X!

• .2

il

.<5

/wF*

100

so

/rl

-?a

3 TTL

51

XI

"i

Cf

Wm

tib

W?:

Fig. 10. Tonnengewölbe über einem Kellerraum.

■ Fig. 11. Kappengewölbe zwischen Gurtbögen

über einem Kellerraum,

r*-

.0:6.0

Wma

Schnitt ab.

Im

Ansicht des Gurtbogens. Schnitt durch das Gewölbe, ff—

Lh

Ansicht der, Thüröffnung.

OtZ j

OlC

Wi

nm

yf. §>'#V’.

fr-

#11111

Kellergewölbe und Kellerfeaster.

ü-rW⁷

vv-v

Mpp¹¹

om..

m,

ß:

Wfk

..£•00

,15#.....

IS

jjj.

......*"

$4 $4

4 L

R#"'■ X-

<y

e>"

rrdj

TfFr.

jt:t

LX|i_..l

.....—*........

■.....4;80

V#

\h

v.

...Ï50...

Lt

I.

iü

Fig. 10 u. 11. aus: Rotter, Vorlagen für Maurer.

|w4 ? . %

'"WI

iyr

•1

•.>

V77ibŹ.

|P

ÉÉ

Ü

zzV

rrr

iü

SS

sa r

~"f I ^TT-

.. 21.0 ...

S|

ü-

sy;-

ir-?

mw

i-

ri

-4F-

|:[ir-    v \    '    j 'I

Ml! Horizontalschnitt. g-jQP    Draufsicht.: f

z"

śoTmiłf - £    Draufsicht und Schnitt ^ fc.

Schnitt <?/.

/I-

•v

oItsIXL'

$•'

P3P*..M®

%MWk

WPk'W<-

wMW,

1P

\ r-

nx

Hh

f.

\t

X-

Hl

iii

mnMm.

HZ

td—A—^ * TT V- •

■ 2.

t1 r‘-

Schnitt cd.

ü'ro|;

”-SR

It

SS

■«

__W____«__JJ-----

r*

----1t

Xi

J?

-d

ml

Aeussere Ansicht des Kellerfensters.

• P:

Horizontalschnitt des Kellerfeusters.

m j ; j

nr

111

lg

ST

co

___Ę.______

CTP

■""sz.cr

K-- o so ->:

iü

WAAÂ

li

S'

2?

?"

ÜFA

©:

er

WJ

C5

Er

7—S-

¥*

X±:o

gl

-81

ge

II

3 ..

W0.

Hl

v/s/vArAA

£tóL- 37b

\

t

»

Mauer-Oeffnungen.

JVr. 69.

Fig. 1.

Entlastung mittelst Gaissprunges.

Fig. 2. Gestreckter Bogen.

Fig. 3.

Fig. 4.

B Tf

......MMm

Fig. 6.

Fig. 7.

T_

TT

.■•/A- I

Fllî

f-rli......I

T~T

EfFjgy

i te

il

AT

üfir

iSMi

fcÉ

\\kstpgs m₀g±

Vwäi*

mmmmmm

jl

-4

JH /

r‘ r

KM

Shtrz

g?

₍ HïlillHsi

y" ‘il', f—

tlWllp

\ti

nr*Â =EE

' «Ç-Ti

—LI»

"r

-4'

fiâ.

lp

r"'" -

X- ■

X:

■ >■

t; ;

_X

■’i

_L_.

\.j

~rT

~L_/

__r/

Eingesetztes Gewände

v i.

'■{

R CT

r =—•■■■ -i i\

«r R; \

!T ±:_*4

12;^'

fą

.g

Fig 5.

Êïl

p fs

H I    ~

jl i* s» r i, |-

₍s L

l’I

IL

F;

Gewändbinder

-i

f'"'

\<

Wv

m **irił

V¹ wX

W } i;

ï........

CJ

*»

V)

«

t»>

*3

<

|r

"M""

mm

H"!]

t’

I»

-Gl

ir . | * * ri r

:-,

v: [

pt!

è f \

jpvX"'

M2l

?    , • L. tj

T l k-

X.

Eingestreifte Sohlbank

rkv

r»

•y

i Ak

/af..

iiiiiii¹''

X    1 , Il li II

ji i 'i i"|t ‘rr

Sohlbank

D3E3E23Skwi

Pxj

rr

Tf ^Wl

>1111/1

'ni/f/n

ii

*lfe .

"■. " f-i!

ii» L

i 1

Vluiliiiiip»

L rï

lui i

m

•***-

r

—    ‘UiiiJIiiiillliiiiiniiiüiij

s If, ....... jiw

? k:

r*_

mul

Fig. 12.

Fig. 8.

SX UK»»

Fig. 10.

S⁻^SïiiSil

Fig. 11. Gekuppelte Oeffnungeu.

mmmm.

HT

Fig. 13.

'Wfàtk/w-

fl ! -

i» êjH"A

~T~"1

■JLSL-!

,J.

rrn

i¹

ï&Wt.

a\

SS III« s

■M\

— mm

t;

JLXl I

i! XJ

MËM ü

yîSr

Fig. 9.

wBÊË^^^miÊÊÊÊÊÊ

*s

13

£1

lik,

3ü

kl

B£

fl

kk

V

m

Pfc

■3

Si

PS

all

mi

-TWssr

fl

Éüfc

-■3SX\\

x~* ry

j    [j -    ■

TXTT

~T—I ¹ l

j!

»!

' '"r-l    N*-

’.,nrvv"J

ÿl

-H .11^3

_____r_4^    .

RiT

n-. IWflRWP.'.ïni.¹' •’ r 'rA^-Mf^r.iiWitlWlIfÂl

it'-.-T . . il    s i

ir.^i ', i'¹“*?¹—^

il

=R ' lyk

SL³-¹¹—

71

ZE

11

\ V;

liÖÄ&S

sa

\i \

nr~rfr

SZE

'-y

JXL1.JS

i.

f,

" s i.

zxrr fi

Fig. 15. Korbbogen.

Fig. 16.

va

-5

1/

^iirr, y

-x 'i'ijl')

V.

■kt

kJ«

fl

IHM

<L>

iPi,

Ć-—-- - — -

i.

«JL

i i « i, i , i » r rxr.x. rs: r r~r

r ; i X.

T i i i i i¹ i l i i4

-e-

^lw,

las.

:?S:

II

IH

il

Fig 17.

; w

»a m T

SIm 1

ineaasB»'

Fig. 14.

A    afcy.|<—->• W/iî

1 fuir k TW

: ^    ^'%Sc

Il......

fil

il

v 43

HS

»li

"" ‘ ■ :

J-

r;

l'.

“l!j!

LJ

■ ■■

>— •

XX M ff

w ** •J

;flk- lîf

■fl

xx

iw?

■_r

l*

1 %>»■

1'//«

!7‘

fippnpiraM

>......mil

\iiw" ■'!

....... V

«ii.

ÿ’i

il'

iy

•^.L. ' frj

•li 11i-Tf-1.* * . i .;7,Ti¹

-i'-

jS iî',4

iWip\

Ci

Fig. 18.

;hTvoft»

/f )eüf

Si

iii.;

h \«Ą

Ausgabe II Nr. 67.

Ausgabe III Nr. 23.

:

i

Gewölbe-Arten.

JVr. 70.

a) voller Bogen. Fig.1.

/r-hJf

A. Bogenformen. Fig. 2. Korbbogen.

ri

6) gedrückte Bögen (zu Fig. 2 u. 3).

Fig. 3. Stichbogen.

a) Kreuzgewölbe über einem Quadrate ( Fig. 12—14).

D. Kreuzgewölbe ( Fig. 12—24).

c) Kreuzgewölbe über einem Sechseck ( Fig. 17—20)

Pr—r

0 jl ,4

if

Fig. 14.

b) Kreuzgewölbe über einem Fünfeck.

3:

(Fig. 15-16) r-M

-o

-AL.....

........."

ą,

sh

FigJ 13.

\ Fig. 16.

f \ \ Fig. 18.

1/ f

c) überhöhte Bögen (Fig. 4—6). \j/

Fig 4    ;₃    .    Vs Fig.⁶-

Elliptischer Bogen. Fig. öy^Stichbogen. Schwanenhalsbogen.

yfix

Fig 12.

w\

f!

4/

:■    '/d

5'\ \(/f \ 1/ ■

!c

i' m c

fW

a ö* £

Fig. 19.

ih.....; c

f!

Oz Vç

h Ib

■iV‘i;:;;fcr'ïr"yr'Td3

b_______i________ą

d) Scheitrechtes Gewölbe. Fig. 7.

.IX......

Fig. 17.

F- o

4_

-----

2____

V.v

CT

IB

e__jjL _ d

Fig. 20.

■Ä

\0.

2f\

a . ..J

a    li

-Mc

X.

B. Tonnen gewölbe. ///.

f )d

C. Kegelgewölbe (Fig. 9-11).

■'/!

d) Kreuzgewölbe m. ansteigenden Axen ( Fig.21-24).

Fig 15.

i'/

3’

Oi

ÎT

Fig. 39. ;0

Ax

jX /! V’Zc

i : ük/

if

XX

X4-,

\c

r___

a a z.

Fig. 10.

\x

Fig. 8.//

V/

Xe

-r-

Fig. 24.

Fl. Fächergewölbe.

Fig. 25. a

OX—- JJL--Xn

-jk V

Y’

X'X

6!

4P"

■"M

’/j.

h s '• ,e R j a d/ ' n' e

' ;0' '

Fig. 21

•3

Lu .1 i J a

Fig:

23.

>-

rs

b'

I-

:k b

X!c Fig. 40.

t:

Fig. 24. o

-y-

yiV-j—fér*

I. Kuppel.

( Fig. 39, 40).

Fig. 41. Construction, j

MS

-----.j/

A/

b Fig- H.

\ y-⁴

2_.

A‘

y^\

-K!

Fig. 47.

m_______________No_________

F Kloster-o. Kappengewölbe ( Fig. 26—32). Fig.27. x;

Fig. 28. ig AnsichtP.

Trr"

H-O

iiiX

m b

Fig. 31. Ansicht ß.

Fig. 32

jrj-À

b ^ir

K. Platzel —^ (zu P'ig. 41—51).

a) böhmische (zu Fig. 42—47). ß) preu8sische (zu Fig. (48—51). a) kugelförmiges (zu Fig. 42,43). ß) elliptische (zu Fig. 44—51)

3X-

!.

f\

Cu

]0

Fig. 49.

'il

b a i4b

I/

_UŁ

e a

mM

„s?:

Fig. 29. x/

Ansicht T.

I¹

fc.-

Jl

Fig. 30.

/ Fig. 45. jf

a " '

Fig. 44. ! s

^4b

T)'"*'?"

Fig. 46.

p.

’t/f

l;:i

Jl

iJp

b

B.i

r,

|A

fx/’

Fig. 43.

___4

\3

■» ü)

Fig. 50

’-ß,

j/j, Fig. 48.

______io.___

ro -

Jl

■y à

.LyJk.

1___4_ .oL.Js?___

j____:cd_ d/___4_____

-f

l_____'\dj_

xi

Fig.. 34.

Fig. 37. a

*r

X⁻

j:: :; *

_n

G. Muldengewölbe ( Fig. 33 - 35).

"a

-, -i--.- i.

Fig. 33.

O o⁻

Fig. 35.

Fig. 36.

J___ï____L________

a b

H. Spiegelgewölbe pig. 42. ( Fig. 36—38)    1

Fig. 38.

-i____

!»

rZâ-"'

Fig. 52.

Le

a.

'y

~'\ß

L Kuppel auf

Fig. 53.

.3

y\'c

Pendentifs (Fig. 25 -54). Fig. 54.

Fig. 51.

Ç-;

x 'îlli

nc

\t-----

...«i

f)j {i| 4

'0

-oii

.« __4_____

!. A

RTo

k________i— «•

Æfi

w.

O-

'~X~......j'.....nRR"'J!

Zi

//

¥■

■i

il

Yk

-R-    '

b.

-uL

yi

_______L___

d a

_____i

iß

b dï

i?

-f- - _ ......-

a ¹¹ ib

Ausgabe II Nr. 68.

Ausgabe III Nr. 24.

%

n

Bogenstärken und Lehrgerüste.

M-. 71.

Fig. 1. Construction der Kämpferstärke D aus der gegebenen Scheitelstärke d

zu Fig.1 .

E C gerade Linie tan, girt den Kreis A D B.

Fig. 1.

Fig. 2.

D.A

d - LL B + 01D für Gypsmörtel d_op_ ₊ mn d=op_ ₊ mn

S 72    '

CC-40-60⁰ Brechungswinkel.

N=Nachmauerung biszurBre,, chungsfiige.

Fig. 4. nach Rondelet.

Fig. 5.

n Kaik , weiche Steine.

\o

u ⁵-s/48

Nach Rondelet (Fig. 5—7). Fig. 6.

Fig. 7.

5 =S/3G

"'P

n\ ..A

V“/, \

it

tr

łr i

6 = S/43 5' = S/32 S = S/3Z

<—■

I..S

«-

\M.

P"v”:;h

Fig. 8. Für einen Halbkreisbogen.

\

'■ ' ' xtt

X :

\G

W.

Fig 8—11. Construction der extradossirten Linie.

Fig. 9. Für einen Spitzbogen, n |A

•r

Für elliptische Bögen (Fig. 10—11 i¹} n ; A

Fig. 11.

w = 30 era.

3)

sr;

rS

LA

K>

G*

Fig. 10.

'RA

\j2'

! id

\

\\

5')

"w

\\

-\5

" Ai o

zu Fig.13. mp Tangente in m

np

V"'

\\

Yl\ \

6/ \\ \

\\

''OA

■4\ï

öf l'Ö

s\'i

O*

S''

îQYLYQ

P-

—]—i-— -

SOi

Fig. 12. Stärke scheitrechter Bögen

Fig. 16. Construction der

\    1    ¹

\ ; Widerlagsstärken für ver-m \ schiedene Bogenart en..

zu Fig.8.

gegeb. d. Scheitelstärke d. 12*23 -34 -......

0 0 = I d.

m n II A 0 durch b.

zu Fig.9. ai - !2=23 »

oa, 1 av oa,= d om II aO

78

„67

CD \

Id ""

zu Fig .811.9

Ol

CD

/\

zu Fig. 10. \n

Il A0 OE-iJ \ 0 i II 22’ E F - k K 0 k II 33’ FG =U D CI 1144’

an die Drucklinie, pc Brechungsfuge. oq_=or BE-rs B D =2. A B D o'-Eo*

A = B C Stärke des Widerlagers.

in n

>\\ i

\ Fig. 14. I

(wie Fig\13) nur IjS P[-}2.ot.

Fig. 15.

(wie Fig.13) nur B D =Z.d.

Fig. 13.

CJ)

<r

V‘

404-60° /

\/

d Stärke für den Segmentbngen B. siehe Fig.4.

Fig. 17 ö. Für eine volle Tonne.

~TT~

'3.

D Schnitt punkt von 01

und m n.

,    ,    H    etc.

30

40

sO

DE = iJ EF - k K FG = U

G H - m M etc.

00, - ¹/2.0a

der extradossirten finie

A J K LM N. nähertsich ein Kreis mit dem Radi, us 0,a =³/2 0a sus dem Mittelpunkte 0.

Fig. 19. Für eine segmentfönnige Tonne.

TW

A:

---1:

.>2

>s

■V

B<

Fig. 17—33. Lehrgerüste.

Fig.\j 21 a.

Fig. 22 a.

il

i/l

Fig. 17 b

Fig. 18.

Für einen Stiebbogen.

~T~T I Q

Fig. 20 a.

iizsssm

Fig. 22 b. Fig. 20 6.

TZ_________

a-®—-

ZI

À\flÀ4il ■ -0

qU-

qt

\o

4*.-----js

Vv--/€:tX--------is

/ I''

A-JD/

//

! k

-i

ÜC

CD

L-aJ-J

'ilill

Fig. 23.

7;

Fig. 17 d.

rn

O¹

Fig. 33 (zu Fig. 26)

<--A

;///'

'/A

ro— -

Fig. 32. Für einen Canal.

Ai

Fig. 31 (zu Fig. 29).

Fig. 17 c.

k......->i

15 -ZI

Fig. 21 6.

ll

(S----

Fig. 24 zu Fig. 29,

SEEEE

o—-

Für ein Kreuzgewölbe, i Fig. 26.

II

Fig 27.

Für ein Kappengewölbe.

Fig. 30 (zu Fig. 26).

JZIfü

Jig.

28

ei

Mu

deii^ewöl

_ Fig.. 29. __ r ein Sp egélgtwô

mm

\7/} ■Ww/'

mm

IZ

Gewölbe I.

Nr. 72.

Fig. 1. Kreuzgewölbe mit ansteigenden Kappen.

_z

Wm

Wrnimmmm

tFTTT

IPIBlSisî

Xi;;;;».

TÉwm.

=x|U

im i

Fig. 2. Tonnengewölbe mit Stichkappen.

Fig. 3. B lache Tonneugewölbe. Fig. 3 a zwischen Mauern.

■SI

II

TX I

33

xi.....~rn

igs

if

■

.

xx

mm

ZT

TZ

i r~rx

3X3X3 l.'l—J 7t7nx i ~r ~xh 1 rr'i i'i i'i 1

JL

_L

Xx^xxr

ITT

if

i'| 1111 rt 1 i. 1 1₁1

r rxh......11 1 1 • rd

rTTT

iXX^¹

I III

t!

. IX

_L

Vf

:xrx::

-4--X-

1 1 1 Ci m

a_

XT

J±

TX T

X-J ¹

LXLTXLJ I I L.....I

Tl Ti

'■m,

wm

mm.

mmmmmm^-

'•

mm

Fig. 3 b zwischen Traversen.

\\m

;x_

«=X\

wësÊÈm

-T

xrxi

33

rr

r~

EX

zr

¹ -I®-V ' Ti hi 3 z

TT

un⁻

\A

XE

-i I

XT

TF

TT

31

ZL

H3Z3E

II

33

ZV—r

XL—

EX

IT-I-r

13

3X

Tl

HZ

mSÊÊ

i§§§§§§

w//.

Wwm>

ÉBk

WM

Wmmm

=r

50

I—h—)—f-H

jMlr.

Nr. 72.

Nr. 70.

Nr. 25.

m

«

LI

-r~Tj

~r

II.

Z:ZEXTy?0 ^tŹmt

l i Tl

...i

.iT=

y____

Fig. 1.

i-

T:

T,

AFT II I

•r

ITT

nz

1!

T~

Tp

Fig. 3.

Gewölbe II.

JVr. 73.

Fig. 1—4. Böhm. Platzel-Gewölbe

Fig. 5—7. Keller-Fenster.

Fig. 2.

Fig. 5.

XI

rZZ

TT

>-A

u

//Z;

AAA

XAA

EU

M&4

TTa-^

z^nrzr.

Lu

SEZ

l—ZZ

ZL

:xżl

i ii—rn i rz i i

...

ZI TITlTTj j

V --At '

■/

mit Putz

ohne Putz. -

£vÿÆ.« T- 'K'-;-;-i fi-. “v - :fi3

SÜbr.:.i *“•*-" »• »----ygm

tpli

/-

/ // / V

TT/

Fig. 6.

TM

TT

=5

:ii

ZL

j_z

m.

j_

i.

T~r

i 11

iii r

~E

AA

T3.

U-

aTTT

li wmk

A -

■ 11SI !

TZT

#':i i ! : I

wH

mm

TJ..I

~rJT~

Fig. 4.

.1

zu

rzr

TZT

TmimmÈï

U 11 uIB. T

mmmm li

TTahT

ti pT

liii;

zzz:

TAJ

T“~

:zz

; jzSfei? : T

T-z-i fij:

i/ .. i y

■’’}>X' X ^

V,.' ■•■■.: .r

A= i

z.

.1___

euT-T'i

__

/;

A//5

A\x

At-

A-¹"-

/\

Er

i..... .A J, ,,...L

# v,Ay / TKi.TTAŻTTZ V.' -A;/

XX

/7J

Al

/Y/

‘ż

v\

CIX-

Fig. 7.

i/l

I.

hi

i~

iT

axa

j—,--

T !~

il

-!

i"

A±

;\X

VA

A4

.Z

/r

tzT//

•V

T/7/

— T~

.1

/X/

A/

-V\X

<//.

/LU

XX

ALZA

ZL

wÊ^0.4Z

PX! lll:

....    cT

(XX

xz

j.

JL

Xa\v

x.

V/}

_____L..

zttT^z

rz

Ti

iiXrn

E._

J____

!_

ZWwa

rzr_

Xł

Zi

_____AZJ

1 -tTjZ

wmm

i-

zXa

|9r=jZETT—

SESj

;    \ 1—\--^ r r

¹ ZZA

--T -T---

Tl T 1

! 4

' I i i !

Ti

iZ-Wy+Ą i

{p r

l+tT

i\a&

"T

j. 1... -4 Z‘T- r-j- -I-i *" T’.'

! : { i Zr-i

...

■1

Mi

i-rlll

z—

T,

§s

\i

PT

""I

JJiziïT

ri i-i

FiXX-Ti ; • l i

li

fg

li

+-+-H-

Ausgabe III Nr. 26.

Ausgabe IV Nr. 26.

V

Ï5--

>x

Fig. 1. Tonnengewölbe.

XV

\\

7\X\

sN

n.

LT

Xvô

■ />

:c:

4’j43.

3-

.r

Gewölbe in.

Nr. 74.

Fig. 2. Kreuzgewölbe mit Gurten.

wÊ

<\

•i

lWtif

Fig. 3. Kreuzgewölbe.

y, a

CQ

V.

03

5s

C:

<D

►-I*

C'"

f*

CD

\V

U;

-O

CT-

•r—

>■7

."5

4-43

.3-80

OC

CjD

CT

li;

EE5*

-V ".    \

CD

CD

“3

Längenschnitt.

T3

CD

~o

Schnitt ab.

SS

CD

über einem Fünfeck.

.4-43

Diagonalschnitt mn zu Fig. 2.

Schnitt ab.

CD

gjais

mui

4L'.

cd

_a_____

HË

mm

x/\

,4'75.

c-

/■

UL

-Ąr

ar

o_

C/

Fr

mé

Fig. 6, Kreuzgewölbe ohne Zwischengurten.

Schnitt

Ol.

AM

Schnitt cd (Druntersicht).

±L

T|

m n.

77/

....40.....

-o

s-r—

r.

Schnitt ab.

Schnitt c d zu Fig. 5.

um

V,

jU

-U.

ln

1-9(1.

c>

§—

(SÎ

CD

Xi

Schnitt p q.

Hl

K>

Ô — —

4-43.

g--

k-,

l>

,p

0-5    0

CD

°ct

3c

«

Gewölbe IV.

M\ 75.

Fig. 3. Volles Kuppelgewölbe.

Fig. 4. Kappengewölbe.

Fig. 1. Ueberhöhte Kuppel mit Oberlichte.

Fig. 5. Kappengewölbe mit Schildern.

Fig. 2. Ueberhöhte Kuppel mit Laterne.

/>

CD

Ca

6-00

9’32

A-

z%z///zz//zzzzz^

711

Schnitt AB.

Wa

y.

6-00

X.

///

rswa\ s m

il

k- -

Wy,

........................9-3Z.................

Schnitt C D. zu Fig. 5.

ca

■j-!-

'S/

IP

pfÖSb:

*/

CD

CQ

Fig. 7.

Fig. 8.

ijÉb

MiH

zu Fig. 7.

zu Fig. 5.

oess

Ci

FOö

XII

m.

1-0    -5    0

Io

5m.

j.

Vs

Fig. 6. Flaches Polygonalgewölbe.

_j

IE

Fig. 9.

Zj

:r

K-

.7-60

Ls

So.

ca

4-

6-64

■n

8:53

•>! >

ITT

zu Fig. 6.

Co

/c

CD

oj

CD

t/

6-80

,4:

rxx;

l’O 0-5    0

5m.

Z-T-

ca

E.S..A

kl

n

Gewölbe V.

Nr. 76.

Fig. 1 o. Böhmisches Platzel.

Fig. 3 a. Preussisches Platzei. ^ Fig. 3, 4.

Fig. 6. Kuppel auf Pendentifs.

Fig. 7. Bippengewölbe.

, Z4

gMBSB

W.

Y///

w,

mm.

cr

69-S

>'- -47-

<•

5-69

3I/I6

'â

>ł

Fig. 15.

7-90

Z%/.

iii

Im

KW

///

WÊÊ

Schnitt ab. Fig. 3 b.

Schnitt cd. Fig. 3 c.

16

Fig. 2 a. Elliptisches Platzel.

Fig. 4 a.

Fig. 4 c.

■B

Mmmmm

liiflSl ■.

; ! \

li y

: : :::! / \

iii iS i / ' :i;i !i||/

11/

>_

Fig. 8.

!X~:£3t

Fig. 9. 1

Fig. 10.

Fig. 11.

<]

.5-06.

Schnitt CD.

Fig. 2 b.

A-1

L_______

w.

.Z* 5 3......A..:.....J.47-

5-06

Fig. 5.

æmaB

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

......A_____

W" |

Fig. 4 6.

o>-

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig 18.

Fig. 19.

..."

'N

Schnitt A B.

0-5    0

5ra.

V

N

W

/

iti.....

M

Gewölbe VI.

Ar. 77.

Fig. 1. Tonnengewölbe.

Fig. 2. Kegelgewölbe.

Fig. 13 e. Schnitt O G*

Schnitt AB.

Schnitt D E.

(y/yy

Fig. 13 a.

Fig 13 b.

Fig. 13/.

Fig. 13 g.

Ty

Fig. 3. Drucklinie.

Y//A

Fig. 4. Kuppel.

Fig. 4a. Ansicht.

'///,

Fig. 4 b. Schnitt AB.

=»

'd>'yKC

/Æwu V\

!/ \\ /    ""-O,    '\

./i

4M?

Fig. 6.

loi

Fig. 4 c. Draufsicht.

Fig. 4 d. Ansicht der Lagerflächen.

v>

Fig. 6.

Fig. 7. j

Fig. 13. Kuppel auf Pendentifs

yy/y//

7x

_i_

//

Fig. 13 c.

v Fig. 13U

V!

\ V-

vr\

-f:

Formen

der Gewölbesteine (Fig. 5-8).

VÀ

Xx

m.

Schluss eines ywy/Æy. Spitzbogens.

k Ær%

Fig. 18. Eisenstange = zur Armirung. EE

pi

“u

NN

Fig. 14 a.

Fig. i 4 6.

Fig. 19.

lA

-rji

3-79

i] jj I j. Fig. 8. Beste Form.

Schluss eines Ziegelgewölbes.

i,

\d

\c

w-

H'

'X

. 5-06.

Fig. 12 b (siehe Fig. 12 a).

......................5-48-

Scheitrechte Bögen mit Entlastungsgurten ( Fig. 19 u. 20).

Fig. 9. Füssel.

Fig. 10.

Grundriss (zu Fig. 13).

--

l/l

co —

Anschluss einer Tonne a eine verticale Wand (zu Fig. 9—11).

Scheitrechte Hausteinbögen.

(Fig. 15—17).

!« Fig. 16 mit r steinernen Dübeln.

(zu Fig. 16).

an

J.

Fig. 15 ohne steinernen Dübelm___|

il I

o--

r~

-Exx

cO-

.3*79

5Î06

Fig. 20

TT

L..

— Schluss eines Ziegelgewölbes.

sS^

Fig. 11.

Fig. 17. Mit Steinschnitt.

Fig. 16 a. —

vEz.

.4-43.

-4:

b—

Fig. 12 a (siehe Fig. 12 b). ==

L ³jL'.

äs§a

,S -06

~ Schnitt O P.—

*

#

àj

A

y

chn

tK

y

0

H

Gewölbe VIL

Nr. 78.

CO

“C3

ji«»

le

8S-I

Schnitt c d.

JS

o

•r~*

-2

Q JJ 1

a rzs':

■V

il

~Z~

Fig. 3.

I.

Fig. 6 b. Druntersicht.

CO

büCM®^

sz

E ig. 8. Draufsicht.

|ëeë

&y-

•92-1

S?

sss

Schnitt mn.

zu Fig. l.

Fig. 11. Fenster.

Si"

4......63.

u-v

Bp⁻.

'«f......"eg

/¥■/•/■

mm

’"S6’

SÈ

Ë==

(O

'SùU

AA

Stein d

zu Eig. 1.

fil

Fig. 12.

ift|

"a⁷

V / '

v> \

Längenschnitt.

Pendentifs*

Fig. 6 a. Schnitt gh.

-O

A;

CÛ

f.<S -

AJ

Stein a

zu Fig. 1.

Si

jl

t-

to---

Schildergewölbe. Fig. 4.

8S

Fig. 1. Steinschnitt einer Kuppel auf

<b----

tO-“ —

£==f

II

cü

L____^

.oVi

v\ VU- o “ j|\

•S

Fig. 1 a. Drunter- u Draufsicht.

if

ii

il

i:

'I ~

1"

'0

|co/

\\ i-

I

ri\

C4---

,«n

i»

,/

VT~

)00\

ii

Ansicht.

s;

Fig. 5 a. Schnitt e f.

\°-

VT

mm

------i;ÎV î\

O'I

ô '\

VW

'    \    V

AA

ÀlV\

=/

-f.

"V

i\

,4

■M

s§

________

Fig. 2.

Schnitt a b.

SS.

'<■

Drauf- u. Druntersicht zu Fig. 2.

(L

H.

*'W*

-o\

Fig. 5 b. Druntersicht.

i>

Schnitt k l.

Stein b.

( Fig. 9—12)

;;y

E:

CO

Cul

_bb *

en co

-------— —,

7i

y///

Draufsicht.

•I

GQ

;'co

CO

!<

[il

P    Kellerfenster.

Fig. 9.

zu Fig 1.

■M

A;

en

A4

h.

E"-

Fig. 10.

ir

-~'.A

Draufsicht.

gm

feM

Stein o zu Fig. 1.

i;

#5

ivs

••• U.......•>

4'.'r

W.

x/'

col

,o

—____lL

WM

h ■'3£">T——•■*•' f"” 5G

fłĄ ,' m

.......£9.....‘Ę

Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Gewölbe VIII.

Nr. 79.

Fig. 1.

Steinschnitt eines Kreuzgewölbes.

Fig. 3.

Æ,

i\

/KX

-~j\-

's

\\

Ax

\.

—------

r~

Fig. 2.

Fig. 4 a.

Stein A.

Fig. 4 b.

Stein C. Fig.6 a.

Schluss-Stein D. Fig. 7 a.

Fig. 8 a.

I"": :

v'~~

L-

fc:

IS

'(■

l’L

«I

Fig. 4 c.

Fig. 5 c.

Fig. 6 b.

|T“

Fig. 7 b.

m-

‘i: '

Stein. £.

Fig. 6 c.

■Ä

Fig. 8 5.

Fig. 5 a.

Fig. 5 b.

■V*'

\ Fig. 9 a.

V . :>

v \ X ...

XSilält

v \ / /

ö.

1.

Fig. 7 c.

Fig. 10 o.

Fig. 10 6.

cf______

Fig. 9 b.

Fig. 8 c.

■f—

k: •iii

0-5

3m.

!?■&

■A

vy

y)

Gewölbe IX.

AB.

-m

Maidengewölbe (Fig. 1-4).

Fig. 2. Schnitt CD.

Fig. 9. Schnitt I K.

Spiegelgewölbe (Fig. 9—11). R S

Schiefe Tonne (Fig. 17—19).

-——.'r- Fig. 17. Ansicht,

Grate

( Fig. 15, 16).

P\

Fig. 16.

!■

wk

6-32

...........1-90

Fig. 3. Druntersicht. !d Fig. 4. Draufsicht.

Jpj

wm

379

teig. 15

m m

i#

6-3Z

.1-58

*§

/i

ił

\;

CX,'

Fig. 10. Druntersicht.

Fig. 11. Draufsicht.

Fig. 18. Längsschnitt. (

<3Z

Fig. 19. Querschnitt.

rj—-

Al

W.

ltcj_____i

L...

c,

A®

3-16

.i....

tc

co

’7'

te

1    0-5    0

zu Ficj. (1-4,9-12, 18-20.

.......... : ii.Z-.69

------->

5 ro.

4-43.

Fig. 5. Schnitt E F.

Stein II (zu Fig. 8).

iÜP

411

cT.'

!"

4—

Stein I

t!.

zu % (5-8,13-15). pi | | |

0-5

3m.

(zu Fig. 141.

(zu Fig. 12).

Schlussstein

;U)£3

(zu Fig. 12).\

01 . 0-05    0

01

0-2

0-3

0-4

11-5

0-6

07

0;8

0-9

lm.

à.-'

te

Stein I (zu Fig. 6).

Details zu Rippengewölben ( Fig. 20, 21).

für die Details.

Fig. 21.

:Ą

wA:

Fig. 20.

iu

AE Ai

\ ■

fe-'-    \

Ate

te+ite’

............379________

t§

Fig. 6. Schnitt G H.

te

Ite

A 'mWTV'

; i

il

I:

,, ,"'tete‘ - •,:7:y-teVÿr;;4

: 41

.41;

. o.:

&•

■r

TA/

Kloster-o.

Kappengewölbe Fig 12. Schnitt M N. (Fig. 5—8, 12-14).

(zu Fig. 14).

>1

Al

T.......1

IM

Ate

;4

F '"ś

5-06 ...

•I

■hlAŹ.

sr

■i

M'

..........5-37.......

;__o

Cd

G3P

si.

«i

r-,

i.

Fig. 13. Druntersicht

Fig. 14. Draufsicht.

Fig. 7. Druntersicht.

U_

Fig. 8. Draufsicht.

lO___

Ju,;:

il

te

■il

r: I

b'i

sn

ar

Bi."

I-

Ti

•7

■,-Ü

li lite

t\

r-----

•M

I-”!*

fl

AA'

17;

¥■

ï: 1

37-

1;

TL.StV-

----r

— r--

h⁻

aM

ai

j-.

r r*

—r r— ■,—.-y-------7‘~

---'•!----r —J⁻/------¹ —

iJpM

i—.

■il

-r-

if

LU

La

„Der ßauconstracteur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Gewölbe X.

JVr. 81.

Fig. 1. Ansicht.

mm

3§ül

U,

(Kuppel auf Pendentifs.) Fig. 3. Schnitt A B.

».....018

-Si

Fig. 15. Detail.

..0-46

if

PHP

Fig. 4. Schnitt CD

^wmÈÿÊËÊËÊm

WMm

mmmmm

TlhT ^ nf

0S2

si

S3-0

Joo?.=,

liO-Ö*

P»

|lf

i£-0

.0-33

Fig. 6. Schichte IL Fig. 5. Schichte I. Fig. 7.;MEMi

IfPV-

Fig. 13. Schichte VII:

.0-30.

■>

... .0-30.

X--

-J.__

Lr

■]

0 375.....

tA

_J______l_

'/i///

Fig. 9. Nu \ Schichte IVL^ï

*.......- 375

-----&

Fig. 10. Druntersicht der Kuppel.

J0|

«

ép

Si£0"

Fig. 11. Schichte V.

Fig. 12. Schichte VI.

.0-29

/Fig. 2. Grundriss.

Fig. 14. Ansichten des Steines 3.

!..

-r

11Ł

ii.

'63'0

Wm

I!

♦h

°L

10

10 Meter.

«

Gewölbe XI.

Nr. 82.

Fig. 1.

Fig. 2 a.

Fig. 2 b.

Fig. 2 c.

Steinschnitt. Fig. 4. Platzel.

Stein B (hd—f aus Fig. 4). Fig. 5 d./.

Fig. 5 h. r

Fig. 5 g.

/■

Fig. 4 a.

z7~.y.

4-1

Fig. 5 a./

Z7?.

ff?

JJ.

Stein E (5 a— c aus Fig. 4.)

!|

Fig. 5 e.

m "■%

Fig. 5*.

• fji:

|F: •

\ Fig. 5 6.

Kg. 5 c. :M

V"

—r--/ffr/h\ /!'

L...........'U./..±-Xl4-'T/

A-^-,4 l !MIUVÎ-

r-'t......./':.p : ,./D i : ;

Stein F

( 5 g—i aus Fig. 4).

tP

V-r”

Fig. 3. Kuppel.

m?

ij

Fig. 6 a.

Fig. 3 a.

7f

•f

..... !i

Üii !!

ü:: | ii

i ! i jifrîüi

¹ • i Mül ! :

i_ j yi \i iyr i

-ff/'

il

!r>

i//A

i;

■t—----

.xl

Fig. 5/.

W-

r, !

i!

ii

ii

\ MM

■V

XWfS)

m⁷ : . F

y-

îr

SS

\\

)P

/ Jü

Fig. 6. Nische.

::

||

Fig. 6 b.

NVî

Fig. 3 b.

Ł—Uf-M-......-I-

■y

/! i

II

mm

I ü!

Fig. 6 c:

VN V

ii

01 O

0’5

3rn

0;1

0-5

3m.

f

J5

Constructionen in Ziegel und Haustein.

VK 82a.

Fig. 1. Aeussêre Ansicht des Fensters.

Fig. 2.

Fig. 2 u, 3. Querschnitte.

Fig. 4. Längsschnitt.

I I I .1

LZ

»fili

tt r

L.....[

■:"\-

WM

TQ

TT~1.......r"T.:i

XX!. X I IX

i—i    rr

II

"1

II

E5

TT

~llb

— 77/77/,

T:'

in

PrfhTgI

%>TZ-:T'-TrÄf

Pt ;Y    '■

J'T.'T'-' .t

łżM

L.

22

ir>™

i si

Fig. 3.

;xz

'    ;.t v

TTT......

]_Z

TT

XIH

Wn OZLtizr

rr

ZrEf

//

^Tssjp

T i..f    ^

77 M

\/

/■

fgfs^üüP ----*----1—

" drr-TTisSfe

as

■    . ag

rzniHzrzzjz

TttEYEsI

rrrnir

MM

[!L

u.

rr

____Ad.

ÎK

te

.810.

..J

VI

hÆtyt

ii

33

Ił

HZ

IZ__

s/

tY

■rl W

LJJ-

nC

w'

TÔT

.330....

«Jl/E

7"~Tr¹~r~i~ł~

rrr i ; 11

IX

ZEZ

irx:

sl /

*.

2 "LJ

_X

ixixnxn

17

i    __i

-O—i- -U i. rp_i 11.1 1 I 1 ITT

ösö.t*

TTT

IZ

17

nrfrr

ÇTT

*17

CD

żi

3?

w

N;

5j

FM

TT

... 3-^50.

T105________

TT

12

SsöT

171

12,

RJXXRJXRX

fRieT

p-j—P-TT-

X.

inxzxiz -Q3Œaxrx±En: :

~L

ûzxx:: ~TT"LTTl~LTiT~TJ~n ~~ I

-U

-mmc:

I I I I _ _ Tl

H gfxrrxo

7/.3Z5

^pxrp

Î-. i......-------

'X i

im

3'

Zi&S.ts

ht r

IZZI

TT

J_r_l.... J

Zł III!

.82

.3.3.0

Ln

CM

820 ...»

.....>

if-

tttt—r

.i.

TT

. .. MO. ,. .37.5..., ₍ i?C .225,

ZE

LLZil—J

........820.

.....îc

.320..

■A—

... 820

r~n

rt

ÂW.

330 ............8.20......^..

izzn

[Z

tX

-fr

■*

r-

1.

mzm—

LJ___1

mmmm

'IfÄVAii//////,.

xz_z

LJITJ

T~T

II

Ife

________750-----;Z

m»r

liW¹

I_Li

425.*..

kl

TT

i n i iT

Schichte IV

Big. 5. Schichtenplan.

Fig. 6. Einfaches Fenster.

Fig. 7. Doppelfenster mit Jalousiekasten

1.300

,.2Î0.,'

L-5.5.0-J

2«L>

psi

mm

iÊÉmx

m.

7,

Ml

si

Schichte III u. V.

m

Ir

:2 2|5:

//

WÆ

rxx:

t:

Wa

' Yw.

-M

c210.->

i- --jmi

71 *Wm.

ûss]

2-.2

.51..

I*

r*

Y.

■l!

Mi

filii

XX

RT'

L. -530.. ..fi

5|.

’ï

XEXZT

TT

MofiF

ITT

XH

Yx

feE

I.J..

. |.. ..X?3...

iJYt

Schichte IL

■M

Gewölbesteine.

lX, I, _

"W

uKL

>G0

ZI

e:

L_Z

LL

vi

t EX - ..X J

immęm

11

”'T

p.0«15Q»

Z__L

TT..

y//'

.1

Schichte I

Tl

J.

1.

II

:i

X_

xf

szn

ZI

.5..

r

^10.^

s

5 Si

MX

8ü j,

7"

■VÊmm

asQ.^

t toj...

!-*■

.3ÖQ___^

y/

j'

'[

■ie-"

m.

.4:30.............72tO.....

ïl

TZy

Y_

I.__

XX

ZD

ÇH it-X-LiX

xzP

cm 100 .

3 Ml-

Ausgabe T Nr. 81a

Ausgabe CI Nr. 80a.

rr

Steinaustragung für einen gewölbten Corridor.

Nr. 82b.

(Böhm. Platzel-Gewölbe.)

Fig. 1. Façade.

Fig. 2. Längsschnitt.

S?

&=c,

/y'/yx/z

vzfôyyy//

TP

jgg

rx:

dl

ili !

Fig. 3. Querschnitt.

!!

CT?

i;:

AA

^T^~T~T

’/

ti

è-

■F-

ze^i

ô~ôT

:r

TTTTT'

BflTi » ii yn

x:

Ifc

H-45—-x

-A"

A

FL-/::.

A-FX

n-

,uic.

170

fa=

I r.

si

!..

K*

-3-42-

t?

rjT

.....0A.....0 Z

(hfl

ü aTT'"l

2-50

ri

3HE

.3-65.

FF¹¹

■H

CD

Ł-

--Ht-

1=r

to

i/

y

F-r-SHQDQf

1-15

«11

81111

ft

- ->k-........

nnfl

-3-72..........

130.

"K"

in

■iA

-27-5-) :■.....

.—i-jso

......•) -Z7-5--

......-1-15 --

x.

L/n

k-

■

mm

_______J

■ i__________

y//-

v/y/y/sy'./Y/'À..

Vv/////x//Z'7\

Fig. 5.

3'35

|<..............1-675................]_ _ j

Fig. 5—7. Grundriss A B.

îj<-........................................^,'⁵⁵...........................

Fig. 6.

.1-50

VA

'' y ’

X£

Fig. 7.

.3-35.

)!

i«

k-

.1-675

3-35

Fig. 8.

.3-35.

>1

WÈÊÊÊÊÊm

III«

mmmm

X\

l"62j.

mm

Y/

llli!

⁶,

_ Aiiiiii

i< 60........j((—35. 27⁻5..

fi*...

.À

.1-50 ..

jv?.7-ii,.35    60......

Fig. 9.

Ü5S5Î,

f'

A,

/V

PA

FrF

Aę.

A/.

/y

M-

//

XX

AN

ri

Si

«F

ggllpô

«Mil«*

1-50

.ÿ(..Z2'S.f£...k2:S...j£... 54..........70

Fig. 10.

*•

.1-57

>< .....70......1    |

~71

T.

C\

mmêÊfëÊÊÊÊÊwmMm

<N

isf?»

i<-......70

Z-45-

A.......70.......4.....50.....*

1-60.

.....S.....

:    i

Wmw/a

vy/Y/AA//////

.175.........

45i%/

»â.

.1-90

iHi

I»*

fV

1-90

__ _ ■ /////Ya/z.

AY/M

cm100

50

3 TO.

Ausgabe II Nr. 806.

W

Steinaustragung für eine öorridorwand.

Æ\ 82 c.

Fig. 1. Längsschnitt.

Fig. 2. Querschnitt durch die Thüre.

Fig 3. Querschnitt durch das Fenster.

W/a

A,

W%

m/A

wmm,

wWAmWa’/.

wm

WA

wm

'o

Ń

VA

'A

Va

VA

N

CM

Ń

//

'A

°2Q x20 >* J₅

>'//

.5.0.

.157

-1 4:8 '

x-

i:4&

-i

t-

43

2.3 6

•y

"49

2-36.

"55"

- . ..40

8tc Schichte !

Nh

4ł7r

nz=

Cotirung in Centimetern.

... m

n te

36

...1 50...

37

38

.64.

> 39 <

64 ....

40

5 25

36

90

3Î*

33

34

35

32

•f

-Ł.......

5te

10

X-

26

3 50.

2&

.....A*ś-......

28!

29

„3 50 ...

30

LTi

25

m

rp

29

Ä""

⁸i w

10

11

12

13

14

75.!

3 14

s......5

ki

2 te

li

ite

ft

ł....

S Mt.

Fig. 4

Schichtenpläne

zu Fig. 1.

w.

:V;

4+s Schichte

i»......46.....*

pip

U -33. -•••<

*-21->

♦Aissa

XI

i< 46    *

il B ~ÆÊËk

mmm?' *'. [ T Ä ¹°:

.58 .....*30 *........⁷⁷

■*-

.80

.....i

77

»3»

V- .58 .    f%0

2<-

77

80

i-.......77

4-

"h.....58 ...»"

WWmMMÂ

w,

a......

—^~Tirh

3te

///

ii

7te Schichte

S'....

\yb . ]kM0BÊ |~~    I

...76........>fec.......7G ........#,........71 ■ - - • i-o-—--. —-----

■ 216.

ftiamTr;

.......216 - ■'I "

v.

k- 36 v

:>/

₂te

•/

7/.

y//.

⁷<

6*e Schichte

u»

-^5.

w.

i_i

a.

t*- - -33-

on

n. iy-l

.i⁹

f§S

ie-33-4

.46... J.

L....36 ..w

ir -33 .

IH

k2iy

..

5te

y.,

7,

lTe

»I

fJHHM

ist

]*.....46 ....«..SQ.y

SO..

HS-

Mm

AU

.60

U.....go ....i

V......60......v

< 36 —i-

£

i.

s-

II. Schichte.

\Y

\W

un

CM

55

CM

VxV\

...........1260-

Stein-Austragung der Widerlager gothischer Kreuzgewölbe.

.Nr. 82d.

.j

■008. -

/\ Y

A.\ \ \

v'V\ \

m

\ CD

\ V\ \ \ •§

\\\ \ \

\ V- \ \-î

i—

/ >>

(vom äusseren Durchfahrts-Vestibüle des neuen Rathhauses in Wien.)

Fig. 3.

rTx ..    - 3

.f

•jj

hf°i; ij / /

I ’ f // N

h ; ; Ac

III. Schichte.

IV. Schichte.

XX¹

■L.

"X

Xi

y.

^.vrs

lfgp|t§ltlt

•475j"

Fig. 9.

X...........630j|^;;'

XlXf-fi^ÉaÜi

Kâ/! :

i§iy ^i

, AyO

./•

j;

.1260 ;.....

jj

co

in

CM

130k-Z40->

rw;r ■ '

/    :<Ns' ...........630' ■ ■ ■

_bi

•<-

X;

"|â

ifcfe

* 'MÊmM

- ^ /Xi    ' Ł

‘ 'Ą

itstiîï

..X.

XlËIl

... .1*106: .

3 .

fSoV'-.

4M

>kx

'<■

SiliRÏB

1-105 :>

Fig. 2. Aeussere Ansicht der Mittelwand AB

LO

CM

55

■16Q.>

N V\olX

iA»N /

SSïiSSSsaSâ;

gyMàm^«

₈

rz y v

/ i

Lü

»1

ci

ki

%.

m

co

-■7

,/

M.'lj

~ Ż nf \ v \ \

C'!-09Sh\\-\-X    ^r\

j 'AX

yX

55

4>\

/\ / '

-----------P^-4—------jf-

••-..................p-s oo.............•••*•••

/ T \    ! I

><;-

I;

lr......ifîl i

llï li i | !

-H-Xi'tr⁻'

■100-V".;uX    .........

oc

?r

-i-S

II. Schichte.

x\

I. Schichte.

À.KY/X

vwx

Fig. 8. Grundriss-Skizze.

\N

--05

--00

kivxwo:

kl

-S

"3*640“yî

g '0/k f-JX&

....cd

.x

---(S>

(Ks

rn

N MWl

\ i'f / w/ »\ x./ %H %XK

III. Schichte.

HS

r/

LU

X.!

• IV. Schichte.

0 S 01

XJ\

An

X]

/\ç> CO

—l'260-j......

840

j^~ >

%-J

55

CM

W6.

mit

..*x

1

Üt

mm

H

Tfî |

r;

e-

".éîWmm

i i m ïJ XXA

f-j-iti 1A-^S\--. r \^ÄÄi

diyÉlx i *'

SBgM mÊÊm

■ -630

475-

.55

A/

Xm. N

drXiiliSip

CD

CD

T~*

f» i

■475-

■•■475

■ 475 ';■......

L______

SX'3^P° AS 7

bb

AMWM

mm.

Î#l5

^ i ! i mjMil

-fi gii

77C

«-fetH

s! ! fl

ÊÊmm

/y

Fig. 2. Schnitt AB.

vmmÆvy

II

Va

00

Ausführung von Ziegel- (Tonnen- und Kreuz-) Gewölben.

Nr, 82 e.

v//////////7////////m

’<4

wMmmm

v OV///////7///7/777, ssÿk

Fig. 1. Flache Tonne zwischen Gurten.

-K

v7////7/777//7/

-1

güü

Fig. 3. Schnitt CD.

..................3:.sz...............

r~M

V-

üfej

//

Pi

lilL

mm

227

mmmmyv/y-

lm/777/m/y///y/ Vv////////////

777777777/7/7/////.

7/7.

7^777/////

'///////////////////Z.

Wmmm

////////////////////

yvvvvvvvvvvvvvvvvv'

vm///////////////yàrr>

y/yyyy/myyy/.- m

m///////////////// yâ.

Wmm

m

—£/ G ewölbefufs

///////////////////A

mmmmmv,

il»

mmmm.

mmmmm

'y//////

yyy/yyvyy//////a

y////A\yyyyy///A <

y.

mmmmmm

■y.-,/-', y. ,yy wà

y///////ATy/f/y/m

ZZZZZZ

ni

CT)

2-.G37

_i.

Fig. 5. Schnitt EF.

wmrn.

yy/7.

⁷4

iû-

w~i r

a l !

i

ai i Ml 1 -B—

s i

pSr.34prr

JSL

'i

i;

Si

oo

CD

■4—4—t

-êt

OjJ

■B—

<n

fo

x_

l V//777777, /$// v////7/ÏW$k i 777777777/

gl

v/7777yy>^%

■JmÊk

VA

S-

m y/

vÆ/}//)/.

VVVVWWVVA

'mmmm

VVVVVVVVVvVy.-

,, ,

r r »i

"A J

.7 .-.-i

j

aria

.j i

/////

H-

3’ 35

->1

Fig. 4. Kreuzgewölbe.

Fig. 6. Schnitt G H.

Hl

C\

CA

AS:

-t-

Z '60

t- ~ri~

ZE2

i ii i

TT

i:

A'sk

jVM

V//////////////7//a

mzm////////////// , v///////////////// y//y/////zv77//////y

Vm//////7Z///yy//A

vmm////y7m/y/v.

mmmmm/.

Fig. I. Aussenansicht.

h:.

rzi.

tzi

Vestibüle I.

JYr. 83.

Fig. 2. Innenansicht

Draufsicht auf die Deckplatte)

ML.....5ä.......

-•r

1.0.0

r::.

-Ix

Ł;

i...........—l.-

...f—■

"l-

---

ÖS4

SdiàM

^1/ /\n

X > ï;->K . //    \

J /// j

m-

k\ \

i,

////*

\i

fvm

a.

| n

Fig. 3. Seitenansicht der Schichten VIII und IX.

777777777

W/A

i mm

vi

Fig. 4.

(Oberes

Lager

der Schichte VIII.

—bO*

|S:.

Fig. 5. Grundriss der Schichte IX. (Oberes Lager).

IV

Li

fÜp

iV.’

y.

■V,

77

1; 1.9

.1.19.

56

28

.tl.9

Fig. 5. Grundriss der Schichte IX. f_r

nr

(Oberes

Lager)

rw

ir

üi

l\    "/

¹    :    rm'

■vy

10

5 m.

Vestibüle II.

Nr. 84.

&JS

ni.

«t

1 g- Ü

C\V0    U)

.

■:

nim:

a.

‘ v-

as.v: . r::r

•gnu......^

Z£t

.‘‘-/I

' >. #•’ ,• ■ t •• 3 " . •

-.•fùjf-.;--;!

v." •    .....

à;

-ą

IEZI

11

11

\'°

r£>

cti S

Anordnung verschiedener Gewölbe in einer Eingangshalle.

a Tonnengewölbe mit Stiehkappe b—c Kreuzgewölbe, d Kappengewölbe.

Fig. 2. Querschnitt E F.

m,

V.

""*F

:Ą

66E.S'

>. V\f;-

*s «

t*»

s

SV

SS

SB

SU

SIZZ

~i§

«i

#*ï

«t

• vV >

il;

yî

ri?

'^8 5'

î<h

•sà

bc

\\ü

OSU-gd¹

S%8Z

'8=7S

fjT

:cb

CO

_bb

,s.

£:

=-

•’

'I

S.

Fig. 4. Grundriss

in

rO

rO

-■

.3' 1GV

WM,

CO.

.....1-58

•*

Fig. 1. Querschnitt CD.

SS

•Si

;;

■-

•V-

SW Z

cxSj,

851

os

*r

p-

•à,

f ‘Vi

WM

----»

mm.

W/m

77

01

’ïS-t"

il

i«

I»

là

XS

iü

.126%..........,158!,..

r •'

901.1 •    __*|

L.

SO-V

Vestibüle III.

Wr. 83.

G Segmentkuppel von Pendentifs H getragen. I Halbkreisförmige Kuppel von Pendentifs H getragen. K Kuppelplatzei. L Tonnengewölbe mit Stichkappen.

Anordnung verschiedener Gewölbe in einer Einfahrt I. Fig. 1. Längsschnitt A B.

CO

a:

(X

M (D 05 ÖD ■a

oi2

.G a <d

05 G .§>§> S CO

a o

hł

2*8

a 2 a <:

CD O:

³ er

'S?

5 -o

O:

5=® ® g

.a

CD

W

N

CD

r-

iü

li

T

v*

348

pH

...2-634...

SSO Z

El

ll:!

13S

::

!l

i.

1 837

.....2713

...1264.

:

I:

Ji :

»fl

-1

Ł.

,,.237. 474 _ J

.3 733

3 319........

2/4 £

...4188

ĘJJ

£f

309

Fig. 2. Grundriss.

TT

CD

.474

y.

i.

N iw

f///

/f

1/

N li

5f 15ą .237.........730...

.474

.1422

......2'2jtS.

1* 474:. t 342; 474 .*

..1-422..

?'⁵f- ■/......;.........i .............\

-S373-.

|V\'Ą

Si

V'>

.{.-..863

/......

H„

S3 >

i\

; J,

?N

-i₈    —

I l’>

fl \

4; _ >.r

w

Öl

Pf H

S/y

.474.

-.....

.......1 95

vT

Hi

Ai N

liii

ü!

lüi

liii

j, isa, 3J5.

1837

4/4

-i-

'4^74..A .474.. A-m-7¹⁵⁸

474......

i

ijji.............2 529..............|i.jj........„..m...............|b.....

-----wił-----—i.------.ui!------------»Lil___

PO

lüi

ii

.2:523

:i

jiii

ijü

:!

II

;:i: '1:¹

10

Fs

~St:

,..474....,

i:

I’ !| II il ii

,..474..., ,33t.,

8m

]B

MT

»

.

J;-. ■

*

/

\

*

K a KÓW

'

\

'

N

I

.

»

Aus der Sammlung von Riewel & Schmidt.

Vestibüle IV.

JVr. 86.

œfr

i-

mm

Anordnung verschiedener Gewölbe in einer Einfahrt II. (Fortsetzung zu Nr. 85.)

Fig. 1. Querschnitt CD.

X '•• ’Q V'

mm

N Gurtbögen. 0 Spiegelgewölbe. Q Segment-förmiges Tonnengewölbe R Seheitrechte Gurte.

te

il

If

Il

II

II

il

UUiiri

« • ft ,/v

*•:

;<■!

- I-J

H'

’Uł.£........

...........

; -■

il

4<—r-

ÓF,/.

V.

:jM

w-sr

Xi

:V,0;

1W»

kss

2 21

'IL

*

\L

?£l-V

.-5?

•oet,

K-

LLbS

\\

i«

iisÉ

;    i    t-

_[_1_II _ III    OJ.X

cn

Fig. 2. Querschnitt E F.

‘mmmm

t*0----

CvJ--

ł?23Z'

en

uS'

LÎZ

.............St2.'£

y* Dos *!

2-*-

G Segmentkuppel von Pendentifs H getragen. I Halbkreisförmige Kuppel von Pendentifs H' getragen. K KuppelplatzeL

i>A

'‘Mi

■W4

il

9$I.

......W-I

\ sa

r--i •■•:::

lL 7 * b 'L 7

'ShM

£•

i:.

%

S

4<

St

1*

J—

-I

,16,16,.

S? !

S    i    ;    :    i î *i6» ii

- —---1---*---T-------

CO

c0

S,

!*

11

Il

3a

• •-i-

'J

en

~*iï~

rt

Vestibüle- und Stiegenanlage.

Nr. 87.

i I ; S    :    :

61.1.....i....i.,61«...; 16. tf. .16Ü16 f ,..i..JS6„4,œ. ,..32..; b

qq:?(J | i₆₂

-i---*--i

LllL

•97-

■■■■

YA'/ZVi 1 0

f\.........⁷⁵

<r>

75

Fig. 1. Schnitt.

.. ;......65

lf58 . ..

»...

HP

20

WmmĘmm

*>’

t-

HP

PP

5-0»7.2

00

to

{O

(ŃJ

tl

Tt

i*

..31..

...397-

2 ‘tS.

fO

JT

158

©| PORTIER ■ | ©

pH

P«Bi

595..

,.32.o

.....56

-?

J.32..,K

G8

<.22., ..32 .,11

.31 .,.24

It

2 ZOÊ

..48

.2 80

,tl 16, 2ll 21, ....

t as.

23

r;

WÈ

t........7^ł

• Mi

< 3. S» I..31

S.

cs>

<T>

'//

„51.

ip

JH

3 70

712.

.....56Z

3 12 s—.

,.152'S..

Fig. 2. Grundriss.

........„15..

3|Z3,;..j.

185.

1*45.

155

.......168

i-

i⁵.i

®*.J

15.1

«.,1

«...J

s.

.385...

4A

//w/ w

Tief-

À..

's-

?

T-f

^ ¹    . .78......i.......¹    i -    ----

K ' r

/1 6*t.....

--

...16V

. 3jZ~ >!

~ï

“V¹¹*

T~

.....Ib.....s..:..

tr

H \i

«.31... ..31..:

i.

~r⁻!-----

0. .0.186 5.

1O865....

80......i...».j3Z..^......715.....]......715.....^32^....

mmmmm

233

L.

i:

....68

jr*\

<--L

en

.■.L

...155

%78

11

»=4 J..L.U.J____!___Li_i_

i    t—,~~i—r^Tr

-31.! :|-31 J-, ...31.. ,..31.. ,..31.. ...31:-. ,.31.4...31..J,..31..iP3t..i:.31..J,..31...i. 31..j,..31 ,.J,..3lU

1

£

f*

. — J......ff

* 301

3A..

. 50

•) -3P J.; f-30 J151.30 r 30-

II

•*

-fi-*-

•'99.X

---—

ir

iS

■ T 61-5...........

rt-

323-

....S 27

WÊÊm

’V

•4

<ZA

...1-37..^.

J-

-?k-

..31.,

Z'*3?

mm.

50

100

5m

Zugang zum Personen-Durchgangs-Tunnel des Bahnhofes von Zauchtl.

Nr. 88.

II

4‘3F

-?6~t

1er

'///////y.

mm

ri

: J

ii

LJLJILJ.

Fig. 1.

Kii

ooc

//y

Fig. 2. Schnitt AB.

Fig. 3. Schnitt CD.

■i

: fi

II

-----*- -

rai

./i

1,-;

mp

SSL

ia

■f

■I

-S-₉o

YA

j.

TU

rr,' j

JFH

LJ

S:

|§8E

Fig. 4.

-------^

____?J£_____

Fig. 5.

SM ;

i-

7t

it—--i-:*•

SRSfS*

P§1!

%-Æm/2zzzzzà

tip%

l§

.170

«a

4-

°i

O

«*

/

Fig. 1.

Fig. 2.

(E

o=m

Fig. 7.

r^ni

au

C9D__

! T ; li:

r I liii ii

TÜT

Êk.

Fig.

9.

j]|

Der Bauconstructeur.“

W

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eisen-Verbände und eiserne Träger.

Nr. 89.

Fig. 8.

1T

wp

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

iAxr

rfTiiiih t ’Tjiiij

l ’ tfp rjjydHj    I—

nz

SZD

Fig. 10.

TUI

Fig. 11.

r~

Fig. 12.

Fig.

13.

Fig. 14.

\ jpy

jgjj

Wk

Fig. 19. II

Tv,-„

o.£0

■~>

li

fi:

Tl

J

Fig. 15.

MM

■//

li

om

i i ii ^ _p“

Fig. 16.

\ izim jpiiiïï

V“

Fig. 20.

h H Fig. 21.

Fig. 28.

Fig. 17.

Fig. 23.

•) -30 • !•

Fig. 24.

r i T-

■y

<"53

Fig. 22.

Ii

Q_

5\

K.....-OÓ

Tl

Fig. 18.

ZŁ>

>N

r³⁵-’!

: ^

\X\\N

py

■i i

amj

CEEI f A Fig. 25.

iiiiiiiliiiiHHr

111 iriHn

Fig. 26. Fig. 27.

o-i

o-i

0'1

y Cm

^115...,! <'......80........*

Fig. 29.

Fig. 31.

k......«S

.....

•2Z5 •

mu

.105

0-1

0-1

û-2m(zu Fig. 29u. 30).

^ mm

B a

/A

/A

jO.

/A A

/A /A

/A

A /A

/A A

-Cl.

Fig. 30.

^\o

d⁽'

133

.60.........>p

v//////////J^y^/////M

'Ł

1-24

•-'O o o

Ö-

\0^

o o.

rwwKA

Ad...420..

ê>

'd

C--3'

§< i

105

t¹⁰⁵>

JJI

'¥

wn.

I)

'o-i

0'1

0-3

03

O^m

0 0 0,

r\

Ulg

r\

r\

VT

TT

V-/

o.

m.

Fig. 34. i 9

o /&/ o /ód'

A /Ad A AS /A

6.KÔ-

o-'

A''

PA

.ffln.

jflo.

y...

TT

TT

TT

TT

TT

TT"

~TT

TT

D Ul Ki

■ Cn    '

iii

rozo

II«

igyig-³⁵-

Fig. 36.

Fig. 37.

Fig. 38.

'////////A

£1

r\

r\

(;

d>

r\

.400

.255.--.......

■lim

OVo/

'm

4B>

PH

y.

(2)

y,

/ïd'7

//

C-Ô

rO

©>

Fig. 32.

b=E

-b

Pd

dbN

\Ö

\q pQ

•P

Pc

:0

«*#

// -%P

f.C

O

tO

wWa

c©>

.255

.400

Ol

ms

<1

TT

TT

TT

TT

JL

TT

z;

0-1

0*1.

■

mm

0-2 '    0-3 0A

0-5 m

\Övö/

rv.    r>\ /-K /    o.

\CA O O

a a\ a\ a

■er

V7

■X7—ÇJ-

\7

Ausgabe I Nr. 85.

Ausgabe IV Nr. 27.

Tt/(

*\ K A

me

«

■y

rfti

-—aE±±

s.....

Fig. 2. Detail A.

Fig. 2 a. ifr;

TT?

imW

|»f.......özi.....Hon

: j;

f:;

Fig. 2 6.

5'ftO .....

Fig. 2 c.

y....—

fr.

3!

s\ /

/-

J*

V".

ISO...

Fig. 4.

mÊMÊÊËÊB:

■m

Tt

Jtd>80.....

i-.zc

Verbindungstheile aus Eisen an Spreng- und. Hängwerken.

Nr. 90.

Fig. 1. Einfaches Sprengwerk.

*!

"A

.JET......5000

Fig 3. Detail B. Fig. 3 a.

W//

mm*

/y

SpM

'immł

Fig. 3 c.

Fig. 3 e.

iMllïfll

Coten in Millimetern.

Fig. B.

nF

Hängwerke

ÆT lk- j

II

E.

>!5t

E*

5000

Lso

180

Ey

150

■Jr

<■

s<

Ipô

Fig. 3 6.

ET

_____Fig. 9 a.

Fig. 10/t.

§11

x;

ssÄg

AA'

>C:T

■4

et

r: ~~

•v

Fig. 3/.

Fig. 9. Detail E.

; Il

qi

hs2ûk

...13Ô .

P¹

r*’

-*r

92Î

275

.Tv

Fig. 9 6.

1$-’

tï8

/Il

.3.

Z.

.£000...

Fig. 10 6

Fig. 10. Detail F.

Fig. 10 c.

JT-

150

ic

.......39Q.;_

*?

liji

.50.

Mi

îA-.-:

=4504:.

o>

>30

. ...uo

Fig. 3 d.

Fig. 3 g.

Fig. 11. Detail G.

c ....150./.

Fig. 13.

A--!.

Fig. 14.

,.5.5.,

,a. 5.5.

•>

il

Ifl

il

Fig. lia.

mri

y.'.j. 150.......,,

Fig. 116.

Fig. 12. Detail IL

-Y

' 02

M-

f l«

ih^

'II!

rm T

...AP..

T\

s~

ü\

/'S i

Fig. 6. Detail D.

Fig. 5. Sprengwerk mit Sprengriegel.

„ liSO 055

jfh.

Fig. 7 6.

H~h

1 n.H

L-vM

!| (@)

]i

II

InW

•a'

Fig. 7. Detail 0.

.150

^0-

3G0

,20

•vi

00

-rr*.

TT

i>

i <1

Fîg-⁷

Al

TT

•3 « « »»T..35Q .■ . I.J... ----4 . J

,.prr^r=^|--y j^j

p i -:

~î „! ~ S V

Pt-.-

.-J

-ff

” 08T"

-A

naA*--AAv\.

<.........40.........>

—/V__A/\a. a/v

“I

v—

PI

LMi

il

Fig. 11 d.

....308....

“I

Fig. 15. Detail /.

sN

c*

r=r

Fig. 17. Detail M. Fig. 17 a

sy

Fig. 17 6.

Fig. 18. Detail N.

Fig. 17.

Fig. 11c

PDI

(q 9)

>vTYV

P<

1.7.5.

Fig. 15 a.

*!

l°o

Fig. Ile.

(§3ZT)

Fig. 11/.

—"TT/'⁷⁻!]—¹—~ j I I U j y TWA

ł-------

Coj

•r—

v:.....

T

8:'

.1

rt

A’_

'to

-g;

Y.

ET]

rii¹ V If

C'Mi#

z:

8--

jTîïTipUil _

Trrî"-îr 1

¹⁵⁰ • -

ÿflHm

nrr

<8

....160.......J

<E

GO J

JI\

i......150 ....i...

«c................

Fig. 16. Armirter Träger.

IT~P

rR "flî

O

(;îUL

81 ^.1,150......i

l,.„-

42 f ,

I!

i:|

JÀ:

..400.

IZk

;8

,3Q

Fig. 15 6.

<;/t—'Érft^E:)

4 i

Mi

JO

00

rH

I'

''wE~

an

—>■

⁷“1

4^-rt.    §

- U-3SEÏ

A_l

181

-i

TT

<tooo

t'îtE-

W -Ÿ

50T W-*

mmlOO 5    0

100

200

300

100

500

1000

2m 1000 S 0

3 rrv

♦

Fig. 1.

Fig. 3.

092

sV,

070

si

■i-

— OhS.2

Eiserne Säulen I

Nr. 91.

Fig. 5.

Fig. 9.

Fig. 11

Fig. 12.

T\

17»    ->

y.—-j

js

i Î.L

HO

"î

3S:

jjo    <j

c--

Fig. 6.

Fig. 7.

300-

\i o~o

<    { ylH» i

vier eöKrg

so

«o

Gewicht per Stück 390 kg. Fig* 10.

Fig. 13. Schnitt CD.

O ic :

so

140

1*0

lo

rund

viereckig

Fig. 14 Schnitt EF.

•t«.

• *—-B

31

»<oo -- ——

Fig. 15

Z2L«

Il

mmmmmm/,

wmm.

mm.

mammàM

-i

Ł- — 2»o- —•

Fig. 2. Schnitt A B.

i»

o

le

Gewicht per Stück 250 kg.

i Fig 4.

Fig. 8. Schnitt AB.

O*

ii

yj \syy

yj

■o

'’v

'///y//.

cm. loo

\ MET.

Gewicht per Stück 230 kg.

Ausgabe II. Nr. 89.

Ausgabe III. Nr. 28.

I

60,60 ,

A_____

P.Fufstoden.

Fig. 1.

Fig. 4.

k’

320

00£--

ro

O o,

180

₁₀ <j >° °c

Si

■?

>'■

120.120

yO Q||Q o

10

60,60/'

sr

OQ

3-800

Fig. 2. Schnitt A B.

120. :120

10

.v.

'!

°o°

°c

k-

320

Fig. 3.

k-lSO.-.jj

0S2 ' >

II

i!

il

II

il.

«H

-40Q

n.....t

J_!

fi 1

i__L.....if

Si

...i

I!

i!

Il

•!

70,70

'JsSMï.

//

Eiserne Säulen II.

Nr. 92.

Fig. 5.

*........2&Q--4

100,100,

A______

12

10

CD

12 I

R-

13

i*

k-

° Tir °

--10

_L.B

80

10

⁰ 11 O

13

-40

olo

Fig. 7.

800

500¹

•>

■H

TT

c? o o rçp ; HJ    CB¹    ł?

OOOOOOOO OOO OO ! OO

O O O ;| O O O OOOOOOOO OOOOOOOO

Fig. 6. Schnitt A /?,

600.........

^40i<.120..ÿ<....280..-^<.

K"*"

...........y

120..>;4oL

Fig. 8.

Fig. 10.

Q O o:

=SF

°!

o|o

Oo|^

10 0.100

-A-

■-10

U:

frrrrr rrj

,.....260..

Is

o:

/Q

---— ■= = - ~    rïr

oc

is

<§>

<9>

, _ . o o o o

0°

iS

IÖ

370...

dq'

cr>

Schnitt AB.

.52Q

'I

-x

loir

S b 4 ) 70,7.0

<e 3> ⁹

C)o

JP

O O

\b J

O O O O

^ojoo^qo^o ^

lui

.400

k-

°c>

CD

CNl

xr

082 '

(h

K)

„..y

pm

100.100

10

oi

Jö

10

■13

100,100 .

.4-000

M o O O

1 o jjjj o O i! o

v\ ° iiü o

=S^ffe= ~L“T"V“

\Qi ooo

4.....240.....J

o<> O o

?ÎWI

o⁽

.... âc

o o

s»

vor

<0>

' 50 \

55.,

\9>

<6

ikO

60-90

o o

b olP

o o

o O

■ b o⁽P

' ) ( )

il!

90.90

oi o.

13

10

O O O' o

'K

70,70

9

...II.

I •"

r )°    °( ) S0.90

m

r,'

; ' ■ ■.

i. • •    -

:r

,i

y i

/'î

i

'

î

î

;

!

-- *

V

■ i

:

;

■i

;

. > ot^4\

l ;< h • ów

J

.

Ś

. .. ......

!

!

:•

?

*

I

ÎI

Eiserne Säulen m.

Nr. 93.

S/.S'

S LZ.....

LLT

Fig. 8. Schnitt c d.

x 65.65

lY

-.o

LS

=0    S⁰⁰

CH

ç—'*.

fl

toC

r't

OaOaO„O.OûO o

•fH

xa

xn

890

ci

feb

i.

=5=

oïo 9 o ip o o/

IP—I

or

ol o <b o jb o o'

..0..

“ö

TT

*S?.......*

Si

—ï

aOaOa!OaOaOaOaOaOaO

bvo^vovovo^ovovo

^ <§> !!

J.

...y...

006 5

j*

'O0S‘

■H

....3-725....

s--

008

r......zdqî.......i

'oA

:<•

0S9'

->

[K

Gusseiserne Stützen mit kastenförmigem Querschnitte.

I %]&

...3-300

:*±

...6-300.. ..■IS*- 750 •

■4-

Fig. 4. Ansicht der Säule und des Trägers.

......275

...3'7Z5

Fig. 9- Schnitt ab.

ror T "Toi

r° °/

Fig. 7.

p5

Fig. 6.

*0 ₀’

X.

>.-•

gpäj

'J.--. -

°i

Oberer Theil der Säule im unverzierten Zustande.

■f

si

i.

Fig 11.

003

..y...

*■

r

!■

0S8

"sT

si

äT

osv

■O-'

-y—

------

d>

tx>

Fig. 12. Schnitt-Druntersicht I m

0S8

S/2".....y^OOS.........Y........4

fi

.ISS...,

tż

.600..

**

L0!

CO

. - CO

LO

\<.

su

i i 1° i «

q! q j °ip

^oT o ouè ; ovo jO^

\ą

3°

{îvjl

o o <?gpo o o

Sfr

■t -5

VA

-c,

CT>

------h

D-

380

---~~L-----

i..

008'

g?

r

v_h_

0£9

g

00

h-

0SÏ-?

OSły-

■Xi-

TET

0Z8T

009

tJ--—4----------

W« "D£I' J

...V.

S-r-

» ⁰⁴ ■

-|i pf“

Jlrtl

lir

■oog-

&•

śi ' sz ri s__

mmlOO

’^"-08Z........

^ V

005'

Fig. 3.

Schnitt i k.

ï?

CD

190—--y

osr*

O¹-

fs

680

*■

CO

S s?

i.

Jjr

-à-

je

'S S

i ^

.J

ZOZO S 35(3aa stq['

F¹ i rv •4

«::M. "s- -.ose

Il

Eiserne Säulen IV.

Nr. 94.

Verbindung aufeinander stehender gusseiserner Säulen.

Fig. 5.

Fig. 7.

Fig. 10.

Säulen aus Gusseisen.

ul

Fig. 1.

Fig. 3.

10

t.

.IS

tioe „

.158

II

Fig. 13.

Seitenansicht.

Fig. 14.

Längschnitt.

Fig. 16.

li

58..

A'

ü8.J.

oon

<. .158.« -5

PI

...ZS 3

..zu....

Fig. 8.

510.

240..

(P

Fic. 11.

yL

ha

all

iÜIp

NH

8.

'i

§b

£B3.

Fig. 6.

Fig. 2.

<liQ.

Fig. 4.

w

pti

i

316 ....

.211,

hh;

WS .

■inniiiHiHHHUiM P Fig. 15. Schnitt rs.

a Hiiunji/ii////ii _

im...29Q jp

Fig. 9.

316

k---

[oj

^Fig. 12

¥.

,..105.»

-158-

Befestigung des Unterzuges mittels Bolzens an angegossene Verticalplatten

151!

□J

40 0.

Fig. 17. Horizontalsclmitt g h.

.i

W////////Æ/A

Fig. 18. Hohle Zapfen u. Muffe.

Fig. 19. Längsschnitt

Fig. 21. Schnitt c d.

wmæÆ

w—-158 —

*105.

..158..

158..

IM

.185....,

4 Trägerenden auf einem Kapital.

Fig. 23.

Fig. 24,

U « Schnitt v ic. !).. m .

Fig. 26.

..

P »0 .

"H

...Z63....I

«NI

-r-

zr.

F' 25

J. ■■

pu

Va

ni

il

.260..

...260

D K-

.i-zoo

8C

r--Ą

fUf

L.ik.Æ

X-

(T)

V/

53T    * 150--

TET

TOT

*?

T?

.y

a_.s

I,

w~

IIS

..Jł

ci )

Cl )

530____

==

JfcL

u>:

Oc

yo

II

.158.

(Û

105.,

nn

"V⁻

Schnitt tu.

Fîg. 20. Schnitt r *.

-J

T|fli

cl 1211;. J, ! ! • !

Fig. 22. W Horizontalschnitt a b. \

Axial-Schnitt.

Fig. 27.

afâ^i

fs-7.....1

,80:

i' o

:a

17

r..>

,105..^

,158.

“Ain

is

cz:

.210

{-0--3---

i    N'

V77777^/?tÂ

\cs)

Ml

...Ÿ.

r<*.“

i.63a i

-V

100 0

50Q

Imir»

Schnitt x y.

jf

f)

Traversendecke mit ausgewölbten Feldern.

JVr. 94 a.

-i----

Z:

L_

w T" "|

Vfö-s

t ?2â

p—•

-JD

iH

-q

f'

OJ

SS4

'.TT' ,..4j

^aie

Jkr

10)

«2

«3

•c

r,-:

S V

o

T-C

to;

T3

Ul

b.

1.

oó

=*=

_bb

-------(-

--

dl

W-

-,

!>

SEH

.£•687.

ÎT

V,

.268.7

§£'<:Li

-A

Iv.

:• !

■*-

1;

Fig. 1. Längsschnitt MN.

-“•'i

•i

I°i

Fig. 2. Grundriss.

ze 87

.2687.

"1

Tff

4-

—■ -V

Ï!

Pi

.....2-687 •

r.

Fig. 3. Detail ß, C u. D.

w-

•Î*

■Ù--

■ 4    • V\

.f.

lepili

ä-

;{

O’c.

XI

Z-687.

A. scheitrechtes Gewölbe aus Hohlziegeln in Gementmörtel ;

B flaches Tonnengewölbe mit Mörtel scheitrecht ausgeputzt ;

C flaches Tonn enge wölb a ; zwischen den Trägern hölzerne Balken a,

auf denen die horizontale Elafondschalung befestigt wird.

O T3

Ll.

XI

Uli I

O S    t.

■ »! a l

1 Bil

tf

i p

r

Ml! ll

£    ‘SM

bo o „Łi

.2 »

| ⁵2s S ® 3>2

a £P:S

CO

©

o Ci

ft Są

Constructions-Stärke ;

aj!

fi *

Fig. 7. Querschnitt-Detail K.

f;.‘,

gX

V-

* h*

IX

g;£

>\y

&

; 8śt 'i

3;

iii

i!

■A

ii

--L-M-

I i i

iii

ii

893

ii!

viüf

W;

-4*--

É

ll!

i-.¹⁻.

VJ*

V.;

fi

I

0Q

2'687

oi

r.*

-------X

5Z94.

.2-687.

|CÄ.w

WY V •••

| :tVlM i:- -,,

łv:4&|

ii

ii

Fig. 4. Detail Gr.

Fig. 5. Detail H.

to

Ç-

8Ti'1

I O O

k......Ltt v

.....z

■i

WÊk

<\

$3-^-

fa>

*«i

^^^\S\^NSłsSS:

mi g

:

-

I ]' ■

. .2:924

.Z'213.

i-c

I-

Ł*iv‘V*

' :■!

o'

X'

Ib:

~r

ut

mmm

Fig. 6. Detail /.

Ili

te

JC-3«C»

,SI i

!!'i

i:'4

Q E3

E3 0

El KI

n ta

H i!

sa a

ûüî Gffl

ÜE UH

to

UJ

[<._........3

376-. c

63Ł.

V/.

___Ï-.

k-

i892

£tz£

77

ius der Sammlung des Prof. Doderer.

Traversen-Decken I.

Nr. 9».

Fig. 1—4- Agraffen-Decke. Fig. 1.

Fig. 5. Wellblech-Decke.

Fig. 6. Gipsdielen-Decke.

5*

ws&mm

'4k.f :

;\k

ImY.

Hi

Jill!

.*.r

li

,,

‘.V

Y.\‘

llliiiSl fffffS

Xv

vV

:-y-y;

BR

5||sg3P?g$s!

1ÄÄ

_1__J

---¹ co ■ -

HM.

-ctt —

I!

ÜÉ

Fig. 2.

<>

ÜS

Fig. 7—9. System Monier.

Fig. 7. Ebene Monier-Decke ; Parquettfussboden in Asphalt.

= x^‘

:.x.

—i.....•

~fSSS* "...

|mm.

"k

Hf

ix"

gH

------I oo-----

i;

i! I

ig.

mk

'w.

fpi

Fig. 8. Gewölbte Monier-Decke, Asphaltfussboden auf Beton.

Fig. 3. Decke der k. k. Hofoper in Wien.

<*--

-9ÔI--------

Fig. 4.

■    X-' ' X    / öl f- \ [*'aV I

■yl y ~ -ix-YX!......:X:xX:i:rx- -xx-••. V .sił;*

yy-

Fig. 9. Monier-Plattenfussboden, Decke aus Einschubplatten.

ai

\:y *

.1:

•;jjüiiiMi.r7Z2

ÜÉ

SilySï

’.<■

/• /

r*“

-» 2.0-------

loo

fl

II

if

Fig. 10. System Melan. Beton-Gewölbe in Verbindung mit eisernen Bögen.

f%    lâkè»Y : v ÎHii^

.....

mmmm///

•Y

2 5o-5 50

Fig. 14—17. Doppel-Keilziegel-Decke. _Fig. 14.

Fig. 11—13. Schneider’sches Gewölbe. Fig. IL

[3

br--.:

i ,TSjg=

ïS3lZ-I.

,à

IX

v;.r.

-,

il—

y/p

d as

-y

Fig. 12.

Fig. 17.

Fig. 15.

ram

wm

Fig. 13.

\\

il

mKNHm

L.__

•2j_

■ML-

Fig. 16.

x*

ggx.

X-

Bu

wÆm.

Sü .

I My 11 tl 11 )1-H-|—

7°

Sa

3o

*

ł

((

Der Bauconstructeur.

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Traversendecken II.

Nr. 96.

Fig. 1. Querschnitt über den eisernen Säulen.

a. Thüre.

b. volle Mauer.

Traversen-Beton-Decke auf gusseisernen Säulen.

Fig. 9. Verzierte Betondecke.

450.

Y/&‘

—x—

- 490

1000

|<-.......810...........$j<-........--.610................

mmém liis it*d§f

Fig. 5. Säulenkopf (Ansicht M).

..320........

! i !

iHli

**mÊ00î^'l

U!' 'vjit*]"¹ ^ 41

1 ii ¹ i i 1 f

li II    ¹    lu ll öja

Ü~3W\ -⁵-Ä

x:.

•1Û5.-K

fQ

»p

00

08V

Usf

o -o------f-

i&

pn:i §

Litt

_js es_

.530.

- ...220......1.90.

490

•*-

₄.....220....,

1-g-

TZ220....

Fig. 4. Verbindung der Säulen.

4o.....,

_X^sss^

Fig 6. Grundriss (zu Fig. 5).

Fig. 10. Detail A (zu Fig. 2).

Fig. 2. Querschnitt mit der Säulenverbindung.

130...

-.. jüjo....

s2ß

!C

piüi

Tr- r

i±L

(13

WA

[Ö Öl

•?

410 .

OOS

ifjh ff^ 1

"t

II

320

580

l2_

30//%

5150..

jT'~r

; 7.

I -4<

--A

iH~ł

18 a

+-“l

l:-f

320

__v

Üif

__Sf

y...

in

_____y

...160

4-48—d

■C

-V

rooi

.2^0

.......530.

.132.

■*>

190

,750^/

■i

És=îr±3=*= i

Fig. 7. Versteifung der Mauer-Unterzüge.

Fig. 11. Detail (zu Fig. 8).

90 >-

J90

90

Fig. 3. Säulenbasis.

Fig. 3 b. Querschnitt.

11 ....iziöUji

OJ

Fig. 3 af Grundriss.

1-

1200.,

320

^'Fig. 7 a. Schnitt

a 6.

•• j¹ •••

..100

A'

H-

160

160

B |i

*A

.105

4—

Fig. 7 6. Schnitt cd.

k-

56

’Fëtr

-'4

,8:

-26

K"

V....

■*1

.....$

<■

j< 80_ ,j<_.325 .

T J

iisszl...........b„

o

je. so.

~t~

L\

jS

570...

Fig. 8. Grundriss der Säule (zu Fig. 2).

k-210 ...

TT

.132.

CO

o>

> i S_ Xi

«r

920

—180

-hœLt

UiU

Gl rrtn

A~Üs._.:x

(m

160..,

1.

i-

fe

02 £

i<......89......4..[....320...

->k...........j

.530

(25

£30.

-V

SO......

t

J.

•>

V.

20 0    40    80    120    160    200    240    280    320    380

.75

- (90

t- h I I

400 y*.

0    100 ZOO 300    400    500    000    700    800    900    1000%..

».........90...J

Gusseiserne Säulen für Deckenconstructionen.

JVr. 97.

11'!!

Fig. 2. Querschnitt.

ssm

O O

--S-

©i© ,

iA

if

! j1

U.I

□C

, NztI

© èé'

a£|

*1

.'V'$v

C/3

©o

tOt

Ä1

■41    ©

© Ó ©^

1__.___

i/!i slijsgfaiipaji

X-

i.

w

.77%'A

X.

UJ.

—I

cd!

ZI

‘W

'"'002'

cd

Fig. 3. Grundriss A B.

*<»*......2.80.....

ISI

— 41.

Hf⁸

li

Z!!

Il

X"

.400.

Fig. 4. Schnitt CD.

A-oj.

jk<

Fig. 5. Schnitt EF und Draufsicht.

-jzio

-f

—Sk

JYTA

ru

je-

tüjä

k-

Fig. 6. Stoss der Säulen bei S.

Fig. 7. Schnitt G iî.

fe?

71

.ElÖjO.

I«

00

._5

Fig. 8. Schnitt IK.

Fig. 1. Längsschnitt.

•Dachboden

-..-H

------.-.r^eo'

a-

Fig. 9. Schnitt Xitf und Draufsicht auf den Säulenfuss.

•<-

cjû9

1 ^

I *V"ï'

mmmm *

(X)

v..

“s

-i!

rr

CD

CD

!!!

ol

ol

0902"

I. Stock.

Ssi

— ________ ^j_=r4_

- WT......o« is --    3 To 9

MW

$0*44

Ä-

.*

Parterre.

i-j-

0022

=d

Sl

l*-

15 S

W£-

'008Z

_ji

'0622

W92

•kit®»

“O

n

Eiserne Träger und Stützen.

Nr. 98.

Fig. 1. Längsschnitt.

Fig. 3. Vorderansicht.

<132.,.

Fig. 4. Seitenansicht.

,300

r-

Cvl

K-

|k440.

o o o o o

o o o o o

325

mm

o o o o o o o o

O O ü

o o o o o

350 ,

w-

350

.4-160

Ll

io-

.460-

. .45.0

16-230

f<- -

Lfi

CO

•H

il

-4

Fig. 2. Grundriss.

m.

m,

W\

mm,

m.

Ś2----£

—*

-------22 -

- t—

° CD

-----t:

(A

1-805

>U

1-805

1-805.

>k

.1-800 i__________1-800

....

1-800

.1*805

.... .

...1-805.

.1-805.

“i

Fig. 5. Draufsicht.

-i-

§

IO

4:150

JUL

"rlr

in

054'

5-350.

-k-

hlg. 6. Schnitt, a b,.

50U

-----K-

250

ïSi

500

SO -,

/s-

5-350.

7k

co ro

co|

’PT----r

.§_§___J.

10    5    0

p+Hl-i+flf

Maassstab für Grundriss u. Längsschnitt.

⁷m.

.16*230

’i

1-000

7/A

»,

'm.

WÂ

V///A

II

100

50

Maassstab der Details, io c o

i , i 5 |

lm.

o*

WV

ZI

iK

50C.

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

00

-ö

in

c-3

Pfeilern P

rH

b’r.

(siehe Fig. 22).

Fig. 8.

•Ÿ-

Ar-

Fig 14.

O?

'’i

i,

... -Vł

i-i

fïœjjjif

rd

05 :

ii..

OTts

ÖGÖ^'

CP

a

s

•I—I

bß

sa

„Der Bauconstructear“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eiserne Träger und Stützen.

Nr, 99.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

’V-ql

Gm

IPr

Uh

Ö0£ ’

.1.

OXÖf

BÏ.J

•H

^rfai

Pi:

»

iite

Fig. 16.

'S

fr

I 'S f fO .g ä

-ts; -coli-

.1

"i

*-•

iß

i~l i

■»i

.ä³

TrTTt

0‘SS ■

~S

m

. zf-.r%r

.Fig. 22. ErdgoschosSj Grundriss,

W>

sw

■f

H,

OU

Ut*—j

Mälzerei des Brauhauses in Hütteldorf.

■fj

Q3

53

CD

rÖ

a:

o

c»

nd

— ausgeführt von R, Ph. Waagner, Wien.)

rig. 7.

"__i___

ShH

öi'0'2'

oou

-î-

......

öftfi

j 'T)9-i^MSrtHâ|

^“'11 ir-

&.®4

"T

- ■ if-

00

H

■T3

’i

■V

bsi

O,

ja

*p;

C0S?7

$mf......662.....iof

ttfi/ wfa

IJ

■y

•t

ii

-0-

----;;-----

.......W*v

f........09Z"

■\U

Fig. 9.

..i

lecufbreU

imW eiche tiTaum.

J/' I

o5 .ülW7ZÉt^2^â;

e e.

,4

DOIT

0G9Z

o>

rH

-..v

fO

Fufsb. à- I.ISt. i ßerst.Sad. A

otof

JejMör

“Dl

_e_.

in

^bi} )

A "**

--SL.._

f-

oo :

fa

v....

i....

Fig. 13 Schnitt

iu

C4

in

Fig. 21.

.4

'p>

oss

(ft*......ÖS?

I.-

§ ä

3 «s

:cô S co a A ®

O) ^

co

•$ «A

M O co a

<§ ^ . Ö

•i >

Ö ö

•J "c

I s

Sh ^-3

fl

a 3

T”

ii «

•Ą"

Fig. 3.

.550

..y....

K-

•01

JJ”

06Z

II

i ;|i'i

OStiZ

Û0ÔS

__O    _

■y--—)

llji

Y—

O?

t-H :

U_-

0:

DS>

-°!

-e-

'"'I .bß

--------^-"öst

'*'1

..........0g£........_>

SS

\TNL35

r—a

~L

Weiihanranm W

dem 'Weichenraume zugekehrten Fussrippe der Säule F\ bei g ein I.och 22 mm zur Befestigung der Träger L

a>

bZFNT'-

S,

Fig. 17. Schnitt cc.

OSZ

-y.

••Sr’

h*

(2ii Fig. 9)

Fig. 18. Schnitt d d.

CO

7ï-----

-V—.

In der

'<......

........eou

........ijfr—•

•v;

coi

K);

•i

fh

(6 *3i j uz)

CTi

<ü

'Mî

>i.

scitt t-

-a

ij

5-3 3 S

^ g

a¹ -

2 d a OG ;a a

rP:a

aco

’XS

Fig. 20 desgleichen für die

Parterre-Säulen der Reihen b

L-Ntau*

JL

Fig. 21. Säule über

den Pfeilern P.

Ansicht A.

‘~i

Fig. 1—18: Massstab 1:20.

fc

<x>

s

LO

n,

il

53

iS

so

V ot*

f"08V‘1

rw'⁻

■*.....

o~'*‘

TT

’V v

=î_ OU-,

ns

CD

• r-t

-a

Ih

osz “

o|

ft-

Tv..r^

.s;

Fig. 4.

(TR

ÆT

Öhr

--Jr

t-

Fig. 5.

ii tf'i & ■

r<

*--abr"*

xj

XI

I:!

rd

rü

r°£g-

m

'Mit.

OZh

ai

0ZS5"

bß

öiz

Q«.....

- J ■ J

S;-

0Ö6f

L. re.v_ : d- St

Mi

Fig. 6. Schnitt

■y—

.2

-a s

OSÎ

•geh—-

OG OS

.—-s—

a-⁴---

...i

siehe D in Figr. 14.

c'

ri:

>ö,

Fig. 20.

J#

CD

:CÔ

l-

TÎi

fï

ôô2cdi

bot;.......

..... oös£

0Ö02........

Ö0C2'

oi

3-

j--

r-

P'

t®’

«ïï ^

a G5J

^ bb

bn’S

K S

Nr. 94 a.

«

Eiserne Träger und Stützen.

Nr. 100. I*wr .

90.30-10 lu 3300 g

S-:?

oo

CO

Fufsboden.^

A--

0®

3ro

CD

•WjO

er

Ol

Fig. 5.

Ol

er

er⁻

Eiserne Träger und Säulen für ein Geschäftshaus enlworf. von Prof. Neumann — ausgeführt von R Ph. Waagner, Wien)

Fig. 4.

.................................................................... .5000.. ........................................................

200

Ol

er

-0-4- r\

er

er

er

er o o er

Ol

o-5veuouououo°ouo“o°ö'

SO.10-lg 140 —3 90-30.10 lg. 300

Stehblech. 300.12». lg. 5000

OOOOOOOOÓO O

Fig. 6. Platte a. d. Huthaken.

33______ k

I......

i RrfiTt^

L -gt,

k-

CI

:........j

i...

..........35...........J. 10

Off

o!

A.-

fji

mW

ZZZZ3

ss

.MO......ij.........-J

.sjo......iJ

-V

zz

•I

Fig. 8. Horizontalschnitt c d.

. ZSS

er

o o_ o o o

r-\ er\_r~\_Cz_c\...—

......⁵T'“'

■<

i.......FS

\\©T----*L,

rt

-O^QOO^ O O O

CIE

4 Stück 90X90X1° lg. : 300 an den Enden der genieteten Träger, hiezu 4 St. 90X10 lg.: 140 .    als Futterstücke.

j-.......-■    4 Stück 90X90X10 lg. 1230 an den Enden der

|    gewalaten Träger    *

Fig. 9. Fussplatte.

U...............«0 ..........

Zur Verbindung der Träger.

.,.?0.

Dr-jQ>:.-feo

12 St.

tQ> *?,0 Zur Befestigung der genieteten Träger an den Säulen,

Zur Befestigung der gewalz-ten Träger an den Säulen.

Zu? Befestigung der Huthaken an den Säulen-

:”"osv“.......

.285°

-ä<

O- -ri !

ib

.....

i-

s;

80.ig.zso

SQ 70

iS

gr+F=

2-80

LS.

OhT

■%

2.80

Fig. 1.

er

Ol

OOOOOOOOOOO

rv

V4,9M0—lg. 5000.

-⁵-?r-rlg; 300

■p

oooo ooöoooo

■er

er

-cr

er

■cr

er

e7

Fig. 3. Schnitt ab.

K- ⁵d³-

er

rph r^\    r~\    r~\

Hl-

,0

>50-

Ol

o#o

*P........H-

.-3Q:9Q.l5.Z30

-i-

i    ;

^ ' "dżiz F

Ir

i.

Z2J

Fig. 2.

Fig. 1—9. 2 genietete Träger ^ ! von 5-000 m Stützweite auf i 3 000 m hohen gusseisernen !    • Säulen ruhend.

Material-Auszug.

220X22 lg. : 3-0001» 1 Nr. 30    „    : 3‘300 m

2    „    300X12    „    : 6 000 m

8    „    90X90X10    n    : 5⁻C00    m

12    „    200X10    „    : 6-000    m

Gusseiserne Säulen 2 St.

Gewalzte Träger

Stehbleche

Gurtwinkel

Lamellen

Huthaken

Fufsboden

Fig. 10. Träger A, lang: 8070, 2 Stück.

o'

----p

......£.im.

180--»° ° I2.8O.SO.lg.ZgO

o e o"|° ° =g^“—¹-----

.....iaii..

0______? 160.lg.

O O O O O    O O

.. S.izo..........i

-i-

Fig. 11. Träger B, lang: 3760, 1 Stück.

4. 80.80,15,3760

: ^ V. ■» -n-Tg- Tu ^    ^    "! ;    ■"

L_____m......iiwi____tow.o.... 4%.....

ÖLXS

O Nietendurehmessor 20 mm.

© Schraubenlooh 20 mm.

NB. Die mit s» bezeichneten Nieten erhalten unten versenkte Köpfe.

Im.

cUf

j4.gO.80.lg.SO7O o o

o:c:o:o:o:o:o

280

o o To_ _

F8q-⁸F

........lą.lAO.......

..........37. SÛ______

Fig. 12. Grundriss.

09 i£

Fi

f-------ù7t*y

ib

ÖAÖ8'

^_____fclPO_____.^MSi

!•

----ür

CD'

co

Fig. 14. Schnitt cp.

»!

' >1

o*

\o

TT

"W

( )Ç>-

>

( )0

08'08\

cd

80.80

üt

500

r~*

.OCHT

500

,oc

ZÆ1

.3850

NX

m;

O .»k

F¹F

.Ç___

4L

S ia_|

t IjsJ | T

450

->•

.......Ó2T-S.....

.....Z1ZÜ

Fig. 13. Ansicht der Säule S.

Fig. 10 — 14. Aus 3 Theilen (2 zu 8 070 m und 1 zu 3-760 m) bestehender Träger von 4 Säulen 8 getragen. 4 Oeffnungen (2 zu 3-850 m, 2 zu 3-770 m, u. 1 zu 3-760 m)

09S2

/11h

. ^___j5_-.4i0.....A-..

Pf

Û00T

0001

govï'"''-^

Cm£l*0g "2 | o | 0808

*sS

ft

Ö9 rÖS~

10

VS

ß

ï‘c<ï:

-----»

ÓŻŚ v

/

SW

’

cm 100

irr. 100

Fig. 1. Ansicht.

-CA -

—    Fig. 3.

—    Grundriss der Säule im I. Stock.

. 2« . *

‘8BÈ

.    240...,

iS

"A

3-IS

rrrX-rr;

IJ

">4

JCL¹

V Mi

g |Ai7a..|t

öisa

»...

0-48

870

..i.

asa|

.3.10.

X..........

.1-71

.3 8^*2.

.5-67

Fig. 4. Grundriss der Säule im Erdgeschoss.

I § I

üÄßM

" V 'A

-GM

*----v*/|

•f-ljs ;|4-s

53

ï&wfafimL . p“32Ö~“

......i&X*

rp m nrr

50

OS

Fig. 2. Querschnitt.

* C 8Z

■2-V.4.

0 -4:7-6

Q.9 S........>

Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Gusseiserne Pfeiler.

JVr. 101.

i®P«

I. Stock.

(Umbau des Wiener Bürgerspitals, Führichgasse.)

Berechnung

der verticalen und horizontalen Träger für die 3 Häuser der Gruppe IV., Parzelle 1, 2 u. 3.

Fig. 5. Querschnitt,

'////.

kg

A gusseiserne Tragstützen Belastung: Mauer 19m hoch, 0-63 m breit,

2-845 m lang = 34 cm à 1600 ft = 54400 4 halbe Decken 6*32 m tief,

2-845 m brt. = 36Qm à 600 k = 21600 1 halb. Gewölbe 6 32 m tief,

2-845 m brt = 9 Dm à 750 k = 6750 Dachdecke — 9Qm à 600 k — 5400 Gesammt-Belastung = 88150

— *4^- bei 15 fâcher Sicherheit. 15    62

P= Belastung in Kilogrammen, a = 20 als constanter Coëfficient von Säulen mit unbeweglichen Enden.

J = Trägheitsmoment.

E = Elasticitätsmodul = 1100.000.

6 = die Länge, Höhe in Centimetern = 600 cm.

WÊHÊ    *** w _

| Mezzanin.

Erdgeschoss.

.......3'50.

wmmm

3.    4 m

15 m

J|

/Â: S.tnćksr u (sw 3

Fig. 7. Seitenansicht

CO

N

w~Y_

-nit=

=4=

Fig. 6. Vordere

Ansicht.

------------1

fT

,V-

î°

1

ĆNJ

\m

GS 9 l

12

22141 X 1100.000 360000 P= 90204 Kilogramm.

20

P= —x 15 A

B gewalzte Traversen. 88150 kg

Belastung

PL

= 22037 Kilogramm

[ß E2-(B- b) s.

1 r    22’6⁸1

= -g [11-6 X 262 _ (11-6 _ 1*2) —J 10.

= 18136 kff zulässige Belastung

PL 1 12    6

5373 x 12

2-73

<M-----r

21

<

<M

Z OSZ

31 ;

,7-1

8 SS .0

_iL

11

i&i

ö'A

Fig. 8. Draufsicht

Vf

21

-mittl. Höhe 6'^73.

LL

.*

....6*0

Zc

12-V

« 116 5.

r²“

.680..

Fig. 9. Grundriss a b.

fl    ......... ..

i.. 7.80 -86496 M

.8^

31-6. .,

A.

Si.

.3 575

3 -t9Ç

ir

tff

ÉâSm

3 575

780

zi #a z,i

Jb

v.....

.. 632...

•V

680

1080

< 26.;;..,

„...3 IG ....

------*_

EbeneKErd. Fufsboden

'S

flfi

6)

c>

- J____

____V S.

ro

Ö

• •

I KRAKÓW 1

»

*

'

Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eiserne Dach st ähle Ł (System roioneeau.)

Nr. 102.

Fig. 1—2. Hauptsystem oder System I. Ordnung. Fig.].

Fig. 2

Fig. 3—4. Systeme I. u. II. Ordnung.

Fig. 4.

Fig. 5. Systeme!., II. u. III. Ordnung.

Fig. 6. Fischbauchartige Obergurtstäbe.

Fig 3.

Fig. 8. Votivkirche, Wien (deutscherJDachstuhl).

Fig. 11 —12. Gitterträger OP in Fig. 10 Fig. 11. Detail M.

nn r

Fig. 7. Polonceau-Fachwerk.

Fig. 10. Seitenansicht (zu Fig. 9) von Aussen gesehen

■—tr-    —

i~ -"-t ------->*- — -—ii    —

Aï;

Fig. 9. Eisernes Polonceau-Dach mit Oberlicht-Aufbau. Ueberdeekung eines Hofes der Hofoper in Wien.

(Construirt von lg. Gridl.)

Ł

<so

7--——

-çfa-

-rfb-

Ve

■■

Fig. 12. Detail N.

r a,

IH

1-WTH

tY

(JP

m6

.0^"' ï\

d_

<36

X<&

i Ä.

% T

----4 O «.T • —    ---î/r -

---torf—

- - -:ü—

i OIT

■■—fi—

.....roty -

rl

wMr F

D K.........-

u.

.......J

'//A

■o

4<0&.

5lî

-a-

395

₉. y

?y

y//

WM

i*

tç-17 —

©il

Fig. 28. Detail A.

^\o

Fig. 30//

Leiter- / Führung.

www

i30j

Fig. 13. Firstrahmen als Träger der Oberlicht-Sprossen.

l-5T -j

li

SÇ-

>-

i'¹ s

Bk

Fig. 27. Detail C.

«H

il

Fig. 31.

!    | Oberlichtsprosse.

•<? !*»I......!i

Oberlichtsprosssi).

o-"

46

Fig. 29.

46

Gusseiserner |]__Oberlicht-Firstträger.

!i!

Fig. 14. Verbindung I mit den Sprossen.

Ä*S

ZfX Onaseiserne Oberlichtträ

ger.

Schnitt tu.

II,:

*•■

*9Z‘

fct -

,.L

s‘—-1Z5-

f\Fig. 26. Schnitt

VW.

MFig. 32. Detail ft

l'äW

V /'

c’

___

Fig. 15. Gusseiserne Backe für die Oberlichtsprosse.

wZZ

'Ip Ł

30 Ł

rT>

4\.\V'N

V.

-ji.....eç

Fig. 19. Sparrenschuh.

.....30Î.--.........——' i

iS

iS

\ 0 ^ „

. /o S.......•'

Fig. 33 NN Gusseisernerxl Sparrenschuh.

wtß

N]

N,*

SC

13»

TT"

Pi* ;ii-:

■■ ©

j, Fig. 16. «

p!. •

7—85*—'

Auflager der Zwischensparren.

f-50-1 Z

Fig. 20.

cf. ^    »    \

^ Fig. 21. Schnitt rs.,

Fig. 25. < ^^^Gusseiserne Strebe

\\\^^(Schniti. .r ?/). \ Fig. 24. Detail D

Fig. 34. Schnitt

Op.

r35:

Fig. 17.

07

NV

\*\

•ip

ÉÜ

jlfFig. 18.

Mm

WjS

$ \ 50* :

t Fig. 23. Doppel-Sparren-Verkuppelung (Sparren-Paar).

», §

Fig. 35. Flaschenmutter. Fig. 36. Schnitt

p

— - ---—

<15- —

ü

.....i-—,ÎW ..... ł

■... ,₆₈.1    .;    —

“1s

o.'

H H-H' Ml

tr

17

0*4

O?

1*

j*--5Ł -v    :

S-- 92-.......?

'.....MU0,7C-

Zugstangen.

i

mj

mn.

O'Y

3*6

t-

..............Z50......

«I

y

W

Eiserne Dachstühle II.

System Polonceau mit hölzernem Gespärre ___    Nr. 103.

Fig. 1 Grundriss.

Fig. 4. Detail E u. F,

::

,.V>

-7A

Fig. 2. Schnitt AB.

Fig. 3. Längen schnitt.

MK

j ?■“......I8'9®5    •v^

r'Trf

- 39ŁO

.....-fi------(8'»«5

-rL

rtc

K,

5MÜ- l{.

ÏHJ

îJ“X

31

;v

iïE=

nu

lai

r"

1954    ‘1019

.....)9'5)8    -1-1049 » - -iQ'59-

A4—

--—B

fÎ

&v o

-, rr,

-................... +Q'5vł..........................................................

¹2    4 t *5    ^ Ç    ^    ¹If*    ^

wo

l~4

-18065

2086 •

«166

*0&ô

i .g

•166

8086

Ś--010

rÉIl

-,........)A1

{r.....«

• *40 -

-.

I ¹ F ï » W lo Î.5 fe tïî to |s I50 1(6 te—W~te ^T5 feo ^85

Detail A

JKj

-m-

Fv -150-

O.

-Q- ■

|P

vÀr

tfcr

Jt

Fig. 5. Details.

-a

‘43

IFI

JR

1.

'8

'5

ir

CJ

55^''

.....i.

■ 53 '

v'y

V"

..--O'

;iM4-

■V

Zugstange am Auflager.

n.

1,66-.»

» 1.

Xd

237

wm

°4.

29

2y

53 i

mmmmmm

si

ir

: 46;

Am

•'

<13

mhw!

;'4

.....N85

U&J

-----A

-,--444

[ WM

*>

'J

Schnitt XY.

f.....53—v jïH

Bolzen. s

s;

,r.

V"

a*

'A

4s

ç.

Ci

Detail G.

rO

u>

Schnitt VW.

%■

i\ w,

lu

X3

Ai

•<

53.

Ti

fKl

Q-

Schnitt RS.

ilWSi" \ .... ......

<â

5 Hé

Detail D.

Detail F.

C....

13

0843

U-

f.

Detail C.

Detail B.

T_

Lg^ii x ^ " rnji

;«oi    - ;uô:

ca.

»f

El

'ù-

y.

Schnitt AL.

i%ri

ïi.ri

W 5l*i

. )38

31

rc

: 35 -

;₅V,    (»H    « X«¹*

1+0^

I”!

4P ?

<■'

h- S

’lHfi

4-

"T

"*ï    9    10

13

14

1«

igdm

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eiserne Dachstühle III.

JVr. 104.

Unter der Leitung des Cionstr. Daub.

;³o°.....i

10

Detail A.

Dach der Centralmarkthalle in Wien.

W\

Detail C)

Schnitt KL.

■&.

■ -i-

Fig. 3. Details.

Sù "

)A-105 —J,

II

Fig. 1. Profil MN.

o.

79

1*1

V ça

Detail B.

>:'•

■i,

ko

901

■20

0‘

L~......Ll^

Ansicht R.

10 5-

IL

; i& i

ey

rC-^rr.

;rrni—B

■A

26»

î......m

Draufsicht.

f=^=;

13

y;

Ÿ:

P\

\y

^xGrundriss.

4/;

MVl

= r\E

i*

f

. ÎîI^'hî i

53^-53

...............Ür

— -—-—9*%6—

■®3î

ml

0131

JÜJ

•i

iWŁWWrf.

•£_;

■ßr.

CŹ

1Q05......-

i..

If 13

ui

«[i !

i......®

¹ / ^0*/fc63---*r^

À;I:V

1-1 f l i ■■<    L-Ł-- l 's t

——

Druntersicht.

Detail D.

Schnitt VW. (zu D).

*»8!.......-f»..*-..

W.

'ÿ

f:

O;

.X)'Z63

tot--

Fig. 2. Grundriss.

-Z6Ç

SW >

.1

sjTfiiïïp

Sî

ÊyÉ

aa

MB

t 2Ï

ms

Detail F.

L./ V

fl

/ Schnitt OP.

Ml

17W

l!l :

7/

•*°

.L

n.

ms

vj

W V/-s

Bhk—łW

LÀ

Detail G

1 i__ eit:

0»

AJ*

aÆa

ttaa,8 ni

•20

158

|g& L

v;

MO

_*r

r— -0*^^8--^-**

// ¹ Dl\ ■

/.",iv

S9 ,6

\\

,1*

.3

V»e

........H

j Ansicht des Yerhindungsstückes l j .'i j§ J der Streben.

OH

-.........9h0j

l‘

;/,

<o

*o

, .ÎO

:4

Detail F.

Detail /

i 60 i

....Si

F7 ”

Draufsicht.

^•3

i.

■i

Jk

il

V£>

■~

► ...J.

.»*J

19“

Grundriss des Verbindungsstückes der horizontalen^ Zugstangen.

rf>

!•>

liyFfe

il

Fig. 10 a. Rollenlager.

Detail tf.

.»lim

V/,

111

s——O’îJ.......■•j

Tflflftf

ilM

tsi

r⁻! n

j«4H|

.U Ë

i.

⁽5

Q'6S1-

Fig. 1.

Fig. 2.

Eiserne Dachstühle IV.

(Englisches System.)

Nr. 103.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Engl. Dachstühle mit schiefen Streben (zu Fig. 1—4).

Engl. Dachstuhl mit lothrechten Streben (zu Fig. 5—6).

Locomotiv-Keparatur-Werkstätte zu Herrenhausen (zu Fig. 7-9)

Vs

s>

Fig. 7. Querschnitt.

'SX

Y/

Fig. 8. Längsschnitt.

--------Î

3.:

■f?

rn-₆bl

....... 114»--

IfMM ₇

ES

//

€ °¥

BUR

B'

łdpa:

■bî.52 »•5    '

ivL-*®

..SO

Fig. 9. Diagramm

lilii

D>

-T^⁵²

a) der Längen. ^

&) der Spannungen.

rP

.30Æ?’-

irt

ff

J —3

-........5tto -.....

\*5 y

o/

100

85oo j moo

5 4ifö -

lLt6o

L_____I

.!

⁷'°5*r

M'

§,%

otp

i.S

\ y‘°

-o *

1?.

X3-

.30

■5H«o

-*~

54ifO-

!ÜÇ

:ô

doseo-

•4oo-

Énni

Oesterr. Museum für Kunst und Industrie in Wien (zu Fig. 10- 12).

Fig. 11. Längsschnitt.

IT

’ig. 10. Profil des Binders

Fig. 12. Details.

®¥

gSs^jF?

jpN

fo

Profil D.

ui.«

C'

'X

Detail VII.

IV

——•gffssäa

n

1Z-3Ł-

IL

’y

X.

Ï1Q

Schnitt G ff.

Profil B.

i.

¥“';1

Ka

)!■

■r

Schnitt MN.

rO

c*

!:

-R

Vf

----- --------

Ï?

iPf|l

mSBr

Detail III.

Detail IV.

j&i

XX Pf':#

VW

WiP

ß'

c"

S⁵*

il

F.

c>

V©

1.

Schnitt AB.

JMß»

Éip¥® ^

Detail II.

——-i—-—

Detail VI.

Profil .4.

ac

Schnitt ÇÂ.

■jp-

r-x

Detail I.

V//Â

Wmmmm

H l 1 | M | l l la

Maföstab zu Fig —

.7-9

s~-

'/////:

mmm

<C

& \

UJ

0

<

/

>

w

Eiserne Dach Stühle V. (Votivkirche in Wien.)

JSTr. 106.

Fig. 1. Hängstange H.

Verbindung am Dachfirst. (Fig. 1—6.)

Fig. 6. Schnitt

Mo ■

a«

Schraubenschloss A.(Fig. 10—13.)

Fig. 18. Profil des Binders.

Verbindung bei C. Fig. 16.

v37"

Fig. 11. Schnitt gh.

•IM

Fig. 2.

Profil.

4-

Fig. 10. n

-:«äh

'© ©

.75 >

/*"N

IT

tToYkTo

XI7"

jir

alte

k-» 4

* «/

//

DO»

-h.

< i» ;

o «o

ąO)

\ x:

\\

Fig. 17.

IQO

V/

nt>L.

Ol-

\\

*->s -j

1°

‘‘P

V- OM j

•0P

«

o> \

h,i

Fig.3.

t— îf

?f.....

'S

b. *

frB

\N

%oi

vl

Fig.4. Schnitt ab,

■Ä

IT]

Fig. 5. Schnitt c rf.

Fig. 12. Schnitt ef.

Fig. 14.

s

fr

-VW

10«.

Fig. 7. Profil.

Jt

PK

fy

rv

Sparrenschuh.(Fig. 7—9.)

Fig. 9.1jj Schnitt

( ! 'S<*L

n-

'S

4*

?7

Fig. 8.

jjjjj§ ^y

/[

Ä_l®

•A

4v9fo

?»

Verbindung bei #.(Fig. 14,16.)

Î5S

«V,

-o

Fig. 15.

rn rrn.'i—i ^

ITTT

TT

TT

222

T-- ‘

■I

7io

— >1CO

2«o

7..

a«

io iVWr

; - * î

i

J

\

• I

V

♦

.• ■

;

i

i

..

✓

<

ł

:

>

>

f

- i

‘V

'

'

, ? ’ •'    " f ^

r !    ' ’

ï

;

*.

:

X

»

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstülile VL

Nr. 107.

Kölner Dom (zu Fig. 1—4).

Fig. 6 a. Detail Z).

Fig. 5.

Fig. 6 b. Detail D.

oi

Fnrl

Fig. 2. Detail A.

Fig. 1.

I-c

" "Tl    i

J-j    /

'/ii/.

mm

nr-,

Fig. 8. Schnitt MN.

7“

irMh

Kirchendachstuhl älterer Construction (Fig. 5—9).

ss.

<r)

BUt

yy

MF i X „

/U imiiiiiijfiiüiiiiiiiiiiihiiiiiiiisaüi'ilft \

i $ ;    \ O

I? /

......7A 6......

|!

pmy

[;i.i ! u( ; 11 |li

./

W.

V'?

'Æfâr/'

•ä

Fig. 7. Detail K

« Hfl

Fig. 3. Detail F.

Ki

<ł

XM

p,

'SL

:'i=:

■ê

g 10

H~H 111 i IH

10*" S 0

Am

ttillMIIII

tf"* 5 o

^ ""■P

î—t—ir

V-

Fig. 4. Detail C.

N,

Fig 10. Dach zwischen Hauptdach f und Thurm. Rathhaus in Wien.

■If

!j

••

Ijj

iw

!l

Fig. 9. Detail F.

° 0 ! © '' Q

\VJ

|o\

S 58

{Et.“

rr.“

iöfc

i:

Ml!

£j

——^faä

p/fN

H16-

~«i

. i.

EZZX

/■!

-CV.

-o.

Ć-.

9»t&

î»-a—

N-H-H IHN

10    5 o

■f-

Am-

-Ï

n,ni(int+-

Am

I0try% 5    0

L j, I l 6 ■ -l- t

»

Eiserne Dachstühle VII.

Nr. 108.

Fig. i.

Fig. 2.

■■ y

(System Polonceau.)

Schmied eiserne Dächer der Berliner Gasanstalten.

Fig. 1—2.\p\ Detail G.

1 mIir~.....; 'f'''

Fig. 3. Detail B.

Fig. 13 u. 15. Detail 1.

ii

Fig. 16. Detail K.

ty. AA

7#

Fig. 9, Detail 0.

Fig. 15.

r o\

3X°>.

apO'009

//

0-41-

/>

bS

C.0..O...y<.Ö'29...l.......

17

/7

Sri

p®5%

iS?

Fig. 4. Detail H.

Fig. 5,

p;

.£~łs

im

Wi

Fig. 5, 17. Detail A.

II

d\

ról

)018

Fig. 10 (zu Fig. 9).

Fig. 19. Detail A.

To.

lj

J

ES

o.\

'9

roi

\XV/ Ay, ' r

wfÙXÊ^i

Jy/fy    //    /

=5©

cq\z:

ZM

Û-C44

Fig. 13. Detail.I

Fig. 17 Îi4 Lagerplatte bei A.

..U'tbl.....

......ii

TTTPT

0-0

Q-OW

xr

Fig. 18. Lagerplatte bei A’

m'%

V °/ 7 o/o

°o

OZ

V"'

0-l)S5-

vo

Fig. 11. Schnitt c d.

'Ö ojpll 1 ooo\

j.

s-ohI I

=3

0-06B

rrtz'.o

...O'bÇl......

ci

Cs

0-1.50

•d) ■

71

0/487.....

1013

\0.

Fig. 12. Detail N.

^/o-o

0-013

995-0

Si

qX5

X>°

Fig. 20- Detail L. (zu Fig. 23).

V /\ A/\/

iy> D r

0 Ol

0-461

Û-395

7/

YA

!/

Fig. 6. Detail F.

lQ7>P;

'//

;7

xL......Q.Æm\Q......X:

'⁰ o/⁰;°\o ⁰ '

0-3B7-

ffl

.....*

,ê'

«-

!-ś,

xàçS.

o o 'V( o........¹

■ślo-.....o°f x° ⁰

f\o ⁰ L-^—

"^yŚO*-

O-

av-o"

Fig. 8. Detail E.

yy/CA

ÆW

13

0)1(0

0-009

,° 0\ \0 o

Schnitt

a b.

/Vn

............jO-593.....................

Fig. 22. Schnitt (zu Fig. 21).

Fig. 21. Detail M.

0-059 0-059

...-r

rn n

Ii

........*°

•k—

.....0-270....

Fig. 14J'

Detail A.

fl

,/m

/fnr

°z

V.....

,S\

„ o °V?W

S.O o °i° o\ ^    "    \0 o /-X

3îi tłif-7

-Tx.

«i..-

li?

0005 0-006

Fig. 7. Detail B A/,

70

■o.    %

P,

sois:

orno

002.6

Fig. 25. Längsschnitt (zu Fig. 24)

° %0X 7o\o

\°\ A Œ

r\.

x// tô V

•••

iy

O °. °

.o

Nf;

Gji.i

i rr\f

W, 0 03!

Fig. 23. Detail L.

/i?

8p\

(//

&>S 3

'8

0-026

xO

'S

.o

Fig. 24.

Profil I.

0-013— ---

,0-05;

À-:

'0-039

'V

458

/ <%■

X0-ü09 X?

°02e

X:

D--

(hiezu Fig. 1—8, 13—] 9)

r=5 0-013

u,

Fig.j 26 Profil II.

TJX

SM

(hiezu Fig. 9, 20—23).

CO

ftp

-;-S-

4-9 ...

->i

‘V

10    5    0

......

........

A⁰¹

.......‘

10 SO 1    2    3    4    5

8    9    10 dm.

Mafsstab fur die Details

3    4    5 rtm.

-h-M

ł.

1/

•-S.

-X.

Mafsstab für die Details A-K.

...3-60

31G......

2-53............

3-90

.....390

.18-85

-.....I

ww.

»

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle VIII (Bogenfacinverke.)

Nr. 109.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 6.

Fig. 3. Draufsicht,

1; - ■ • 6T .....î| jî - • - 0(7

i....

Fig. 4.

$

8.

Fig. 6—10. Glasdach des Lichthofes im Museum für Kunst und Industrie, Wien.

Fig. 9. Sprosse.

Fig. 7.

p.....67    -• S-i- • 67......Jj

Fig. 1.

i‘®

ni'

m'

riö-t

Fig. 5. Querschnitt.

-bi.- k

240

L,

Fig. 2. Profil.

8'5fr

JÊW

Oc

LC,

\\ y

yn/C,

A.

98

M//

mX

Ay

15

ml

Ëa

Éü

.....yv .....

hz”-........

618 .....

yv.....

'm,

c.

HÉ

//

Ept

./*

4585-

K+h-H-RH-

40    5    0

+■

Fig. 13. Detail G (zu Fig. 10).

Fig. 14. Seitenansicht (zu Fig. 13).

VA

<2>

C°»>.

ITig. 12. Detail A (zu Fig. 10).

Fig. 16. Detail D, 22 und F (zu Fig. 10).

Fig. 15. Seitenansicht (zu Fig. 16).

Fig. 10. Querschnitt.

fs

lpb%Ss.

fi°n

JSl

JÖL

-O

v;

\a

f®

S TTITt

w^p;ccçS|âi

<y

P*

gi

SZ6

h-.'y

\°\° f°î

Fig. 17. Detail B.

Vf

Fig. 18. Seitenansicht (zu Fig. 17).

°î°

!°

Fig 11

sa

11

iTr

r\U

I

\v>

V.

.......-

WtlllH-h

«o 5    0

9m

4

W

-v

9

/

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle IX. (Bogenträger 1.)

.JVr. 110.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 2. Profil des Binders.

Hauptgebäude der

Wiener Weltausstellung 1873 (Fig. 3—4).

Fig. 5. Profil des Binders,

y?

\ \\

"7

<•*

■tf

<C

* Fig. 3. Detail J?.

V

»A

Wiener Oper (Fig. 5—12).^

—_______

*'V,

\\

(8« I ' 19

w-

X.

Ar p

/_

"V

o

żf

-2Z&8Z

JV!

ra

€r

mćźz

r-7

ter

9,m. I;90

9-4QS —

■ÇSlJp — »........ZU*.....

16 99

• z:::::;.:;.. ^ :::₌

Fig. 1. Situation.

/f

ołf-r

//-

v\

,i

LL

fł

VT*

-i

-~..r oö.t

I:

4-

IW

5Sr~~32

392

=iEZ

4-

lissas. —

H'2o7-

IC

<v-

Xx

tr

"*T

tr

t--te-1--Ç—ter

■(„»i

flO

Fig. 4. Detail A

IHIg

PWoTFig. 6. Detail Ct

M-t--f-+HH-f-t"4 I-<050

/s

80

\w

Fig. 7. Detail D.

Fig. 7 a.

*'Ä

T"~A

(zu Fig. 5—11)

II

ti

’•

à%

%<n

fi

--a

Fig. 4 a.

MOO

m= Fig. 6 a.

mm

'V

ti

’x.

t-;

\i

"ïi

r /.

-!|-

4:

Wiener Oper Fig. 12. Grundriss (zu Fig. 5 — 11).

l:lłO

-20Ô6--

:ł

2} A

ii

i::

OOP O O Ć

Fig. 4 b.

■1

FI

0₆

• o © a o.

iM

■8-

\*

04—4

/ //’ !

i a' T

\1

Fig. 8. Detail M M T Profil ab.

'X

(S ^    ®    ^

U—

<0

r4

->L

»

0Ô

—5'«6 -.....

*>

.....v"vj

• 54‘ Ł—.....

Fig. 9. Detail N. Profil cd. .

U-i

Fig. 10. Detail O. Profil e/.

i......r

Fig. 11. Profil h.

r-

HZ

■1

cO

rc,

/;•

Bill

TT

®8

X“

-39-

11

£?

JW

I»

iff :

■4* T

Snji

~Ot)Z

65-

Ss«

T-z£.

1 IC s

V/.

j.i-

^......6ę —xi

''li

...u..

^6

■ ■ ---i 50

16

Ul

.......i

JJUJL

..... -691 —

.....mM

k-----O

•ÖS2.....i

M-f-M-M t t l-f-------

1----q'6*6—Ij

⁺ri

!

*

M

n

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle X. (Bogenträger 2.)

Nr. 111.

HU *

Fig. 6. Verbindung der Zwischenbinder mit den Hauptbindern und der Eisenpfette II.

Fig. 1—14. Dach der Personenhalle der öst. Nordwestbahn in Wien.

11

//

?WTS

Fig. 1. Binder-Profil.

Ml

-A

Fig. 5. Schnitt f g der Fig. 1

o UJ'-

Fig. 10.

, Verbindung der® “ Firstpfette Hljl ^.....' mit den Bindern. 11

Fig. 3. Pfette II (in Fig. 1).

jjg

li

■ui

O Q:

Hauptbinder

jm f

-Jit i¹ eische,,h-

‘y

10i

51

Fig. 2. Längsschnitt und Firstpfette III.

Fig. 4. Pfette I.

1...........r~

-..-P

HO-5

ms

NS

Sc

Holzpfetten-Bofestigung Fig 8.^

■%

o°

Irl

//

/-

t-----9

Fig. 7. Fusspfette IX und Binder-Auflager. ^

'\ '

G» J

io.

\X

//,

'o.

\\

y'O

o.

P,

Fig. 9.Li.

Verbindung der Eisenpfette II (Fig. 1) mit den Hauptbindern.

Fig. 11. Verbindung bei IV.

Maassstab zu

Fig. 1 bis 4 und Fig. 15 bis 17.

Wt+i-

- Hi 0

..MO

41

m.

. 'io- f-'c

lii: i;

~5~

Maassstab für die Details,

fl,.,7 l-    —t>0tm

Fig. 24. Constructions-Details bei X. der Laterne.

Fig. 12.

? P1r!i I fr °| Mm*

® •• Y'P °

Ol

o|

IC

!°x\ i

!»

ol

Fig. 13.

WmmMÊmÊm

Dach der Personenhalle der niederschl.-märkischen Eisenbahn in Berlin. (Fig. 15—26).

Fig. 14. Grundriss des Binderlagers.

6oo

Fig. 25. Art der Verglasung.

rToV^aj

|j '

*s

ar.

Ol

\J°i ° Ąz.

\0 Ol o oJ.

Fig. 26.

M.

ia. ^

.....W '

fl o

o

<»

<r

‘,5

»s 63

-.....,r

*^oT(~~9lo q"_

I Fig. 12. Detail V. Fig. 13. Detail VI.

de) Fig. 2.

i&i.

X<\\ Fig. 16. Grundriss der Construction (Draufsicht).

Fig. 18. Grundriss des ■ Binder-Auflagers.

»I

JdSS

fcN

Ft MBaHaaJ I

Fig. 23. Spannring der Diagonalen.

il

JvL

. îssüsüs

|T

Fig. 20.

Knotenpunkt VII.

[ó⁻ 5 ö 5 o" e u

L-J

Fig. 17. Längsschnitt.

nzrnzxnzx

-„    rr—y—y-

..XlU

Xn

st

Up

lïSZÏi

Binderfuss mit Rollenlager, tyv^ Fig. 19.

...i» i*.

•i»

⁶⁵.,f

, jł.j.

u.

Knotenpunkt VIII.

_3Ü3

⁷"H

Fig. 15. Profil des Binders.

di

;lj

Fig. 21.

1FO

rx

Y'

ST

O,

S,o

o.

F' 4

o.JLs&sè-

?..

■F

fbJ

iii°

•bMro

66.6S

......ïi».....

szz

9/

3il

K—

Fig. 22. Draufsicht zu Fig. 21.

5-: 05

Ô6 65

rpp o; (ô) (Ô; (0)1

[0 9

~Q [F

wm

i-166.

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Der Bauconstructeur“

V

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug; Prokop.)

Eiserne Dachstühle XI.

(BogentrSger 8 )

Nr 112.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 2. Stirnansicht.

Fig. 3. Seitenansicht.

69; 65 x

Fig. 7. Grundriss (zu Fig. 1 — 6).

ÏS

nh

Kämpfergelenk ( Fig. 2—3).

Palmenliaus der „Flora“, Charlottenburg (Fig. 1—7).

|r-; Bleiplatte.

Fig. 1. Binder mit doppelter Glasdeckung.

30

®!

ii

__

4 JO

<0

j.

©i!

65.65

*⁵ \r:o

⁰ fTh O

V Bleiplatte.

re.

•s^f

m

ilasil

■B.

■^vTo

imninii i. i -i    V~

►1« «

Fig. 6. Scheitelgelenk.

Fig. 6. Charniereband.

~jr

LUI

Lłoo-Y

' *£-

H.

6- 0

\ o F O O

O /O

O........Q

° <7 o /

.......1T

o°

îgg / O

io zo JO MO bö 6o

•300

11

«iS»;

}v

Fig. 10. Längsschnitt eines Feldes.

Hallendach der k. Ostbahn zu Berlin (Fig. 8—16.)

î(

*V

V'

P^. Fig. 8. Binder der Halle.

Nh

| i 11111IIH' !o 5 o

4-

Ir

Fig. 12.

fĄ

Xi

Fig. 4. Längsschnitt eines Feldes.

s.

•n

12 556

f/

V Armirte eiserne Pfette zwischen je 2 Doppel \ Zt bindern bei M Fig. 8.

S Querschnitt durch den Doppelbinder bei M

........................................................rsw —............................................................*

//

«52

T53M

-aŁ_

- 628—........*•...... 6W —

ÏK

Eb~X

J«

tV *

., iz.1l Ï0

-•

// Gallerte

iS

Tfl

ww_

Fig. 13. Detail der Fig. 12.

20

Fig. 9. Binderfuss

J6

Vjk.

(zu Fig. 8).

981

2'

-⁰/

o¹

Fig. 14. Detail| OP (zu Fig. 8). u a

Fig. 16. Glasdeckung. [,

\u

"w-

f— 6z8--+--62$ —j

ÖT

1111

,Mÿ(«

th

//

?? &

4*- > —•MffH 9•8l -

//

-À* «SgBl

f i-

_ć_

Fig. 15. Detail ^ gr (zu pig. g).

"K

5?

=o «

=i

*59-59-» g

JL=

Jf.

........37-60Slix»»->

Xtr. U- Cfiarwererfr

a-.......mc?-- 66-4

y

Fig. 11. Draufsicht eines Feldes.

yy.    i|

MM

/]

7\]

:z

/

>y

5614

\/

\/ \Z

Z\

Z\

Z\

/\

%r6e>%

. '

1 xScg

,,T⁴tmX

+-

NZ «

Sf

Z\

kłrtl

37-668

»—/!l\ »-1-/«

Ausgabe I

-........ .

___

Aus der Sanmiiung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle XII. (Bogenträger 4.)

Nr. US.

Festes Auflager. (Fig. 3 — 4). Fig. 3. Ansicht.

/ MJ*.

Rollenlager (Fig. 5—7).    Personenhalle des Berlin-Görlitzer Bahnhofes in Berlin (Fig. 1—12).

Knotenpunkt p

Fig. 8-9).

Fig. 10.X

c ct

a-!?V

Fig.- 1. Profil des Binders.

Fig.2.Längsschnitt.

L.

.1.0 Ht.lÄ

1C

Fig. 6. Ansicht.

foV

'o*

Fig. 9. Schnitt no.

Schnitt Im.

S.

⁰ 'X °

_ Q 'S. O «Sij. ©\

k\ Q d;-„ ° /

Fig. 8. Ansicht.

ir|

v/

>'

Wf

i i \    //

es

tlîr-

jo -oY -V:

*Ö1

- - CJ

Öl

iB

!    ^s.

..........

SS

JC

Fig. 5 Schnitt.

.......i

Fig. 4. Horizontalschnitt nach

Fig. 7. Grundriss.

Fig. 11. Ansicht

• V.....

Ł*.*

IfSCfS

3DL.J

. 5-518-

3-518

•>

Fig. 18. Schluss des Bogendaches am Scheitel. Knotenpunkt o.

1€.

■WM

Fig. 12. Schnitt ra.

Fig. 14. Längsschuitt.

Fig. 17. Querverbindung durch ^ die Pfette F G bei 24 L (Fig. 16) Schnitt HJ. Lf ,

P; k

a//-⁷

X:2

?(

L°.

(0/

ro

o |ó

,sr

" " -—

/fÄ°l

/ TlJPKej

l\

Knotenpunkt q (Fig. 11—12).

r

sa

SaSj

ĆoJJj

!■

Fig. 16. Kämpfergelenke (Binderende in Pfanne.) Fussende des Binders.

\\

•10

'î*

o.

„la

ÎV

ôét

-Ö0

OT

10

Æf*

Vf Fig. 19. Schnitt KL. ^ *' Befestigung der kleineni Il Pfette M.

KJ

=5

jp“

1Ô

\*

ta

■iS j| pr-i

—

[V<\

Fig. 13. Profil.

•*

■-■■wy

------—

'•'»‘i.

■x.

Fig. 20. Obere Ansicht der Fig. 21.

vf'

lic*.#/

.............

■mi.

6S,

t3

IS»

\0'

c/

o>

Retortenhaus der Imperial-Continental-Gas-Association in Berlin(Fig. 13—31),

« f=

L-:|    ^

T-

s-

Mi

/ '/*’

Et

F³

kOl

o]

’Sui+uuîL

Mafsstab für die Fij. 1, 2,13 bis 15.

i_i_1_i_l--1_i-?—r:

I'

/o/S

iw

à»]

UM

U-

Mafsstab für die Details.

V M i ?    .....

jo dm

‘r-ioe

/fiy

\0'

«S-l

MToi

Fig. 23. Grundriss der Pfanne.

!)

\a\

SQ,

Ä!

H VH

LZ3'

Fig. 15. Grundriss. Oberansicht des Daches.

-Ä

/OŁJ

\L

Fig. 27. iZusammenstoss der Pfetten M.

WÂ

li

wr-

30

Fig 21. Charnir-Yerbindung des Scheitels während der Aufstellung.

».....*60-

Fig. 28. Fig.. 29.

Fig. 25.

^ ««îig. 24. gcimftt cD Fig. 26. Rinnenconstruction bei Punkt 23. 7 Vorderansicht, r-mr-

iß.iä

«r

Befestigung der Diagonalen N an den Pfetten M.

V-.

li

jpilljL/

0.1

SS

wm

r......

} i*

WÊM4

v*ir-

11 f •

Fig. 22. plliŁ Schnitt ABffcjJ der Pfanne. ¹

!:

vfM

Io

□EL

mm

!7

■oL

CO

Jîsrs7\-

I    V //

Kreuz Verbindung der Diagonalen K. Fig. 30.

Fig. 31

■w

wmmm

Wmmmmk

mm

i.

=1

j I CA

A

KÓ W

°'*'*«(cl.nie

\

«

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle XIII.

(Bog’enträg-er 5 )

Unter der Leitung des Constr. Daub.

53.53

65

Schmiedeiserner Schuppen für den 500 Ctr. schweren Dampfhammer

zu Bochum.

.-*3.53.

6 5

Verbindung P |f der Sparren.

Aufstand

K der

Fig. 1. Querschnitt.

cr.

Fig. 2. Stirnwand.

Fig. 4. Constructions-Details der 10 mittleren Hauptbinder (zu Fig. 1).

Slo o

t-4 ÜG

F.

E.

B'

Detail T (zu Fig 3).

c'

j'

’Xs

ex-*

äf\

MH

fc

.2.«.

*.|S-

iSi

«<*

⁷ "IFHfffRRRFHff

Zt

B;

0 00

00 0

px/ I: Mi

KMj

I

^zugleich Zusammenstoss'HF^' von Ober- und Untergurt.

r—

TÖriliB. IFB^H:

jzWfms

_.    zrr_

±SH

FFTffll

ly*fr o o: o **ro |xo -

-JjO / n.......ul ¹¹ '-pï

"»mm,.», y-, ; i; i/—\ mu 9 / * o !: o : n \ | ___________

Io H o o > \⁹

■

\    ...lö³

II"

1.

-mj

à 5

y..

.n

bn-

D*

’é

Ü®¹

•-V

QSÿJb ^ G_(

L_

|o o , O

—JÓ-

li

K'

Bk

SK

r'\

L—-J

Zł?.-------*:i

.»ata..

16

-IX.TV

z’

I32

X,

N.

rxir—"

iŁp_riJZrri=A==^

XA|

■g g

rnnfTTf“" ¹

/Xm°

35

+j

>' ⁰

iW\° o

cif⁵

XG

> -.60, 66.

1ÎZ

I

iS

Z/

...............................................................................v......37633........,....................................................

Der Schuppen hat bei einer Länge von 164' (48 70 m) und einer Breite von 120' (38 m) 2 Stirnwand- und 10 Normalbinder in Entfernungen von je 4-433 m (14'). — Die Normalbinder bestehen 2 Theilen, die am Firste durch einen Charnierbolzen zusammengehalten sind nnd mit den unteren abgerundeten Enden in gusseisernen Pfannen ruhen.

II ⁶

°m

aus

i 1 1 1 1 l I.LUI-U L UU"rt-U-1—t—t—t—t—t—1—t—s—v—r-t—v—it-

Fig. 3. Längsschnitt, Längs wand und Querschnitt der Stirnwand. (Versteifung der Stirnwand durch Parabelträger).

zp=r=-

r~.f"

Detail S (zu Fig. 3j.|

ff⁰

ffi

—wml

Fig. 5, Constructions-Details der (2) Stirnwandbinder.

Draufsicht der Sparrenverbindung, deren Diagonalversteifung.

53-53 6- 5

‘X I

\°

1 o ji G '(

O ij O

fy

|-m JI

.66,X(

C.

lo |

Ci

Wi

PI.

ILZ

>< i o !!

® olo

Ho O i O ;i O i

LZ

m.

53.53 / 6 *5

\G

»/

. Ii ri .

’p TI

yya o ~|

nißi

Sfiaf/

bp

Di

Hncł

ni

Vo o O-:

-or₀T

<>6g-*6 \

.166

»Cl

Û

° ,ojjo <

° NUb

o o \

mr

I O ! O O

Z* j ji '° j°.

i /oi i r₀\ IÄV, \°

'°wWi

QV

Nr / i

K.À-

teste-

Jü

,J.9.g9„y

I.....

37t

j/-⁷V⁹-

*9X0

Jß

; he

.3 -jm

lhüH

bei:

im mm

Hd

’ -B' Schnitt Q R.

Tvil 1!

PÛ

;•

*5||1

Ansicht A

'llHlllill    des Binderlagers.

ml    -,7

.HD«; jjs.»

.6.6,66

k-+î£6.....H

)°!

•< f

LU

V'/ ° II ⁰ ! \

Jit'/

O ij o

o jj o

66

Ô.

Fig. 5.

o‘

1;

13—

n.

HF

ojüi!j°

o ii! ; o o o

/o

U !kr

■o

IV...

.. -i*

231

M V— 7 X

4.àzMx-'\>

î°!°Ko °.

rj

O'

1x1"'7

r_r

ifczzzzzn

........318

Schnitt O P.

i    !r’    >l<96-5

VJW/Æ

t-

|1 3t»

ol

’o

k) Mii -----in - -------—f*4-

„•ił-----;

' .....

rnw/m.

k 2.6 5

‘J

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Detail der Firstverbindung.

! •*

Schnitt nach AB.

Fig. 4

;--O“ ' “0~

••••

Fig. 5.

ru70.no

r-

:    }* —r

aO

IT

o*

Ssą.

1----------

....... M-S .......

Fig.

Fig. 7.

î«t--

? -W5.

...

'*■

nys

/•

i-

O fi

•»-V

Detail der Verbindungen bei CD F J®? und S der Fig. 1.

r/fe.

/ / /r^

7 ⁰ / o

Fig. 10.

•ę.

7? o

OI    J

A»

[i

<ł

=ry

ft

ro

O lS

"1

|o

IV - - -

///,

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Profi Aug. Prokop.)

Eiserne Dachstühle XIL

Nr. ns.

Güter-Station der Berlin-Potsdamer Bahn Profil des Dachbinders.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 2. Anordnung der Schuppen.

Fig. 1.

<*97.....

ifr

......tf......

7 ...........

\\

ütilIÉ

ił

Ik

Fig. 9. Detail des Ständers F, sowie Anschluss des Vordaches

Fig. 3.

1!^

i.

>/

/\

Fig. 9. Detail des Ständers F, sowie Anschluss des Vordaches

A\

■r

IV

47

&•$ fr 5

|°

ii

\/

..i.

,c:

*°<>

Fig. 8.

toc

Fig. 11. Ofen der Königl. Porzellan-Manufactur zu Berlin.

kXXz

’r

•-Tz;

Ô"'k35

WJ'

lo

01

ZZ%/: W////////////////////.

Wł    I

Maassstab zu Fig. 1. u. 11.

■4

jł

4»”

VI

N|/

/\

Grundnss der Schuppen.

Maassstab zu Fig. 4 bis 10 und 13 u. 14.

-Ł

-A-

4—

4L

+52-

JÏÜ.

,50-"

Maassstab zu Fig. 15 u. 16.

.v—(H—^o—^—40.

Fig. 12

Grundriss des Ofengebäudes

T"

■1 r

iffnń #'Ai

I

Kl. 90*9-

Einseitig angebrachtes bewegliches Lager des Dachbinders.

Fig. 15

Fig. 16.

.0

«»

s.

gO

QW

Fig. 13,

fti

(o

i!i ⁰ j

\&\

fl

'S

r lK Fig. 14.

il; O .

f-......."P"\ °'

©

}®i

Schnitt und Ansicht nach KL MN. h

'I

tf

sa‘~

Li

Ui

,'K

■'S

o-; \®i

fi

O Q Xo Igo: O I ■^TTTci o L ;₀t^

:    i.....J (! , i I

O IG •    .

⁰ i ! i i [

!•

o/° O o .0 K> . o O

fi

■i-    - 3⁻5-

Schnitt nach 0 P der Fig. 13,    L--

Fig. 15 und 16. Detail der Ventilations-Klappen bei QR der Fig. 11.

TTTTTtTTTTTT

-_r

♦

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eiserne Dachstühle XV

Nr. 116.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 2. Schnitt ab.

Sheddach-Construction für die Strafanstalt-in Mitrovic. (Ausgeführt von lg. Gridl.)

-j<-

Sü-'t

PP

40-40-5

es

Fig. 1. Ansicht des Normalsparrens.

mrf' %

rr ! : rs

JW

”5

3 L 3315 4-S

2*40-4o-s/

j.

Wi vs

V

/ CS /*'i :........ 100-4

PP

>c^

iP \

.ivo:

6-12

oSk

\S

sgp

80.80-9

Fig. 3. Auflager des Endsparrens.

6Q:8

lg. 95 SgÇÊ

©.

V:

iV- ’•

1750.

rÄ

'S

4.L33;k;4;_5

L33-1S-4-S',

Fig. 6. Auflager .des Endsparrens.

80-80-9

lj.95

2* 40;40;5

pä=kel45;5.1₅?5

Igg

\v 2 C 8

Genaue Breitet der Rinne ergiot, sich beim A uv reissen.

y*⁻

o'

-4\

.V”

ZC8

A. V

t--.. 40-40-5 igS MW 4CTO.*%fc^

Jfoj

fü

o.

......116/

,o

o !|l b

2>40-40-5

«SSSS

^3=a⁰ll25

p~'

•5

o-r--

~W

J2L

O;

50l8ü-6 \o]°

Ol

OOP Q

---4;-

- I-a ...

9,

116

200

o\

*■

_o_

|    '\2x4q,*0-5

'.,180 - 8 lg ; 250

4170

k-

320

830

1.2.7?

[320

->i

180;8 lg;2S0---''

Pz5o;

Ü

WA

5000 bis Säulenmittel.

5000

5000

500C

5000

Fig. 8.

•5\

40-40-5

Fig. 4. Ansicht der Glaswand.

wm

Fig. 7. Auflager der Zwischenstützen.

V-

5087

5127

i:

fi

5087

b. Mauer

2 CG

• 4100

1560

930

•y.

io“

SS

,o\

o .«P o

133-26-4-5

X33-26-4-S

//

133-26-4-5

2*40-40-'

y.

C6ł40.40-5

Î0I

.430

Al.

40.-5

2C6

50-50-6

• TT

i¹'1 :

•o

Öl

-Q-

£>i

o o

Q -Q.___

JAL

i 16

o o!

O Ol

islS,

'<■

.. Fig.

OÓ

16

2 CG

....507

vM

m?

Fig. 5. Horizontalschnitt durch die Glaswand.

loH

Äp; -7-—:

\T

3.

-3(

1QÉQI

CE

wmM,

331S-«*5

Y//

<v/

-...+0;40

5127

■*1

loo ₅₀ lopo

500

4m.

Ausgabe H Nr. 114.

w

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle XVI.

Nr. 117.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

l'5U

M-eofc

Fig. 1. Horizontal-Projection der Kuppel.

........5 9«

(Schwedler-Kuppeln.)

4-*02

»7 àf>

gl*

.3

//

Fig. 23—32. Kegeldach: „Rotunde'’der Wiener Weltausstellung, 1873.

8130 G»i ßodenfläclie. 101 75 m licht. Durchm.

Raum für 27 000 Menschen.

Totalgewicht 3,900.0001#.

Totalgewicht incl Treppen etc. 3,975 000 kg.

V 2L'

m6.

ft—

Querschnitt der Radialsparren in Fig. 26

XS

4 01

vo

' l\

w

in Fig. 31 beim Zugring II. beim Druckring IV.

Obere Gurtung 10 nm, untere 12 mm star!y> ■

l........

p— 10 M® r

Æj,

j*. TMH_.4

\r

K.

I.    Kastenförmige Stützen 32.

II.    Zugring.

III.    5 Spannringe.

IV.    Druckring.

V. Laternenstützen 305.

VI. Radial-Hauptsparren.

IX Oberste (3.) Gallerie.

X. 105 Lunettenträger.

.6,

TV

IV.

•ft.⁰'

»‘923

*/r

\

\

ft

Kg. 29. JT ,

......i

30901 „.........i

>.

Fig. 28.V

4p

Fig. 12 Schnitt op.

Fig.,15. Schnitt pq*    •

i₆_ g Fig. 17. Stoss der jVertikalplatte.

Dachblech

Uffurtunif ]L&

if»

>•

v_

H 6.02

Æi

°,

S;

OOO

io

Dachblech

.S9.S9—-,

-I⁹r-A

Fig. 14.

K8&.5SJ

V/TI

Fig. 23. Querschnitt durch-die Rotunde.

ê

tu

X Punkt Ijtiw

is

«V257

<é?p

#Kg. 9.{*

Fig. 2.

Profil der Kuppel.

/ Schnitt Im

7yK9jr/

\

Ä/.XFig.lo.^ Punkt VI.\

OYi    Hl

Fig. 11. Schnitt gh.

Fig. 13. rr Punkt. III.

xG

5S

HkSL

S\G₍

Ti O

o--j

<^Fig. iM

; Fig. 18. Winkeleisen-f Stoss des Lateraenringes.

Kg. 19.*

Ring 3.

Ä    Fig. 30. Querschnitt

Schnitt rs<,(!S unteren Spannringes HI.

I ^ ■JSX"^5    |

Das Stützenfundament ist ein Betonkörper oben 5 m lang, 2 m breit,    ' *

mit Vs Böschung und 3—5 m tief. Belastungsprobe : 4700 Clr ; Belastung 4400 Cir. i

Fig. 32. Querschnitt

S%.

der 10 stärkeren Laternen-stütxen V.

S!

R.

^    0(5>*a    .

r-,r~= ':/.t¹

MVxtfK.,

'r

66Ä V

Schnitt i k.

..... o

■ÿ

L.Jf* 209......

r-

iz

//

ef

2511

Fig. 5. i

Sparrenschnittv#

,A'

-szs.f -------

•J

Tlx

Fig. 20. r'-j Untersicht I bei C.

Fig. 21

Punkt A Obersicht.

ÄfT

9t

V.

- 56'MO &TO    -Hr—*

Fig. 7.

o*

(ft fiL

■fll

|I O O O j

k° °z

o\ 5

*/■///: -'///'/SW//. ' W

VJk i.

M05—.*

K--......MOf

r\ sr\_cL

nt

ÄJ

i‘^16

mSJ.R

Lę h3v/-~ .

X

■ T*

0TT :

Fig. 22.

^£äS3t£.

felol

Zi]

ii

rs*

Fig. 6. Schnitt a 6.

Schnitt cd. "»^5

cr~u—ü

16#

Fig. 8. Stoss des Mauerringes

Untersicht bei B.

sr

,rT

r/-

LZ

Xl

-o

Fig. 4. Fortsetzung des Durchschnittes der Fig. 3.

^ ,5Jt

io • o

OJU- ?

Fig. 3. Durchschnitt durch jXX"

XX den Gasbehälter.

Fig.24. Links: Unterer Grundriss der Rotunde. Rechts: Draufsicht auf

die Daehconstruction.

iO

Schwedler-Kuppel der städt. Gasanstalt in Berlin, (Fichtestrasse;

(Fig. 1—22).

LU

TT

IU

LT

Fig. 25. Querschnitt

der (32) schmiedeisernen kastenförmigen Säulen oder Stützen, 100X100

bestehend aus 8 Stück ———

Winkelblechen, mit 13 mm starken Blechwänden.

4 926

L50

i*Ma

X.s;

V.

(T\

>b

va// tut\\ib

vi

V)26

4 0T6X

r5m

|\»*

• 4*1-

-r

Fig. 26. Zugring II

|    | über den 32 Stützen laufend, be

I ■!! stimmt die Sparrenenden zu *4*-' fassen und den Sparrenschub ~-r- aufzunehmen.

di

...    ----V

::

m\ vv . .

S-.......w- \X

Jl.

■n

in

'WXa:Xf

r i

Tv

2lS

,.-c

W

Fi?- 27. Druckring IV

s®    in einer Höhe von 48’185 m an

gebracht, die Sparren an ihrem oberen Ende fassend.

^^Fig. 31. Profil des obersten Spannringes III.

.1

Jürntirti i i i"T

TL¥

‘■•fi

: :    .....les .....IV. !

t++H*tH4f (O 5    0

7.u Fig. 06 II. Zugring 3 548 breit,

XII. Untere Galt ?ie ÜMOm hoch xni. Veibindung der Hauptstützen mit dem Druckringe II

1*5 hoch.

übet dem Fussboden.

3°

MĆ

t

/

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eiserne Dachstühle XVII.

Nr. 118.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

E^ig 4. Detail A (zu Fig. 2a).

Villa Krupp bei Essen (Fig. 1—8). Elg. 2. Schnitt A B.

Fig. 5. Detail X(zu Fig. 2 c).

1»-|B

.............i*

[Hü!

f\

Pf™

1/

O'OH

"b

MM

w./o

V//,

‘TTM\\\W^

...

fiel ° ⁸

«■ s-i

II

yy/'

Fig. 2 a Binder-Profil über dem Mittelbau.

is

;:VV

Vi 12

\9

Fig. 1. Werksatz.

dr

•!

fl E'ig. 2 c. Binder-Proi über dem

1,

IM

OL

m

i*

3- 66

*9*

ijBSi

Fig. 2 6. Binder-Profil über dem Risalite.

Pfetten des

Mitteldaches.

’£

Fig. 3. Gratbinder CD.

<2

lip

■

xr

|j “T*

Fig. 6. Pfette EF.

Fig. 8.

Pfette / K des Seitendaches.

WM

£,

»»j«

1~-

;k.

Fig, 7.

Pfette GH.

7/

....

Fig. 14. Detail 5.

M«..

\a m6h

»!: ?'_______

. . y '/i

nu

o¹

ill»l

Z2 ... ..r..

EVg. 13 Detail A.

Fremdenhaus der Villa Krupp (Fig. 9 -38)

Fig. 12. Schiftbinder ^ VII, VIII.

V..V.

o\

SQ.

a6

Fig. 10. Normal-Binder I, II

r-

r.....

ifo

Fig. 15. Detail C.

o o: .>||f

IX

yp

a bo

Fig. 11. Gratbinder III IV.

Fig. 9. Werksatz.

M-ir

to} io5

mm

Y/

r;

Fig. 16. Detail D

«6 '«5

9< ■ .4* .

m.

fo'!

ii

to

o'

*«S; ’0S

Mafsfiob f. cfte (frundr i/*e.

i( i* f i¹ r i f

y'

m^Ę

llllliil || Il ||,||K oX

«>

Ehg. 18. D&tail F.    I

Anschiftung des Schiftbinders an den

- ^ Gratbinder.

ïï>

r-

Ma fi/ta b fii r die Profile.

4-

4-

4»"

V/

ttiui

Ma/iftab fur die Details. 4-(îî-(52-fi-|S-(i£_

WF

EVg. 17. Detail ./?. Anschiftung des Gratbinders.

; îf?s

O fi

4-~

'9’50.....

«65 Vk .5 f

Là

rrr

Nr. 116.

(i

y

.4

s.

.80x80

•v*E

LoO

Ï60

0*°'

ii

»■T

//

*..778 *..77& .*

...556..

jlSOj^Q*........550

3750

Eiserne Dachstühle XVIII.

Shed-Daeh für ein Fabriksloeal.

JVr. 110.

Fig. 1. Querschnitt.

Fig. 8. Profile vom Dachstuhl.

. -7\

•P*, s

A."

fm

_L__

-v;§-\ f;

Fig. 4. Ganzes Fenstereisen. g ^

[ 60-60

50 50

rJ

>•>

t-

-?<?s

081

160

^0*80

-.

.250

if.....130

•*i

y60-60

-L»

L60

33

JS

V.-.5.Q:!

4 10

£_

.M'

..*■

520

■ ' s*#

180

160

Fig. 5. Halbes Fenstereisen. °'°₇⁶⁰\\

• -A

160

130

\\Y\5fr5P

v\

L«

£7.......

.V

K*-----

1§1É

*v

520

t-

“    V

1- 1-

I« 13Q.......:j~*°y°

if.....130..

- --J' El⁹

Fig. 6. Längenansicht der Pfetten im Mittelfelde.

.......... 5000

■ *........⁵⁵⁵......X

.556

.555......

f-

.555....

.555

.556.......*.......556.

.........*r

* 378 *..278.,.

Fig. 7. Längenansiclit der Pfetten im Endfelde. i

••

L. .278

5100

.556

.556......,

.555

-*•.....555......*......555.......x-

i........600.......i,.........600

-i

.....600

.......600.

600

StG

.... 600 .... .ÿ< 600 *....

’l: ^T* ‘'T«o

Ll«i.........550.......X

gg.....**f.......5 p S⁻ ------^

i I i

.600.

X-

.. ..600..

...600

.*.______600......*........600

*.......680......*..... J68Q x........490

-*jsâk

^ r" t f;r T. •    jIJ’"LUJS~~.    . ^

80 ■* :1: # • '

*    s T"

•E

*-

_A

~*r

T^-r

tJv,

60:6o4...I

7

I.

5000

175

• SK »

r-Ą

JO

. rjf_

-*■

"T™

in

Fig. 3.

Fig. 2. Grundriss.

.....35-50 .........................

■>i

V7°

470

SSS5S

y-    .* /

8-81

■L»

P»

5 00.

i

.o.5'00.

......... «

5 00

5 00

......... .500.......

5 00......

.500........!...

%LV

fF' •'

y,

#-;-

Va

-î

.34-35.

En

TTI 1 I 1 1 T

10-30

b TO.

j f.ôL. Quersclinitt.

10    5    0

!>

i>

£ i Details

10 ₅ 0

17    3

4    5    6    7    8    9    10    11    17    13    14    15    36    17    18    19m.

£cl Grundrifs

•3

2000--—

r

Eiserne Dach Stühle XIX

Nr. 120.

'V

OOS

nr

< ooc *-----

4Meter.

ose>î, —|—

.2S0O

50

-t

Ll0S£

___OS'

Fig. 6. Querschnitt.

20 O» "

■“<r

izz

b40o

Fig. 7. Draufsicht des Gerippes.

oo eg

Fig. 12. Wellblech.

S9

2800

**o& 4-

0*r

50

20

Fig. 1.

-0S6?-

(3

Fig. 8. Flaschenringe.

'II "ïjï

-A0-2.7-

uo

Nro.

os

j-i

091

pot

—J

rJ

V*“

__A*£

'GL

40-*-

___<\00

-l *0-*--iü -hO'

( >•*

t7

Fig. 3.

Ó-4

c>

¹ vl> 07

f- M JL 09

09    « «

iUJJ

vIZ

vZZ

<§f B ©

*-! © âjp

Pn

---•-■i-.....i I

F açon-Eisen-Profile.

*01 -Si£

7 4» 7*

1-n

o+t-

<r©ir©~©

—I-1-1--—h-—

09

t4

f» <K,**

*    09

oc-J

bC

Fig. 5.

Längenschnitt.

M :'"X ' 1ÏÏT

ÏÛ

TT

Fig. 2.

©T©>

QsQ

500

Fig. 9.

Oft

4.

-74 —

©,

-io

Ausgabe II. Nr. 118.

Ausgabe IV. Nr. 32.

♦

» /

'Jr

«

t

irr» ln

!..

!:

,50.2t

il

1.

'V4-:;u

tm

Łsll®?

Wm

l:.

®§®#p

Fig. 1. Querschnitt.

Fig. 2. Guss

Fig. 14. Querschnitt

■S*"-

■H

IV-

b:*

CI

Eiserne Dachstühle XX.

JVr. 121.

Fig. 5. Auflager des Gitterträgers auf den Säulen.

!! I!

ü!

Fig. 6 Auflager

des Gitter trägers

:?\r

Fig. 7. Querschnitt durch die Rinne.

a -c

Schnitt,

^ Fig. 8-13 Construction eines Vordaches.

1 Fig. 8. Grundriss, gg

1L

ÎT

Lu

ar

fl

Û»

Fig. 4. Querschnitt.

aJ

eiserne Säule

Fig. 3. Schnitt tnn.

Bö :

U^Schnitt

F a b.

Schnitt

cd.

J.

Fig. 9. Querschnitt des Vordaches.

Fig. 10. Ansicht des Vordaches.

6] 15----

Lg—

su/ -i

C-

_d

&12-u-    Fig. 12.

Verbindung am Grate. Verankerung in der Mauer,

.=4

....

P\v

Fig. 13. Grundriss^ der iRinne.

Fig. 15. Querschnitt des Satteldaches.

S'-o*

..

.. 5' 0‘----f

Fig. 19.

Fig. 1—7, 14—20. Perrondächer. Fig. 8—13. Vordach.

-------------16'Wb"--------------

Fig. 16. Horizontalschnitt.

mm?-

Fig. 17. Normaler Längträger. Ansicht.

i--s'o'-

in

B=

”‘T

Fig. 1—3, 19—20. Ableitung des Regenwassers durch ein eigenes Rohr. Fig. 14—18 durch die gusseiserne Säule.

Fig. 1—3, 14. Pultdach.

Fig. 4—7 mit aufgebogenen Sparren. Fig. 15—20. Satteldach.

■<n

T

li-

.-X

Fig. 18. Grundriss.

i Fig. 20. Schnitt | durch die gekup j pelten Säulen.

ars

Llî

3C":‘IT •;~li ^

»SB

--«HK

tfj

RRR

Nr. 119.

Nr. 33.

Nr. 33.

I».: . v

k.

Fig. 3 u. 4. Laternenring.

Fig. 3. Schnitt c d. g|

r-    ÎÎ J'fK.

Fig. 4.

iS.

nt

wk

-cm

>-1

°/o

⁰ /; »l<

• il! I ■

4.

-----500

A.

iK\o

pi

Eiserne Dachstühle XVI a.

Nr. 117 «r Ai\ jx .

Schwedler-Kuppel. (Ausgeführt von lg. Gridl, Wien.)

Fig. 5.

gij

IM

Fig. 6. Schnitt.

Fig. 8.

Ć6'i

_ig

<-’6j

Sÿv;

Kl

Fig. 1 ! Schnitt

ilglg

JQ

Fig. 5, 14—17. Auflager und Mauerring.

inr

Is ^ar

Wj.

... . 'GISS

H-

O ⁰ Ja

io

oa

-i

Fig. 6 u. 7.

Oberer Zwischenring bei A

M Fig. 8 ii. 9. Oberer Zwischenring bei B.

a o„2

Fig. 9.

;rfi

*1

8 69.

12-96

»1

UJ

/»

J........    409

—A-

Fig. 18. Schnitt p q (zu Fig. 1).

4 58 ......—-~A-

4^4

5 22

Fig. 2. Grundriss

—.....Spannweite =. 33’64- -

4..............

348

1682

1P¹

pTs

Gb

Fig. 6 u. 7. Oberer Zwischenring bei J..

Fig. 7. Grundriss.

»i

IM

Fig. 14. Grundriss des Auflagers.

1.7

Jal

.4

ft

p*

OS

!o

i-

290

fl!

Fig. 17 Schnitt ab.

In

Fig. 10 u. 11. Unterer Zwischenring.

I*..

il

r.

«8 18 s

■J

435

Fig. 5, 14 u. 17. Auflager und Mauerring. Fig. 15. Seitenansicht.

'S

Fig. 16. Ansicht von der inneren Seite.

Fig. 12 u. 13. Diagonalschliessen-Ring.

Fig. 12.

^ Fig. 10.

A.

!»■ «8

Fig. 11.

v¹* r

A"0,

!a

(<

ïmhmî

^Decimeter

7Â

Sy

000

-nTrfcaRr.T z'

3 4

JT

.    .. 632

■ Sb jjjpg"----TTjg

f-......    446............. *|

Fig. 13. Schnitt .ef.

: O O///

? J^cter

I/J I

rc4

“T

i. -105 - ;........-

105

ME/

kl

y

*

•r

r'

i,

ïï™r 22

: i 2

ihm

SI

i—îtî“~M

i\ 1/ 1

4.

\ \'i

Eiserne Dachstühle XXII.

Nr. 121b.

\ L-/-.....-

.....\M---

-t-

9-

Fig. 1. Profil der

Binder beider Kuppeln.

fi

L.±l

ai

bb

fi

Ï.VH P⁻¹

Deckenkuppel.

r-i

----f_---,----Ph —

- - —| - ----— ^ —

!■

CD

fi-

x'

M,'

ss

pu

MJ

-r

K. 1

"X

II

fi

// / /; \ V\1

/// \V!

x_.

Höhe des Scheitels S

T30 0

*<cq

0ÎC.2 tj G5 O g ctî cd ■ • y!

ÜGl C. Ł (D

5-SS

t, tr

® 0 -

ÖD5-, Ł, (jj 0

0CÆ XI -f :3

X)

Gesimses B : 30.590 m.

;■

>♦

-/

• pH

<3

"fi

f Vi

x-

fi

fi

.i.

j\

AJ

3 +S

TM

\i

j\

i >- vj-

?Æm

-----WST -

Wi

*! =2

■y

\i

cô

fi

10

bb

Sp

:\

O)

£ s-^ 0

-I

II

\\

r- Ou

■SS

x\

>!

-,

Sfii,

Kfi

M fi

M o

S £ 'R s

g 0

X5‘

»Ö

R S ® R

^ R pcS

:0 ?h

O

f-H K*

âo

(Ausgeührt von I. Gridl, Wien.)

Fig. 2. Grosses Feld.

rF

f*T

Fig. 8.

—Miri

Gerüste.

X,

-------L...

J;

r*

4-

cppscpr>5<x‘*|>

«J

M*

Tlî

hmT" :

mj.

Maassstab zu Fig. 1—7.

i-

Jl

X\,

-X-

s$?

'i

]•

i:

3,

■y

Mm

'......." "f

bb

«e ,

i'*.

yy\

\K

M4.<

X,

/y.

Wr\

pimx

\ r)H

\ bis

\\\S

! S *%ßvh

!!-■

'•fi z*

'•^Â'

Fig. 3. Kleines Feld

M;

fi f

ES.

rr.~.;;:xr;v.d

r.

**JP\

Ml

{N

:'XV.

E5fc5

Fig. 7. Leiter in Fig. 1.

t..

-U

- Łr

'■'■y

^•.1

JJTT

! J I. M ! I

*6 ’n 8 nz

mi

Sr

•v

Fig. 6. Anflagerplatte.

y*

>i

TT

.L.

*■ «X«

■".; ;'â|«

X'

WÊÊÊÊÊÊ11 !

«fi;!

V

X

'•cftn

Eiserne Dachstühie XXIII.

JXrt 121c.

V- U

;s&.

<éf’-pi

Kuppel für den Ausbau der k. k. Hofburg in Wien. Entworfen und berechnet von Prof. R. F. Mayer. (Ausgeührt von I. Gridl, Wien.)

(Fortsetzung zu Nr. 121 6.)

Fig. 5. Dachkuppel.

Fig. 5 b. Grosses Feld.

Fig. 5 a. Kleines Feld.

Aussen.

»•

J-

\\

-IEEE“

*&=

gï

■;V0.

éx

■ą ! '

j*

[J

J\

Innen.

O)

W2

GG

<5

eu

r—i

■tv

'~=55SM£;

-B

@1

te

ąjflP

-y:

te

'"i :______

: )■

Ni*

r%

i'

li-

te

x ■

uite

te-

r-f \

—J» «

lü

Nietenschame

u *yi, n-%,

nR

H

03

M*

ta

Sparren S₆

'H⁴

:~j-r—_

• .■

te

te

3S* 7^==^=

V V'

W-

.1

\;

tex

tj

------

tte

i-

tete

te-

J*

fy

fi

v? NpH

Ö    :-

£    i:

«3

Q*

te

r/

r-.

-v

5T--— T:

âll

v, 'S

zy

te

te

s**

te

/f

4V

5vS/'

]/

~A--

te

F,

fr%

«2

i-

ga

*Œ±

dl!

"V

-:si

\Jp

tete

Ai"».......**“*4

t-

! sJjlil

Fig. 1. Ringe der Dachkuppel.

teii

y.

*'■

§i i

Ë.

dl

»!

-ir* ri- * *4."

ä|

//J

■i.

P,

I¹

-fl

ite

îf

f-

i'!

:.!

i,U

H-

i ;UNH *

te

IE7

ti«z Y

r1

f ■«<it

F.ï=î

ai

te

I-

-BÎK-l

i\

Fig. 4. Deckenkuppel.

Fig. 4 b. Grosses Feld.

<X>

QQ

là

te

Sparren S

■r

À-.

7-

«3

y-;

K-

te v

te¹ Mh

; /j

Ni

G C © 0

c S

O 3

i:

Innen.

sd:₌

PT

f C-

iL

ÖD ö

.5 O P O

X3N

C t. ^ 0

QO

SJû

R3

\\

0,

l\

te

>R3

te

-\

/x/n*

L“"

«r

L.^ L

"(ET

•U9^U03bIQ -g -Sl^J

m'a&

sv

4'Xlr,

b'ig. 4 a. Kleines Feld.

Aussen.

Innen.

Sparren st

eu

CO

/i

^glpf

P ■

iH s

î itł • ...

Ë_pà

5PS

.s

!_,

jT____-

fsl

2 S

© ® ⁷³ a

0 O

aufgetra'gen.

——r⁻ r~

SS

?•

P'

® Pn bO P< s ą Xj ^ Ph p

(Ń ^

*■$1

.2 c Pn

eu

CD

da

-a

•y :

»

DacMeckimgen I.

Nr. 122.

Fig. 1.

Strohdach

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 3 — 5. Bretterdach. Fig. 4.

Schindeldach

,<b

V

Fig. 5.

Fig. 8.

Fig. 7.

ïîî

gk

'■/y

wm

MT}

SP»!

jĘĘ&Sg.

g§§§§§

c

¥%

•-

mgmmrn,

*■>

Fig. 9. Eindeckung mit Pappe.

Spl

Fig. II.

Fig. 20. Doppeltes Schieferdach.

mk

tf».

^§§|P§i

pii

*'î-j

•mm

mm

Fig. 24. Holz-Cementdach.

1;20 - l'.£5.

Ohne Leisten.

JA

pFt.

\-.f>

„ VA0-

-■4

MF

g®

WA

vJ

wMi

tf

Mit Leisten..

III

É ilj'H

igfel-1¹:---■ - a

BBU'- <r.

6.

c.

».:■

v;

säg

a.

wm

'//A

Fig. 10.

*&■

SP

igJ|||LJL

il!!!

d.

e.

p~i/P7P~-: ;.,.

PB»

P'

Y/A

y\

v.

p^ssBb-

.1

il*

mm k

vr

PP:

ffe?'

WA

!i

liii

lia

!•’

Fig. 21. Schnitt A B.

Fig. 23. Schieferdach System Hugla.

Fig. 12. Einfaches Ziegeldach.

Fig. 14. Kronendach.

Fig. 15. Firstsiegel.

Sli

y¹

c-

illii

11

Hi'.

i iii]

mm

■H|

■BP

”■ :

m.

II

rcu

PI

i|

11

süi

flil! i

fas

a!liiü»F

Fig. 16.

91

MMIII

». : J

IS

ji I. '

t.-;

il

iiiiniiMlIillihli

nur

y\/

Mw

Fig. 22. Schieferdach auf Schalung.

Ihrrr

Fig. 13. Doppeltes Ziegeldach.

WA

W@SL

ap:'^:91

JmmĘgęm

Fig. 17

Flach - und Hohlziegel..

,'o\ '

CMlSi

Fig. 25.

Dachrinnen.

III

Ulfe

=r""l

WżĘa'

, ym . , .......... tl,

§mmmm

F“

Fig. 18. Pfannen.

Fig. 19. Hohlziegel.

<}

As

6:

igf

Fig. 26.

SM

Aż

AW/,

i-łn

>

,v

» /

' •y *- -

0

V*/

r

.

l

••

»

Dachdeckungen II.

Nr. 123.

Fig. 18. Falzziegel.

Fig. 18—25. Hohlziegel.

Fig. 19.    •—

zu Fig. 2 a.

’*T-----

Fig. 1—9. Schindeldach. Fig 2

zu Fig. 2 b.

Fig. 10—13. Bretterdach. ⁶ Fig. 10

T-

' ! 1J teT

.L

Fig. 10 o >

ÏÏÏ

Fig. 2 a, einiach.

Mg. 2 5

doppelt

Fig. 10 5.

<Ć5*

Fig. 11.

r'

SaoBü/>

Fig. 1.

s............oo5-o'fla............^

0116

A"    ,

LU

Fig. 12.

jo

u c

n rt,...

Fig. 20.

///

Fig. 22.

Saum

Fig. 18—29. Ziegeldach. - Fig. 27.

IL

■V

JMFig. 3.

w#

Fig.łNN^

Fig’. 14—17. Dachpappe Fig 14

Fig. 15. b

yż,

First jU

W/a

¥W.

rćrmi

Fig. 28.

Fig. 21.

Fig. 5.

%Fig. 6.

A\

Ixe

nr

yy?

'.i

Fig. 16.

/i

■W

Fig. 7.

□Än

ł'

Fig. 29.

Fig. 23.

ę'

Fig. 17U*

,y

3S^_

Fig. 8.

:=£

3 Fig. 9.

\L_____

4--

Fig. 30.

Fig. 24

/a»

WM

LU

Fig. 25.

Fig. 34    41 Schieferdach.

T* ig 34. <v~.

■i

cm ’lj^

lm

77ÏÏ1ÏÏ

7ii Fig. 26.

Fig. 26.

zu Fig. 26 b.

Fig. 32.

Fig. 31.

1-:.

Fig. 35. Schnitt rs.

-f -

ii¹ i

Fig. 26 a. einfach.

Fig. 2 G öLUf ^doppelt.

Fig. 36.

r -O

ffffl

loti ibi

•Â>

fl

■ -U --U -=^=4 ==Uv-:—T-if

i --H—nf-it-r-nf

FU

FF!

—J.

ClTJ

«fl

y?

JJ.

-jml

! lilfl

tltlŁ4

Fig. 38.

VL

Fig. 39. x

YÓ

-h—---s

y//

v:

-V*

'U

•U

y--

vu

Ai

>C

•__jjj.---...------L. ,

vv:

Fig. 37.

First

WÆ («• *«• S6,\ '

'y-

•O

v>

V-"U

-V

y-

LU

'U

Fig. 41.

Fig. 40.

\.

Vol

IvU

Fig. 33.

.    ! yr \    » \ ) !iU II \ ::

1

ü Mi

:\ VT I

"/A

zrrz

il

Nr. 118.

Nr. 121.

Nr. 35.

Nr. 35.

m

w

Dachdeckungen III.

Nr. 124.

Fig. 8.

Fig. 8, li.

Fig 1 — 3. Der einfache Falz.

Fig. 4.

Fig.f

Si

Si

śi

§i

Z'

1.

li

\l

■i

JxXj

]—2 st.oh.end. .2 liegend.

Fig. 2.

ÏÎ

il

Fig. 3.

100cm

■f

0/039

'i

'öröze'

Fig. 4—7. Der doppelte Falz. Fig. 5.

4—6 stehend, 7 liegend.

Fig. 6.

Fig

'■"ô'ozé'

f/j.

0-018

HIB, ü

Fig. 7-

T9

Fig. 11.

i.. J'»«...

Fig. 12—14. Verbindung der Bleche mit Haften. Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

O,

j    _:

' i-    rZ

Fig. 16.

Fig. 15.

c*

O"

Tafel-Blechdächer. | Fig. 15-18, j 22-24 28—33. !

rz

!/

Fig. 17.

Fig. 10.

la

Fig. 9 u. 10. An-Fig.^18. Ordnung der Blech-3 D tafeln u. Haften.

Fig.bi9.

—ir^rbntiirr— 0    ⁰    j 0 O

0;û79

Fig. 21.

Hafte zum Befestigen des --Wellbleches auf

ÈiVün

|| jîf deu Pfotien.

Fig. 22. Ixe für Tafel-Blechdächer.

ls

Il

*•

ïï

i,

KKI

Fig. 25.

\w

y/

Findeckung mit Wellblech. Fig. 19-21, 25-27. Fig. 26.

Qa

Fig. 28.

Fig. 24.

Fig. 20.

Fig. 23

ép\

ZI

c-0 63' ’

RB

ISJ

I

Wß'

W7Æ

-S

Fig. 24 (zu Fig. 34).

Fig. 32.

P{

-ce

Fig. 29.

Fig. 31.

Z"

KP

Wm

JTï

fh

P > : "À

-----

-zPi

W,'.

-Z

Fig. 27.

\A/VV\AA

' Il

Fig. 34—43. Leistensysteme.

Fig. 35.

ni

- ÜÜlü

zHii

\p

'Z

mm

-Z

#%'v

Fig. 42 (zu Fig. 29). \

c_.

(6)

Vj

0-260

—ri>

liel

y o-o3

f,

mm

il

i»

40    0

SO cm

zl

Fig. 37.

\\

Z Fig. 34

(zu Fig. 24).

Q>

fcZ

Z-x

Fig. 36.

-/tvi

,.....O: 03 9.....> i

h i h S

Fig. 38.

Fig- 43.

(X

Fig. 33. Rinnenhaken

~~ b

p..„.

si

'T

•et

(zu .Fig. 32).

W-

Z/

-fl Jk

■r

Égi

; j,

Ba_, >p mû

^Mgâêùâ

fl

Zr,

X Fig. 39.

^ m °

po’Z

Fig. 40 (siehe Fig. 17).

^»»y.

Fig. 4L

y.

xs

B'

Hk

•• -Z'

mm

P⁵

-x

rX :

0:0^4

<y//

Ln

vs*ZL

y/

nzX.

Ä/

: Il

i-

4-

pi

xrxï

'i . i!

-4-—r

-1

-1---Z7

t)

Dachdeckungen IV.

JVr. 125.

Fig. 1. Fig. 2. Fig. 3.

Fig. 1—6. Falzsysteme. Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 7—12. Leistensysteme. Fig. 9.

Fig. 10

Fig. li.

d§

Wellblechdeckung. Fig 24.

Fig. 13. Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 13—23. Tafelblechdeckung. Fig. 16. E"ig. 17.

Fig. 19.

XJ

Fig. 18.

Fig. 20.

Fig. 12.

Fig. 22. Fig. 23.

HK

«gs

Fig. 21.

O,

(A

r/

Fig. 35. Erdauflager.

AQ O A Z%*.B67ftS!*>

[mil I I I M I I I I 1

Fig/ 24-25. Fig. 25.

’irst.

=4

Fig. 34—40. Shed-Dach-Construction. Fig. 37. Detail C in Fig. 34.

Fig¹. 38. Detail B.

Fig 28—29. Wellblech auf Schalung. Fig. 28.

■W

r~1

Bffc

ł,

JL

r- »

—4

“®5o.....3

Fig. 36. Zwischenauflager.

-¹

!".

-I

Fig. 29.

V.O**

7°H

v:¥t

X~\    /~x

Sc

Fig. 39. Detail

o'r*

Fig. 26.

mmmmm

i...

3 t 3>

f.....S;ri r

Fig. 30—33. Wellblech auf Lattung. \    Fig. 31.

ÉgÉ

Fig. 34.

Fig. 30.

; •-

/fe

Fig. 26-27. Rinnenconstructionen.

A l°° °°l

Fig. 27.

Sooo

Fig. 32.

I.C

;oV

ą

’.u

,y

Jm

//

lii

Fig. 40.

Fig. 33.

/,

WM

IP

'/Û

§§

,,v

711 u i i t-Hł-

if

-X

Tmifimi

ft

Ti

Fenster- und Oberlicht-Oonstructionen mit Verwendung von Eisen.

Nr, 126.

ML 1

wÈr*' -4

pp

Ul Fig. 2.

n-

Fig. 6. Oberlieht mit Sprossenrinnen.

Fig. 4.

N* 3 A.

Nf 3Q.

N»3B.

Fig. 13.

Oberlicht mit Kitt-Dichtung.

Fig. 1.

F-

ff

NMA.

l.»o Eg.

N»4G.

S.tfKg.

N»33A.

Z.toKg. Nt 33 G.

2.os Kg. W33B.    _

Flü.

Jrłr

_iłf

Fig. 7.

l.ssKfl.

Nł40Q.

1mK(.

. "T

\'nN

Fig. 14.

2.70 Kg

1.75 Kg

2.70 Kg.

1........

Nr 1A. NUG.

N» IB.

Nf 2 A.

Nf 2 G

N*2B^

»s.

b*.

1.25 Kg.

On Kg.    l.uKp.

1.3* Kg.

Nf 26A    Nf 26Q

N?26B.

N?30A.

Nf 30 Q.

Nf 30 B

Fig. 5.

to

Fig. 15. Detail F.

Fig. 16. Detail G.

W/

1.10 Kg.

1.55 Kg.

l.ssKg.

1.70 C*.

■iił

ś

?.L

|p3>

Fig. 3

Fig. 10. Detail C.

Fig. 25.

N?63SV

Fig. 9. Detail B.

' HIemnie

V0eCfl

: ■ 4.0S Kg.

Fig. 8. Detail A.

Haken...

Fig. 18.

Fig. 17. Detail F.

Glas<

i*

Zinkblech

Fig. 23.

Anschluss zwischen Glas- und Wellblechdeckg

IFZinkbl

Fig. 11. Detail D.

Sdacfer^Êi

jńi

jjfk

Fig. 19.

"Haft

(O)

Fig. 12. Detail E.

Federstahl

an

F,/?.

f- 1- -t—4-—1

Kitts

Falffiege/^?:.

B/eih/erh^A

Fig. 21.

Fig 24.

vJ

55L

Beispiele verschiedener Sprossen. Fig. 20.

Zinkblech,

Fig. 22.

Verlinktes St ah Iblech 2 %*

Kiscnll. 2 %t

» Gitts (An sich i)

rfh

r“"i

₌    Glas [Ansicht)

.\\\'X\'X\XXSSXX\\X^

Xy

- -W—.--'

I

S,

P=5

Fig. 2. Schnitt L

Blec^

AN

p;

’ig. 3 Schnitt II.

,h

ta.

fX

Oberlichte.,

irr. 127.

Fig. 15. Auflager des Trägers D.

Fig. 16. Schnitt

Fig. 1. ^Grundriss.

Fig. 9.

-W-v

JUX

ff

^§k/////777/

il

CD

®oi;

iw

!i

Fig. 12. Verbindung am Firstende bei B.

ÆE—HEL

ET\

hja

.380

.0.

Sägest

.316

ft

M

c7

V/

Za

\o'Ni o

jr

eXl

XSPxp

Fig. 4. Schnitt HL

Eindeckung-

8attei

mm, a*

G-la.3

V'A

Fig. 5.

JTL

.o_..

etail bei a.

_n

in

*-"c? '

X'

--------4?-

M'

X'

5cl

SCL

~o?

la

*as

Fig. 10 h h

Mi

yi!

llii!

:n

.....Z&y/M

Fig. 13. Armirter Träger bei C.

610.

Fig. 14.. Leiter.

Fig. 8.. Schnitt rnn.

jtoif

S|

w

ft-v:

Fig. 11. HauptträgerZ).

610-

Pisr.17.

V/////////////Ä    : T ¥

:<• 73    »?

Schnitt p g.

n

59 : Fi^i 18.

V//7777^r“ %

V..

Fig. 7.

-i

Gi'

Schnitt op. (zu Fig. 5). Fig. 19. Detail R.

b)

VA

<■

610

5:_7Q

znsü.

Fig. 8. Grundriss.

im

Fig. 20. Eckverbindung des Eahmens.

of

*î

1Z

sT

SOI.....*i

m :

: 2j6

[O/jO

nisir

Jt

Xo

Mi"

156---------

t____

-o

q.

11

1c

Fig. 24. Schnitt a b.

-je-

«?■

_____U

X-

ii.

•T\

TT

m Fig. 28. Oberlichte.

(Die Construction von \X^v unten unsichtbar).

Zu g. 1.-

Fig. 25.

. -7

01 -9 '

Verstärkt

Mittelprof.

01-9

4?:

...

f»

X Fig. 22. Auflager 'der Leiter am unteren Ende

/Z

-»■

er

Schnitt c</.

Iv

Fig. 21. Detail bei o. \ m Fig. 141

.X

,.-Y\

9,

o ...-Z

7'.

i-:'

Fig. 26. Verbindung am First bei D

¥•'

ZFig. 23. Schnitt pq. \ Eiserne Rahmen

*.....r

“B

(zu Fig. S ).

mmmm

Fig. 27. Profil tw.

■4...6G ...

O’

Z6

.66.

rP.

,y.

Zi

•-

à

4

i

K

\

O \

»

Oberlichte.

Nr. 128.

x~

Fig. 2.

Fig.l.

Fig. 4.

Fig. 6.

1-79

-r

><

.1-79

1.

.1

c -■) t-0

ila

St

IC

"5?>

'S

>#

s/-!

7,

''s

''S

■0

:S

SS'

'S'

V,

20

SS

SS

''S

'7

'S

Ś''

sß*

sß

o.

U-ZG--J

lo

105

W/.

•ZVA

y/M

SA

,/Z

S'

0'

S'

W:

'S'

S"

•sg#

20.....j

1,

.'0'

S"

ks'

S%\

'S

<0

'SŹ'

0'

vs/Ä

0"

Sf-

'S

'S

- 5 2.

y?,

s"

00

Big. 8.

>zz

mm

Jo

Î:

s%

S-

r. :■

Fig. 7.

57/

%s

"t

f’

'A

zx

1Ś

Fig. 3.

_£l\

2-03

'S

mßf

<.........34

--A-

1 X©

4>

ür<

■t

225 x

Fig. 5.

-j.Ä'

SOI

.u

105.

-....y...

/jj»!

K-

57......

•A

l:X

Fig. 9

2-03

><-

395

Fig. 10.

Sprossen.

Z/

77//

.V-

10 0 1 2 3 k 5 6 7 8 9 10

20

50 in.

£&UOT£/ç

■

W

Il Iilifcr *"’

v/y/y.

7300 ;

Dach über dem Kesselhause (zu Fig. 1—3). Fig. 1. Querschnitt.

A\

Ci

D\

.'650...

■*

E\

3-00.-i

0027

=£j=3=

-...........-..............5-44.-........................

Maassstab der Querschnitte.

50

im.

77

y/m

■mm

//

Fig. 2. Grundriss.

'mm

Wźm

777

.1.3.

IZ.

:A

.2-860..

■‘A:

4—

3-232

77

16

0-330

0366

7:

5-44

.3-00.

s.

-ł-

.9-245

Fig. 3. Details (zu Fig. 1).

AB

Oberlichte

Nr. 129.

Glasdach der Bureaustiege (zu Fig. 3, 4 u. 8). ( Justixpalast, Wien).

777

Fig. 4. Ansicht der Pfettenschiene P in Fig. 3.

77

V/,

77

W/

77

Fig. 3..

Querschnitt QE (zu Fig. 8).

A,

±_

tTT/J

,5-ZO .

15

-M/

.3-20.

Fig. 9. Details.

^ CD

yy

77

V/,

'«■

4:205..;

>i

AB

V//,

77

>z

77

77

777

v/y

y/s

395..

Glasdecke über\dem Erdgeschoss der Bureaustiege (zu Fig. 5-7).

.4-245/

Fig. 5. Querschnitt MN (zu Fig. 7).

3-46

>k-390.

Y/y

-j.-'

77

77

///,

yy

5-20

Fig. 6.

Längenschnitt OP.

<...405 ...*..........4-390

LU

LlT

77

//

Maassstab der Grundrisse.

100    50    0

3 Tn.

77

77

TT

WM

Fig. 7. Grundriss der Glasdecke (zu Fig. 5).

Fig. 8. Grundriss des Glasdaches (zu Fig. 3.)

iC

TT""

~K

W//ÆW/

77

CD

JL_

77

335

___ii_

5-20

02-S

GH

77

W,

S'

::

1;

m.

11

. 4-245.

-X

yyyv/yv///

777777

..4:205...

'//

•>

Ll

#

£Af

W

*<*

9

/

fc-259

fl.

Fig. 3. Schnitt EF mit Seitenansicht.

A 'F?

DO

.. ©

r'.

rf^h f0 ) ; i

—¹“    il! l

w/Æm/Â 1 wmmim t

t I5-)

V-

Fig. 4. Schnitt C.

ipi

- 66

*1

SM

110

m)

\ XX 1

mmmm

f-

I

/i

i wmmm.

je -30 *

Eiserner Dachstuhl mit theilweiser Glaseindeckung.

Nr. 130.

Fig. 1. Schnitt A B.

Il

_i_.....i.

-? ° °

rfS8

215 9

rv~~i

V— 2«0

r.L

Fig. 2.

Grundriss

8'55^i

Fig. 6.

II

Fig. 7. Schnitt M.

©€1

ZD

Fig. 9.

SLÉ

Il

Fig. 8. Schnitt cd.

Fig. 13.

Fig. 16.

II» —

-- IO0- -    -

---il

|ei5-

'■mm

v/mm

In

I-

< a >•

II

(S)    © I (g)

-J-f-

Fig. 10. Schnitt ab.

Fig. 11-12. Schnitt G—L. Fig. 11

fi

k-at-i

38

ii

30

////////A

Fig. 12.

-i

VM//////A t-

U... il

fi©

II-----51-

f«

IX

EJ

Fig. 14.

... ©

fi

Ü?

~T"

Schnitt A⁷ 0 mit Seitenansicht. (13 u.16). I_/

Fig. 17. V^heil des Grundrisses.

(AjłiO

-a-a«9

«łjr* -

Fig. 15.

wÆÊÊ

Wj

~n

TT

•G

___- 8S84

NT---I— -O

“T

Fig 5. Schnitt D mit Seitenansicht.

mm

iQi

rfX

i:.

n-

p-.ÏL

A___

fi: EU-

fif fl .

w/, '/y y/.

TCT1

ji------    58

THE)

"TT

L.......S6 -    <!

,,0.

Schnitt P Q mit Seitenansicht.(l4u,15).

V./

i.

tf

t?

1-t-

Fig. 1—2. Befestigung der Vertical-Eckstützen.

Fig. 1. Grundriss.

!!

!!

Fig. 5. Draufsicht 1

(zu Fig. 7). j

a.___

____ß.

86

Fig. 2. Schnitt A R (zu Fig. 1 ).

.40.

o...

//

Fig. 3. Detail E (zu Fig. 31).

//

'86

V.

Der Bauconstracteur.“

»

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Hof-Oberlichte.

m\ i3i.

(Ausgeführt von Ig. G r i d 1.)

Fig. 12. Ansicht M ^ (zu Fig. 13).

ft

N    Fig. 14. Grundriss (zu Fig. 16).

Fig.

Ansicht N.

.70 .j.

cHfc

0 Hilf¹ @

\ yê/9*

i

• 3tr

jß_

Fig. 13. Detail B.

;n==jHS

e Stifte

d Winkeleisen.

Fig. 14—16. Verbindung der Sprossen b mit der Rinne (zu Detail B).

Fig. 17. Detail F (zu Fig. 31).

<©:•

«V.

S'%'

<E

Fig. 16.

Schnitt RS. '

225

316

2,64

to

,Æ:ïQ;£r;:.V

.3ÿ::S:#VÏ

vp

AZQ

1»

»i-'i

w o r©i

f------©>—-

■7

'?

...S4

j: ---------

Fig. 18. (Schnitt 17V,

80

Fig. 18 u. 19. Detail A.

Fig. 19. Grundriss.

a.

,.86

340

Ÿ......

..72

h......

>r-⁵t

"Ti

Fig. 14.

.272

.4:70

516

(zu Fig. 19).

"r

/■

..52..

ME i Tftj

.424

->20

Fig. 20—22. Detail D.

Fig. 21.

(zu

Ansicht L Fig. 20).

Fig. 6. Horizontalschnitt (zu Fig. 7). Fig. 28. Profil

(zu Fig. 10

y Y    Fig. 5—8. Detail C

/    (zu Fig. 31).

Fig. 4. Schnitt CD (zu Fig. 3).

C; -P

Éi.    2-5

W/M^/WĄ i. 26 i

'fï

der Sprossen b uH 15).

26..v    ;

00

Fig. 30.

Querschnitt der Oberlichte. °

Fig. 29. Profil f⁷ der Sprossen « (zu Fig. 21,11 23 u. 24).

«.39 .>

• "'A

Fig. 20. Verticalschnitt.

“fc

<7 -1

7 6 -i,.

3!

VèV

2 960

fh

Fig. 22. Schnitt qr

Fig. 27. Sparrenprofil.

TT

Fig. 9—11. Sprossenbefestigung (zu Detail C).

Fig. 9. Schnitt -f(zu Fig. 11)

.894f,

......I

B 516

r:\-7

(zu Fig 20).

Fig. 2.3. auflager an

Sprossen den Ecken.

Fig. 10. Schnitt OP

;21

y/,

Zl

C:

A-790.

9-580-

Pi

......'t 370.

Fig. 31. Grundriss der Oberlichte.

Fig. 25 u. 26. Detail C.

vf>

Fig. 25.

Schnitt xy.

Fig. 24. Grundriss (zu Fig. 23).

158

4--'^

(zu Fig. 9).

Fig 11. Grundriss (zu Fig. 9).

Fig. 7. Schnitt EF (zu Fig. 6).

<■......86 .....v

•Ą*

<?

34

_J_

_K_

\5

Ç.2

Fjl

_Y_

Fig. 8. Schnitt GH ^ (zuFig.7b^f

k—i

fE'

■b

.»

.4;

71

aj

. 8 £ 48 ..

f;v-

Fig. 26. Grundriss (zu Fig. 25).

14 %»

..ÿ

:wo fOO

,5.00

86

Maassstab für die Details.

-----52

.184.

V"

10

«I###

k-Vt-SitAk4:->

20    30

-j---1 CTH

V'

Maassstab für Grundriss und Profil.

10    5 C

Mt

li

oj

il.o

.'w

Fig. 1. Grundriss II.

WËÉËÉSiÊmsÊËÊËËÊgsggam

"O

’M

■ar

JL

TT

4-

2,

600 -•

fj-

i-

L±-~

-----T-

i—o-^y£—

---0^5--

oIi75iS

----

-o2i-

IT

ft

- --

mmmmm.

.L

:i

2A

JL.

TT

*4

[ -- -y

§*

i a.

fl

00 %--

r -*6 P

i-iîTt.    -------

-J.

4 !l"

----H - - -|- -

.a,------4-

L »-

Tt

J.

7f

...- .i-

------4...

------^.3-47 ..........

jr

Oberlichte.

Nr. 132.

■■■■■

■■VI-

12 Scheiben à 0405 bt. — 115 Meter lang.

-----------—-------*2. -------------------

Fig. 3. Längenschnitt a b.

U«"

-'u Sparren

....

[0

4-

i-

S®—Tç:

v/7/.

-----I * 5#----------------

Fig. 2. Grundriss I.

U-ir-

! ii

h“-

------«L 5fr--------

Binder .1

k—

¹⁰/iz Tram

©1

Mauerbank

Itv.

—-p-j _v_ 4

Fig.4. Querschnitt cd.

iXi-

v*-⁵

/V •

03

Emj

V,

Klötzel

il

-fśr't“

*v

im

’ve

-o,

ir.

_£

■ j ---p

mmmmmm

mm

//,

w/,

•Ï

iił

■+

=t

6Î

-4 <3<i-

-*■

-r* •

-fc dtr------

JL

-'V 5.0

Fig. 5. Querschnitt c /.

rr

JŁZ2-.

_____tło----*-----

Pf

«.'SLfro.______

!«

A Oj II

SS3

I    !

MHfiWSigi

“^Sa-

CY4

________% VL.....-

- -f"- - p

■.......i4*>5-------

î.

'kü'seii

*&///'/

-Nf - - - -

t-

lai

I.

.Ł

-t-

TJ

fi

L±4!ü

•!-

---

•5

0?

5*QoVatii.r!

694 ---------

“i

-r±-£rf,

Bundträme b) bleiben immer in gleicher Höhe. —

Fusspfette f) fällt nach dem Rinnengefälle. (3 cm auf die ganze Länge von 7*42 m.)

Der BauconstmcteuT.“

»

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eisenconstruction für ein Glashaus.

Nr. 133.

Ausgeführt vou lg. Gridl in Wien.

" ....

©A

Fig. 1. Querschnitt.

Fig. 4. Detail des Querschnittes.

US?

BIZ

1P3s

Detail A.T"

?..

Verbindung bei B.

SP*rf ^    **n

Fig. 6, Luftflügel.

03

,....................79 Q........

Pk

’L-’2

■f

in

Fig. 6 a.

Fig. 6 b.

Fig. 6 c.

A'

>7

-4

.15

71

■d

..V

‘1

jJl;

Ansicht. M.

5-

...,40...

ff-

-i

14

«ft'

'JP

faar ' ^

SSS:

1.7.

Wr

100

Maassstab für die Details,

Detail C.

. 2. Ansicht.

50    0

-©Hl I I I I II I

100 ifi.

......

Lj

-a-J-kÆ._

c-345.

.345..,

.345..,

Fig. 5. Grundriss (zu Fig. 4).

vt

58

...1*756...

..1*756........

...1756.

1000

Maassstab für den Querschnitt.

^ Maassstab für den Grundriss und die Ansicht.

1000    500    0    1    2tn.

Fig. 3. Grundriss.

xy

Fig. 7. Säulencapitäl.

ft

31

;s\

:aa=|s

36.......>i

,15.

If

<..........£S

Fig. 9. Seiten wand D. Profil.

>7.

Detail B.

Fig. 8. Draufsicht A.

|sA~»

.850.

1-72Q

.1-720-

i......40.

H

K......40.......i '

• 21 U

S-318

-5-268

......«Ei

Detail C.

d>

Detail C.

&

*-........53 •.......I

Ausgabe III Nr. 39.

Ausgabe IV Nr. 39..

.....14 54

gars

ri.i gel

Fig. 1. Ansicht.

Träger

.7270.

Fig. 2. Grundriss.

.14 54. ..

.. . .14 54.

......U 54.J

0.

.7270.

200mm

Eisenconstruction für ein photographisches Atelier,

Nr. 134.

(Ausgefiihrt von Ig. Gridl in Wien.)

Fig. 6. Detail bei A.

Fig. 7. ©

Fig. 3. Querschnitt.

Fig. 8. Detail C.

-fl

■103.

0"

I.

t-ra

;₂ mi aIc

Cjü

.....Z'360

3000.....

K5

tO

DJ

c la

180......

7’ ' S

.20 >

< 20 >

*....640....,

.y.

I 10

—ÜFï

>1    V v

xj ~ ~~ x/jv/ń.A «*x.c

i r-    -

J3

.*P-

.5 000

Fig. 4. Detail bei B.

TT

.......if.

J O 0 OV©O£ __

Fig. 9. Höhenschnitt durch einen Flügel.

...36

1^.0 •

oi-

122

O £9 o

.18»

CO

Ml,

13 r

48

u.

Fig. 5. Detail bei D, , ,

x x:©\

",

Fig

10. Detai

F.

ml®)

-t;

i©>

0«©«O*.

Fig. 11. Querschnitt durch einen Flügel.

(Ol

Fig. 13. Wandsparren

x'

Fig. 12. Sprosse.

<.2s q j 6i et; yy

.50...

3...>

oo

lo

WÊQO

?fi!Ui >

m

fr

!§?!„

; pixi.,.

zi

<5*8>

S9

52

170

/

V

H

//

WÆ.

..........

1-580

7 .790.

1:580

'Z

0854-

HK

_7.9-Q.-S

2-582

/a

Fig. 1. Querschnitt.

.3-160.

-6-520

.1-580.

...7-900

j.

Glasdach mit gekrümmten Sprossen.

Nr. isö.

Fig. 2. Längsschnitt.

2-950....

aj

.12-644

Fig 3. Grundriss.

...5‘ 900 .12- 644

Von Mitte bis

.11

Fig. 4. Sparren.

->j<- -13..»

Fig. 7. Console am Auflager.

L 66. Tmm

66.

CT)

■J

Um

106....

26------*

Fig. 5. Pfette.

Fig. 6. Sprosse.

V.

111

A"

'*--------

*-----

.790

2-950

..y..

42

..263

CT)

CT)

.Ÿ...

Ét i

p..

-i-

-V.

?...

I!

11

Il

Detail A in Fig. 1. (Fig. 8-13)

■4=

.2-582

X . 79 o"

y/

V/

Auflager der Sprosse. (Fig. 8—9.) Fig. 8. Schnitt M N (zu Fig. 9).

Auflager des Sparrens. (Fig. 10-13.)

r>.

Fig. 11. Ansicht M.

07 -    (

kii

p)

Tj

Cs

Fig.. 10. Seitenansicht. ;

vfO

66-66

60-66

263

co

co

66-66    ^ vm

r~o‘t

6Sj66. X ^

.136

>1

iO a:

O IO

©TT

280

66-66

.66-66.

9

f-

-I»

i© © ©

I_________________I

©i

©»■

_____.-i

106.....y

■L

'i

.2

Mitte Träger'-⁰

064

Mitte

Von.

....

L>

Fig. 9. Ansicht

Fig 12.

MM C

Schnitt CD.

Fig. 13 Schnitt AB.

) àSjSS

U ⁹

ir

qi>

66-66

XX

OtO(

CD

CQ

O,

___M

10    5

087

o* oc

»V79 m

Ô 0(

OuO o

136

fil—

i

Verbindung bei A.

3 m.

OO

C<

mmmi ss

136

1 (|j)

: 3    .9

>(«9

9,9.119.9 ,

CD

,66...

Bazar mit Glasdach I.

Nr, 136.

s.

Vs

VS/s

Vs

Ws

Ws

Vs

Vs

Vs

Vs.

Vs.

Vs

WÊÊÊ

...44.

...44.

Fig 2. Draufsicht auf die Kuppel.

1-35

h..........ÿ

■zz-7,;

CO,

cd

/■

i.

CS 4-

!-.....

os

4L

esss

^pvtrt:

Fig. 4.

ZD

\N

1U

LZ

-i-

084

£04!

"OY"-

Q_

Querschnitt (Fig. 3—4)

durch die Kuppel.

3.-.8Q

064

CD

Fig. 3.

-CJ

\ o s o;

durch das Längsschiff.

OZ-Z

9Z-Z

9Z-Z

2ZZ

•>.

•o

rr

(Qi

Fig. 1. Schnitt AB.

........................1-30.............

T-9ĆT

OY'

OY"' ' OY '""OY

OY

DY

mm.

sV

WWA

mm

cl

-I

50 ...

ss

1L

w////////////,

40 >

)\ -

Qdi

^3-M.

G-------*•

-H I

O MO

v-

I/—

sJO-30 _

!M

Fig. 2. Schnitt G H.

Fig. 3. Schnitt I K.

30-'.S_

30«

¹S55 /

||    \4i^h(L

ii

Fig. 8. Verbindung zweier Oberlichten.

■■■■in

.Ko 17.

0(;;|

-35"

2j1I

'mm,

AS- -

Bazar mit Glasdach II

JYr. 137.

Fig. 1. Querschnitt.

(Details zu Nr. 136, Fig. 3.)

Fig. 5. Schnitt N O.

Fig. 7. Profil der Ständer. Schnitt AB.

o----

<‘o

l£\

c . -45.

ii.

y.

Fig. 6. Schnitt CD EF.

.AZ

C_

La.

*o -

VNiD

-4Ł40 .

OM

.. r;ii

CM

«s Ul

i.

< p

(il)

If!

||| IP

••

215

v-

5ô

VE

O (:I

111

II

¹ O O i

- L-— 1 -j""— — * —■ ——4

Ô

i! I!

! il

WM

Fig. 4. Schnitt L M

-U*

a

T~i

@1

s“-vllk

w

lll

lll

lll

11

CO

CD

-£

75

il

s'

>8f

jiii!

■ -

■4L

v

70

ISO

iii

- 2GC

|l

I

il

IP

A—Ir©©

/TT]

CJ

X>

.27.

i i]

n

Eisenconstruction für ein Gewächshaus.

Nr. 138.

k-

475

•>r

Fig. 3. Träger C.

*•

316

(N)|

tO;

3=

<26

140.

140.

Fig. 4. Schnitt ab.

Fig. 5. First-Detail.

Fig. 9. Seitenansicht (zu Fig. 5).

TT

A.....

bO;

V..

lo

30

un

T-*

T-*

Fig. 1. Querschnitt.

Fig. 2.

G5

&■

•rH

m

ui

i.

<35

LO

o °30-° O

î.....

2-8 t4 _.

.2844

•<

<160 >

»! I

.v.

<-

100

Sii

3:792

T5 -0--

i----o~~cr

:e5-6i8.

008/V

Fig. 6.

O I I o

<...!śo ->

I I

°! ! °

;•¥

«%>

■£>

Fig. 7.

l:89.ß

<>,

96CF-T

.3-318

Fig. 8.

a4

*b

.....

><

Fig. 10.

4--⁴⁰ 1

■>*

250

.1-42.2

20

.175

_ -X.-—

ĆND

CD

WA

<17.,

Fig. 11. Grundriss (zu Fig. 8).

316.

3-792

■z'ïh

JLJ

Lis.;

Maassstab für das Profil.

10dm 98/6543210

2m.

100 mm. SO

100

ZOO

300

400inm.

.v.

Maassstab für die Details.

u:.:. .....:

V

w

Eisernes Vordach mit Glaseindeckung.

Nr. 139.

1. Ansicht.

Fig. 2. Querschnitt.

L.

JL

.....

JU

JL

Schnitt A#.

Fig. 4. Gusseisernes Verbindungsstück bei E. (Fig. 6.)

Fig. 6. Detail E (Hauptsparren).

Fig. 7. Detail F (Zwischensparren).

Fig. 8. Querschnitt zu Fig.

145

i<c

!« 220 ,

. 210..,

.-fc •

SS

⁶v

/ra

: .......*

\ 9,

.33.

rA

Ol

. 86

•>i-

Fig. 5. Detail E (Zwischensparren).

Fig. 9. Querschnitt zu Fig. 10.

p„®

30

30 Q

1......-i

-4*

tO

.V.

......i

<8 >

111

v-iA

\.

.3562

I Gusseiserne Säule.

3920

-N

Fig. 10. Detail F (Hauptsparren).

Fig. 11. Detail D.

3300

33

CD

I«

..V-

v—

.....40

I|1

-,.....

csł

30........>

tn

-rj

irai

r-V''

o-i

U— 16 >

CO

<£)

st

■1

Schnitt GH.

V/.

©Tn

40

n©

CS

Hl

..v.

.y

oq

G-

< ...310 . >.

k-

440

"et©*©©

.46.

Kl

-i—*

k-

• ;

jfibf l&<

1000

500

1000 mm.

Fig.

12. Detail C.

?»

Fig. 13. Detail JV.

Fig. 3. Draufsicht.

'//

7A

fl

<1.,G

<-.3.

-,4-)

2(6

010

io

*~

33

>■

.....33........m,

+J-

caj

UJ[

<£2l

Ol o

1975...

395

*-

5135

) w

//

Eisernes Vordach.

Nr. 140.

Fig. 1. Querschnitt.

w.

Fig. 3. Detail A.

■p

yr-

.J

y//

Fig. 6. Detail B.

4 0---

«!

a-;

f. pi#-

\-50

Xps

.9.

........40..... Ł

\ !_

-W-

sON

.O'

ÉP

1-35

H-

Z-50

Qi

\°N

Fig. 5. Detail E.

>i5 «

I    !

I    5

iiO\

yo

\ó\ Ö

fe-

IHf___________y

;<•

.45

Fig, 2. Grundriss.

Ui

■f^⁼⁼⁼

-J

Fig. 7. Längsschnitt.

7K~

50

.0-425

Fig. 8. Detail D.

1-65

"X

=r-

Fig. 4. Detail C.

wW/ź

EPEEn

“5

cO

grar

1-70

VN

\\

NE

p ?

''/yy/ cj

th

I\j

X'

?p|P

X\

.f

>-

•6-

P50

ii

.0-425

WVa

l'P

\/

mn

( fi h ([ïïfpEëypv. .

VI

f\

w.

\.

;o_

»y

.0-425

V/

Va

VA

(iii 11 §i lii

Sn.

.r

v\

>§

III

4»

50

i-*».—

"T

*r-?

■<p

,\\\ \r

50-

0123456789

1-5

Em

o w

&

i***

Aus der Sammlung des Prof. Hanisch.

Eisenconstruction für eine Veranda.

Nr. 141.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

ib

'*6^.

Fig. G.

'T~

Fig. 2.

XI7

ff

æ 1

<¥P

■——ftî ©-*

KW>i

'o

=»?

Fig. 10.

Profil der Sparren.

k-----Vfc-

p-f-oi-

7. fi“

|a

I

...........,

(||)

4;

—4r..

Fig. 12.

Detail D.

>9 9

(s

Fig. 14.

rrji

i>4>

'O

<n

<,

QK

Detail B.

.-s

«o

■V'

•:

'“'TH

CD

.;â:

0|0

Fig. 5.

G*

Fig. 11.

05

sbp

Detail A

•ST -Srj; H

Pi

- o>

! » «■'

f—'9V i

II»- SV" ■'l

t- -1 v;-> :

./

Fig. 1. Ansicht des Längsträgers mit Sprossenauflager.

Fig. 4.

J__l\----fl_

v\^

p •;

ÇK^

Wij !

fo;;/

Aóoo

t~n -r

s. - -

5P

ci

269 5

«r -30

C[)

9'/

-)

Detail C.

Fig. 3.

"ï6 .

Fig. 7. Ansicht.

Fig. 8. Grundriss.

K---

ç*?;

(ł.2

<-- 0T5SI

ojsn

- OOV.£r

=<■

?K

* i -*

fc

5<

o»6

vg>

1er,-

33

2b"5

A?

:a

t-Vooo

«r>

...

0>O

ri

19

Ą-

sa.

; i,

001/

i si

mm

O QA

-^-i

ÖK

/.

3Q

_K___\

> -

c

%

/

Y/

Ö&t

m.

Fig. 1. Querschnitt.

m..... :n M'f ’v °|| f]

.314......512...:,...31?

312 y.313

313...

.31^...

ÜPSV u ' ü

......À-

<......

.2195........

flto

o'oo.r

?. 300.

uZi.

« -50v

•T>

■1800.....

**

■V

I.

Fig. 6. Detail M.

V/

.Mauersparren

V/.

5ś

: // it 40....:^

I

L

mM

Eisenconstruction für ein Vordach.

Nr. 142.

(Ausgeführt von R. Ph. Waagner).

Fig. 2. Ansicht.

Fig. 3. Detail P.

'Pts

Fig 4- Befestigung der Giebel-Sparren an der Firstpfette

k-............................

Fig. 7. Detail N.

*■

LJ

T 33.26

M-

,7ip.

Firstpfette f

i¹ Jÿ

3:

-----

1900

Fig. 5. Detail A. (Im Hauptgespärre.)

.....

o-

•K-

<-

B9

3Ó70..........

.2*00..

Ë3G2

Æûs.

<.....1

4-150

•V*

''s

¹ i [o

=*

Fig. 8. Detail 0.

.. 11" 50m

Fig. 9. Detail B.

Fig. 10. First.

f.

,.-r;

rj

mi

.-'f:

'o

35;

fi

■r /•    /- n

Y^-J^szZ____i,____.'___

s]

mmsjp

i_.li

IDO 10

Nr. 140.

i

i

4?

c

W

Eisernes Kirchendach

Nr. 143.

1. Sparren L,M.N.

der Pfarrkirche auf dem Breitenfelde in Wien. (Ausgeführt von lg. Gridl).

Sparren-Schema Z, M,N.

Sparren L MN. Wind rechts.

Fig. 2. Sparren K,I.

Fig. 3. Sparren C.

1t'-.

.4 25;69

pe

jz

o₃

Fig. 7. Grundriss.

P₂

iWk

Ps_.

io

zeo

Sparrenrirjg Feim

^Sparren ;Ń

PN 16

4>

Sparren LM,N. Wind links.

P« ps

iw Jy

2.4ä£A5

Oi

Oi

'J-

d,

ot

dz

jp i

<5

,rl

- 4f

<...ïO'ÇP.

P«H

-¥*■

D,

“-7

...2450^5.0.

7/

ai

U,

4L

8'490

PN. 22

jNL .

>*.3040.

ï,

<.1ZC.1GC

673P

\ïr*

f/i

:«0.160

Diagramm für Verticalbelastung der Sparren L,MN-

Ą"" A

_____A

f-5—-

ylM

X PN-.G

2-4-60.60

.<2

x IGlO

//■

,LWP:16P.

[PN. 22...

.2:4 5Q:50..

_____A.i

rl—

~'ßhr“-

'23.PN8

....V

..ŁfcsOjgfl.

i/ / / a

,<:Â

ł ' A,

• ■ -.-ic ■

.1.637

' oooz

Cl')

f/ 5

X.PN 16.

L.±rJ-

W ><

V 2. • $r.55;.5.5

C5"V

\J

k—

m

ta

•7

ci

il

g .4

.t....

s^°..........Hi-i

......4.18.360.............

4630. bei alle n Sparren

5060.

160

5200

y.

.y.

8.

*4

Pt 18

Sparren-Schema .F.

A—dTT/

. S.QSß.

H-

r:

"zo'......

*80

«s.

"T'

iF

a-340

m\

«Xj,

.....v ...17660

Fig 4. Sparren W.

Fig. 5. Sparren S.

Fig. 6. Sparren O.

UV

Sparren-Schema W.

•X

B;

N®

Os.

itiy

I Diagramm der Spannungen für S.

(h

ÆWj*

1\

Vu»

L\.

si

.V

St

r':

V¹2i

Sparren-Schema O.

iji

FA

\Q3

il Q,\

I.PN.1G

SASÇ!

Sparren-Schema S.

°3.

l\

»r

Diagramm der Spannungen von F.

0l.

J.PN.u/ /

D,

0/ Ut

r;->

Oî/ii

Mj

r.

7 //.* M49 «f ⁵

4200

°v4

W/

ù nJ

U;

\.2.4MA0.

p.''

; , ’m

5k

Diagramm der Spannungen für ÏF.

.i-Ayo-M

;pnu

D:

\q‘

iSî

//

y*

l-À.WÿP. A

0:

390Ü

%AS0f?0

___ 6250

v Z . Jt Ęo-Su

//ma.?|so

CS.V

y#

'Ï.LiO.W

.6520.

y.

V.Æim1.6..

.. . 4610.

/§

V,

160

.V.

fm

W\.

.1 PN-16

Sparren-Lagerplatten.

PN.1S

/vT-

ÜH*-*

je.___36®#. . »

Wm

r%#

py

v/

Diagramm der s Spannungen für O.

U

'////A

'y

L°

ą.130

U.OO

500

«T

Eisernes Kirchendach.

JVr. 144:.

sps

O O,

Ö\Ö X5?

^4

gj?

grl^*

fU

-[b^i-y^-uaiaiedg

4 -h—*•

CO

CsJ

Fig. 1. Sparren

ôx

2250,

ôj

CO

X .ÇD

jk X?

\\

■<------

...........912ZN

SL

Sj

CM

oszz

W'

•S

■x

].....o"¥

Fig. 3 Auflager.

^ Dübel jt o I "‘4

80x80

WÏ?

vt

\ 50x50

Kirche auf dem Breitenfelde in Wien II.

(Ausgeführt von lg. Gridl.)

if

X'

X;

1 S™fm liieten

7355

NX

Ôy///y

./■

,/

OSXOS

«•

LO

il*

0^>.

**.■

y/

Fig. 2. Schema des Sparren A.

*2

A.

XllSxX

2

<L>

■j

708

C*    j

f=>    i a

-—%r

ex

'X#X\

.+

:\

S"

OS/, 9"

05ŻŻ.....

Cr»

j— S*

9*

X, °h

<Nl

Lichtweite =1Z950 = Zx64'75

lAX

®\X

l®£fe

20^ Nieten

ôj

-t⁴

cSj!

Stützweite =13500

M\\v, a

;\v\\

N\'

.ai

i.À^v\S 1

'X \\\

S=l

K"

cS) : J*:

ÔV

X\

\m

N>

67S0

■T"~>

<\

’v>

>/r cfe

!i

WWMMMM

-#-----.-i.

rr:

00ST ""

---------> 0-------

"00SV

-X

<-

P¹

ik

ÖÖ 0£

->j

151Z

>•

<3>

4 18960

Fig. 3.

.4300.

91

Nä45t

ossi

ôoiôf

■S

0802

*-

■V

-À.

ê

V

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eisernes Kirchendach.

' Nr. Mo,

m:

t ¹ ;

Unter der Leitung des Constr. Dattb.

C4

4//

/o-

o\d

Stiftskirche in Klosterneuburg. (Westliches Querschiff.) /

oKo7y° H °\\ VSw °A\°/ alle 92.-''y\^

5⁰    7 "^7.° °yV

7°

4-

Ausgeführt von lg. Gridl, Wien.

y⁵

sp*

2;

ty

9/

44..65J.S

009V2'

sO⁵

:>

^4.70-70 L

<f>

#y •

,0*

i:

.. 7Z/

i?

y,

W oj,

.80 50

8'060

v.?1k.dQ..£0..

y'

2,14.6(3,60

é.

9 J 9 \ 9 O 3 9 91®

s.o'

10+jl0

/b

-X

\°

.o'

"o<

. 2.4 GO. GO

(ot

'Oj

TOy

óo:

2.4: S0.S0 y

1-2*10*8 ^4:6 5x1Q.Q.. y

.0'

1-240x10 24 65 x100

1-.240x10 bios für den Sparren beim Jxen- Anschlufs

2.4..80.80

ir

00

2/ 70-70

>Cr

vo>

~o„

.P

i X -.:

vy *

• »j/y •V°ß]

Q-ï-i/awol

ïZoJ&o/

4-7

'''V24.50.50

,0:

‘è

,ox

\°

’b.

_ 24.50.50

y:.45 0.

O'

\°v

v>

74: jzzs

O'

vCT

*-

roy .y 16.58... .....

7/2002. .

...........22PO......

T.....

......jz.qoo......

......- -*.....

.163.8.

vo

%fo £ o

?/?

r.

0°/

li

'oj

;20

bj:i •

o\o

o\0

2-V70.7Q '

y-

y24.Gc.60...

y

*$»

°/o

■10 '

y.

Po °

11:12-76

5/63_8____i

5/63$.

C- o\d

„ oN

O

O O'

\° o

i<.

-■-O

G'

? S0Q

o

/b.

°j

o,

o,

sON

T

o:

<3-

*c>

jO,

X.

_____¥_

_____

___ï___y.__

L.

/Z/y

A&j.

.6:390.

“X“

/zÙ/yS/

.9:.8jQ0..._

U:|776

mm

.240 v

Î7

Ueberdeckung eines Fourage-Magazines.

Nr. 146.

(Ausgeführt von Ig. Gridl.)

i 3 6-32

o io o\'fo

4-5

'\2l4o-40

Fig. 2. Seitliche Längsverbindung.

wi-

Si

fl

I73ÇÂ

40 -4U

T-<;

002 ”

'\_2,u45;45

Fig. 1. Pronl

.............>K-

ÖSZ

5 To ö C

YYXT^

2l4o-4o

■r

oj

5~

lUto/p

•P\

~ly

.'I;

ugJJKsKO!*:

V.6

M-

.17.00.

1700.

scjgj

50-8

Çiâ

:ć .

oJ\

4l60;:'60

:13

.-•r

/2l4o.AO

ZZ0Q

Fig. 3. Schnitt a 6.

13

Holzpfetten 3OO/50

K--

u/ó

§m

s-0^%

\2- 50-14

TT

%'--., 220 - 360

Stützweite ■= 16'OOOmt.

2/

mmmm

.LicKtweita - 15'700mt.

■tor+M

7~

“Ä”

4I-

to

cn

k:

77/y

17

5-,

Cf) ■

CD

n'

Fig. 4. Längsschnitt durch die Mitte.

2E

£~0

100 00 oI

1-80-6

loo O "o* O O 0|

■G

\ 2 40-40

Fig. 5. Laternen wand.

2l40;40

11.40-40

\1l40-40

\V 5 "

llAo-40

32-36

■4-5

_ 1-100-5 / Zl40-40

400

Jo

IpTT

.J-!

-M-

t-

h4-=-

JL-

1450

//

=Ü=

4 L40-40

[o o|o

bjj

7^

bjc

i mW-

* I o 0 0

/Olfr-

/o [o¹

bl p

fpy-.

===

40-6

o! o

jo

O lo

\PYĆ>/

2 ~-°l o

O O O'

-m

“JT-T

p| P

000l'a'

EEffgii

2l4s-45

4800

■»!

3m.

W

V

W

Eisenconstruction für ein Pflanzenhaus.

JVr. 146a.

.0__

oo o o' 0

IV

'4»

Palmenhaus im k. k. Schlossgarten von Schönbrunn. Archit. Fr. v. Segenschmied.

(Ausgef. v. Ig. Gridl).

Fig. 1 Ansicht.

W\//

Gallerie in Fig. 4.

CT

•••

|/

-■•i

Fig. 2. Profil T des Mittelbaues

Nj

ftEI 'ir.|p==

gpp

;* ■■ i.ÄÄ’äSS

.;i :,i«iÉs™ÉÉ:

. «X'-r-'A    7-X';

«Lt *»«ar -r i(*dCrk

ÜBI

1« £»Ä--Ll

®«:ssau.-sä..,_

, fiipk miÊmmk.ÆÉk,m

mm. .mmmm-

taj«

....i

j;

CTsŁ

■■■

gggtejfcjpt ÿg*' ■ ‘

rirCTCTj:

jy

fl

...-.i

~P

Säule I.

Säule II.

Säule III.

.1

N5

p>

13

OK bc

CT

ix: .

Fig. 3. Detail vom Mittel-Pavillon

/•

! J;

x:

W/

!»>

. o\

—........'i?.......■*: i

ÄPC

mt

...

:kla

»I!

yx7

||§LjCTCTCT

H-

‘I i

4-

i.j

"HW¹

!i§:

:ö

■f

.j

‘I

_.J

y* h........:

J‘-

rr.

j'

i|

Tr

roi

Mi

7X

CT

•\

»ai:

Figv. 4. Detail vom Seiten-Pavillon.

£2y*J

CT

. o io o

Q/TtS

Iza

Lv¹!.v>31

CTT

:.... j

«Io

i!

oi

Ś-. 8

K¹

11

r„

ilff

iv

SS!*a0!S8.8S|

'XÆ'

4B3B

#:X

Xi

yj

H'fF

r—

•€D

üi

......:>*.....

!°

-,

__.K

Kl il-:

il..

\/A

H|

-r

tTH

1°

il

? i......

I 1 fi.........i.........&r

...........

Üf-T‘6.

4—

Il

ai.L

jj    “

4'

Jx,

-CTI

uu

itf

<3!

x-

Säule I.

—--- —- -—|!    i i-

't.xrr

■^v

i..

MP

mWü

L_M

• Ml

TT

JmÈM

;x

7:

11

'.r;

Si.

mwLM

mm

~A

M¹

--------------₁

rrrr«

1,:.

mm

vr.

\\

i.»

Säule II.

Säule HI. i

■

i.

NS

f«5Wf

CT

CTT :CT

7A

Wm

y/,

7//

'/t

'//////////*

....i,.

^"v

CU

Fig. 2. Schnitt CD.

4ja0°

mat-

S»

œ

O)

•a

43

SP

==

fa

V—'

fr

TZ

•NV

Stiegen I.

Nr. 147.

// J?

P'//

cm.

28 Stufen à 15 N

i.

"W

Ui

fl

F

o m..

1.60

^fl

7777

o-;

v > : .* 0

C. H*

7-N

777

ftr

oq

t-r

09 l

*âf

LO- 7<

064

..Y

7:

'Z/âï

fg

bć.

;c‘

■:'É

ii

7%

m

t<~-

to--

4 cj':

i-J I

II

N «o 7

1^

i

ya—

GeschófsMhe : 4'27.

7»-

-i*--

II

•f.

c0 -

Grundrisse.

to---

pi

Ê

;•»

t\\'

//

• >■ IV

! /'• s .7.

jN

.....m.....if

a a Sn

...150 ..

27 .Stufen a 1434 cm

,<s

mmmm

VN

CQ|

.NJ--

OOT.....

*    A

..im...

l—

Fig. 1. Schnitt A B.

.Ÿ

o-

s!

t///

îV$

§7

1~

" -r

—y.

;-'iï‘.

K

‘•i

ÿ|

';>:

■>'V

■f;;

'•'v, ■ 0

/y

r*

ft

W:

8-

// 3

7:

Ni

//

ŁL=

3-¹-

OP

/IL

Yig. S. I., II. Stock.

$s

77

15Q

cs;t

Ôb*^/

N 43 nxn

pi]

Ijl

I» I

77: &

77

i.ao

iï

77

03.1.    Ńv.C'‘

77.T-

7

vV

777 0

1

OG-T/

§7

§7

Ny;

!Ń

!N

/K

77

\v

77

77

77

:7 7

M

7N77

02. Ł

777

f-:.

■?:l

777777

ntS

Sv\N

TTtNTTTN

NV

NNNN

"•.............

x-

⁼ÉlllII

x..........-........

Geschofühöhe : o'32..

~r~

7N

>xà

CO

’io |

1-8Z

CSJ

cd

in

JS-T-

-X

\’Vi

..i

«I

iziLzl

=T=

en

zs-r- gr

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Stiegen la

Nr, 148.

iP

TW;

26

xÿx

I¹

Steinaustragung.

(Bank- und Börsengebäude, Freyung, Wien, Arch. Oberbaurath v. Ferstel.)

-d -

4H çç.

"T®

rr

.....A?

ÏA

_____j

IL-i

1-S&

\/

III. Stock. Rodenstiege.

Erster Tht -1 Nr. 1 — 7 : 1*11 m hoch.

6- Stufen 1 — 6 182 »» lang. 0 316»» breit, 0'158 »» hoch.

1 Stufe Nr. 7 : 1 74 vi «lang, 0-342 m breit, 0-158 m hoch. Zweiter Theil 8—23 : 2-66 m hoch.

16 Stufen Nr. 8—23: 1-82 m lang, 0 29 m breit, 0⁻173 m hoch.

Stufe Nr. 8 (Thürsohlbauk). Spiegelstufe mit EisenfaJz.

Nr. 9—23: Rundstabstufen.

LSÏÏ^fïKSïfiüteSSï

îp

⁰⁰ il ^

<"0

1:58

i-......V-X-

éS 3

CO    c

—-g-df

s «2|S

l> t> ^ I—<

J!

XX

S g 6

⁶ ° § 51

g 2 -®6

.t, -M _y

g-g s

■°Â r-<

1-

: .0

ixp

1'

3-1G

4 58 m hoch.

s S CC «5 CM «g S g Ź

§S$SJ

d#§2 s

|2

8 ss J g"

?°X~S

'W-......

If

..

®.hh® O eo

ÀS?’*

•• X-i

1 Stufen Nr. 31, Austritt.

.......i"Jf.....

.-.“Ar;"0

es) :    Ü

.

CS)

■Il

::

SNS

=»

.„'j

S = X1

£j il w

sz

1-82

iidiL

,s<x •- ^ a-~ ^ al ⁴¹

fl c£ E æ ai

I”“"»:

T.X ri

CM

ÄÄttel

Ë§

HÜf

|if.........Tzs-V

I-

te

ts-

,.1:8Z

CN}

i-A

ij

<*>

: Î2

"¥ £ K>

.....•' «

S:

"zsX i

O    LO

<p

-H

.........j 8S;t

m%

13

1:

~1:

1.......28-1

X-gëf

W,

•>j(-

zs-r

TT

.1-GÔ

Mà

<Û ! N. <N i CSJ

tsfeî"I......

w.-l.....

|te

II

Mezzanin und II. Stock, zwei gleiche Stiegen

je 4⁻ll m hoch.

6 Stufen Nr. 1, 9 urd 21 : P74 m laug, 8 33 m breit, 14-7 m hoch 2 Stufen Nr. 28, Austritt: 1-74 m lansr, 34 8 m breit, 147»» hoch.

44 Stufen Nr. 2—7, 10—19 u. 22—27: 1 82 m lang, 8 33 m breit, 14-7 m hoch.

2 Podestplatten, Stufen Nr. 8: 1*94 m lang, 1-65 m breit, 14 7»»» hoch. 2 Podestplatten, Stufen Nr. 20: 195 m lang, 1-65 m breit, 14-7 m hoch

A“

iaa

; tapi.....

1-64.

.....

iz] z

— i/:. ~ ■

ï:

"îî?

T"»

S-

8Ś-T Ś

ï.....V-I s

QQ

8S-Ï

c-, eo |!

Xl

îl

41

s! x¹

1- 58

--ff-

Oo

Cû

*0

f..... ‘ XOo

OB-X

-P~

êo-'x

--i

-d -d

-s

Xk

2-79

cX,

•H

xi te

ST-

Erdgeschoss.

!|    :    I

1    I    I

TïïT

en

ro

li K

î# I {c4

iX hph X: f ■i||i"}- fvl-fe

\X

!i*y

• :

mtyt'

* -q-o

O O    O

oc    o

• O

"o 2 o os ^ æ El

Jisl ??Seà ej| ^.ÎSSs •gS 6=^1 S°à!

O ..CO; o J3 33 u . „

-fl.« rp .« ®    ~ ‘3 R

g 9 «''A 6 s £«ß ÆOC> g^ixi'fl^s'ÇP

? s “Ł‘r*ŚSf srts -₂Soiè°g|»ï ,X„- • Mî°§ « s

»    '' ’S ” g q &Ô»0 h

J    s ..£

■SSS.-d- ®^®S|

ri(M P>» S " <M ^ I-I +? u

2;<âüg§ i-r |P„-l^.°o = §!

OJ .N®    |    5- rj

O *3 A r(M,^Â S

* y*aa

5 xg ^Z, fl « ^

00^ B rtsg b5s

00 M B S 3® p

o

cq    m

(M

Tf T—|

CM

Xi

/

»

Aus der Sammlung des Prof Wappler*.

Stiegen I b.

Nr. 149.

Fig. 1. Schnitt GH.

Fig. 2. Schnitt A B.

Bank- und Börsegebäude, Wien, Freyung. Archit. Oberbaurath v. Ferstel. (Fortsetzung zu Nr. 148),

Fig. 3. Schnitt IK.

Fig. 4. Schnitt CB.

Al

Dachboden

sno

........jyi......

-i

=f

UÎ

Z 73.

. 's*. i»

rajo

sss

...

Y//.

ü!

......t

TT

— jS.Stoclł

11

* ;««•

X—

£'

41

Z7j9.....

Stocl

WWSBBKSSm

4*

i!

MS

v!

äj

»...

II

l'jZ..

,.....U.lJz.

•4-

4-

R-

à—i ...........-

Eis

474

—S------

.2 68

CO

ûy

;ErdqescHofs

Fr

ES

t-

10    5    0    1    ?■

HN—i—I-

7.

5 m.

«

»

Sti6g6n II (An beiden Enden aufliegende Stufen).

Nr. ISO.

Fig. 1. Zweiarmige gerade Stiege mit voller und durchbrochener

Spindelmauer.

Fig. 1 a. Schnitt A B.

Fig- 2. Dreiarmige gerade Stiege mit steinernen Pfeilern und zwischen denselben liegenden Zargenstücken a.

Fig. 2 o. Schnitt

Fig. 3. Gemischtarmige Stiege mit durchbrochener Spindelmauer.

Fig. 3 a, Schnitt E F.

.1-56

Kl

Ą ». V

m

mm

.2-213.

--3-793

-3-477-

L U-L L M UL ls M M la Ij: lffi IsVla les ląjcs jglg lg lg b b b s U¹

W/,

ÿjU

1/

p>

Mi

.1-897.

t,-.

iMr.....790

315

Ï'

■i

4 316-:

Fś 3-

aS

j.

HP

Sljj

•^£

y;

ï?_

.......*

316

i 4-

HP

HP⁵

..1422

--

sm

\y

3.

.....1-58

>i

*

ir

-*K-..........

.5*316.,

.2-213.

3-793

3-477

-790.........

In L U L U U !co htoig lp I51^ M, ls M slgjfîjs ls b

lJ

....3-793........

.4-267-

3-635..^.--:

.3-688

=-.-„4-109

:fx-

/f-X

II

II

IM

CK}

to

-+--474..J

Ci

.1-897.

........8S-I.....

> •>>

K?

CD

pl

pj

1,

l—••

Ul

HH!;

-1-58

„1-422.

\Ż

>1

1- ljo 6

.3161

--------jj[.----

.....1-58.

Fig. 3 b. Grundriss.

c-.

Fig. 1 b. Grundriss.

.2-055.

mm.

mm.

+74 +-

i:

::

ii

jc-3163

Ï?

Î12-2

.5-793

.632...,

§1 -

Li—

ii

ss

1-422

¥^64

ras

- -1-422 -

tß

to

.2055

•Ś8

ili.....!•

li. °

SS

*//

W!

çÿ- :7^    ...........1*58 j......

„2213-_

-r—r

! 6î£ C T.......3

7Æ

7/77

.2-055.

-1-47S

ggÉ

i-

*316 *316

1.1?

-22

316.

<316

+316

..1-106.

CO

J3-4:S-,!4'4: &..

•t.....>j<-

......1-422....

CJS

.....1Ź64

.

-Ÿ-___i.

.....1-58

;

......l'S8

i    i < i    i ! !    i    ! i :    i

!    Il 1    IM    I    IN    I

-•-j<316.*316*. ... I®- j......!-—j- j ■ sj«316 .jt

* M -• ■ -j- --j- - -r =    }2"52 9 - --- J - ■ v -J- - - - X- - -

.316

--1-58

........I-¹’⁵⁸

7/.

>,

||

Fig. 3 c. Detail einer Spitzstufe.

'///

-i—

■t*

Sc

10

6 m.

Ausgabe II Nr. 147.

„Der Ba-uconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau L (Prof. Aug. Prokop.)

Stiegen IV

Nr. 132.

Cu

Pfeiler- und Säulenstiegen mit gewölbten Wangen.

Fig. l. Schnitt A B.

Fig. 2, Schnitt G D.

Fig. 3. Schnitt E F.

Fig. 3a. Schnitt EF.

Fig. 4. Schnitt G H.

UESCHOSSHOHE 440-

S?5

WM

mi

f//

//

r-

ira

!»

|(T T>i

BSÜ

JL

ÖESCHOSSHOHE 4‘4 0

(T

<+

gi

+Z"'

mm

lf&+£

T[

m

u.

WB

t;

J.L.

u.

Detail M.

Fig. 5. Grundriss.

£3»

1*1®--4

i*ao-

-«‘38-3

V18-1 «-1⁻ to-

pi

ppgg

4+4-1

^33

'J

4-4541-

1 ro

V-6-46

-+ -£*30-

-n-38

l-ro

■43-1

•T

ki

.1.:

sa

' Ii

Hi<-

L.

4-

ji

- TTśi:’ ~ Z ------

r=r~

-Ür: 11 j

•rrrrjpT?

[

i"

Cr

mm

y//’

“js

1 ! I i -

\y-

iii Ml l > ■'

Tr .7

.ii¹

•''M

S

<* Co

ZA

/A

-=r-lÏÏTpili

z_irO

va

"A

'■ .

=7=T

(*84-*

w.

ÉË

W7/

W//////////M

yy*

V.

77;

LM

C-

-H-#-

—I—p-

F T

-»•“D

[i#

\Jk

i.

ii

N MI

aa

'Wy.

w.

■///,

'M

■WA

mÊMk

c_

V//.

wmm

|!-+!

S/j

lii

Detail N.

8 METEK

lO

15 DECIMETEH.

FUR DIE DETAILS.

/

*

*

*

*•■

»

r

/

.

✓

/

;

.

-

«

Stiegen III.

Vr. 151.

Fig. 1. Zweiarmige Spindelstiege

Fig. 4. Dreiarmige Pfeilerstiege.

[TT

§P

Fig 3. Grundriss der dreiarmigen Pfeilerstiege.

SUS

\\

/?*4

JHP

W¹

"""

AA

T?

2'20

6 88

-\2 88

--C J

L_.

/*

VJJ

‘■UÄ

h 50

TvÇ- ~

-3'50

tq

= 5'10m = 34 = 15 cm = 32 cm

-y-? e

IM

•r

| 10 v

La-.

üü

/.

: ! f'i •/ j!

: ü-i.v*

7.4

km.

i4f:

-/>

......

s:

k:

l-'i i

i.

mm

r\

'L

Cr?

6.

"ü »*[

fÜ

É1

“O

/J.

Architrav-Stiege.

4 05

1b

P.

Éj

Wm

>c-:

b’

Fig. 2. Grundriss der zweiarmigen Spindelstiege. *

Parterre.

^==s=dm

mm

■ ' \

---5 10

{=;

P=

--i

ff

Wâ -1

wl ;

§gy

If

Geschosshöhe    H    —    3-75 m

Stufenanzahl    *    =    25    ,i

Stufenhöhe    h    =    0-15 m    0

Stufenbreite    h    =    0'32 m

gP

!ÉS

lï—

<71

--4L

Ü1

W,

-cs

...

T(w.

S//}.

£*■

— -375

■spf

c.

’lto

//.

i.

El

Unterwölbte

Stiegenläufe.

‘?PPI

^rtrrre

L.

Brrr-

52 3:

.4

LL

L-

Cs

er

SCI-----

!..

"L

”7.

PMSBHISBW8B

:: :-- -r TZTrr~ L~-~-

T'ii

:4f------------Je-------

\j

Wj: :7B71077B:

i=4

-•

v:v

-500

165

ÏÏj

Si

T»

>-

'■%

un

Hl

ISP

..._ r

BE?

/y\

Wm

(.

If

LS

‘K

Ausgabe II Nr, 148.

j

«*

*

&

. «

s;

*

i.

i

■ I

‘•s.

| K æ A K Ó w

»

4Î

»

S

• -

r

.

%

* *.

»

Stiegen V.

Freitragende Stiegen.

JVr. 153.

Zweiarmige gerade Stiege (Fig. 1—4).

Construction des Stiegenrostes (Fig. 3u.4). Fig. 3.

Fig. 4i

Gemischtarmige Stiege (Fig. 5 -8). Fig. 5. Schnitt.

2 52--------

1»

Fig. 1. Schnitt.

| mm

'mmm

;:;>;:ÄppF*v

\t

1.

ii

■w

>

Aj

lü

T.

i?

mm

■450

Fig. 8. Projectionen der Spitzstufe 21.

Fig. 8 a.

mm

— 374

«Mm

.......‘MrWW!

WM

Fig. 8 5.

W?/'

fj

Fig. 6. Grundriss.

WMŁ

"d> 7

ag

.p',4

£rir- ir T fTIo" i P

“7

Fig. 8 c.

....

;'-'v

(1

Oi

p"

Stiegen geiänder und Details (Fig. 9—16). Fig. 10.

Fig. 11.

Ißt Geschosshöhe    :    4-50 m W

:    Stufenanzahl    =    30

:|    Stufenhöhe    =    0-15»»

h    Stufenbreite    =    0'33 m

'V

— —4 05-

rO]

Po

Kl    y- m.

2 20

2 03

'/kl

Î&É8É

kpL

fe.

IDl

Fig. 9.

Fig. 13. ą

033 :

150

Fig. 2. Grundriss.

'S

Fig. 12.

Fig. 14

-+

mVn3

50-t

k/y

“wrn

0'45

st-

—1'40

i¹!.....ii-

Id—:

-1

Fig. 7. Austheilung der Stufen an der Spindelseite AE.

Wenn die Stufenkanten senkrecht zur Spindelfläche liegen würden, so würde sich bei der Aufwicklung die Austheilung nach der Linie ABCDF ergeben. — Die im Stiegengrundriss ge- ß --f-X ' zeichnete Austheilung findet, man mit Hilfe darp-”1 /    ABCDE tangirenden Curve adcde. /fy’rf'

-.f*' *■

Fig. 15 6.

Fig. 7.

Geschosshöhe = 41)5» Stufen anzahl = 27

= 0-15»» = 0-33 m

Stufenhöhe

Stufenbreite

140

Fig. 15 a.

<:d'

V,

ta

F^üBSf

TA

Ł,

<=}

2 30 -

1ÏÏ

3'3I

1 40

-140

!'«*•

//

.,-ir

C:

Ss-

Fig. 16.

fr

i »iii

700

IÇ

. -»r

4 (färQrunctrwttl    )

+-

für Grundrisse u. Querschnitte.

H—i—T"¹

y ’

*j A' ■* für die Stiegenhandgriff-Details. \ ^

W I—I—I—!—f— |—|—|—|—f f~+—f—h i

f /rA

Ausgabe II Nr. 150.

.790

.....1-106.

>:<

.2-529.

4-425

79Q.

Si

S?

158

158

rH

Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Stiegen VI.

JVr. 154.

Fig. 1. Zweiarmige gerade Stiege ohne Spindelmauer.

Fig. 1 a. Schnitt A B.

,ri)

•—*• Ul

3?

CP

co

CD

bß

CD

CP

•S

tc

cu

⁰⁰ ®

a>

CP

ff

Fig. 3. Wendeltreppe.

et

qV

X'

■X'

P-

iSJ

■VJ

J Lj

...28

27

••

ii

i 105^0 L

mm

8S-X

2-213.

fr

■BP

»^STt

il_____J⁴^

.16_______„

r~~ - ;

.....

fri

Lrr.

-2-529

. 869 ..

JL. '

«--.. io..

*?

Fig. 1 b. Grundriss.

IP

.4-425

......VI0-2.

6ZS-2-

an

—2-529

Fig. 2 b. Grundriss.

Fig. 3 b. Grundriss.

"•■-tT"

•4^

■4*

*T'"

.....I.....1106.......4.3164.316*316*316.;

-------

.8|B9.

1-422-

T-i-i

3-003

„I

rt

316 * 316.*

.....!

316 4.316* 316.4.316*

I ..4-11)9...J.......\

J.._L.Li

*.316* .316.* 316*...........1-422

.......1-422

zf

158

.1-264.

’64

3164 .3164.-31

il

f i3tJ y^Ę§m

: ! : y/

! /

<-s/

1-422..

fOc

20

wy

183

.J£Ü

RK/⁴* ' -%

r—

4......!.. G-9

.16'

...1-422....

IÏEEÉÉÉ

i.

.1-264

.....f_

—1-580.....T >i<

£53

• -1-264-

1-580

Fig. B. DetailL (zu^Jfig. la).

S:

î?

Wâ

-1-264-

12;

,r:-

9-*239*--474 4.......-790 -': ;V"474 ->> -474 - 4s—" “-79Ö ‘ -Ć--474S

!.. X

\\

\\

iJtl

y

492-1........»

Ll_

•i

Fig. 4. Detail K (zu Fig. 3 a).

rro

4;

11.

’a

ht

®î

Fig. 6. Detail M (zu Fig. 2 o).

1-26.4.

316^3161

.869.....311.,

'SWM

----^------- J    ^

211

3V

698

SU»

mmmmmm'"*™r

10

?0

sor......4

Ausgabe III Nr. 43.

W

Stiegen VII.

Nr. 165.

Fig. 1. Steinerne Wendelstiege.

Fig. 5. Steinerne Wendelstufe.

Fig. 17. Eiserne Wendelstiege.

'= '

1"

Fig. 15.

Eiserne Wendelstiege.

--

RS ~

st

:rpçS

.....

—I--------LJ_

3*50 m

I §gj

ÜÜL.

-----$r

» If II

17

20 6 Cot

/p

Fig. 8. Unteres Wangenendc. beim Stufenantritt.

11 ’i

r..... rr

iK:

-LJ___

"WA

Vs

Aufgesattelte Stufen. Fig. 8—11.

Fig. 11. Schnitt a b.

-+

K-

'&1]m

Fig. 9.

II

i'f

Y~;

mm

rn

lg|

"Ec;

ll

T"

rc

g§

Fig. 10.

k.

Ll

Hg

V.

psp

-4

4-

■4

Fig. 12. Eingescbobene Stufen

Fig 2. Æk

glip

?v

v/s

mû

il

7/.

w*\

■?/

Fig. 6. Hölzerne Stiege mit ein-n_ geschobenen Stufen. ^

ly

mm

fl

§§jtg§|

LS

wLéé^k*

C5.

13

il

F”

Fig. 14. Podest^

h — 18 nm

mm

r vp$

§§

ii

\\

Fig. 13. Stiegenantritt.

i -A

r<?

my

Geschosshöhe E = 3'50 m Stufenanzahl x — 22 Stufenhöhe Ä = 15-9 cm Stufenbreite h =30 cm

Jmg

r\

Hll

Fl

±_

r.

Fig. 3. Mit hohlem Mönche.

sm

v"

|1

[v7/U.

Fig. 16.

llpl

4-

Fig. 7.

_r

IuWWą

M’

\\

\\

:>;!

1rs

Kpi

mj

.(•)

-......ZOO.......

i fil

li

mm

Fig. 4.

rß I

u----

Mii

v.

mmm\

:L-3

\\

//

\\

Ausgabe II Nr. 152.

\>

feÿ'/JÀ

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Stiegen VIII.

Nr. 156.

Fig. 1. Grundriss.

Ï-4V

T3

I

"i

L----

r‘)0

.J

ITMrnrn

iii

Fig. 4. Grundriss des Säulenkopfes.

il

■ni

li

EL

1-85J

ri

si

2-1

15-78

v_Xr

OTQ

ilM

j;

657

JÎ!

rr

Q3

:i

“*1

Ü1

Ed

cś / (

Treppe mit gusseisernen Stützen und Wangen.

I§

«mil

Ik.

Mi

KH

68. L

cn

CM

,..1578 —

23’67-—

T“

§3

bJO

lO

.W)

fa

i-

I/'

j!

.;

’EJ,

wft

£9Z

n\

57

-i

OO

CD

fO

MÜl

^ Jà\ À

u *4

JTÆ

A"

Fig. 5. Querschnitt einer Wange.

•Çl    -------“~§

9M6Z

S-6£-------------

*5^?

ns

■ii'

____

MM

II

-uh

h •2t7

LI

mmmmm

"1

---;---1 j

■ÿw»

ß

‘/C.¹

13-68

krü

Fig. 3. Antritt und Säule.

38-20

lit

rf

Hs

QÖ

®:

Ii®

■I

Ma

v\

0 V* l

UA. MA.

HA. 1*7

^(f)

il i’

3\

"®mV

Ct

[l<

--:

ii

il

ii

i|

»■l

■■lllll

■I

IPâ

sS

■b

UN

Fig. 2. Querschnitt.

tWi

V ïVi

_z

:,CX3

3aäfiM=:-

iuii

•S

r¹

LL

?V

>

/

i

J

»

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Stiegen IX.

Nr. 157.

Eiserne Treppe der Markthalle am Krautmarkt in Brünn, und Gallerie-Construction.

Eiserne Treppe ( Fig. 3—4.)

Fig. 5. Unterzug-Säule.

W//,

•■-.y/,

Fig. 3. Längenschnitt MN.

Gallerie ( Fig. 1-2.) Fig. 1. Querschnitt Aß.

V/

■>

u2Sl

| ; T j-t

■i

.w

ff

nn

lP-

Ml

»j*

Ti 1111ii

.••• Æ,

■ff

rv43-(le. -G'r£\!D

ftuüd

O^LKMnX

5'5oo

l6s\

- 699s

-5-&Ł

ZU\ZO

\ >ö

llr

• ■ pMSS

Î2*v I f/TV^X

Fig. 8. Schnitt ab.

'<    5 oc    ,

* "’U—---V-    • Edf säul e.

L.....

* -ioo

FU⁷⁵

•ioo >

._j

ÔI & -M.

f'

gu

A&%>

■ v.S

i;

• -'P⁵'

-H

<?

Geländer-Console

. Fig. 10. Detail E.

u H

,.s », s i Mittel-

»40* A« »40*    j ,

TT........r........r“~i -Ujinlp

k -ioo    3ao « «o > aiiuic.

I«

Eoo

l**

w -ü

-6y?er

TW

hl'

67*5.

siLm-

od

Fig. 9. Detail D.

[15. io

5 ■->

*P

JL

::

:T.j

|<. o^a—k₍

•<v.i

ä-

-■&Ą

\r-

*ïï<

vąyj-

sort-

T*w*tr'*

■M s

■glW

Schnitt ^ h.

515S

=i

Ä«

LA

Fig. 2. Grundriss.

i\

U44-

55.55

*«F

«CSS

LL

•S/êfc

*>

d’Ll5

5"()0

05

38S.

5c

44

-Î

5c

sc

•«

k»*4—*!*•

ss/.o

Fig. 11. Treppen-Yorderansicht.

(zu Fig. 12 a.)

.Fig. 11 a. Fig. 11 h. Schnitt ik.

-£ _

-4-

________n

Ł&.

■>

(Ü

OC jr. Profit4.

.1

c-

S9o

itjS

! Fig. 4. Grundriss.

■i----------T--------------

L.

r— wr-o~

Lit

t    2k ' C

Sis 3 S&Mąl

I Vi -S

V!

XL

1 I3W2.S

Ab-r

-o'QqB

'S

k.

4-

.12

“1

*1

Uoa

4 oo

4-00

■ ‘T*

-(J

-i)?----

*_₍ pi ST* M

--------ifjoo —

f- r

£50

Fig. 6. Schnitt c rZ.

rjo

A ’j.O i l'W ■    i 4^3

'! li ‘

° ?9S -[

Fig. 12. Treppen-An tritt.

P* S

*«•

5930

ifcAj

Fig. 12 a Schnitt

°-

«O

-VU

.515

\c

Moi

JL

«i

A'Joo

ofl).Ir J---------

--og^.cr

Fig. 7. Schnitt «/.

<D

î.⁻

Pi

2,,

I|1'IIIII¹1 nn!—L—t

;.TTirrrrmł-----1

•6

IC w.

im.

--O<3t>.o-

<§>

----S Ä

.. liï X 155

°J

>T5

v?; -■ jC|

o a o .*

6 o

NtM.ç

SJ n«.*

■°

4- Fig. 12 6. Grundriss.

5r

<0«S-

U---

üo

-4so--

ł**

ntï"

315 -

*5" k*. S-

-Gr !-    315*

<o

•: •

0

Î7

Stiegen X.

Nr. 138.

i g Fig. 1-6. Eiserne Thurmstiege

Fig. 1. Seiten*Ansicht.

i-i

17

Fig. 2.

Vordere Ansicht.

Fig. 7. Vordere Ansicht.

Fig. 7 - 12.

Schmiedeiserne Treppe für ein Fabriks-Local.

1:8

Ml

9f*!

-S

1:165

Fig. 8. Schnitt ab.

■g

ldi

M..&

W<-

H<

.. Î 869.....•/..........-L.U

............../.2l'7.65../ ! cj......

...............>i

si]

ET⁻ '    t

r/

7/.

.215

P7

‘ .V..,

17 J

< 213 >

Fig. 11. Stufendetail.

r;

Fig. 3. Detail IV.

o:

4<

r"^

*JL

4...

-*

......-3’68^t

IT

Tr

-■*

.1-130

Fig. 9. Mittlerer Längenschnitt.

jn

1—1

Fig. 12.

Schnitt durch die Wangen

,215-

r—l

.800.

h-

.5.3-

—i

<v

m.

ilgllllp

Tse

\-

h.

«,.3QQ

ii

k-......

ÉË»»

'Ą

1000

soo

Zm..

/o/

\j

4h-i:

Fig;. 4. Detail M.

i

m

!ai^

y %X/

197

/....J

V-

:-r'

1!

7ą

.237

Fig. 10. Grundriss. 4] ji|

lit : 'il

53

ft

Oq'

<v

it#

...r

,.»37.

------/.

_B /

H¹-

66

C'

tm

-1

Fig. 5. Schnitt A B.

li

237..J

€/

O/

>1.1.

!b    ,    • •

U ^ 4 © ir !    :

11

!<

5°

•<

LI-

f:

n.

* u

III

ieisisi

.V...

V...Ï

il

r

L:

!°1

it

Fig. 6. Schnitt CD.

J£....2(P. ...J|

V/.

-0

ZS

i=i

_____

4-..3.W....J

100 o

soo

1000

2.

Sm

i “I M MMI i M -I l M I- 4

«

¹

«

Stiegen XI.

Nr. 159._

Detail I.

!<•

300

Fff

ko

y-w

3b

58....

V''

-L

V'

hJ

Eiserne Treppe.

.150

58

■>

44

.-4—

' 'K

Ir

r.

k-

rn

4-4

-n

k-

ir

■H

Detail

150

360.

1;

ff-

-TT

.....Y 00T

224.

.180..

V-'

k-

$• ’

'S»

.3-60

"o

CO

CD

A*

Fig. 1 u. 2. Detail (zu Fig. 5). Fig. 1. Schnitt A B (zu Fig. 2).

__t !°

II

910

J«*

Wz-n*

HgS

ii

„Der Baucoîistructeur“'

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Stiegen XEE,

Fr. 160.

Fig. 2. Schnitt CD (zu Fig. 1)

Fig. 3. Detail (zu Fig. 10).

d Fig. 4.

Fig. 5. Schnitt AB (zu Fig. 12).

WMm.

WÊÊk

—    ~~r. ---------- ¹

10    05    0

Fig. 6. Querschnitt durch eine Pfei’erstiege.

.1" 90-

;CQ

"A

''///A- '

WËm.

ftS

S⁻

nn

W 0'2<t..łi

Construction der Wangen mittels Eisen.

VI

11

Je

fc

Mil

mmmmm

mmmmm

TM

Fig. 7. Schnitt CD (zu Fig. 14).

Ipp

sassl

si

7......X30

-><

.3*16

ii

ÜÉ

.G*9S.

......V 90.

Fig. 10.

Schnitt A B (zu Fig. 14).

Fig. 11. Schnitt CD (zu Fig. 13).

Fig. 12 (zu Fig. 1, 2, 5).

1*90

*-8~

T-¹

I-i

Fig. 8. Schnitt AB (zu Fig. 13). \

yzA

mm

, 0 32;

*1

■" "ff

11

V////////Æ

m,

ic

W/////Æ

3-16

1 w.

Fig. 13 (zu Fig. 8, 9, j 11).

VA...

v/Æ/Æ

Fig. 9. Detail (zu Fig. 8).

li

ÉÉÜ

b 'i ;

rrrr).....f

016

WŚ

éc/s triff u

^^ädmmmkr' t⁴

ca

.0-24;

il.

» »

“b f

ir

Fig. 14 (zu Fig. 3, 7.IC10).

&HKÉ

il

77

|\ /    \ 1 ; y %

f ¹ MI

itXw

G | 1

4” §

-H-J

i=ü3

]C

tJg

P-

-i-

vm.

VA

n

Stiegen XIII.

Nr. 161.

Localbahnea. — Aufnahms-Gebäude.

Stiege des I. Stockes.

a• /VLw'vUT

Fig 3. Schnitt AB

Stiege zu ebener Erde. Fig. 1. Schnitt .4 B.

Jt-7

-------

-4.00-

_________-4.M-

---*-

---

!-*-I

I.

-f y%z

f?----

--------M7-—

j__

- *!

.......„.I

.1?

-1

<30______

.......

--------

I-i-

...ils

8%

.1

BachbodenFu

-ir.l

!_____1__

—T1—i

X-

Hfl

.t.    «- —

iïhâtt

if. il

iii

il

1!

-ei-fr--

Vf

I-

UJJL

...

306

V--4

*

?.

a.&

:i

11UJLU4I |jpjULIULilffT|rT

~\

*./

*/

X

¥-

ril

A.' M----

•V

mm

VT

4;:

piwf

tsf

■k

i.

ANMERKUNG: Das Geländer kann nach A oder B ausgeführt, werden. NOTA: Die Stiegen zu ebener Erde sind in den Aufnahms-Gebäuden I. II. und III. Classe alle gleich.

*1 .Stock Piifsb.

. \ H

1*

ir

KVÎ

SK

---*—

■O-tb- *

___i_

--A-

-j.

«UT

--Ą. W-----------f---------

ono

JT

JBl .

Fig. 2. Grundriss zu ebener Erde.

Fig. 4. Grundriss, des I. Stockes

mump

-f

rTwm

041-1-‘4h J

p

mmmmm

§P

~*"r

Wm

..aus______Jj(---039-.J-

-•

;a

N:

«*l:l A

Ml!

4p:~_-£"£-|

.1

Z-f- =

Wer 1

\,

fp

ÉÉ

fA\

"T-—r¹ i ■—i—

H—\~T

iï

Fr

■i

! ! ri-------T4------.....

ï 4—;    ........—~H.......—fł-f■—-p-f

I —r , \    ! !| !    \i |    (.-MO—-0.»*__; }•

.il r 11 11

<r---ff

JB

....

4H- -4i—i—i-*

4:|-rf44

h.

____I_____L---1—-----J.M----}--

—~A

-r

zrt

Tr

r-fflt

J—U.ji-4-U-

! i L ^

•—H~rf

JL

■j_

—ä.w-

-k

-u-

4—

4-4—

t:

A*

.u

O.M. «

----J7V-----

-4—T

.û.TJ-

-■79------J

----1-

--/! «S----

I    "Tl

-}----Ato-l---1-,

i

Ił

Schliessen I.

Nr. 162.

E.1

Fig. 1 a.

Fig. 1 c. ’

Fig. 2 a.

.„1

Fig. 2 c.

W////////ZA

Fig. 3 a,

Fig. 3 c.

Y//////VSA

Y////

'/aza/a.

Va

Bgfl

JE

mm.

JP

WÀ

11

n/

/I

il

V/

Fig. 1 6.

Fig. 1 d.

Fig. 2 6.

iwÊÊÊWs JmÊwËm WÊÊÊËÛ WWmmm

Jfc

Fig. 3 6.

Fig. 2 d.

Fig. 3d.

fr

Fig. le.

Fig. 2 c.

Fig. 3 e.

*'K\'

Fig. 4 o.

T~r

Fig. 4

r.

Fig. 5 a.

Fig. 5 c.

Fig. 6 a.

Fig. 6 c.

.?>

i&M.

1rs.

ją

WmSĘB&

mĘĘBm

ÊK/ÈSim

i>r\*

ni

V'y

Xr|^~

i r~r

M^MQM

PfliBiifÊl

8gfjM

ĘSĘIKĘS^m

ÜÉPÉÉWWêgÿfÊI mÊ$mÊiSâmmmmk

IP O O

smm

r~r

Fig. 5 6.

... Jtpll

«MISS

lmęm

wmSmmÈBÈÊmÊÈ^

Fig, 4 5.

Fig. 4 d.

Fig. 5d.

Fig. 6 6.

Fig. 6 d.

T"

Fig. 6 e.

Fig. 4 c.

Fig. 5 e.

Fig. 6/.

—i-------

T--f-

lm

„Der ßauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Schließen II.

Nr. 163.

ITT

\L

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

/I

A/

mW

^rtin

■mil.

jl

n

1    liM

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Ul

-à

•M'

'T

JTJl

[fr

'

art¹

c*

%

Î7

Schließen III.

Nr. 164.

Fig. 1.

Fig 2.

Fig. 3.

TTJ------r^T

zd

IT

■aT~rf

__u

HZ

I— "T I-U

—r~

uz

XL

:x

rr

I. 1 I

tu

sj:

r~r~i

ruu

I—L

"d

FT

y////////////.

'/yyyyyyyy/y// y/y///yyyy///, yy/yy/y/y//// '/yy/yyyyyyyy/, i myyy/y/yy/ vyyy/yyyyyyyyy, i yyyyyyyy/yyyA ////,//////// vyyyyyyy/yyy/ vyyy/yyyyyyyyy. i yyyyyyyyy//yy/ v/yy/y/yyyyyyy. vyyyyyyy/yyy', wyyy/yyyyyyy/, i '/yyyyyyyy/y// ■/////////////y v/y/y/y/y///. vyyyy/yyyyyyyy //y/yyyy/y/yy wy/yyy/yyyy. ■//yyyyy/yy/yy, yyyy/yyyyyyyyy/ ■y/y/y/yyy/y/yy. vyy/yy/yy/yy/yyy/ '////yyy//yy/y////y. '/y/y/y/yy/y/y.

•/////////////A

tu

—r~

ZI

m:

y//////,////

y/////Â/y/A

WÂ

y///Ay/y/A

v/Ây/yy/A

vm

TT

y,

m

Wêé-.

'A

VAy/A/y

nr

XXL

y/A

'///.

yy,

mm

,////,/,/',

11

WÊÊê

W.

'/,

i:

mmmmm,

Fig. 4.

É |j jjŹp

mmmmmm

ITT

'//,

JU

Fig. 5.

Fig. 6.

HH

VA

ZU

--1-

ZI

"CI---

ZI

"ta

BT

y///////

yyyyyy/A y/y//y/A y/yyyy/. y/y//y/y, y///y////////y//y/y/A

""“(ft

y/yyyy/A yy/y/y/A. yy/yyyyy/. yyy/yy/y. yyyyyy//. my//À '////////yy/y/y/yy////, yyy/yyyyyyyyyyy/yyyyA

wmm

y///,

ru

m u—Lu i i u

i—ru

i t.....r

i ii i

SM

22%22%

'////////,

y/y/yyy,

y/yyyyyy,

y///////,

yyyy,.

y/yy///yy, yy/yyyyy, '/yyyyyy/-.

_________222«

yyyyyyyyyy,y/yyyyyy/K

f////////////mA

yyyyyy/// /////////,

/yy/.

f§p

I»

% S/Y/ \

Fig. 6 a.

* |Jjj|

«Il

y}

iiii

VA

'^///, r///x/7j    a y/////, yy/yy. r,,,,,.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 6 6.

TU

V///Â

WA

ru

TU

y///,

yyy/y/yy,

y/y/yyyy,

M»

il

11

/////

•'////A

il KM1I

~~~    —i

ru

WA

WA

WA

r—t

V///A

ru

TU

TU

WA

WA.

TT

T?

Fig. 6 c.

TU

ru

tu

TU

TU

yy/y/yy/y/A.

V////////////A

TU

y//y/y/////A

'yyyyyy/yyyyy

TU

■U

iii i

W/%v, m

11

il

a=i

mmmm

ii

Y.

mmm,

Y/,

il

%//

a:

Pöj J

luU

/A

■HH»

i H

Fig. 7 a.

t®

Ztn.

'

«...

î

.V

v , " *•

i-r-

V.

. t...

i

-;

"t

.

r

V

. .....

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Schließen IV.

Nr. 165.

EBSSBfi

Fig. 1

Fig. 2.

Fig. 3

"\j

Fig. 4.

Verankerung des Dachstuhls, resp. der Mauerbank durch die gewöhnliche Schlagschließe ; siehe ■    Fig. 10 a und b.

Wm

Verankerung des Dachstuhl-Fußes mit den Deckenbalken ; Detail siehe Fig. 11.

Verankerung des Dachstuhles, resp. des Bundtrames; siehe Detail in Fig. 12 u. 13.

Verankerung wie Fig. 1 der Mauerbänke des Bohlenbogens durch die Deckenbalken - Schlagschließe ; Detail wie Fig. 10 a u. b.

•fe

Fig. 5.

Fig. 6.

'y

Ai

'/l

sk

Fig. 7.

Fig. S./L

a o

/•

feg.,

A\,

k.

JI

Detail der Verankerung, siehe Fig. 15 u. 16.

rlx

rr

AT

Va

Verankerung des Bohlenbogen - Fußes wie Fig. 2.

Verankerung des Bohlenbogen- Fußes ; Detail siehe Fig. 14.

Âufmauerung M N-, tiefgehender Fuß P des Bohlen-bogens ; Strebe O P.

Fig. 9.

Fig. fl.

A in Fig. 2, 5, 6.

Fig. 12.

B in Fig. 3.

éü

Fig. 14. D in Fig. 6.

Wmm;

Fig. 16 d in Fig. 8.

Fig. 13.

C in Fig. 3.

Fig. 15.

« in Fig. 8.

Ansicht.

l>-

:9

mÊKÊÊmi

vs/s///////;v///s/s//s////s/A i Y/////////////* y////////////, i

mmmmmm

V>

Fig. 10 b

Ansicht.

mam

«y////// v//////

IW

Fig. 10 a

Ansicht.

Ansicht.

Er

wm

mmmmmm

W/Ą /•*•

f§§/'7

Af

Al

Wmmfr

Ansicht.

Uf

■Üi!

Rr

Draufsicht.

Draufsicht.

9/

pur

wzx

Ansicht.

misp

'V '

Draufsicht.

[Draufsicht.

mm*

□BM

£. ¹

inr“h~

ir—h"

Hi

wim

ft

A---ii

. i ii i r

Vorderansicht.

m.

flfif

‘im

Wm,

WA;.

ad Fig. 1, 4.

• Grundriss.

Grundriss.

iw,

vn

Fig. 1.

TM

1:

||

Wj "i

i.........

É -v//

.....!

-V-

______

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Schließen V (Schließenpläne.)

Nr. 166,

Fig. 5.

Fig. 6.

///

Fig. 3.

y.

/I

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

~u~

lip**

Wab

I...............4J.

W/Mà

mm

Fig. 1. u. 2. Anordnung der Schließen und Auswechslung der Balken bei Diibbelböden.

Fig. 4. Anordnung der Schließen zu Ebenerd (bei verschied. Gewölben). Fig. 5 u. 6. Schlagschließe (mit 3, beziehungsweise 2 Schließennägeln). Fig. 7 u, 8. Schlagklammer (7 bei Rastschließen, 8 bei Dübbelbalken). Fig. 9. Schließenauge mit Durchschub.

Fig. 10. Anordnung der Schließen an einer Ecke mit Benützung der Rastschließen.

IllgS

7/

%W&

mm

Fig. 2.

1.1-,

Fig. 10.

Fig. 4.

y/ ■//////////// <

fl

vMWrn

HE

:v

'X

'nT

NI

■I

I

w,

______

wmmk

1!

-•I

l<^l

JZf

li

Iw'

lumm

OgLJlO

Hl

Müjî

!..

11

11

flr

mN: \ mm

if

IUI

lilii

:L7T:- i.

S!

oinio 'i

*N

T IT *

I:

18/

1/

_ J.

EZEZI

si É

If

II

I'"

l\

il \

........^

ÜÉ

ir

11

ife

*

è

w

* . ,aV'

[

‘

r

Schließen VI.

Nr. 167.

Beispiele verschiedener Verhängungen, Verankerungen und Schließenanordnungen.

Fig. 1.

ms

Details zu Fig. 1.

~vNr—

ul

l!i.i

Ltl

—pp

ma

-I

'śd

-jnć=B| ll

IO™ 1

th

II O

■v

•*

■r

M=*

PE

.□I

OE

]□

•i?

il

wlStl

i²

Di

la

fl H

ini

ni

□Söfc

nrin“

11 DU

□[

* »z

>-0-

“tór

-4

■4

Bl

41

:5

SÏ

ï

I

%

I

L±2 j^Tib~rj~

T~ r

r;i

ri

::

ii

Hht

v-

i,*.i t'.i

□C

——r--r3ss==

□E

Li!

nr—in

□i jn

--1__

"Ti

ii—-A-

4b-J——C

■-

>■.

ii

LA

ii

IL

S 11

V/A///,

II

|4+44fH4+

-V

vss/y/sjirssj

Y'‘/ky/y//'//

|gg

Ri

ii

Is

GT£K

Ą

KÔW

Fig. 1 a.

mss,

spppii

mm

Wk'KM

'.U’A

Schließen YII.

JSTr. 168.

Fig. 2 a.

Ÿ///A

Y'À

Fig. 3 a.

,."M'

■~\

rr¹

IV-*-

II

lii

K:

'Ź?MWM

'//z

¥/ÉÊMÊk

■

III

y//.

PlHBH

II

II

I

ig

M§

wm/z/Ą

I«

J! i' :' „    -|J

{éëb sœiiii: mü

Wn

H

'W/////'/////////////.

mmmmmm.

n

il!

m

—Br

pü

m$mÆI

mSrns

: \    /; t

HBËÊÈÊM

IL-

Éé

P*$ji

■ -Blyr

pr

ifei

=7

«fia

Fig. 1 6.

Fig. 2 6.

Fig. 3 6.

/>

«V

w//mM

xzftu.

nftzj.

y/A

y/A

y/A

y/A

y/A

y/A

7///////y/A

isils

II

UW

'ZZ/Z/Y/Z/y/Z/

W/Y/W/z yw//zy/z

Êmm

Æmmm

v//7XvZv//

Wâ.

ILM

YA

7z.

jj|

mwm

a.

mt

wssu

BS

m

'Æ

IV- '

11

■il

6S5»S®Î5^

SSiSiSSS55SS>

W//////////////A

ii mny/w/WA

\\W/////////////A

wssm

U-vV

-A 7'

m.

y//.

V//A

'///.

Y//À

S//A

MitXl

wmmm

’///A

A//A

's/////'

Fig. 4.

Fig. 6.

W////WZ//////A

y////////////////o

W/A////yw//A

V///////////////A

'/y///////w//sA

v//w////z'y///////A

//////////////////////,

ISf

M

Ji

g»; zn

8£sd$?i?päp3 sgaïâîfipsiâçfSÂS^fCTÏgl

Ê ' L ' - .V.,.. i...',

:-!^!>’-|sateś8Ms®śs|ife|fe m$mWßi zęsum hMâmsk

émmNé

;|_..I i    ± ~ •AL..-;

iSp

,j/îAÉ

vftvi

HH

mmmm

Śrtf!.

spi

Mi

mm

SSil#

LLAv >:A

77T

:«fc ■ *

V;

BpOE

|}i '

ÇÆi

iq

d '

a'.¹ i I-'’* :

ÉÉÉÉ

mm

55

Wo

'YZ,

r'/W/Ö

i m.

'///XY/ZA

’r

b£L

a - .XSjï

UltSÉ

y/w/zW/mw/MY/////.

■!

Fig. 5.

WM

V‘%

meSÊ:

Ûmm ■ < la

III. .v ;

ÉIRB

.................■■.li^^’^lf

m

■<;0

>1

s. üi

Fig. 7.

«Si

®:|»iiSilSffiliteisifS II .; V V

śsż

m

il

7//\Y/,

'//WA

VA/////.

«

'///////

y//m.

//////A

'//////A

' 'v/

HP

litit

ÜI Jilff

*■

////,

m.

Y//A

'////.

■'///>.

'////,

'//A

V//A

'///,

'////.

////.

mm i

v/mr/mzA

'Ili

if»

Wî.i.-A

Ä7

Ifir

IIV

jS

A-

h, À

Fig. 1.

Fig. 2.

Gesimse I.

Nr. 169.

Fig. 3.

Fig. 1—6. Gesimse für Rohbauten.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

ÇyQQOQf

iiłf~ Lrilf .p . ...i¹¹¹¹. j¹¹¹ . .,tc~

gawga

TOlPiPlDfollŁ

Uf.-LJ. 'U.....U) U.....-11.

BBDiigan

Z7\

T7

rr-TT-

LL*

tt

lim ¹

-Hf—-Hf- Hr Hf—HI

irwvtrm'rrrTVT r )"‘tiiipłrTi,THrT

§?§

Fig. 7. Wirkliche Zahnschnitte.

Fig. 8. Zahnschnitte aus Terracotta.

VZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ/////Z/ZZZZZZZZZZZVZZZZZZ/ZZZZ/

22

(,-\

Fig. 9. Wirklich tragender Tragstein.

Fig. 15. Das Ziehen der Gesimse.

.V \

\x

22

22

Ml

22

1\

11

3t-------

0-3 Ł

„AM

ffifp

yyzzzzzźzzz

.0-37

jiiiiif

WÊmmc

\\

.......0-29.......J

9 Iß

2/

«m

WMmm.

X-

U'37.....

---

Fig. 10. Druntersicht.

ft

v.

|7

i'2

lllï

22

PS

IT'

iw;

22

Fig. li, Hauptgesimse mit aufgesetzter Attika

Fig. 12. Hängplatte aus Formziegeln.

w//////////,22222222222

Y/////////////z

ms

y.

ö2g|

Fig. 16-17.

Eingesetzter (falscher) Tragstein.

Fig IG.

«aH

■At

II

Fig. 17.

9^2

144

gi~.---T~

v.

\Y

02^

CO

fÿggl ■Ugä

0;29

f»»

S~? -

•2..Q-15.

22

V/////////////Æ

=i

fT'-ZN-lvi

W///YM

11

K-

xNY\V

...

\N

li

Fig. 13—-14. Unterstützung des Schwerpunktes der Hängeplatte an der Ecke.

y/z

0A7

-x

CT-

Fig. 13

2222

S:

222

Fig 14.

50

10 0 cm.

222

50

100 cm.

Ausgabe III Nr. 51.

Ausgabe IV Nr. 51.

-

»

AV\

\rv

uwr

Gesimse II.

JTr. 170.

18-f

•VH'

iM./i! AiAAiiiAiiiiif

a;

Zîü

ir

AA

s:

\\

A>

WJ'

Fig. 2.

ss

wÈÊÊÈÊm

A\

■il

AAv A\Ak\\v \\S AAA AA\ A\\

Fig. 4.

T°T

O;

§3

lut

039

'£'9.0

—X.....

"së:o

.if...

in Eisen.

N.....

-, \

s\

AA

M-

zïtr

•->«-

■ fafrJsffm

AAI

£v-

cl

.V

«■Ir'"

'"Co>

Mi ;-j iüllllillil

Fig. 3-4. Gesimse

.<•-

W-tT

.y.

/V

•rPTl

Ah

ôoT

MB,

Mh! l'J

M\f|

i-ïlA ]

jifî#

lu

■H-

oso

-X

L. -

ii

■i

ÀA

N>

vv

Fig. 1.

Fig. 3.

"V

Kaa

-s,

s:

II

Na

üi't

vV

*.....hin......

0 31

CD

'S

oo:t‘

y.

SS.Ö

Ausgabe TTT Nr. 52.

.Ÿ

Ausgabe IY Nr. 52.

#

n

I!

Fig. 3.

rtBrr\\u

H\\\ù v,

11’

\n V»

wvV

MMM

WW\ł

\i

\N

//

(K

i/i

Gesimse III.

Nr. 171.

'N. V

Fig. li— ló.    Fig. 18).

Fig. 12.

Fig 13.

HI ’8]d

^ÊÈËï

=====

C3FI

s=gś

f§|

; ; -affflg

Fig. 23.

||

|§1

'4 I

:V;

Mmmm

Mil

fm \w7

//

Z.

,Z

Crrt/~H

PSfgzy

kT    '

rill.

.-à

-■4

Fig. 24.

\-

Æ/

Ll

Fig. 25.

Ni

Fig. 29.

//

//

y/

117 ]a

Mfł

fl

>f-

ii

z.

...

Si

\ IJ

Das Ziehen der Gesimse.

\\

Fig. 4.

Qt ’3\Ä

cm-

Fig. 2.

' VyvVP;

Fig.!«. ,-•• -

Fig. 17.

Ili «

Das Auslegen der Gesimse.

Fig. 21.

//

■:

•H

Fig. 22.

Fig. 28.

Ja

sus

•:?

il»

s s#

'A

11118111

1-

qMfrny

lig. 5—7. Gesimshobel (zu Fig. 1.— 3)

Al

\\/

Kf

Fig. 7.

Fig. 6.

NV

\\\\

\ \\\]

- W\\

Jn

=ü

Fig. 8 — 10. (zu Fig. 14).

Fig. 10.

Fig. 9.

OT

Fig 5

<=L

Fig. 8.

Fig. 14.

z\

• V.

üü

PI

III

Ï^HtKM

H h L

Fig. 19

aiZi

*VS

vW

■ ûk

•EP

\\

\\

M-

11

Fig. 26.

yä

,,Z-;

Fig. 27.

+-À

Tz

Ą-

71 cm.

Fig. 1.

iS

iS-i

ÎS

j2

ig.

Fries;

punat)

Fig. 1—2. Gesimse aus Terracotta.

NS 23.

N?22e

źyyyyyyyyyyyyyyyyy/yy/$'

Gesimsziegel •    §

........

IN910.

S,

N215.

I Ins 17. I

Ź//Jfyyyyyyyź

y///////////////x,777//y//////A

NS 13 ] I

yióyćy

X-

10

Gesimse IY.

JVr. 171a.

Fig. 2.

^^77777777777777777777777777,

'yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyMj,

NS10.

yyyyyyZ//yyyyyyyyy/y yX/'Z''

i'i¹;    ..•'v'j. '. 1 -■•■'.• •.*■•.. .■•••.'■.•' ■'.'.'■'f

7Ô"

t ■£?: i*ï;vaV3

! N-17-

'///yyyyyyy/yy/yĄ//y'//''/('Y

'yyyyyyyyyyyyyy/Ą'y/////y\

h**

(Construction und architektonische Ausgestaltung). Fig. 3. Detail zu Fig. 5.

Fig. 5.

10

20

30

(Versenkter

Bundtram.)

> Fig. 4. Strassen-Façade.

Strasse.

Hof.

Fig. 6. Hof-Façade.

11111

na

71 CJTV

y Y//7/////////P, _y?//////////m

Y//////mZ

y////////zZ'

Yy

■r

40

36 cm...

*!......

K—■

6.0

50

Fig. 7. Zahnschnittgesimse.

é>

v:

GO cm.

100

YYy.

m%

*8°

EO

rr4

Y2ZZZZZZ5l ^ZZZZZZZZZu

ffgp

S! f|l'

t......|23S

} 6'15..>c.15

50

....2 40

fcü

Y.....

1Z4

.5:00.

-J

18    3    4

9    10m

.5:50

u.ikoJ.

>:

ifl

h-25 bis |öt

.30.

I. Terracottagesimse der Kirche am Breitenfelde in Wien. Fig. 4—6. Gesimseanordnung gegen die Strasse und gegen den Hof. Fig. 3, 7—11. Hauptgesims-Details aus verschiedenen Anordnungen der Decken- und Bundtramlage.

Fig. 10. Hauptgesimse.

lm.

wm

ro,

Fig. 8. Consolgesimse.

<~R.

ßxcnd trara

7^1

ItelÉ

■>:

f- WÆMÊ'

W/z/Mmm,

/mmmm

mmmmm

Mmmmmm'

mm^m,

mmmm

mmm

MYM Fig. 11. Vorder-Ansicht.

Fundtram

Fig. 9. Vorder-Ansicht.

'sS'SS/S//SSs

y///)r/yyy/yyZ?,

Ź i N-1.

a=b

;w

W///ÆWM

Yyyfyyyyyyyy/Z.

:Aals Min 8 cm.

vzzzzzzzz^m/zzzzz/zy/zzTzmz.

Ź7 i

ttT

mzm

Wzm

!*~a*

K-

-54

'/,yyy/y/y/////////y/y'yyyyyyy^

NS 17

x_-N

-f-

yy/y/yy/yy/yy/yy/y/Y

J=i

Fiebelboden

x:

—ÿ

ÎŸ-

y..Y.

10

If"

SE

WmMm

-P

1:2

x-

-t

-yy/yy///yy/yyyyyyÿ, i ...

NS

‘h-ibis^ T.

,/S

—Y.

'/S///// -    /S////SSS ^////llnilhinin

WMMMm

mmmmŁ

...y.

-⁰:

<-

Æ.

Fig. 10.

.. Balkenkopfgesimse

m?y

'yyyyyyyyyy>

2 d...........;..

50...

...50

..T

t*-

.60.

■n—

ç-----1S-----.Jc-

*■-

.....y

10

0    10    20    30    40    50    60    70    80    90    100 cm.

,4,....K...,,..

.......lt5

Gesimse V und Pflasterungen.

V>*. 172.

Fig. 1. Ansicht

fvgl HL/

Fig. 2. Schnitt.

Fig. 1—7. Hauptgesimse. (Prerauer Bahnhof).

Fig. 8 — 11 Das Ziehen der Gesimse, Fig. 8. ca

^7//

Fig. 16. Giebelansicht und Schnitt.

Fig. 9.

WML-

h<

Wm

---------

10 z

O;

mm

Fig. 3. Variante^ zur Verankerung^ der Gesirnsplatte.

(6

v;

--VI

( HL/

im

w

Xi

jpüswäj

«9i

=H=

,ß:£S..........!

.0:50.

'V

0°

;inr

jT

Ea

TT

Fig. 4. Druntersicht.

rj—

=rf

0000c

©0000

iE

Fig. 5. Variante (zu Fig. 4)

Fig. 10.

Kehlheimer Plattem

Pflasterziegel.

Vv'

II

•//

r*

Fig. 17.

Fig. 18.

<2»>

iS

fooœo    Doooo

logggg j gœgg]

iSm, WÊMÊÊÊtY'%' ⁷- Druntersicht.

Fig. 12—25. Pflasterungen.

•<.......

.......2-00.........

kL

Gewöhnliches Steinpflaster. Pflaster aus gewöhnlichen Mauerziegeln,

2221

looooo

oooooil

IMWIWMWW—BMI

oooooil

1S|| ⁶ Fig. 11.

Tli S0habl°ne-

r s

w,

Fig. 21. Detail A (zu Fig. 19).

p

ff

I if i

Mg. 12.

Fig. 15.

filii

H l 'i l

Fig. 20- Gefälztes Pflaster.

Fig. 19 Grundriss eines gefälzten Pflasters.

yzm//////////^/////////////^

iXIWTXXXfl

H'V-

NT

:n

er

Fig. 16.

f--------

:QT

Dt:: □

□ o-

Fig. 25.

<•

lj5 30

A/;y

Fig. 13.

⁷Ä Stehendes Ziegelpflaster.

cO

Ln

Fig. 22. Detail H.

\ (zu Fig. 19).

15

Fig. 23. Schnitt nach a b (zu Fig. 19 u. 211

!m

Qm

.5-,

Fig. 14. Grundriss (zu Fig. 13).

\n

a-

rlmsm

Fig. 24- Schnitt nach mn (zu Fig. 19).

mmïm.

mmmm

IX

rnrnm

Tn

j;

Am 10

lrrv

T⁷

■i I I I

WA

Ausgabe II Nr. 169.

Ausgabe III Nr. 53.

»

Fussboden-Constructionen.

JVr. 173.

Parquettboden.

Fig. 1. Schnitt AB.

£

m

! ■

m

w

m

»

Vs.

w

Ÿ.

w

w

w-

yA

yA

'/s.

I#

m

-

r*

SÆ.

%

A

*

■M

&

\

m

A

L

Fig. 6. Schiffboden.

m

m

,

Fig. 2. Grundriss (zu Fig. 1).

'm

m

w

i

y///Æ

m

-.2ttQ

L

SW/

ilv'-

A

z

Z

Fig. 7. Grundriss (zu Fig. 6).

i

=F

=4=

3.00-120"-=

600

^=3

B

-j-

1 Meter

; ’ * ! - v    /VJ. *.    - * -v-

..    *■; '■'*    >»V

Fig. 3. Friesboden.

Fig. 5. Querschnitt

\

■

Fig. 4. Grundriss (zu Fig. 3).

m

.L -

y ¹

-4    |

; 4=5==

Ó

g

\ S:

4

z

Pplslcrhol/

v-

XL-'.

50

,v.. ^

%

*5

cm.100

ö'

o\o

o\o

à:

t-

L°

°

r"

L-.

m

YZ//

i

%

lr.fl

*

r° h-7

T-k

%

%

o

°

V//

Ausgabe I Nr. 165.

Nr. 170.

Stuckatorung.

NV. 174:.

Haftmittel für den Putz: trapezförmige Knöpfe aus Thon, Cement, Holz etc. (Fig. 1), trapezförmige Holzleisten (Fig. 2 u. 3).

Fig. 1.

2.'5-4cm

Fig. 13—

Fig. 13.

Stuckatorung von Holzsäulen. Fig. 16.

Fig. 18.

Fig. 20 Kapital aus Zink- oder Gypsguss, Terracotta und für I. Fig. 13.

s-e~r

ÄXl*

m.

Fig 21—22. Herstellung von gezogenen Wand- und Plafondgesimsen über Holzgerippen.

_ Fig. 21.

7a

Fig 3.

»j I

™ ÉJf*

Fig. 2.

Fig. 4.. Rohrdecken-Gewebe.

a Balken.

b Stuck -Schalung o. -Lattung c Nägel, Knöpfe o. Latten. d Mörtelputz (Stuckatorung)

Fig. 5 u. 6.

Stuckatorung bei Diebelböden

Fig. 6.

r¹

ll

7/

im

4/

'5

un

'////////////,

Itl

fliM

^ ...j

Y,

7/

1.    Wandbrett mit Bankeisen befestigt.

2.    Holzklotz-Fackeln.

3.    Profilbrett.

4.    Schalung, darauf Berohrung. 6. Gezogenes Profil.

Fig. 5.

É/.

fÿ

Fig. 7.

Sax,

mm

g.

a Diebelbaum.

b Bohrung unmittelbar auf Unterfläche de; Diebe] -bodens.

c Mötelschichte

Zu Fig 16 und 17 Volles Mittelstuck, Holzscheiben. Trapezförmige Latten Mörtelschichte.

Zu Fig. 18 und 19

Voller Kern.

Holzscheiben

Schmale Brettchen oder Latten. Berohrung.

Mörtelschichte.

Fig. 22

c»

fig. 7—8. Stuckatorung auf Tramböden.

Fig. 14.

Fig- 15.

Fig. 17.

Fig 19.

(T80*-

4.......*-•

f-is-aw

rHb

t -H i

TrOT

I : l li I

Fig. 8

Fig. 26.

ki.....

15

15

lit

!!

Hl;

d Träme.

« Sturzschalung. f Auflagelatten. g Stuckator-Scbalung. h Berohrung.

WMm

mit

Fig. 14 und 15

a Volle Holzklötze. b Berohrung, c Holzkohlenstücke. 11 Mörtel.

pi

mW

Hb

VI

Fig. 28. Herstellung einer horizontalen Flachdecke bei Traversen-Zwischenwölbungen. Putz mit eingedrückten Holzkohlenstücken.

.....Vji¹?............................;

r7YYY

.„.rvs*..

Fig 24 —27 Architravförmig verklei Fig a 24.

Fig a 25.

JU

tf

ji

d Fig. 9—10. Reibbrettchen. Fig. 9.

Fig. 10.

Fig.    d!lf

eines Roh    balkens zu    «w m b Packeiu.

einem archi    travirten in    M,

Mörtel (GypBiml gezogenen BalkenpJM d stuckatorung

W:

IÉP

I;

dete. eiserne Träger.

c a c

fi

4 Fig. 27.

b’...... 30- *f 5" ---•

......30    .....

,v?

a Voller Balken. b Leichte Schalung.

C Gezogene Protilirung,

V/

Fig. 26. Längsschnitt MN

k§! (zu Fig. 25)

’Wi+m

?■

jMt

10-15

^/ . -i

ä.

u 22 »

////////////////////////

Fig. 11—12. Herstellung der Hohlkehle, des Anschlusses d. horizontalen Decke an die Wand.

ti

=;=

------.V

T^r

CS3

Yy ,

itfr" 'Uf° TP3 fÖT: "ixf^TCr mu u¹ n n HiH'ff h 'y'Tunriïii h h h h hu h h mm

KO

N

in hhhhhhh irii'mTtnnnrffTrffTHTtnnr^^    h hhhhhhhh HfruntiHHHH htoth

Wm

. 11.

ImF-

y/a/Y/y/m

ymyyyx/X

y//Y//////A

W///y%yy

<*=trn

Fig. 12.

E3

-XX

://

Fig. 29.

Darstellung eines bezogenen Plafonds mit verkleideten eisernen

Trägern |>ei einer Ob|rlichte I.    IfiMo/

Nr. 166.

Nr. 171.

Nr. 55.

Ausgabe IV Nr, 55.

Fig. 1.

Bohlenböden.

Nr. 175.

Fig. 3.

Fig. 5.

,¹¹'-.'ihiJl..WfĘĘfĘĘKĘĘ

tüm m Wf/T/liààaà^iû/rtiiaBi^^

Wim

3g

mm-.

WM/-

wm//,

■I

Wm

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 6.

fl

■V

ff

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

WA

WM

..

■ fll

Ww

Wm..

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

jfi

\v

’x

Fig. 16. /i

Fig. 20.

Fig. 12.

I¹

-I,

\i

4-tv

/

/

»

Aborte und Kanäle I.

JVr. 176.

Fig. 1. Abort über einer Senkgrube.

Fig. 1—7. Abort-Anlagen.

Fig. 5. Tonnen-System.

ma—gai

Fig. 6. Geruchsperre.

Fig. 20—24 Brunnen mit Säugpumpe.

mt,

'/y.

X'

iÖ

mm

3Ł

L..

Wr

im

\Wm    *%

Fig. 2. Kanal-Querschnitt.

^-rFEl

Lj

-1. T

1 SSSPw I *ĘuBk

im.

OB

Fig. 20.

065

■f te

Fig. 7. Wassersperre W in Fig. 5.

WÉm

18......■

mmmmmm®.

EXE

ff§

II

rx;

m-

Fig. 8 a.

15-

>_____

ZzXX

-n-ri

p.

Fig. 8. Wasserläufe. Fig. 8 b.

j025-

Fig. 8 c.

tf-----OteO------■*

■fcs

-1

mil

wmmmATmm

100

HJ

. X.

■ r::fi

mIHHM

T"

1—1

fc

LJoï5

■±*

\w

Fig. 7 a. Deckel.

Silił

ié#è

r, i i i i ri

- -f---|100 L--{a |g

’ütwlfe

IXfXX

fi

XI

XI

~gp.

Fig. 9. Syphons.

~tV

j.

vM

\3, 'I

pHj

Fig. 3. Senkgruben-System.

biffiXfiÉà

W-

-070

Überlauf

Rwetwir

[

~T

i r T7

ita

Wit

|g§§

Ifiii

----0‘63

Slll

07 A <016 -

Fig. 10 a.

Fig. 10. Pissoir-Constructionen.

Fig. 10 c.

’ Fig. h.    ni

Einläufe mit Geruchsverschluss. viX

.....-j

,°o#°

□Ht L

ftp® i i nri— r

«j

in

w.

‘Û

-r

1 Fig-¹⁰ »• I

Fig. 10 d.

)«--------032-

n I I I I JH

Fig. 22.

x:

vJx$X

UU

Fig. 11 b.

•j

|HM|

11⁵

GS

m

--0'4S—i

ïï:

71

Si

Fig. 11 a.

-1

55

I ti

XZ

Glas

m

ml

m

:T2

WM

te"-------0'32--------1|

Fig. 11c.

IxTXTjl

;I:T

mm

170------

tto-------

mm

ÄS xmr

il3»---^ iw)k

U^Ta^.

Fig. 23. Grundriss

mx

te®

üï

Fig. 12.

< OAO-

Fig. 12—18. Anlage der Aborträume. Fig. 18. Schnitt (zu Fig. 17).

;:a:>

m

IÉ*

«■(■i

i—

yj

1Z 0-1

-*x

»Ï

^»"ÏO

tSÜE

Fig. 4. Grundriss (zu Fig. 3).

pi«r

■ i «I

Lf- :;r

X.

I

100

--100

r-

—Hi--

vT

M;

BW » sfer.-

nn

u i

(zu Fig. 20).

Ai:

Fig. 24. Draufsicht.

!l

is"rx

;;

"rVx

Er

i! ii

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

i/

WÊÊÊk

...y •

sis

arawMew»

y'Ą

ö .....Il/

Hf

-V*

Li''!

S?Â'is

1 r-j

11

Ausgabe I Nr. 168.

ÖS

Fig. 19.

■t+=r #-02 )

Fig. 17. Grundriss (zu Fig. 18). Spülreservoir.i

wm

o?

065 i

0-20 ’

t\X

Wt;i -I

...

Ol i

;; Z'I M X k

r j ï- mit

-O'ÎO—<i

-090

0 90......

te— 060

OÔO

ÉslII

I— -i

r-

r*r

- 1 15 -

0 95

►j. n-oi

î \ i

------1Î0-------

- 0*50 -    - 4

t...

r;

1 0<I

0 75

x-

0 65 -- :

000

F---0-7O-

L.A

......j

ËË =^~--

"•-OZO-te—-----

0 08

f 0-20-i

Ausgabe II Nr. 173.

ô

< - — — Oç ,Q -----

---------j£.o-------

A:

r -sCo- +

-H

----0-6 £5---------

i!

Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A, Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Aborte und Kanäle n.

JVr. 177.

PS

co

Fig. 11—13. Kanal wassersperre.

Fig. 12. Längsschnitt.

ik

06 o

4.

j—0}5-----

---------oV^-~

0-

H:

......~r.....

JL

! •

----------*1«,---------OS.O--------*■

------_-----St.Q-r-------

in*

Fig. 17—18. Kehrichtgrube.

Fig. 18 Querschnitt.

Fig. 17. Draufsicht.

br--

- • OST

'T

|-

i-----------Kf-j —

i............r^f

i____

•v

Fig. 20.

. ■■■il

Fig. 23—24. Sickergrube.

Fig. 23 Querschnitt.

SOO.'j

-*p

. 19.

11

xl

4.io

<a5

Ai

;<

«j i i >y

.ftfcni 0Q

V.

*2**$ X a+f \x

&c S

o Pà

Sl|

\V,

■r

|,...,..w......-v^    ^ ^ A

'€»1111111 CM

s-f»

Querschnitt.

S80    "§■"

f/.

CM

IW

xO

■ «

■ \(S

bb

si

Fig. 22.

Grundriss

Grundrifs.

% Meter

(zu Fig. 21),

Fig. 1. Aufstandrohr. Fig. 2. Befestigung der Rohre mittelst

Rohrschellen.

Fig. 11. Querschnitt.

------5*1.0--------

Fig. 13. Grundriss.

-i-1-1-1-1-h

i    »    V    *    c -i

Fig. 14—16. Anlage des Abortschlauches.

Fig. 15.

-f

o«-a

es

—-3«l ■

f 050 -'f

ra

j.

■8 KO

- *«»■».......

*..... 0«g---X--

S»S-X

Xÿtü

<.....Wro- >

- ........vZfi.....

J,

,5

«A

Ü)

••H

à;

V\

sna

s?«-»

XI

Fig. 16. Grundriss

(zu Fig. 14)*

Fig. 10.

•^⁰.....»

JIM A " ■ 1^

'A

I!

Fig. 14—16, 21—22. Anlage des Abortschlauches, der Gainzen etc. bei Verwendung einer Senkgrube.

■I

qjisE|ß uauup n usssny

Fig* 1—10. Gusseiserne Abortschläuche. Fig. 1.

n\:.

U-!

Fig. 2.

3-1S-

mi

W//M

—r-----

Fig. 5.

auh

’^-S»------

_A_.oL.L._

■ęzf, |g| ^mÆ/Æ/mw//;w^w//ÆW//M^

!<.....:yyyyf/;9r/\ À    ^

ol^ m

ji #? «5

i.XAX. ' ':T~ ^

s fT

*s

---< a • •*'

"ï----

cM

OQ

cô

Y/A

d|l

/.

...........................................1________________. i l.....

^^j^^///y///Æ^

Lü i i

^--------------------- àS - -.....-.......

Fig. 7. Schnitt Ł F.

Fig. 8.

vy

'■"rV'vrT ,    ’

■<! 8S"

Fig. 5. Kniestück mit

Muffenansatz für die

Einmündung der

Gamze in das Haupt-

rohr.

Fig. 8. Einmündung

der Gainze und eines

Wasser - Abfuhrrohres

in den Abortschlauch.

\\

Fig. 9.

ëy.

Fig. 19 u. 20. Anordnung der Abortsitze, des Schlauches und

der Fenster.

Nr. 169.

Nr. 174,

Nr. 57.

é

7Î

Aborte und Canäle II a

Nr. 177 a.

Kais. kön. privilegirte

Erste Floridsdorfer Chamotte-, Steinzeugröhren- und Thonwaaren-Fabrik LEDERER & NESSÉNYI, Floridsdorf und Wien

I. Operngasse 14.

Fig. 9 u. 10. Erfordernisse für Rohrcanäle.

Fig. 1—4. Glasirte Steinzeugröhren

big. 10. Aufstandsabzweig

Fig. 9.

Fig. 9. Aufstandsbogen

mit festen oder beweglichen Muffen für Wasser-, Canal-, Abort-, Luft-, Säure-, Wein-, Petroleum- und

aus Gusseisen.

Aufstandsbögen aus Gusseisen (getheert).

Modell Nr. I. Lichtweite unten 15 Cm., oben 15 C;n.....(1. 5.50

aus Gusseisen.

Kabelleitungen, ferner für Eisenbahn-Durchlässe, Drahtzüge bei. Zugbarrieren, Weichenstellungen etc.

-<.....

Fig. 11a,

1.25

Ińii

7 50

.. 775

55

17 5 ..

,n aï

S 5 g

•P

-<

C O et c*

Fig. 1. Gerade Röhren.

Fig. 10

ouo

3

ce

•<D

g

Modell Ni . I,Lichtweite unten 17 5 Cm., oben 15 Cm

■>

1 d. Gelocht.

Fig. 1«. Mit Muffe. 1 b.Doppelmuffe. 1 c. Schiebmuffe.

Fig. 11CL;

Steinzeug-Putzrohr mit Bügel Verschluss.

Fig. 11 a.

IJ

! -f

Fig. 2. Bogen- und Kniestücke.

’Q II -Shä

-£,ATENA—

LEDERER & NESSENYI j

>fc>

tl. 1 50    1.70    *2.50    *2S5    3*20    ».«0 4—    5 —

an fn str-

-.75

Rohrpreis

Bügel per Stück 11. —.00

I

*= » 1

1 Stück = V, Kreis.

Fig. 11 b. Patent-Putzrohre aus Gusseisen oder Steinzeug.

Fig. 11 b.

Putzröhren mit Patentverschluss.

fl. 6—

(Patent Lederer & Nessényi.) a) Aus getheertem Gusseisen nur in 20 Cm. Durchmesser vorräthig, per Stück 65 Cm. lang, complet . . . . .

30 Cm. Lichtweite

h) Aus Steinzeug mit Blechdeckel und 2 Hebeln, complet 225

25

20

17-5

15

in

Fig. 13. Fettfang.

Modell III und IV.

750 per Stück

5.60    6.20

fl. 4*25    4.70

Nr. II

Kniestücke.

Fig. 12. Fettfang. Fig. 12. u. 13..

jir

€»

v -u

LT

Fettfänge aus Steinzeug mit Blechdeckel.

Fett und Reih-den

Diese dienen <lazu,

sand von Küchenspültischen

Hohlleitungen lern zu halten.

Modell I und II.

<L>

Fig. 12.

Modell 1. rund, Durchmesser 30 Cm.. Höhe 40 Cm., complet per Stück fl (».SO Modeli 11, rund, Durchmesser 40 Cm., Höhe 40 Cm., complet per Stück fl. 850

Fig. 13.

Modell III, oval, 40/20 Cm.,

Höhe 37 Cm., complet . . per Stück 11. 15.— Modell IV, oval, 80/40 Cm.,

Höhe 45 Cm., complet . . per Stück tl. ;>5 —

Rl

iE

Fig. 14 —17. Sinkkasten

Fig. 14

•zjetjny

'iii

i

i

⁵ s *    ii

i.

II

-7

2 Stück = ’/, Kreis.

, Kreis.

3 Stück

I -lN

I,

Nr. V. Etagebogen

■I

Gully bogen.

Fig. 3. Einfache Zweigröhren und T Stücke.

f • ^

hłltoa-.    -^7:

T-Stück

Nr. HI.

/T.

Nr. II.

Fig. 4. Doppelte Zweigröhren.

Hügelstellung unter 180°.

I'

Putzöffnung.

Fig. 6 — 8. Syphons.

fe

fl

SI

aus Gusseise

mit beweglichem Schlamme

Modell L II. 111.

‘ST.

Fig. 8.

ci

Modell L

pi

s|ill

Fig. 20au. 20J.

Schachtdeckel

J

‘7. S

Modell il

Fig. 2 0.

130 Kilogr. schwer fl 17 j

i|

Mit geflogenem Auslauf.

Fig. 14.ti.15. Modell Nr. 1. 25 Cm. lang, 18 Cm. breit. 28 Cm. hoch fl.

U? js

s ri |VJf\ q i

MW-

m R il t J

W. K \Æ

bb

EîlT

°a

i Q)

CyQ

bb~

E\«

mit Steinzeugdeckel.

" 5 la

s Ils

m

VJ,

Fig.18.

co

CÖ

ssni ä

.2

QQ

Preis . .11. ii.—

={:‘

lia

S§8

Verschluss

Patent Lederer & Nessényï

aus Gusseisen (getheert).

Preis . .tl. 450

Fig. 19. Steinzeug-Sinkkasten.

■êm

Æk

S-

~:i.

HL*

é g

p*

s iH

? i~ à

nu

' g

I!

Fig. 20 b.

massiv. 33/33 Ihn., sammt

650

r®

Halnneü ner Stfyr

»./n®    ”:!f| / riH^l

pi u0

/    X......rr

mit be

! ; ■ il

il

■ » s»_

J?I

sl

jil

“S

« Il

v,

4 Stück

Nr. IV

mit Putzöffnung.

Nr. I.

Fig. 5.

Reductionsstück.

il

Fig. 22. Stau-Vorrichtungen für Rohrcanäle

Dieselben linden Anwendung bei langen Leitungen mit schwachen Gefallen. Durch die Einschaltung .dieser Vorrichtungen wird die

Möglichkeit erreicht, solche Leilungen dauernd rein zu halten. Die Handhabung ist die denkbar einfachste, die Vorrichtung selbst keiner

Heparatur untenvorfen.

I

S

•I

Ja

³S

complet peï Garnitur . . . . fl. <S 50

ooo

fl)»:« 1

✓ v—__N L g

Fig. 21. Einlaufgitter.

VAX

Schachtdeckel aus geripptem Schmiedeisen.

S I I

-TZÓkĆ

30.40 tim., sammt Halimen

so; iw ..

aus Gusseisen.

Modell II

„ ggSSSÏSB

id

I Ér^ ■'"•■fïr

Oß/Ofi ‘Atssm-T

Kainnen per Stück .

* I b 8 S I I I I I

I*ŚŚ!Ś5ŚŚSŚ3«

P d a r . r a « r r

WêÊk

Diese Vorrichtung besteht aus:

l Gusseisernem schlag gcbohel-

len Stank lappenstutzen.

2. der schm iedeisernep Stauklappe

mit Kautselnikdichtung.

tîtes;'

il

Mh

Sff

■ m

:§§

II

wm

i il m

yf

(J;

3. . der Führung,

4 rlei* Spreiz- und Zugstange oder

m    jfiK

Fig. 23 Geruchsverschlüsse für Einlaufschächte.

b) Gullybogen aus Steinzeug.

s

=■

Syphonverscnlüsse.

aM

JL ML.........J

Æf .- %-: ^

Æ>,-p    . m

lo

X-

. Preis II. 1.34»

Durchmesser 10 tim. •

a) Syphon-Verschluss aus Gusseisen.

fTVî

30/30 '

< 40/ 40

J,

NB. Preise der Gullybogen gleich

den übrigen Steinzeugbogen

IP

lltlf

A

S

✓

Aborte und Canäle II b.

Nr. 177 b.

Kais. kön. privilegirte

Erste Floiidsdorfer Chamotte-, Steinzeugröhren- und Thonwaaren-Fabrik LEDERER & NESSÉNYI, Floridsdorf und Wien

I. Operngasse 14.    ^

—- 08 0-------

mm

nm

0-04

Vi

Type I

ft------ 0-60.........sj

iS»

— 080

wm

Type I erfordert beim Anschluss an die horizontale Cattalleitung zur Abhaltung der Canalluft einen Syphon.

Inhalt des Spülreservoirs pro Meter Troglänge 35 Liter

Fig. 3. Trog-Closets aus Steinzeug

als Massen-Aborte für Schulen, Kasernen, w Bahnhöfe etc.

Tvpe II.

?!

ii

nlage

09

bD

fl

CD

GO

tn

:s3

§ ri

§ g

aS £

H !8

bfl

<D 2

£S

*5 ’S

-4-5 en tn q -O a3

r-H *-»

<D P

w ‘S

03

&“

• r-t (/}

TJ 3 fl «

:cś

ai

fl

r—i

bb

Fig. 1. Grundriss..

■ÊÊÊsm

I!

sLichthot:

. -i^r :

T®§

11

08 0

090

080

0*30-

...........: I    j ._______

Preise :

Type 1 unii H: Abtaufstück, n. 0 50. Mittelstück fl. 5.50. Æinlaufslück 11. 050. Ventil aus Rothguss. 12G Mm. Durchmesser, complet fl. 12.—

Nr. 18. schwarz, gelb.

Nr. 35 Nr. 43.

l!

Hl

i'J

!!

(7.

ii

sämmtlichen Aborten, von der gesammten Dachfläche, dem Lichthofe, aus den Badezimmern, lurchgeführt. Dieser Rohrcanal ist mit solchen Vorrichtungen versehen, dass derselbe jederzeit leicht zugänglich ist, für den Fall eine Revision des Rohrnetzes nothwendig werden sollte

®_LE

<0b

k.

_h

Fig. 5. Fond- und Bordurendessins

in einfachen und reichen Farbenausführungen.

Plattengrösse 16X16 Cm., Stärke ca. 2 Cm.

Nr. 21.

Pi

Nr. 49.

Nr. 17.

NT. 38. ■

U

s ë

¹⁰    S

!

11

Fi

é

y.

Nr. 8. Nr. 53.

Nr. 46

Nr 18, schwarz, wéiss

ÿr. 19.

1IM1

Nr. l/a Nr. IG.

Nr 40.

w*.

Ri

Nr. 33. Nr. 29.

ü

Nr. 3 a Nr. 66, 56

Nr 31. Nr 84.

Nr. C. Nr. 23.

Nr. 26. Nr. 24

—----

k. a -3.B. a ê. H

mm

mm

wm,

Nr. 5.

Nr. 17, 16.

Nr. 44. Nr. 7G.

Nr. 2. Nr. 30.

rl

m.

Nr.^52

Nr. 9. •

Ausser vorstehenden können wir noch mit einer reichen Auswahl geschmackvoller anderer Dessins dienen, worüber mit colorirten Blättern gerne zu Diensten stehen.

Nr. 3t.

Nr. 22-

Die Entwässerung wäre nach diesem Plane Waschtischen und der Waschküche selbstthätig wirkend «

Fig. 2. Schnitt.

•«ai

-fe*ü

j]

É!

il

1!

SF.

Fig. 4. Klinker- und Mosaikplatten-Fabrikate

aus gebrannter Thonmassa

von anerkannt vorzüglicher Qualität und höchstem Härtegrad

Klinkerplatten und Stöckel

f!

1

si

■g a

<n L-

fl

SI

si

zur Pflasterung von

Verkleidungen. — Dieselben besitzen einen derartigen Härtegrad, dass die Oberfläche selbst mit Stahl nicht

rer □.Meter •

geritzt werden kann.

. 28—30 Mm. stark, 16 Cm. lang. 16 Cm. breit fl. 3.40

. 28—30 n

raun

roth und

I .

•I

1 4kui>pige Platten, gelb .

Nr. I. 4kuppig.

6-

11 abgefasste Stallstückel, mit glatter Oberfläche, grau oder gelb 60

„ 2theihger

„ glatter

K C îî C

ors:

Nr. 11 b. 3theilig.

4 40 per □Meter

Stückzahl.

il

•8idiln!|6 I 'M

III diagonal gerippte Platten, gelb . . .

und grau, 2färbig . 20—22    ,

„ lila

Glatte Platten, naturfarbig gell

Klinker-Rinnen. IG Cm. lang, IG Cm. breit. 2 Cm. tief

Stallstöckel.

Nr. II a, 2theilig

Ni\ II. glatt.

Trottoir-Randsteine siehe Blatt VI.

Uni- (einfarbige) Platten

aufgetragen grau

naturfarbig gelb

-Si

375

3.75

römisch gekerbt per □Meter 10 kr. höher.

Gewichte

WÊh

i,

\\

Ék

mk

i -i

1 ¹ Is

II! ,t|

Auf 1 QMeter werden 38'Stück 16 16 (im. grosse Pia

66 ’Mm. starken Klinker

der

i en

nach

im Fre

' a =£

i II

ąh

fl 4î

“ =1

g 5! £J:

tï

rderlichen d

? 1*§

il S-S^

•2

àl*

If

fis

Iî|

śh!

i! =|^

ip ifi

•a -s

NB. Zu (len Klink

Bestimmungen für das Legen von Mosaik- und Klinkerplatten.

;he Betonschichte, je det. Bei Pflasterungen

Iraulisc

v er wen

hinreichend starke Schuttunterlage

Unterlage.

Klinkerplatten-Pflasterungen wird gewöhnlich eine hyd der 10 (Jentimeter stark, oder ein liegendes Ziegelpflaster

htigkeit ausgesetzt sind, ist Cement-Beton zu empfehlen, irt noch gelegt werden, sondern es muss vorerst eine

für Mosaik- und 5 o

Feuc

beton

Unterlage

it des Untergrundes 3, ilichkeiten, welche der Holz darf weder

nbe

Als

affei

Hä

Dir

Legen.

ect auf

werden.

Piapaü-iaij

ui pun cipsag

Klinkerplalten in inneren Hausräumlichkeilen erfolgt in hydraulischem Mörtel, die Fugen werden mit ausgegossen. Bei Pflasterungen im Freien ist die Legung in Portiand-Cement-Mörtei rathsam. Die Austheilung Mittel des Raumes aus. ebenso die Legung; die Fugen werden regelmässig 2 Millimeter gross gemacht.

nd durch Auf legen von Sägespänen und Brettern vor dem Betreten durch 3 bis 4 Tage (bis der

igen u

I di

eini

Das Legen der Mosaik- und nd-Cement-Milch

rfolgt vom enbelag ist zu r ist) zu schützen

îen und Reiben der Fläche mit nso auch Fett- oder Farbenflecke itfernt Anwend

ung von purer

Reinigung des Pflasters.

igung des Plattenpflasters erfolgt gewöhnlich durch Abwaschen mit lauem wie Auflrocknung mittelst reiner Fetzen. Etwaige, heim Legen entstandene Cei

mit verdünnter Salzsäure (1

gung des Plattenpflasters nach vollendeter Baud.lrclifülming oder Adaptirung durch eigens über, ausdrückliches Verlangen.

Wasser, Bestreicl menthautflecke. èbei Theile Wasser) en

Izsäure, ö

bwasclien egen entst Thei! Sal:

Reini om-.ien nur

Portla

der Platten e

Der fertige Bod Mörtel erhärtet

Die Reini

Schmiersc-ile, sowie Auflrocknung mmei werden am besten durch Abwaschen Salzsäure darf nicht stattfinden.

Wir übernehmen die gründliche

nen die grür h üehereink

nte nac

geschulte

A.

<•

4189

6-243

...

.2-568

SH

21-335

2-845

■i

<-

Oer Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Aborte und Kanäle III.

Nr. 178.

Fig. 1. Keller und Fundament-Grundriss.

A Kellerräume zu den Verkaufslocahtäten.

B Keller zu Holzlagen für die Parteien.

Q für den Hausbesorger. D Waschküche. E Brunnen. F Wasserrinne. G gemauerter Hauskanal. H steinerner Kanalgrand. I Kellerfenster.

K Kellerthürstöcke von Lärchenholz.

...............18-966........ .......................-

in

2-845

•3-42

1-461 ;

3 420-

.1.

8- 3

77.

7',

7-

■ü

...

4 119.

■'7

■*

Aborte mit gusseisernen Schläuchen.

a Hauptschlauch 184 mm bis 264 mm. Durchmesser im Lichten 9 mm bis 13 mm Wanddicke, 1106 mm lang, Muffe b 105 mm. Die Rohren sind freistehend einzusetzen und werden durch die in den Mauern befestigten Ringe c in freier und lothrechter Stellung erhalten. An dem unteren Ende sitzt das Hauptrohr mit einem besonderen Schlauchstücke d aut einer starken Steinplatte (Retiradschlauchplatte) e über dem Hauskanal. Die Gainzen / münden in das Hauptrohr », dieses in den Hauskanal g, der gewöhnlich im Lichten 474 mm--632 mm weit und 948 mm— t 1106 mm hoch ist und in den Hauptunrathskanal unter der Strasse ^ führt — üeber Gewölben und beim Durchsetzen von Mauern werden -steinerne Kanalgrände h in den Kanälen eingesetzt. — Um sowohl den Geruch als auch den schädlichen Luftzug aus den Kanälen abzuhalten, wird eine Wassersperre i im Hauptkanal angebracht, welche aus einer Vertiefung besteht, die man am besten aus Steinplatten construira Sie wird mit Wasser gefüllt, in welches eine in den Kanal quer eingesetzte Steinplatte le zur Herstellung des Luttabschlusses circa 79 mm hinabreicht. — l Bodenrinne -, o Wassereinlaufsrohr.

Gainzenanordnungen (Fig 3 a—3 c).

Fig. 2. Querschnitt

< 395.

Fig. 3 a

Fig. 3 b.

Fig. 3 c.

T*

1-

£■

>-

5

«M

...3-421

II

yj

T"

«f

-3714

W/tM'A

lia

.2786

1-54

753-

1264

s!

. *. 79q../'

.948.

■Jk

_.tzt

i-7-

316'

......2-924.....

1-864.

1264.......^

1-896

r ^

66

18 9

Z-924

«    -.....w.

.1:145

!■? C

448—.

s:

:l

3 082.

Uli

53

to

£.263

'S

869

‘I

----f

869

lU

Fig. 4. Grundriss der Aborte im I. Stock in der Höhe der Sitzbretter-

tm wmrnÊà,

mmm.

.263...,

421

CTi

Wm,

fV*

. 1-42?- .

869

ft

-1-422"

P

53

v-i

o.....MäiO

WMrnm

474-

:105

869

\%

^ -i î

15c

U-

Fis:. 5. Grundriss des Kanals.

PÜÜ Fig. 6. Querschnitt m n.

W,

777?,

y/A

eß

WÊÊÊÊÊÊ

700

&VL.

t

c0^

ÉiLir

1-264

■B

1-271

3-714

10tt\

sj,

711

553 4 263 >

W-

sä

S80-9‘

'.7

iH

Aufbruchsloch 237

mm

äi

•■TV

948

i-i.f

948

895

* “    *■    •- / -4 -

"l,-

........ 790......

1-58

r,

II

c79

SO-

11

Wm

y//.

2-845

VA

5m

»

W

Aborte und Kanäle IV

Nr. 179.

A -t-A Ai U

/W

Fig. 1. Längenschnitt.

Fig. 2. Querschnitt.

Fig. 3. Schnitt a b (zu Fig. 5).

■i

L~

01-0

oTu

1 10

¥■

.J

i'*».

m

■■v • '

•-■ ,,K

r-

Eä

0-20

! II

j|

<Käü

“7 S(/

s 10k

■jfäm

mmm

?.3 '±t.jLŁŁ

o 7.5

Va

W-

JP»

wmm

{M

mm

..J.-70I

tir;:

00ï~......

■i

0 30.

mu

ZOO

■ *r

y==

■■oi-r-

ä i ! H .........»...........fajJL»*.........1

fftMr

r^f

p|OQ||ÖO

VÀ

Fig. 5. Fundament.

7y

W-'

"■ SST

7Z2,

W,

V'/////,

V//////,

WZV/y

;60;

;Sgr|

W;

7)

mm

w.m.

Wm

ä.......

'[Z. mMŁ

Wmk

g:¹

.«j

jjm

a?

[i

mmm

i

oi

I-

II'

Va

00 T

2 0 5.

Fig. 4.

Grundriss, Erdgeschoss.

,c>*

7/f.

r;>

:C.

mmi

'00 5

.-4,

0-30 ä*

VM

*.

~ '/

••

./•i»

ü*p

‘"A

|^Sgr|

VE.

>4—£.

!vj>

! &

ÉBpW-

wmMt

.160 ;

.1 10

il

(01-90

50.....•>

W.

P;

osr

À.....

•1

r<

'S

-i-o_____

.0-375...\..

...OSO

T“ -5

09CT

100

l""lS

50

WmmyA

Fig. 1. Gainze (zu Fig. 7 u. 12).

Fig. 2.

58.

<wi~

ir,o

.95

ittsź

T²²²

se.t

LLil

95

e..58.....„

Der Bauconstmeteur"

Aborte und Kanäle V.

JVr. ISO.

Fig. 2—5, 10. Anordnung der Retirad-Schläuche.

Fig. 5.

Fig. 7. Gainze (zu Fig. 1 u. 12).

w.

©:

100

.95

Ï.....80......i

OL!

Fig. 4.

Zk- --80

W.

"SG.....

i.

-SO-

* 1,5 * o

S;b

Fig. 6. Ableitung Regenwassers r sg-

des

i.-w-

Fig. 3.

Z6

"T

V.

Zi 85

-«-Ji

Fig. 8;

Fig. 11. Einleitung des Küchenwassers.

Fig. 22.

—©1

Fig. 22—24. Kanalformen. Fig. 23.

Fig. 24.

32-:

h ■ II*.

Fig. 9.

Kübel im Nebenkanal.

Fig. 10.

Fig. 12. Gainzen (zu Fig. 1 u. 7).

Ir*

k/vJ

.A 75- ..

d.5-

ö:

...2'2Q.

58

....40....

<-

.....1X5.

! J-

VI;

TH

Bodenrinne.

Fig. 13. Kanal in London

'”&ÊÊËÊ

WÊÈÈSMM

m

w;

jP§ 1

| I

|< U........................5-G^t...    ..........ftMSJË

Q, /O

nn

Fig. 33. Der Kanal untersdem Boulevard Sébastopol.

■i:

Si

Wr

a 'O

uisnMlrSr

>.0-

% 26

€ ""

7\

.....158.....

:1

AL

’SKS

i0;

—60.—.1

<N

m

y"A‘

Sandkastei

ml

W;

'0'Wln' 'm o

Ol

......80......-v

Alte Hauskanäle Wiens.

Fig. 26.

Fig. 25.

Fig. 28. Kanal, VI. Classe.

ûtiÈjkk

'wWM’

rm

'{W

V'

sa

WM

-À--

mm

WM.

-,

'k

li

\:'A.

Fig 14.

la

ic

ife

WyjMk

t-Mâ

I©

Fig. 14—16. Syphon. '

Schnitte zu Fig. 14. Fig. 16.

Fig. ,16.

jp

!p Fig. 17—19. Wasserabschlüsse.

Fig. 17.

“NT^/V

Wfr

th

60

.2-60

'•P*i

oq

<S6->

«

(30y2

fi

i-^a.

M©,

Ä0..₅

'Ą

CD.

Zj

'Ą

Ol o

0-5

10 m

T,;r

ai

/£

LJ_0

loi

>.    O!

4-

0'8S

^11

a

w?

Vy/

Fig. 27.

W.

;<k

ii

^-260—

ÖS.t

,îi20

A0

|Fig. 20-21. Aufhängeu der Abortschläuche.

Fig. 34. Grosser Sammelkanal.⁰

K......

Fig. 18.

-r

V --58 - J

il

O ;11 ©

Fig. 21.

ii Mis a

v:-

wm.

Fig. 35. Kanal in der Rue de Rivoli.

.....>

hi

li—

ES3

d Fig. 19.

\ï s

78---»

^w-

t,

SG

Li

,.'±0-,

Z;

CT

;......Z?.....Ą

i«—2^_____J

fl

v,

te

•7

ymmm

m.

-h;

Mf

v,

37-

W.l

11

ir

....6Q...

Fig. 31. Kanal II. Classe.

mmmw,

2-35

\r

Fig. 30. Kanal III. Classe.

Fig. 29. Kanal IV. Classe.

¹ Wk

-.5*5    *

... 7*2

O¹

M

4h;

yy., ■

Fig. 32. Kanal I. Classe.

ES

W.V

..........zm.......

WÊ

i-'

-Ą

c--A30.._

fr”'~

*P|

r⁷-

o!

LQj

.....2-120

.2-20 3.

o.-Si

■iâ

•i

.....5;8Q............JBj

5:^

u>!

ô:

T*!

.............-y

g-lJOB

ff;

Kl

M

V/

■Ź

ô:

wmàmm.

■/VJ

Si

ô;

©2P,

ï[Z0

.£3

■m.

ąpw

Kr

-.........7,90......

v£d

Nr. 172.

w

w

Aborte und Kanäle VI. — Bohrgeräthe.

-Wr. 181.

Fig. 1. Schnitt MN.

Fig. 2. Schnitt O P.

pi

Im

Id

Fig. 1—5. Unbewegliche Scheideanparate.

.. '--Hx;-:-.    -p. • ^

1

o i

Fier. 6. Regulirung der Hoträume.

Fig. 7 Gewöhnliche Senkgrube.

E5H

§§

i:s8 .

Fig. 4.

|X\Ą

1T

W>.

Fig. 8. Ausscheidung der Flüssigkeit durch Kapillarität.

%'>A

55...

-w ;

mą%

i Al

!<

3-15

sss

i;5

—>r

ót

WW/,

...... i2.-i.s-

.........

■ ■A-Z’Z

■j

55iy«i

.....18'o ......

........

V,

lu_

- t.....

ii

Fig. 5.

*10

A'Va

?S.i a-

OS ’

«so

SÖ

ii

zz

Fig. 3. Grundriß (zu Fig. u. 2).

//

y/

CO rH

.3*15

*1

fl

2.11

7/

XyA r*, y/A ..j..J:8

i=l

Fig. 16.

Fig. 12.

Fig. 12—15. Absonderungs-Gefässe.

HU Fig. 15.

J____li Fig 13.

ml

- Fig. 9.i

? WC

LA

CSj

±!

Scheideapparate.

Fig. 10.

Fig 11. Aufstellung mehrerer Kübel.

O — r-

s--

. 3 *8

D iE

U—

7[ r

7%

"A

* lîrf

P¹

Ol-T

1-3 5

oo

O «s

ÊfmÊ

%<4 ⁹⁵

I J3 s’

■b

c\t

...y

î<--3C 25—

a=3tM

YM

'M=

Fig. 16—29. Bohrgeräthe. Fig. 20.

Fig. 27.

Fig. 14.

Fig. 33.

Fig. 34.

Fig. 35.

8p

±f

*.......tsTTflSvL» Fig. 37. Brunnenkranz.

ras

ni

Fig. 21.

Fig. 18.

Bohrapparat.

Fig. 19.

bra

1:7

kA.V

d..y

Mi

II

!

Ji

U IG........j

'    1    Fig. 25.

Fig. 26.

ri

A Fig 30. Brunnenbüclise.

|)?üi

Fig. 31. Pölzung des Brunnens.

l-GO

LL

•'

Fig. 38.

cO

M ;-----

fl

si!

fl

Fig. 24.

"A

io

«SJ

I;

l]\

\m

li

"OG-T-

U........1-25.........

K!

JLf

Eli

ra

WM

--

B.

-jr

-6.....¹⁶⁰

-u_

■*

..î

25

ZI

■n

hfit

fO

CD

S[|

i;

c\l--

Il

! !/

lit

t13

«±n ._

if

Fig. 29.

-O v

i.

frf

Fig. 28.

>e\r

(.

i......I

in

o---

1G.

__co

Fig. 22

<a

Fig. 32.

ixzL.

Fig. 23

to

LO

e-zi

■M — —

r :r

rA

t-

W',

TT

»..J

bi

Ai

.i

ir

7:

..........1-25.

'i

Ip

BT

F..i

Aï

Ü;

SO

.30..#,

X\

"s

î:Ë

.0

0£--

fi

VZ7

il

O^.

%cO O

/M

m’

-4*

Nf

JI

b!

liii

■ -î

fi

.3-80.....7..

Eê.

kp

U-

01

j............

N?8

-ï i

' I

••

H

*

;

i

*

K f

A

c n n î

ï

Fig. 1—4. Bolzungen.

Fig. 1.

mm

«h**

» i

m

mr'Æ

■

m

»1

fjl i

m

s;

ai

mS$

g&§ ;

fil

11

Fig. 4.

fi

ii

i

&äii

1.1

Fig. 2.

wm

tv

ii

li

lĘm

%

lis:

i"]

Fig. 3.

l;f

itE -

::

1

11

i!

II

■rBS

^ Fig. 5—6 Schwelirost

•■i,

ŁJ

Fis:. 5. ä

■I

.i.

Fig. 6. fi

BSÉB®

Jjjlfpff

Im

SIS

MPi ■ J» tMtfŁ ł-:

WIT--/ "

Fig. 7. Pfahlschuh.

mm

ii

Wi

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Fundirungen und Gerüste.

Nr. 182.

Fig. 18—19. Gerüste.

Fig 18. Ansicht

Fig. 19. Querschnitt

Fig 12. Hohles Fundament

i-

FI.

■/

wæMM

Ir

ÜR-: 3SÎ

Ü

Pm

»

WKm

młś

mMMSm

mm

•é

mmi

Fig. 13. Pfeiler*Fundinmg.

mB,

mm/m.

gg

SHËI

-J$p

Eg

s>

IL

“E

HHPfH

”v i

WB

m

r#

sa

Fig. 14. Grundriss (zu Fig. 13).

hL

p.

ii

-SJ

Fig 15. Brunnen-Fundirung.

iJU

Fig. 8—9. Verlängerung der Pfähle. Fig. 8.

Fig. 9.

■I

■ I"

■ 'S

Fig. 10.

Fig. 10—11 Pfahlrost.

—

Fig. 31.

l i ii

”*v!"? ■ ‘    H M lilii I MUMII ==3

rnmÊÈÈ

vTjLàJ

Fi

W,

mi Fi,.n. fŁ . ifc

i L— Brunnenkranz.1    AUk    fo#r

11«    Äg

■    ü§!    liii

Ë L    . ;:H    |g|    ÈÊ

...

sil*

WÊÊ

#1-

Pi

»

===

SSS

iii

•y*'

Fig. 16. Grundriss (zu Fig. 15).

~/émsà\

i >i .i i ‘i i i i 1

XI

|N,,

n.t

Ausgabe I Nr 374.

Ausgabe IV Nr. 58.

w

Fig. 2.

Gewöhnliche Fundierung.

■Ą

TSff ffT³

/, _

„Der Bauconstmcteur

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Fundierungen II.

JVr. 183.

Fundierung auf Sandbettung. Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5. Schnitt durch den Perron und die Personenhalle.

Fig. 13—17. Fundierung des böhmischen Vereinshauses in Brünn.

Fig. 14. Profil EF.

Fig. 13. Profil AB.

mr'-mL.

- 'U'ii V4WJ&.,

'■iß-----

'A

'///

WM

mm

TTT^r

a.    ï/3 Ziegel 1/3 Stein.

b. . Stein in gewöhnlichem .

Mörtel.    I Wffr

c.    Stein in Cement.    iyfai

d.    Ziegel in gewöhnlichem

Mörtel.    ^'/A

e.    Lehm.

a.    % Ziegel 1/3 Stein.

b.    Stein in gewöhnlichen) Mörtel.

e. Lehm.

y.bo-

vAÆ'/X

Fig. 1. Untersuchung! der Tragfähigkeit 71    des g Baugrundes, jjf

j|,j ;

\i\ iti

iér

W-

i_j

!    _____£*._______. 7 y ------

5.7 s

I '

■Wfcrr-

7-Ł

Gründung iD Sumpfboden. (Hieher Fig.10, 11 und 12) Schichtenlagerung 1—1 l/₂ tu mächtige Moorschicht, darunter 30 em Lettenschicht ; zuunterst Kieslager. J’un-dirung erfolgte : Zuerst Moor in der ganzen Baufläche abgetrieben, hierauf Baugrube trocken gelegt, sodann Sand bis zur Fundamentsohle aufgeschüttet, festgerammt und eingewaschen. Die Fundamente selbst auf einer 30 cm starken Steinpackung in hydraulischem Mörtel aufgeführt.

Fig. 6. Grundriss

—ätTP der Baugrube. #

3 20

Sdr.ifchüHurv» .

rf

3.70

''/////, -

!■

^-5"    ^ !'■ ! ® r' -t-

fr

Fig. 15. Profil CD.

Fig. 16. Profil GH.

■î.:

Fig. 7. Grundaushub. Schnitt a b.

67

ii!

ii

/ •'’ r'S-yp-jsfo ' • •

Ili

■ Ü

W!

;yw a

J§    n

Fig 5—7. Fundierung beim Thüringischen Bahnhof (Leipzig, 1855—56)

m*

а.    2/3 Ziegel 1/g Stein.

б.    Stein in gewöhnlichem Mörtel.

c. Stein in Cement (t Ziegel in Cement e. Lehm.

/. Alte Stadtmauer.

«NJ

a.    2/3 Ziegel 1/3 Stein.

b.    Stein in gewöhnlichem Mörtel,

c.    Stein in Cement.

^e#el in Cement.

liS-TT

gjjjgyi

!■ i

GH.

v -Ammm

Y//źĘĘm

lir

ïê

'r *•

a. Manerklotz. s in diesen eingemaaerte Ab loselatte. b. Belastung des Klotzes.

m.

77/7^

77T//77,

Fig. 8. Grundriss.

,^>Fig. 8-11. Fundierung der Kaserne in Wesel. rV    (1862.W^7i

a—

Fig. 17. Grundriss und Situation.

w%\

MiMMipigllll .. /. ..v' •

y//A

///

îi(

li

i® mètres.

II H

/:

f.

w,

mm

IO je io

»-1-i-1-

zoo Fufs.

Aitrv

Bru-.inrn¹

feil

Tr

75-

75-

^60 Meter

Fig. 9. Gründung A auf gewachsenem Boden.

Fig. 10. Gründung B auf ange-schüttetem, nahezu 200 Jahre lagerndem Boden.

Fig. 12. Gründung mit Gegengewölben in Schlamm auf Sandschüttung.

Fig. 11. Gründung C

auf! Sandbettung T:

1 _Æm1 _ 1

r*~~v f 771

11. Z I I

■piwMiMwai

^ I“    g

i#

-.3

WM

pfe

pi

rymrm.

PTB

--Z

ŸÂ

Sartcr.erci? u' rd‘ r.r Jtbutt

wmm

Sewacftsoie? ■7:.d !

mm,

7 Balon.

■i

!..

ÂH^ei'ckultetcr/ .J,.*/¹; Sand.

Alte SsndscKüttan^.

SeiUtof,

.r,i. ;

liSETTr "irJ”-—-

WM. '% 7 '7,,

.SAndbcltuüJ.^ \ X'

' Mauerrch-vtttTnjVF Evde •. •.    ‘

Ti:

7 7 rr.

Mauarlchutt mit Saitd. ’

5.

W,

■fe.

w,

7-

wèMmmày

RMSMH

155«

-„-.7..........7

Alter Gar.al

'jf

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Der Bauconstructeur“

H

Verein an der k. k. technischen Hochsclmle in Wien. A Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Fundierungen III.

Nr. 184.

Fig. 1.

Gewöhnliche Fundierung.

Fig. "2. Verstärkung der Fundamente.

Fig 3. Fundamentplan.

ÜB

ilS

lill

/V

i-

IS

,/y/Æ[

Ü8

iC

m/Ä    !

ll    !    gf ll

V////AT777r77777\    yS' 1

r/» •-ii

Fig. 5, Abbölzung der Erde bei Aufhebung der Fundamentgrube n und bei sonstigen Erdarbeiten, .

;II.......................-............-Jpmf'

mÉËl _____

lÄ”

II

.....-I

Fig. la.

Fig. 7. Fundierung mit Stufen.

Fig. 17).

11

IS

J.

■;

I. t , ■

„L.I.A '• ‘

j '______I. .. 1___i !_—

ÜL

//

mto

Fig. 2 a

wmmm

Fig. 2 b

V/A

•il:!    :

l hr

Fig. 9. Bei Fundierung am Wasser und Fig. 10 im Wasser

Fig. 9.

m

ii

Bi

c-\

jjr*⁹⁴*'

Bi

Fig. 10.

r~ r-"

•7

r............

.....4

Fig. 4. Fundierung mit Pfeilern.

II

KM

lf/

fc.

Ä!

; IS ;

SO

Fig. 4 a mit Contrebögen. ^ Fig. 4 6 mit Contrebögen.

L—''~Tvt ¹ i ’’    • • r H, ,

\ —ù—.\Vn

> : r', !: -T" .y"! ■'

• 1—J— 1 t— y.U ₍ . ¹ t L ,1 . ^ ,, Ł.'-^ t . ~

I. Unteres Fundament. II. Oberes    n

III, Kellermauern.

Fig. 6. Mauerwerk (zu Fig. 6).

Y'}

T\T

YJ:

/r

i®«

Fig. 8 — 10. Füllungskästen ■%

.1 •

Fig. 11—12. Pfahlwände.

»WII“

TA,

'4

■f<ï

' i ' V

■ •-•••■ -, WylyYy/wy/Yy/,

Fig. 8 bei Fundierung im

Fig. 11. Saumpilotenwand.

Fig. 12. Spundpfahlwand.

•^fr. •

l r_ • -

rrrrbzr-v—<

nassen Boden.

'J

——

r.r

ÊJkAMr

. vpfr

'-bi

fr?

\f\    ■-

••> ”_l:îr.Tir- ~

—. -»- r --.-

“FE

sxmisii

-¹

NSÄ1

--

r-

- ⁴- ’r.-- --rt.

iS

I —Il ’-JT-

I I¹'-? ' .--rr—T-ZV- I

7-— -"-- ' I

w\\

| rrr~~—^T.r-*£öt._

Mmmmmi

Ssf

»i m

WWi&Ê

// y,

m.

' 3Lr__________"T"'

41ffWYWim lëffÊmc ’ ’’

mêÉÊÊâèmk '^WêêÈy V" ......V

Hi

-i

'■ ■ą ■ ■■ I [:,}k

rsll

f-

;• H-i .7

;iT

!*S':7 «

i -7 K’ Zf ■

^    _ jgafe

| .,-    -    - f—    .• '■;!

i: y

’ rr~i

»'.‘f

",

• ~ -■

Fig. 13. Pfostenrost.

Fig. 13—15. Roste. Fig. 14. Liegender Kreuzrost.

r.......;...........;..........1

Î⁷!-

VA

//

vS«ùd‘;

Fig. 15. Pilotirter Kreuzrost.

kYM

^rnyQt fei n® lf&

n;4-

BM

Piloten

ohne Spitzschuh, mit Spitzschuh.

LĘ'

4»

«Hi

V2‘

i’J<

15

YA r....... i

wm

ù.

■V

mm''

83®

li

II

II’ jI

>mà

liM

’m

7x

Fig. 26.

Fig. 26 — 29. Fangdämane.

Fig. 26—28. Mit verbolzten Holmzangen. Fig. 27.

Fig- 29.

i*s#«

;ll

'i!

°:3

r~

Fig. 28.

!ü:

TW/.

//

m,

■m

i*

mmmmmm

mmmm, m

Fig. 16—17. Spundpfähle. Fig. Î6

Fig. 17

f§

■M

Fig. 18—19.

Verlängerung der Piloten. Fig. 18.

SÉ

ff

im.

Fig. 22. Pilotenfnndierung in ungleichartigem Boden.

'W//

yw\V

bl!

■V."

ra

ohne Schuh.

mit Schuh.

is

ii

fe.jM

Fig- 19.

'//

i.

wili

Fig. 23

A.    '*W->

* v

Fig. 23 — 25. Kasten zum Herablassem||

des Materiaies bei Betonirung im    ||p b ■»"vpg?|jp|,/

Wasser.

Fig. 24 offen.

âp|

li

i; i

ID

häng

iT

/f

Ą/

ÜÈ

\y

•/

Si

.V

m.

ii:

V/iÆ'

Z/

>3

Fig. 25.

■c

il

v V« ¹

!f

Ail

■4

■Ai

WTM.

|lh ₍.    '.4y ^    •.

:: s.. «.Hw a

;    ‘s* K ii

J-_;

ses

w v;.

Bi

li

•V-'

\-    - ji?~

Ili¹

|.l

|iS

•I

m»

rJ> . Ilv³

m.

I

ii

iii

ÎJT;.

Z///

it

Der Bauconstructeur“

»

Fundirungen IV.

Nr. 184a.

Fig. 7 a. Ansicht.

:z

L.'Xo'.'i J 7

■i ° « —r-.-^

«/VW

1.....j,: : !.

S:

•*

tA

Fig. 7.

Spund pfahlwand.

ut"

•‘ö-

-j--

LLII

7X»-

Fig. 7 b. Grundriss.

'1

tl

lli

tel

jvrl

I in

lü

' 8St

«ÉTiÉtX;;

’C,

hTutt isixs

«1

?■

Fig. 8. Spundpfähle.

Fig. 8 b. mit Schuh

Ansicht

.....TrLh.........

'S -.- Tf""^

Profil

<D

U .    ,£3 .

h otf

:sÆ .rd ===

xiJlV

IW

PH

SS5»=

ê4

Oh -g n.2

£5    r—H

1—1 (U

.Èfrâ

ll

•."»Æ sy

8

-=

-W

"”hL*i............

•>i

’Cl

CO

•;

» IS

~    6p g ^    ; 4 «,IXT

n;    iT.^^r—7^.-rT-    a

O 1-

Fig. 16 — 21. Aussteckung des Grundrisses.

iJ-

■ -<r-

ÏA

oó

.5®

Fig. 17.

=41,. ii

J-

Fig. 21.

,i!

yf>

r*

fi

J; ⁴!

------fr" r

:i

/,!

f.l

fa

'7

cl

N.

'J

nil

^

Erdarbeiten und Fundirungen.

Fig. 2 a. Längsschnitt.

Fig. 2. Pfostenrost

mit Querpfosten.

Fig 2 6. Grundriss.

XTTTui

ii

11! Kl

Fig. 4 a. Längsschnitt.

11

il

• rn

n .*

i#

y.

lilii!

if tarif

mm

X|Xi

.....Pli

1fr

mm

i

rXfrfrX

f*3F

m ■

Iw r . ' n ,

ww

/a

W

Fig. 1 a. Längsschnitt.

IfX

P

«7

\f>

§X

I?

li

sfrUîlïirH

im ii

Fig. 1. Pfostenrost

ii

X-

IÉ

i:,?,

IfrP

isy

i-

Fig. 1 b. Grundriss .

,ll!

Fig. 3—4. Schwell- oder liegender Kreuzrost.

all

■" ta

i; n

i 6b

nrff

Ml

VVJYnt

X:i

1*

Hl

Pf

Fig. 6. Pfahlrost mit Spiegel-Piloten.

xi

Ir

br>

C£>

ft(|

i yptô»

SMSII

il s '

f!|

Ir

I ll in

i\V''KJ,; WP’i Pn

i l X^vvc .-j • x ''.o' Xy

KSwigpiii

' •-f

xlix

ISI

Fig. 6 b. Grundriss.

!W

iyp!

!il

iXi

«=#

PP

yf x

J!

il

«Hlffl

sali

mm

Fig. 11—13. Erdarbeiten.

Fig. 12.

<mnLi

Fig. 15. ßölzung.

_*

I«

ii

(zu Fig. 15.)

\S

»i

L.. -

fß&

Sâ

OB

4J

a?

,fS-Z

P1111Ä1I

wm

Cv

11 i Vi) f*j i bb / ; ‘i i '->, ! fê"

•S l;lM ! j _5JJj ¥ ,;

? i "XjLJrj    j. ¹ i,

;ras^«i y i

41.

I

ss

Tyrwif

Ipiar

liill

rtc.: -i .!* v o-%-‘.'.~

'«äfrl

1+xr-P®

1 1 ::

««

#IFl

P#“ »I

't ^ ML

Xfr-syv;x

y {\'‘ +

wm

Ł'-

Üf

*4.

■JM

pp

iE

Fig. 5.1-’fahlrost.

XX

sN

];

*ö

r=S

O

Î/3

r/5

60

fl

h frx -s wi s sm =

¹⁰ i'P

~£

_6p

(x,

fxa

f/Uii pV</)i| \vWy.4 jfliW

X '    V .. s .    \ V )

B?»AS

ifi

' - .    ■ ^ . X'

-À* :frvV .@X;, X @ 's-,

•fr

' x:

~ ymyyyyyz

ÊÊi ' ■XSVA,;MI7*fr - ;.

■ TfSfr'' ■ dOk?* ■ ' i Ék

TT Aï

Ny-

N-,

X'

srfrMi

&*

Fig 14. Transportrampe.

r,

:1*É

-y

AJ

y my

iü

Fig. 19

!’j

s¹

4-U1

*;i

«,«

y,

fl

II

Ifp

hi

; II

3i »XXs

«

i‘

i ii

mm

®!i

ft i

:N NN

»!

\\

fi

fp^^fllt

"    • «xxl

.<

fl Fig 4.

■•à.

.m.

M.

- JS

l^ni^VrVi

S, » ‘

Fig. 3.

/•

Erdarbeiten und Bolzungen.

fc* --.

Fig. 6.

< ~*£*r"-ÎLAs*&Iaà

Fig. 2

■Titrât

r~> * bBb

Wîi

,:2

^Æ^3sjdf;!iâ£à~

',"7

nDer Bauconstructeur

Verein an der K. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Fundirungen V,

JVr. 184 b.

i»

■■

Fig. 14.

WmhjwhS

«1#

■'T

garnir

St»

30»

i,j.uj ~

l JS

'4.

Va

WWMMWÆWMWWÆWm/mWÆMM.

Fig. 8.

X?

s*-

.•‘«•.'»s—•■

* • ..Vf?*

'k, -äc

Fig. 10-

S*sL'%3g-.

y--'.yyy

EÈÂBsiMÉ-

«Pp

U.:

SB

Eg

■Æ

aSHBi

v//Æm,

fl

Fig. 13.

ff

WM

-H

y.-...

VA

T -SiÆ

Fig. 5.

Sr??

Fig. 7.

Fig. 9.

U——

~TITT-T-

«;y-

mMïà

s,

SS

--—

yz

fl

VAï,

■æ

•I

/

o v*

A

100 cm

90

Nr. 177.

mm

mm

wÊÊÊp

80

Fig. 1. Seitenansicht.

Fig. 7.

70

60

TT.........n

L~

jtaacin

.i

if

Ira

?⁵⁰1

r-

Fig. 6.

TjO

ii

UL

Detail der Steinverbindungen ( Fig. 6—10.)

L_____I

50

40

30

20

10    5    0

1?6.

Fig. 8.

! 50 i

□ Qi

„Der Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Construction eines Balcons aus Stein.

__ JVr. 185.

Fig. 2. Vorderansicht.

[Ml Bi

lilii

IV

II

500

1 '200 •

m fËUi IËÎ1 Pi

il

JL

£1

III

X ■+ 250 -

n<:

ij

450

600

3 500 ----------

Grundriss der einzelnen Schichten Fig. 4.

( Fig. 4-5.)

LoUL--iL

•• - WJïmF-

MB

Fig*. 3. Querschnitt.

vJ

S,

'mmm\

mm

mm

fl»

ébm

l    Jffp

III u. IV

500

'Tl

i-ii

.....*

500 -

120 *400

*•190“* '115

-2fc) -i-S

mm

190

115»

115* 190- * 190-•»

190 •

190......>■• 190

i-

10C

150

Vr/i

400

• 75-

Detail der Steinverbindtmgen(Fig. 6—10.) Fig. 9.

< 75

150

*.....ICO.....

- 120

80

>25?

400    ■

*20-

⁷T

rL

d a .y......

1SÜ

500

1360

------- 1750 .....

■*• H&i*......«60

...................io-

.......... T

Fig. B.

•/

M...

•1475

.....t*

5SO

---4

* 120 *

100 *

mm

—

fl

•■■■A

W/ÊÈm

x-

l.....

£z\

émÊÊSÊlIÊÊM

i_r

-p

250

lico 4

r-

wi

1050......................

350 .......

r glj

il jn

Fig. 10.

| r~fo

: *•

!f

1Î800

■ë

s-

«jSOC

-T

1350

: /A etc;

150

■*<......100 >

s

'

BS

I

( KRAKÓW j V tit*ckn'c?£r

\

"i

Z

W

Runder Balkon, Erker und Balkon.

Ar. 186.

Fig. 1—7. Runder Balkon aus Haustein. Fig. 1. Schnitt A B.

Fig. 10.

Fig. 8—13. Erker. Fig. 8.

Fig. 9.

i.,

Fig. 14—19. Erker mit Balkon. Fig. 14.

_Äl_

Fig. 2. Grundriss M.

X.....

Fig. 3. Grundriss N.

i.-,

i¹

■I

Fig. 11.

N . ..

‘4k

:.o

gM||

rTdgjft

I i.

*-/A

kf

Pil?

pij

rPl

Fig. 16.

os

v; •

\A

"k

BO

ja

ai-

W:

s

iii

4^3-

gra

f,

VÙ

I*

msm,

mm

i,::

r«

ii

WFÏ

iii

V‘

'‘i

■■

ii

lis

\ß

481

liii

2Z

II!

Ul

'Z:

ft

"*4'*

o<>

I 11

Jï\

ii

l!

imM

Fig. 4. Grundriss des Baluster-Sockels.

°r;

Jq

Fig. 5. Untersicht der Balkonplatte.

rll

iw

I!

111

HM

ni

Fig. 12.

Fig. 15.

III

Fig. 6. Schnitt CD.

Fig. 7. Ansicht.

.. Z2 5.».....

f-18-

r2Z

•5-i

Fig 13.

*zmm

1P

r = =kiz:- «= ^

||^śp

»

flfe,

ik

iiiili ii

—

n

i il

m

r₍

.iii;

W'

iii

Ł’

6|l!{

AS i

i8liittii.il! ii

Innf

M- _ •..

ra

Fig. 19.

wo.

Fig. 17.

Fig. 18.

PT

100

so

lł.-.

111 +

H—I—I—I-

EÇ

I 2

ö N

M

Balkon- und Erkerconstructionen.

Nr. 187.

Träger e

litO.

.......y n

Fig. 3 u. 4.

Fig. 5,

.....*

Fig. 1. Vorderansicht.

zu Fig. 1 u. 2. Träger a.

jr

Träger /.

113.

Fig. 3. Schnitt MN (zu Fig. 4).

-ri

£227.....5

III. Stock. A'"

ET

Tmi A i

|W !;

HH

~~À

Tufs~bofle.i

f f

ir nir

jii____i

•m

r tt i

.'Am~ :...i.‘t5C......

..........mo........

...»K.

...?:32o

I...

Träger a

• gSjfcr?

55.

S!

I-6MP

1Z

10

.16.Q...........

S

rx

r......

--viïâïô-'.'.ï-'.'i:.¹'.²⁶⁰.

mk

Träger b.

mm

Variante zu Fig, 4.

6;6

44-

,?:.a

•i

oj

0-72

Si

ts

g.,,..

Träger c.

bO;

mmmm

■i

13"

“Â”'

Fig. 4. Grundriss (zu Fig. 3).

z!

ojj

i.2Ç..-|......-..SO-.........J

mmmmmi

53..

ii°

110.0.........

.........Y........

..T.lûû.

î<-

Affe.

-V

OST

II.Stock.

A"

ri;

B"

J:L,

w>

ISO

ht • ^¹

Träger b

. 800

.55.

-i-

—V--

..§.

00

---------

..........._.1:430.

k-

072,_

4«.

Hä-

i!

-s

jr

Fig. 2. Grundriss (zu Fig. 1). y

VV

si

oo:

4r4

fO

A-:

Fig. 6.

■:A

>.

\V'

.X

s⁰

ci!

I. Stock

A'

i ^4«:

Träger c ,-T''

His [/ ">

-A

Fig. 7. Grundriss (zu Fig. 6).

,Y

Träger d (zu Fig. 6)

'i

<■*

'/y

Träger f/ zu Fig. 6 u. 7.

iw

~=-=v.-v- - \

—su*

>•

<#

ç~

mmmmmm

JF

BSaam

Sä

200

1!_

.ISSU

îl

...GO 60

/ 9

■V

II

il

i......

.9.6.

Î-35..J*.

80

x-50. ->i

♦

oTtq

( KRAKÓW

«ehrt*

„ y

»

Eiserner Verbindungsgang, Gonsolen I.

Nr. 188.

Fig. 1. Schnitt AB.

Fig. 7. Schnitt OP.

>, — - — — -- v-

.1.0.79.

X-

-3.'fi 35.

co

CD.

66

Fig. 2. Ansicht von oben.

£

CD

.-3-635

<■

.rm

r~\

3,\\\

,\

■H

-31G-

.0-5Z7

f.

Il

CD

<-

.1080

0 908

..0-908.

Sr

tr>

CD

.1-264

il

Fig 4. Ansicht der Console.

1-5.8.

-e -

-D

Fig. 5. Schnitt MN.

TU

L°J

’Lm

Fig. 6. Schnitt KL.

rr

TU

SsM.......

oj

:r^:£ł^rr-r-"r-—

7=s=^?~rs~=‘:~

: ri|;=rrrrrrc cray-T .-ftVr» =:T±~— s~=: -=---= -~-=--r

HH-*

l-H

... y

tis:l

.LUI

o'

Fig. 3. Längsansicht.

Fig. 8. Schnitt JEF.

f

kifl:': "ïrîrKX^-

.........47.12.

*......

■jA I. Stock. Fig. 12-16.

1-880-..................

Consolen.

II. Stock. Fig. 17-20.

<QC

a>

......650...

U"

«140. .*.

..........................2-340 -..

400...........jj,...........-400.....

........400

.....400.

Ül

1830

j.Ę. .137.5.......

118

■»

Ye

■Ê?i......3.00........4.......300......ù

.3.00...

if......30Q........

Schnitt CD.

Fig. 9. Schnitt RS.

Fig. 12.

Fig. 10.

Fig. 11.

>)

Fig.13.

Vordere Ansicht.

Fig. 14. Schnitt A B.

*..6Q...,

in¹⁵!

60,8

iDONs;

rT Fig.¹⁷- Schnitt EF.

⁵⁵ ' «■

........i

G___

.IS.Q.

iis.

Fig. 18. Vordere Ansicht.

i....

'I

n°

u*

SI

Ł.

LJt

'■20

Fig. 15. p* Draufsicht hobener

bei abge-Schliesse.

i..6Q_.₃

120

4‘20

59., RS..: Ij. 3or

u>:

....3.7?..

Fig. 19. Draufsicht ; hobener

..75....,

(®

bei abge-Schliesse.

>!

cp

a>

mi i

20

v.....

—-T

-V

/!S-

**?• :

. Schnitt G ff.

Fig.20. Schnitt GH.

73

UflpJ

Ausgabe II Nr. 185.

Ausgabe IV Nr. 59.

WA

Ps-(435;

(1SGG) Ho

>•

Type A. Fig. 1

Fig. 1. Kräfteschema

PZK870)

0z ( + 800 )

0, ( + 800)

(1740'

V,

(-870)

"n

(T

Vz

(+870)

Spannungen in kg.

mc4m<

H u =(1560)

II

II

t-0-134

.0-7.7.

% 60x60

lg.0-

07

11.50x50

i...

0-645. |ZZ

ilsox.soZZZ)

'//

il50 * 50

1l50 *50

00-T

.0-45.

iLeoxeo

Gonsolen I

Nr. 189.

4.

I P₁=(435)

d?

o c4

Out

I.

Type B. Fig. 4—

7.

Fig. 2. Kräftepian.

Fig. 5. Kräfteschema.

Fig. 6. Kräfteplan.

Ho

-o

‘A'

-i-Qz

-V₄________

//

mm

UO

K)

o“

cn

Sa

(% ( + 1300)

P₂C870)

Oi(+1300)

P, (435)

! Q?

<.......

br

o

N>

Wa

+ 0i .-À

AV4

+V₂

y (1740 )

Il •

O)

Vt (-900)

oT'

?!

f"

+:V₂

V-

Hu

. .Ÿ.------Y__

| V₂(+1350)

+■

ar

y//

Spannungen in kg.

1 mm — 50 kg.

Gewicht 1 Console = 55 kg. Nutzlast = 250 kg per m².

/>

y.

(15G6)

<«<%m

1 mm ==

Gewicht

Nutzlast

rH

to O 0 a», o

o b -r «■§.

CU

00 S

A- ^

'f⁵

Fig. 3. Construction.

Fig. 7. Construction.

:+

0-77.

■■•T

0.-.13. _>

II

r-S

.0-77

0-77.

P-0-1? >

il

mmâ

; O^O O

........f

;G0 x-60

@ 'SZZZ

o dfp

■*=

17

■'o

-K-0-1

IL 50.X 50

50x50*5

1l50*50

k'L5b'*iô'*s'^

0-645 1l5Ôx50x]

■>!

1l50x5

. 1l5Q *50    l

j    m

1l60x60

UBU ⁷

lL50*5n_ ç [11.50*sp*5^^'

i ôWôl

i 0-195 j X50*SÔ*5Î

o’

Ro⁵

*o

■'VO

50*50*5

C3

7"

l-.80.__

■>r

0-45 ...Z

.1-80.

-I

Fig. 4. Ansicht M

(zu Fig. 3 u. 7).

1l50*50

z-i

c>/

4—

"Ç”

.........y....

■y

-Ÿ.

•t

o;7

60*60 IZ

Z⁸

■O

.V.

...180.

Z50.

x/¹

Nr. 181.

»

Eiserner Verbindungsgang.

Nr. 190.

Fig. 1. Querschnitt A B.

/2/60

.1.105

— ».

wâ

■°i

.5.TO.H

y -5

L 50.39...-' ë

• -i

4-1

©J

Fig. 2. Ansicht.

400

..........“................m/l

.....ta.

cd!

ii

L 50.50 i ......6.....!

(Di

t#--~ï—©—0-

.o

...1

100

.2080

2g#

§f\

■*

-.......2695

.2050.

-©

L.40A0

Nys

L 40.4o

\\y

3-58Q

e..G 00......„

"O

,7.nwu..

U 50,50

ii

Fig. 8. Schnitt a b.

Bi

Fig. 3. Draufsicht

Ö00

<■

GO.

des

x\

W

ÇSvyvx

Belaggerippes.

•ßV*

li

.2695.......

.2050

.X.S0A9

lipo

L 50.50

C©

Fig. 7. Schnitt cd.

%9*L

.52

■*i

wm

Iioo

<'

0,40

Fig. 4. Schnitt i k.

IM/" -

5-'

pT

Fig. 6. Schnitt ef

50

k-

..50.:

1§

L..5.

lipo

©-

iM

100

A—-

„*⁵

08

a>

to

"i—i' j

©U

6.^

,.Y.

Fig. 5. Schnitt # ä.

15 * -

..y....

HÉ

.t..

i.y

*

Gallerie- und Deckenconstruction.

Nr. 190 a.

Fig. 1. Alternativ-Grundriss der Gallerie-Construction.

(Ausgeführt von A. Milde, Wien.)

Fig. 3. Alternative der Gallerie-Construction.

Fig. 5. Alternativen der Deckenconstruction.

Fig. la. Freitragend.

Fig. 1 b. Auf Stützen.

Galfsrifl.

Fig. 3 af Freitragend.

X:~

Fig. 3 b.v Auf Stützen.

_I Gallone

[.Stock Fufsboden.

ST *    ■

WÊÊËÊÊÊm ;,s

oîo ~o

§P

cf

•v

5"

O O /s

o o iofn

IL'Soo

Si

'„oolx

iB

.-4 i...

>o

°!

- 1*v

t-------3Æ*----

Ltl

-A/'?____________

TO

ft

TT

* "oé7â *

dH

?-•«>-

M'i

Fig. 5 a. o

Auf Stützen.

1er

!°

oH.y

Parterre

.....

|c

Fufsboden.

Ay

r»

tV:Ï----

IBS

«i

-$&*■

Z %:-r

•*

-k

PUwwW"

'///////y/s 4yWv/y/Â

Fig. 4. Grundriss der Deckenconstruction.

°j (

S-r. 00

.14.

!

-i-

«1

a;î*

ru_

.j

%-ï-L

pj

03

o ,o

I

o jo cPo

) io

Gallerie

o; o Ol o

U™

0| o

i-

A«?.

JS

.......

*1—

^ro ^o

o*-’ o^

hr-

IB

g?

O I

"! (

lo

\h

Fig. 2. Querschnitt.

â:Hpy.______tèty

>1

..Alfyï*.....

... J'Â/» ..j..

£&£*.

a'

a.

______-J

I!

Fig. 5 b. Freitragend.

I. Stock Fufsboden.

je*-

IL

...m.....4-.............-'M#-.... iüfsi-...........A-.VÏ---i

______Ï.VJL...

_____Ail?.—

vS.*;/-

:=rl

_J. >

ù*

■ *i

2sj

.A'S?*......—..i......

...............Avîjjsr.t

..Al'Aso-.............

4;

..........

___i

________f'fZf_____

-_o

ar^

Io

fl

ymm

L.

i.i

1P

Mehr.

m. **

iS

i*

Meter.

»

Einfriedungen und Brüstungen,

JVP. 191.

Planke.

Fig. 1. Prügelzaun.

Fig. 2—4 Bretterzäune. Fig 2, 4. Planken.

Fig. 3. Netzwerk.

Fig 4 Planke.

Fig. 5. Lattenzaun (Stakete).

1-f»

3¹

iS

IĄ

wmi

ÊL

-y

PS

06

-- 150

---too

^f liPisAyR!^

185

ij

i-

EZ

rrrr r

; i l •; i ⁵

yi

If]

j—

LU

IF'Ô-----

ri

--Z 5 0

TT

T3 O EZT

TT

T3 CT

TT

"o czr

TT

î+

Fig. 6. Drahtnetzgitter

Fig. 8—10. Stabgeländer aus Schmied-und Gusseisen.

Fig. 11. Gusseisernes Staketen-Gitter.

Fig. 8.

--s

Fig. 9.

Fig. 10.

xX

JL

P53

T

P * «5

£./îO

<É -

11

JL

a®

WÆL

:. itiniiimrTP¹

a*

5a

J?

TîTliiiiiiinni^

jfpL

if ”If    ¹

i? 'V *    ■ -ił).

■J 0 34* i;    "-ii îr_ir^ar__i

l'IllW -gsflMHi|HI[iL-«,H.

.«E'Ä

WM/*--

I 0'45

-gL/

IA

TO

'O/

OU -

«a

... :

____i

71

-i

i.

A'

j?

Ptf

?!

Fig. 12.

Fig. 12 —18. Steinerne Balustraden.    ^

Fig. 13.

( A • A

AA,

"S

p •. y

lût

Fig. 16.

Fig. 17.

ll':!':llH[!i '.F»-

iÜ

•Ik.

illll"

014 -0

Fig. 15.

AA

Tïïiiiiu

■G

"AI

«i *

lit

im i

></0

'v k.

il

|lll.

LIA

Ml

I«!

Iffi

,1

;V/

?!

.....-'lift

M •

'/

ii

La

i’ m

:U

• '“-Va —

iü

s?*., '

Ai

■■'I    f|l

iii

0'94

ili

JF

■ ji

!..

Li V ;

017S -f

fe;

:üliliüîiÜM

IV

1..M.....M.......M

IpPa,

i'"Sm

Mp«

‘f

*t -4

-oi r

■......³

Fig. 18.

0 26

PA

mm

îv'^....."'

Fig. 14.

J'

7/,

iîpF'

%>>l    ,..iï X,|

s-; v/ i [jf-liLL-L-L

gr m |h yj aamstwia ⁷

iua,»,

JD'

C ti

JiL

lliiiiinilu miiil

L -=M.

Fig. 19.

v- s

PîSoSi^

m\

Fig. 21 Fig. 22.

Fig. 20.

.A

: fi

diJi

ili

illlli

.. ?

AA:

5    •-

-y A' '

iA

:

II

s*

O W i)

»

.

/

t

Fig 1—4. Sturzgewände und Abstreifstein.

0'

A\\

........j&ML

Fig. 1.

Aeussere Ansicht.

4'27.....

Fig. 2.

Innere*Ansicht.

Fig. 4. Schutt xy.

Thore.

Wr. 192.

Fig. 3. Schnitt r$.

Fig. 5. Aeussere Ansicht.

Fig. 5—8. Verschaltes Thor. Fig. 6. Innere Ansicht.

S'

HHi:

"Ä

ir

i li;

Fig. 8. Verschalungsarten. Fig. 8 a.

PI

Ordinäres Plankenthor. Fig. 9 Ansicht.

!!

Fig 8 6.

him

i mmi

QM.

'!

:;!ii

1.0X8-on.^

om

11 mimTiTr

t 1    !.. I 1. [ ‘I ' 1t

!|-

AMI

S--

.„443

.....

1.

ii

Kl

li

t/ti

li

:    Fig. 11. Leisten

Fig. 11 a aufgestellt. Fig. 11 b. eingeschob

Wftw.....?

.....ł.

(T

n⁷^

i.|

^•7 ft -

i.i

...k

II!#

! ! li

...v

P';

fr

§p

Fig. 1

■:MR

Rf

Fig. 19 u. 20. Fries und Füllung.

Fig. 12. Kreuzband.

"1

Fig.

42 6.

// •

mm

Fig. 13. Stützenkegel.

■4

ÜTr

Fig. 7. Grundriss.

Fig. 18.r

Fig. 18—20. Ein gangst hör.

Fig. 18 a.

r Fig-²!

Boirp

wilWi

r<-

Fig. 21. Thoraufgesetztes Band.plf

Fig. 10. Grundriss.

■v-

Fig. 12 a.

//

!;/

........_Gï

$

!ig-

13 a in Holz.

fig. 13 b in Stein.

rn o

O'ftO

%■

<0>

*1

À-—

Fig. 16 b.

iil

Csi

to

//

Fig. 15. Aufgesetztes 7 Zapfenband.

\\\

Fig. 22. Stützenkegel und Langband. Fig. 22 a.

11

Fig. 22 6.

SV-Ö

t.za

0 13Z

- -1

.D:WJ

Mm:

mm.

Fig. 22 c.

.v

Fig. 12 c.

0'184:.........

7-

Y...

V.

Fig.

15 6.

'7/

Fig. 14. Langband.

Fig.

15 a.

3-80

Fig. 23.f| Aufsatzband.

* ^ o io

Fig. 25 a. C\

<///<?,

W'y

0-73

. : -0-74-.

.Q-V7.

Fig. 14 a.

...0..09Z

..0:073.

•<⁰

1fig. 25. Aufgesetzter Schubriegel.

0.3 lß

k-

0 138

7“

0'Ó53 CO

0 039

JŁ

Fig. 17^,

...... 1C9-0

un a

<0>

<■

[0 9^!

ZßO'.Q

\Q

Fig. 14 6.

w) J

0X63

018%.

?..

L-

Fig. 24 a.

Fig. 25 6.

- —

> Fig. 26. Eingelassener Schubriegel.

................0'632............................................

Fig. 26 a.

Fig. 16. Obere Drehungsaxe.

V-.....010S

Fig. 24 6.

J£3L

Fig. 18 6.

.4

Fig. 26 6.

.X..

056

*"1M1

1-55-

Fig. 24. Winkelband.

„ Fig. 27 a. °

CB

W I i I l'l'H

3m

01 o

wH

0Î

10

2m

Fig 27 6.

•Q'363

-i»

• ł:

;

;

■'?

IpOTf^⁵

(

/• -?

...

’

•>

,r

v.

\

;•

'

V

:

*

r <

/

r”

jV.r.i

f:

r_i

Bretterthür. Fig. 1—6.,

Fig. 1.

Fig. 5.

T--------

\!

\J

• 1.

Fig. 2.

Fig 3.

TV

xm

Fig. 6.

!»

Fig- 4.

i;

iW-.

==T

ïl

Verdoppelte-(Jalousie)-Thür. Fig. 18—22.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 22.

Ul , , ■

Thüren und Thore.

Nr. 193.

Thor für eine Locomotiv-Remise. Fig. 7 — 12.

Fig. 9.

Fig. 7. Aussenansicht.

Fig. 10. Innenansicht.

Fig. 11.

U.

I' •

rr

ff

Eiserne Thür. Fig. 13—17. Fig. 16.

T-

Fig. 14.

“T" r°

3°

_i..

....1

a.

Fig. 13.

...j

?.......

Tr;

sä

irl

JE

il

IT

1

ji

*!

■?

“T

TT"

.i

.j

il.......;

kl

IĘ0

■t-

.■*

ł“4

ä_.

.......2

a_.

il

sE

I L.

<tw

LL

fc

vvC

Fig. 8.

iTt > Fh-hm 1

Fig. 12.

C «85 —

• «<

_fr.

iim

.*

ä.

Tl|

______2

a...

Fig. 15.

mt

Fig. 17.

Am

Fig. 20. Fig. 21.

$81$

il

HII

'f

- - --

■ĄHtt__

;Ur

—; — 'i*i

r~

^ m

Lattenthor. Fig. 23—26.

T----

rf

M t i IM •

IH —i -HH

Wm

gg

Fig. 26.

Fig. 23.

Fig. 24.

lilii

Verdoppelte Thür. Fig. 27.

Fig. 28.

llill

::

ff

I!

Il II

v.

L..

ff /X

fl

Mi

y /

VA ;

]ä

ii;

¥/

Brn

ly

jî> .. I

IT

il

il

i.’

Fig 25.

l|l

i_____j

w* I

+—t-t

_|H

iSirSfc

mm

*

✓

I

%

'i

/j

Fig. 1.

Fig. 1—3. Schubfenster.

ix

J!

Fig. 2. Schnitt mn. f

-A

mÆÈr*—

Fig. 3. Schnitt xy.

SI

Fig. 8a. Detail A (zu Fig. 8).

///.

iigiUÜI

Fig. 25—26. Schlossbeschläge. | Fig. 25.    “

<■

Ç-

va

Thüren.

Nr. 194.

Fig. 4—6. Ordinäre Spaletthüre. Fig. 4.

Sffl

ii

LUI

—-    • • ~ " .    ~ ^ p 7j,

TT

Fig. 5. Grundriss.

Fig. 6. Schnitt rs.

_ 2-21

s--

°1 [

Fig. 7— 9 , 19 u. 20. Zweiflüglige Futterthüre.

Fig. 9. Schnitt o p.

Fig. 7.

.0-63

-H

Fig. 10, 11, 24. Kreuzthüre. Fig. 10.

Eiserne Thür sammt Detail. (Fig. 12—16.)

Fig. 13. Schnitt?/?».

m Fig. 12.

ol'

>-

ÜS

i¹ Fig. 15.

XVb

’f

■H

T-Z-2

2-69.

V.

O'9 5 ...

......>

i<

0-53..

r¹¹

t

2-05

..y.

Fig. 14. Detail A

(zu

Fig. 13).

..fl-55.

. ..0-53.....

023

-I

u.

y" \

Fig. 16.

Fig. 18. Detail

f Fig. 11. Grundriss, f

( -/M

fl!Fiî **

,C

§»

035

Fig. 17—18. Spalier- oder Tapettenthür.

110-

»Pm

il

li

liTH

IM

mmmmm.

Fig. 17.

.035

]m

y.

J IHM

Hf to

itlr

y Fig. 8. Grundriss. v

m^z

Tl!

Fig. 33. Yerticalschnitt.

-L

tej

fi

z'

Xv

iii,

Fig. 30. Ansicht von aussen. /

Fig. 31. Schnitt.

1-0.0

fi]

liii

Fig. 19. Schnitt uv (zu Fig. 7).

.100

JJL

Fig. 26.

*A

mm

skm

Q=9r

ii

ixxL

----- -vXr:

zr— - —

■i-

Fig. 20. Detail B. (zu Fig 9).

YA

, ,. l,..,JéÉééI

IX

===

tr:

Fig. 21—23. Schlossbeschläge. Fig. 21.

sBR

xir_

nc

!s

■<

2 37-

i___l---T-J.

Fig. 30—34. Dachfenster mit Aufzugrolle.

■I

Fig. 27—28. Thürstock,

±E

Fig. 28.

Fig. 29. Vergitterung eines Fensters.

2-05

LXXf

Fig. 32. Schnitt MN.

y.

Fig. 34. Grundriss.

0\hl

Fig. 22.j

Fig. 23.

i!

■i

.U

•r

20 5

Va

TB

Fig. 24. Detail (zu Fig. 11).

II

■J

fl

er

Kl

19

!(9

³Ä

-\sXS:\\T    >\VA\X~r-

y..

c.s____

UL

Jt=d r=r.

..V llO

II ! fl

11

-tä

mmmm

VMm>/AYA

01 0

0-5

i;0

2 0m.

o-i

005

01

0'2m

TJ

0

J

Zweifüllungsthür mit gehobeltem Pfostenstock.

Fig. 1. Fig. 2.

Fig. 3.

?5-----Æ

Fig. 19.

Hl

nDer Bauconstructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Gestemmte Thüren.

Nr. 196.

Kreuzthür mit rauhem Pfostenstock und gestemmtem Futter.

Fig. 4.

Fig. 5.

wmmtk

Sechsfüll ungsthür in die Leibung aufgehend mit gehobeltem Pfostenstock.

Fig. 8.

Fünffüllungsthür mit Steineinfassung, Rahmenstock und gestemmtem Futter.

Fig.    XXWÊÊÊÊË

Ungleichflügelige Thür ins Futter aufgehend.

Fig. 13.

Fig. 14.

Zweiflügelige Thür mit Kreuzholzstöcken (Blockzargen).

Fig. 17.

Fig. 16.

'///%

Fig. 7.

QD

rF;

--

Bf

!■

Fig. 6.

Fig. 9.

Fig. 12.

Hsü

Fig. 15.

Fig. 18.

---r%6

----< <?--------

71

■Bi

Fig. 21.

WJMmm

mmmm

H+

Fig. 24.

oJ

Fig- 22- ÜÜ

Details einer ins Futter aufgehenden Tlmr (Varianten).

Fig. 23.

mm

£-777:

“t

Aufgeleimte Kehlstösse.

Fig. 26.

Fig. 25.

V//

«jjg

VSSSS///S////J

(Ol.

Fig. 27. Detail zur Fünffüllungsthiir.

Detail zur Kreuzthür (Fig. 4—6).

m.

BI

vmWM.

zm

//

Fig. 28.

-ü

mm

Jp

m

CT

-O

Fuite r

Fig. 29.

ËH

Q_

mm

Fig. 20.

b (Qmm

mm.

ia

Schiebe-(Roll-)Thür.

Verticalschnitt.

ip

y/f

«I Horizontalschnitt

jjgg) ff

Sil

77/.

msn

a b.

Stein-h rnj-as<uny.

mm

■flSk

«■[ ■

+H-+-

+■

iS

«SS

Hül

- -b

u~

Ausgabe III Nr, 63.

«

w

Fenster I.

Nr. 190.

z “i

J§

■2

w

Wm

CD

m

<d

<3

«■*

■■

ćHl

cc

cc

ft-

ni

»Ii

y>

CO

Wiener Fenster, die äusseren Flügel nach Aussen aufgehend, eventuell

mit Jalousien.

IS cm.-

Vs

'/

y.

'Z

Inneres benster.

2. Höhenschnitt.

Vs

mV//,

v,

IS cm, -

00 Z -

OJ

'S

CD

3Q

CD

X

•C

CD

co

X'

_bX)

rR

*®i

§>■

w.

3X

Fig. 1. Grundriss.

ytr

00 1

wmm

mm

ss

Îc-

//

Inneres Fenster.

ggafcLMN«eSfe?fegt. *i~ c

ir—

■iiM

mk

h;

».

■*üä

à.

/

Der Banconstructeiir.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Fenster II.

Nr. 197.

Fig. 1—4.

Doppelfenster mit Rahmenstöeken. Aeussere Flügel nach Aussen aufgehend.

m

sm

Mi

Fenster mit Jalousieläden. Fig. 5—10.

Fig. 8.

Fig. 7.

wmw l

gaf

>:

Fig. 3.

Fig. Ö.

■il

li

I;,

■—

mÈ-"A

SB

Beschläge der oberen Flügel.

r~

Y":

““fr

___

m

h /j

Fig. 1.

Hl

Si

||

I-

TT

Fig. 2.

Hl

Fig. 4.

I» l"l«1

Beschläge der unteren Flügel.

Bascuie-

P«

°d \\

©V

¹ Variante

"! i

ü \\

V'.

-J

N Verschluss.

ff w

IC w

lo,

OÏ

Ol

<î

ft

ft

cx

•Y

...J

//

'v

Tr

ÎT

TJ :

ft

ft

ft

ft

ft

K.

)/'

'I

6> |j • | <D

Hlltltllll

d-

-T—

I—Tcm

'k

...........

SSäS⁵'*

vO

is

ÉHS

gili

—sgzMl,

ÉBfeâSfiSl

' ft f§i

b»I

Fig. 6.

ft.

jj|

^ H

Fig. 9 Detail B

Fig. 10. Detail A.

®-ft\ Espagnolette-Vrft Verschluss.

■Kl

JSRy^r-»

■9 s

ff

<$> \e

Fig. 11. Fenster mit Pfostenstock in einer Riegel wand (aussen mit Jalousieläden).

X)

Y-

ft

«

/f/

io«***    $    o

h-f-* ł » ł « 1¹1 ■ 1¹ <¹ -Hft-ft—

>0*m

ł

1

»

Fenster III

7V>\ 198.

Fig. 1. Profil der kleinen Chambrane.

Fig. 2. Grundriss des Fensters.

Aeusseres Fenster.

A •

Neues Rathhaus in Wien. Mezzanin. Aeussere Façade.

Details.

Fig. 11. Scheinhaken.

Sy

V///Y

i.

"P

IS

CL.

11

in

ij fjlfl/ifiiw,

Mi'äi a

III

Fig. 8. Aufriss des Fensters.

A bX)

\s

Va

's:

SBl ? Hl &

aj

d Wetterschenkel.

'S

gp

\\\\

sS$-)

Fig. 12. Streifeisen zum leichteren Gleiten der Flügel (siehe Blat.t-Nr.77.

ii-j

jpp§

"oj

mm.

PfüsÜS

A Hölzerner Lüftungsflügel. a Kittfalzwinkel.

b Raum für eine Flachwulst zum Verdichten der Stöcke, c Scheinhaken.

>V/VSV.vs/-'/

SS

9.

•S

m F>g' ⁹-

Steckzapfen. V

m.

An

bd

CO

0' 074...........-d

®n©

rH

cs

7/

0 z-0

'//Zs//

is

Fig. 3. Federschnapper.

o_

iül

Parapet.

Ys i w , I

IllłJ    !

S) (SS

(S <s>

<s>

Kl

Kl

Kl

Inneres Fenster.

III

Fig. 10. Bankeisen c. ©

. Mittel__

Verkleidung des steinernen MittelpfostensJ

~a

Fig. 6.

An dem unteren Lüftungsflügel.

Fig. 17. Sockel.

zum Zusammenhängen der Stöcke.

Ą-

,A

■r

§ k

Fig. 5.

=»■ o

01

<b \

£i)

in

p v Sockel

Æi 3 i Aeusseres §»W Kämpfer

ü p™«¹-

Ma:: ppH

H* H

«§Fig. 14.

Xv'Ap: Inneres []__

y Kämpferprofil.

fl' 2k.

//

V/.

\ i Fensterbrett \ V Profil.

II

V,

ff 035

ff

02]...

Zapfenwinkel.

Fig. 16. Aufsatzband.

Va

Fig. 7. Lager Winkel.

WA

nu

jO-

mm

Fenster IV.

Nr. 199.

Fig. 1. Verticalschnitt.

'■mm,

m

ÆÊÊÊk

if

üi

lisi

07,

Doppelfenster mit nach innen aufgehenden äusseren Flügeln und mit Spalettläden.

um

Fig. 2. Horizontalschnitt.

gl

Jv

r\j\

L.

+nvr

io

A.

Fig. 4. Schnapper.

w,

ol!

er

ft

mm

mi

CO

:i______r-

■J H

-j

-----------T-j—

ZZZZZ-l___^.a}-5-----X

!

.j

XV

YT>

É.

WM

vj

Fig. 3. Verband des Flügelholzes.

Aussenseite.

Innenseite.

fl

]Ü

-H:

IS

Draufsicht.

■■

Tr'

,_u

«É

( r\

k rx

Vi

lJ

TöJ

cr^

■■

N

y

«

Jalousiefenster.

Nr. 200.

§w

Fig. 4—7. Horizontalschnitte.

Fig. 5. Schnitt c d

Wzu Fi%- O-,

V/

//

Fig. 7. Schnitt g h (zu Fig. 3).

w/.

7m

Fig. 4. Schnitt a b i (zu Fig. 1).

W/A

SB

5\

7m

W/77/

Fig. 6. Schnitt ef (zu Fig. 2).

'ZZZA

AA

mm

(hYA

iü

Big. 3. Inneres B^enster, nach innen aufgehend.

WM

iE

SS

gH?

liilil

ü?

Fig. 1—3. Verticalschnitte.

Fig. 2. Aeusseres Fenster, nach aussen aufgehend.

mm

r~B

WA

Va

T"3‘

Fig. 1 Jalousien.

gg

Lb

mm

w\\\

(i

!l

WA

iii

II

'A

\\

Vf/Z/A

ÉÜ»

II

AAAA/AA/A

Y/

7/7

7.

»

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Eisernes Fenster.

Abortfenster im Keller des Bahnhofes von Krakau.

ZV?*. 200a.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Fig. 3. Schnitt CD.

Fig. 4. Ansicht.

Fig. 1. Schnitt AB.

Fig. 2. Ansicht der Charnirbänder und Winkel* rahmen-Befestigung.

©©©©©$©©©

mmmmi

.v

",

#P!P

wl

ft

©O

©o

-yCsfCv

Nxv

iz

Ül-h

h.__©

! U4

TR©\\

—*-—-4-

ÉU

...............^

MMSŻMWa    °

^ÊF-mê

N\

rl

0-2W

...0-500

==!

II

....... 0 100

gp|

—~¥---i- -

Der Bundeisenrahmen f ist mit 1-6 mm starkem Eisendrahte solid und engmaschig umflochten.

Obige Figur gilt als Spiegelbild für die linke Seite ; die Winkelrahmen-Befestigung T> erfolgt an den entgegengesetzten Stellen unten.

!■

i

Bp—

•I

i»!

STfl-O

sV

.vV

<y

©©©©

°i

Fig. 5. Horizontalschnitt E F (zu Fig. 7).

0-276..

Vvvvv\©©©\

iv©©©$©©©©©

-Oi

IM

y\

^\\v

yV

v\;

\v

^\V\

>-

fl

=£

liötlt

V©©"©©©'

vV

MX

L—

• tl

O

--

fl"

N ■'//'

©li

Ir

-.....4—

,V

\\

,\w

'P

©§

en

?y

ty

ci!

ol

cow

.O'IOO

0088

00 83.

i-

CO

O'IOO

mo

vnV>\>

r,-

@©|

T-

V—Vöt ö ' \

Fig. 6. Schnitt c d.

Fig. 7. Ansicht der Abortfenster.

5Sä

Utk

Ji

in

Winkel g :

30.45

KT

m.

Winkel h :

20 :30

t? ■

Vs

r j-

\£kÄ.

Sprosse t : Nr. 3

nach den Normalien dos österr. Ingenieur- und Arch’ tekten • V ereinea.

Sä

©X©>

Vv

Ipl©

Detail a. (Fig- 5 — 7)

mw,

Fig. 5. Schnitt VW.

Fig. 8. Draufsicht bei 6.

\V

Holzfenster mit eisernem Lüftungsflügel.

Nr. 201.

Fig. 11. Seiten-Ansicht.

I Fig. 12. Vordere Ansicht.

Fig. 6. Ansicht bei a.

Fig. 1. Innere Ansicht.

Fig. 2. Aeussere Ansicht.

Fig. 4. Schnitt.

m.

Vv

il

il

-t

Fig. 7. Schnitt t u.

mmm.

ty,

«w

|W

t_._.

//

//

//

//

f.....-f

iC

Detail b. (Fig. 8—10) Fig. 9. Schnitt xy.

l'/

_r_

I '4

/*

//

ib

-Ol

Fig. 10. Ansicht bei b.

i ßrT

SS

,Æ<

Ét

Fig. 3. Grundriss.

u-*

Detail c. (Fig. 11 — 15)

.1

Fig. 13. Schnitt rs. (Im halboffenen Zustand).

ly

~N

y-—

L_n=m

mit

10 S 0

10

Ł0

30

40 SO SO 70

30 cm.

HÉtf

NI

Maassstab zu Fig. 1—4.

10    5    0

10    20    30

50 SO 7C

90

91

Imm

Maassstab für die Details.

Nr. 1926.

/

+5

+f>

pp

CP

pp

O

$$$

CM

ÜÉÎ

bi)

'M

In Wien gebräuchliches Doppelfenster.

Nr. 202.

V'/.

'Ł

■■

777/.

o’A/////

mm.

\WMMM

Vj

VZ.

mwËËm,

cü

LJ

y.

Hl

mm.

t/y,

Innere und äussere Flügeln, nach Innen aufgehend (seit 1830).

E IM

wm/zm/Æk

mWÊÊÊmÈSk

i wmmŚmmM.

er»

5“ V"

$XN

II

§§§

Y'/,

/V.

03

an

II

»I

?v

iü

Lu!

-NÿlvX;

\\

■a

*0 i'V

■Zy-

ÉI

'///,

'//'

* Hi

Vn^^\X

V. \>\'0\x\

/i

mm

’/f^S

-y.

11

g?

ÉÜ

•+J

•'S

pp

-M

O

S3

• f-H

vX

/y^

44

mm

JHl

■h

l4

44

//v.

<Z

V?.

<■/>

un II

Wä

w,

NX

\x

B:

ss

MB

i§

CL

m:

ilÄ

müi

P)

41

m~:3

■1

c»

■i

\

a

.1275

Ml

Schaufenster-Anordnung mit Schubbalken-Verschluss, Beleuchtungs- u. Plachen-Oonstruction.

Ar. 203.

Fig. 1. Aussenansicht.

V.

'S"

mmmmm

nUtBiranginäliBliBtiaifangJ mngirareirai iBJp3Jig.‘rä;FüHai[gj[ByiBipj

in

lüDuC

i ÏSii B 8 iS IIIIII« B i M B

.-L'I'ELLLILL    iLllüa'.lLiJlLÜ.

00Z.S

2-550.

Fig. 5. Parterre-Grundriss.

(Ausgeführt am Waarenhause der Firma Philipp Haas & Söhne in Wien.)

Fig. 3. Schnitt CD.

Fig. 2. Schnitt A B.

Fig. 4. Innenansicht.

Wf

r=i^L~.

.je

'1

£ 300

l^Or

fr

.8»

V?’

•?

ft

.3:^60.

hi

&•

1?

f

ÏÏ

lOOOOOOOOOl 1000000000! 10000000001

WA

SUi

w>.

.«

f/ir

fi

p',

w/m

t mm

!k

iigi—rrHBEjl

o-

CT

O

TBBlil

118861

I-J3CD 10003 10003

iöBI

ODO

sZICaZj

008 S

w.

' 'l

hv

m-

I,

wi

Fig. 6. Souterrain-Grundriss.^

W/,

Wyr

Wr,

r.vA n<

«I

rrn

r>

ü.

mm

K'

1!

%S

V/.

v:

IMfi

dilR

100

S m.

r^T^X

W I

^•chnic*V

Aus der Sammlung des Prof Kirchner

Roll-Laden. •** • ^vi^avws .

Uv. 204.

m

Unter der Leitung des Constr.fTDaub.

Fig. 1—8. Kastenfenster.

Fig. 2. Verticalschnitt.

À........

Fig. 9 — 12. Pfostenfenster.

(Aeussere Flügel nach aussen, innere Flügel nach innen aufgehend. Fig. 5. Detail zu Fig. 2. ■    ^

■V...4Q.

Fig. 4.

Z//////////Z

110......

.. .^£0.—

570

570

z Fig. 9. Grundriss, z a

mmmmmmwm

t—1-7 0

.S3.5.

....vi.

cd:

co:

ßm

o|

to:

-Ÿ--

r Fig. 11. Obere d

n:

co:

J*

qnsr

H»—

.....

ar~

<4

"B

if ...3.0 J8^-3Q

8j

°V

äussere Flügel

,Y..

.....513

lx&-i

13

200 m m

Ulil5,'Ä.U3j

Innen- Ansicht.

Kiv

II

^^*Figl2.0bereQ;

re Flügel.

IHP

c----

---d

82,V-------

; 0(

(:t

G(

°A

*.....ÖS

ir

§- »

—•¥ -4⁹

.y._

Aussen- Ansicht

to

Si

......

•f

CD

00

a>

<m:

cd

y_______

o---

00

tS

.i

1595 ...

W72.

g --

A'

20 y |V-

100

fWifl

Tgl

t£>

ta

Ehg. 10. Höhenschnitt. ^    |

# %

CO

or;

•.........*-•

\tX< . ■ . . Są

i’.'

°x

9--

. Ji    a

e_._

.j

si \

to:

1*3

i—

180

.1500

Fig. 3.

ainiHii

Fig. 6. Schnitt cd.

J’

Fig. 5.

/ta.

v.....

Zi«]

BU

T>

?Ü Fr

?n

ii

ït

,-V

uo

Fig. 7. Schnitt e/.

Fig. 8. Schnitt a b.

J

*il j. 17*. Vt... 4-17. ZI .j,

Si?

fv

~-r

AV v ⁵⁰

% w.

Ai

Z*

;co

.v*.....

-5

?.....

«i

//

te

■t

•>!

//

h.....

.1Q0

■$3.

Grundriss g f.

4^.

A

Tlft -dû

i<-

■%—

».

y....

»JLUaJpÄ.

â*

20

R'i

SB a

ino o

500

1000 m m

ry?i

—v

-4

w:'

h il

-♦il

—-Jc

V/

WÊÊmÊÊt

Nr. 196.

*

\

.

■

< •

■\

■

.

/

*

.

! î

■

-

Fig. i.

Aufsatzbänder

Fig. 2. Band.

Fig. 6.

Fenster-Beschläge.

Nr. 204 a.

Beschläge für Doppelfenster mit aufgehendem Kreuze.

Kg- H-iä

/ ■ 'b ' H-

Beschläge für in Wien gebräuchliche, nach Innen aufgehende Flügelfenster.

Fig. 3.

Fig. 10.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 18

Fig. 22.

Fig. 28.

Fig. 24.

Fig. 25.

UÈ

Fig. 23.

II

Lf

r

a-

ill

°j

l!'b

ri

Fig. 5.

Fig. 4.

Fig./jj¹⁹-

Trieb-Olive. ^

/ «s> ey'

e/

Fig. 14.

Fig. 15.

LIe

,a

c.

In Wien übliche Beschläge für Doppelfenster. (Innere und äussere Flügel nach Innen sich öffnend.)

U»

....

Fig. 16.

Fig. 26.

Fig. 9.

(Io;

Fig. 27.

Fig. 30.

Fig. 7.

Fig. 8.

ifD

© Ol ©

tn

V.

'9

Fig. 17.

Ilil

Fig. 31.

Fig. 20.

4

Fig. 20.

Fig. 21.

P'

17

0

Beschläge für ein Schubfenster neuester Wiener Construction

Fig. 1-6.

Fig. 1.

Fig. 9.

Fig. 2.

Yl

Verein an der k.' k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Fenster- und Thürbeschläge.

Nr. 204b.

für Jalousien mit bewegl. Brettchen. Fig. 10.

A : 2r k

Eingestemmte und auf die Kante aufgesetzte Bänder.

Fig.

WW,

y,

Das alte verkröpfte eingestemmte Band. (XVIII. Jahrh.)

Fig. 16.

VW,

w FiS- ¹⁵-

NL

Zv

Fig. 11.

i

Ilu

rc

9'

Sr-

ft«

Fig. 3.

V/,

Ib

y

In Wien übliche eingestemmte Bänder.

Fig. 17.,—«_v

mm

V/,

Fig. 18

ii

ÏWav

n

ŚS

Q_

V/,

er

Va

Fig. 19.

Thürband mit Stahlzapfen und Messingeinlagen.

.m!.

11

I ?

^WÆ/Æ

Wa

ÏÏ,

Fig. 4.

Sk

---

\e

'z

/o f? es.

\\\\\\\

\\\M

'■/mW-,

WWż- ®

■ ■

lilii li

11 li,

Fig. 13.

„»I

m _

lu

°,

In Paris übliche gusseiserne, auf die Kanten aufgeschraubte Thürbänder

(mit Messingeinlage).

_n"

Fig. 20.

Fig. 21.

7/t

'1

IL

V-7l

Fig. 6.

I Fig. 22.

Fig. 14.

tp> mk m

London: aus Messingguss mit Stahlzapfen und Einlagen erzeugte Charnierbänder.

'iia-

Fig. 8.

Fig. 7.

Fig. 6.

il

W/m

Fig. 23.

7/

«s

jf'

KO W

♦ ch

l

%

»

s

Aus der Sammlung des Prof. Deininger.

Thürverschlüsse vom neuen Rathhause in Wien

Nr. 205.

Unter der Leitung des Constr. D&ub

' H-

Fig. 1.

Fig. 4.

g Oberlichtfenster.

Fig. 5.

Fig. 6.

TT»

a Chambrane.

7j

W.

um

Mm

mm

IHi77?/,/-:

:U

ai

Eï

>p

,ïl

-V

>>

b Futter bei 630 cm Mauerstärke. 930.

b Futter bei 630 cm Mauerstärke. 930.

c Fries ab (siehe Bl. 84.)

e Thüraufsatz.

ai

HH

L//é

o

• (—H

r3

Ph

wm\

il)

h Kämpfer.

'Æ

ifs

Ai

j.

ii

WĘkm

Fig. 7.

■77?/,

Flügel der Corridor-Thüre.

il

'IHtpiMp

utterstock.

r'/

Fig. 8.

\4\

AM

Fig. 2.

«M

•I

\\

Fig. 9.

Flügel der Bureau-Thüre.

Wk

JW

.190

ckT

yi

r-t~

cs

HF

-0 918

<?

Lr

0»

r-

11

0172-7---

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. •A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Sparherd und Rauchfang.

UTr. 206.

Fig. 1—8. Wiener Sparherd.

Fig. 3. Schnitt G.ti.

Fig. 9-13. Bauchfangkopf.

Wmm

\~?r

Fig. 9. Ansicht.

Fig. 10. Querschnitt.

■70'

Fig. 2. Schnitt A B.

Wasserwanne aus Kupfer

070-

<■-----0305--HH-!---------0565

i Windofen

Bratröhre

4* Hf

p-

0711

-0360----:

Q'52.-

1-11

-1

Bratröhre

r°'V

; 0ï5

J,

-à-

mm wÊÊÊ

WmmÊm

----0295---

,.....

SD

001 —

“T

i.

-015-

Vj?/,

l±J

k----

ii

•'S

3

EF.

OH!

Fig. 5. Schnitt CD.

T

Mû*

11 llÉs

■r

-o

U2-\

------os'ts —

Wärmröhre

::

-o

■"

0 065-i-3;---

----0 56---

ie

— ÇOC.O

::

•-Ł

---- j------ircfi-o---------à~i—’

------i-------u-Q------

T~"

Fig. 8. Ansicht der Seite op.

/ \/

r-

•ag

aq'

rH

h-*

4—

i,

.0

r/2

P*

Pi

CD

p*

<E

'V

._i

li

a    Fis:. 7 a.

Fis:. 7. Bratröhr en Verschluss.    Querschnitt.

J Mmmmmm

C2.

•r--

0-80

—i

CD

-------*----0 37------hJ

TT

'■./...... '■

Jl

Fig. 6.

Ansicht der Seite m n.

<d ~

Ï1

MT

i Grundriss i Fig. 12 des Fig. 13 des Bauchfangkopfes. Putzthürchens.

I*.---------------007------

- r -120---

7--

4-OTo—

-----1

■16

19--

g§

aQ,

Wärmröhre

<s>

<$>

44-

--018 -*

mm

CD

mm

mm

.i

0191

012-ï

'//// //,

l_----₀-3Z------i

0 iA----

Ausgabe II Nr. 203.

Ausgabe IV Nr. 67.

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

«

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.) Bahnhof Prerau. (Aufnahmsgebäude.)

Nr. 207.

Fig 3. Schnitt CD.

•,i.

rT

br

-S6* ï —ii» î

-T |

S

- i Cl

'L

-?ftf

V*

E3

rn

ËTJ

YJr

r—i

.LUI. ...ILAIi—j=d|_hd

Fig. 9. Schnitt RS.

-*Hr

~J9

;■

Fig. 8. Schnitt P Q.

r^rûâ

4-; -r —

g?-

mmmm

r***+— -<4*.....- T~r—

-t ôô-

~>W

9.

je

—4i - -

J--

,u.

:"ta

'ET

Südtract, Façadendetails strassenseits.

Fig. 2. Ansicht.

Fig. 1. Schnitt A B.

ÜHg

il

=T

®' ®

Itu

*75

TA

T:

XÜ

tmp

T*l

V-'

#v

''r.

Il

T3L

-TT

f'i

Tv

•T

TT—TJ

l/>

*■

tfï

• T'

■f;V

cJ

T

«.• -

;;j

r.*î

-~X:

® ® ? ;©

Fig. 4, Schnitt G H.

r Js6    —

-----

---st l - - -

tr

Fig. 5. Schnitt 2 K.

Fig. 6. Schnitt AM.

m--

Fig. 7. Schnitt N O.

in

L—    ----------►..........

.ł.....J

.......4-o<-^4-•--•*-‘>4«    ---sîl

I68i9i

ü 1 2 3 4

H i? i i

-r-

J>

L.

-T—T'⁻!

tï.s

ü—(f

it

î'%.

--ol<L---

SS/

yyy

mu—n

$____I

1*

fit —T-

nt

H

•j.s-

y/y/y/MCy.

czym

ET

4-

DÜ

WA

1—

ipp"

mm

«P

1T

mz

sa

J)

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Darstellung eines Gebäudequerschnittes,

208.

‘»“i

9¹

S*

tr¹

£'

Tl

v\V

\\\v

Fig. 2. Grundriss der Attica,

\-V

... 9h

K.......^.......H

-K-

Nxv

f-

Wi

T

fc

⁵⁵

• •!

L {—-w.c......if...

»W------Ś •£.......*-............ÎS-'Z-.......

müil

%~A

------ 5f-----

- *Sg......

Si

II

Landtagsgebäude in Brünn.

ÿS

•:

CD

II

ïi

Si

r.

11

in

II

II

ii

-2-ÖO-

Hi

II

j.b

4......

je—......3-51-: j-.v.Jg......

.1

Ł lilii

m

II

i»i

HÉ

*?

-■'

P

1

fi

i

Z

:,V

■ÏJ:

:â

*-----------------*n-j..............i

II

i»

m

m

Bons

ii

Fig. 1.

si

tè

•v

ś

X

k

0 7.0

'<•-----Ali

?1 si

•c-—

.....°a .......

-Op-......

S

•:

1

£■

.........va--'

H-

H ‘5 -........)

<-----*°C~—/K----⁻-----------'~--9Z--------------)jf—W-ł~-J;.

l*C........*-

.fâ

■m

x -É/o î g

- $s Ç---------)îç-—j—

- ..............

j.

£?:

P

I

1

-X

s'

■I

ÎT

k\

mm

mm

Tl

A/.k

T*\

f«+7

989 j-

------a*___

*---..........

mmtssm

Facade-DetaUlrrung.

Nr. 209.

Fig. 3U-.4.Vertical- und Horizontalschnitte. Fig. 3. Grundrisspartien.

Fig. 4. Querschnitte der Decken-Constructionen.

Fig. 3 a. Schnitt I.

~r

Fig. 4 a. Schnitt II.

■?

::

ÏJW30.

«Hg

j! -

530-

3 b. Schnitt III.

?! ■

**'»•

11»

I*

K*;-------------T-----------------------;----------------

..... SS.----*-------SS-.....------«9------*k------59.- --

Fig. 4 b. Schnitt IV.

—~9Z------

4—J-.....J

fr -

Fig. 3 c. Schnitt V.

-Ti II

—oh.------

-3-50-

Fig. 4 c. Schnitt VI.

f//.

f//// ///>

it i

|T

I: ?

*—

_|

- —Ą--------a*-.......4*-    ..........->j P Jte 5Z

-i

PM19C

-T

—+8.-----

iPI|Jl Fig. 3 d. • Schnitt VII. I

t"

---------SSO-.....—

L.......

Fig. 4 d. Schnitt VIII.

⁼r ........*

Fig. 3 e. Schnitt IX.

w/m

TM

ai

Fig. 3/ Schnitt X.

-------

11

r.............H

Zweistöckiger Erker mit Balkonabschluss.

Fig. 2. Façadestreifen.

=1

WM

MM

IMM

IMM

MM

EZZIOI

■ pon

TO

ûû

N|

TL

ii

—OLr — —    -----/».- I

-H

........SRu —

— OM-

___j jL_1 „i J i

'7

sv

*v-»niu»ł-------

............W.ł-

44-

-4-

......09Z-

---------H

iïi

VA

Fig. 1. Schnitt AB.

mm

~tr

4-

-Ol.*,--

■ri!i

cii

[5)Łs-

J.

"iii-i

ibi

ifil

ji>.

v ..

-OXM-

Ja.«..

<*‘4

-Mî-

31

.....O+r.-łr-

JBL.

06.C-

------------S0.S-

üf.

nTTTTlTTTTTJTTl TT TTTT I I | [TT

rrrrp

llllll

TTTTf

TTTT

TTTJT

TTTTTTTTTT

TTTt

te

TT

TTT

lilii

mi mii

TTT

irn

TTT

|1 I i i i i i I i i ii | i i

miii

b:

T i i 11 111 i i | r i u i i 111111 ,| i i

1111111 ii i ii

i u 111 ii i n

TTTM"! I | I I III I | l ! TT TT TTTT—

Nr. 206.

Vestibülschnitt

Wr. 210.

Fig. 2. Querschnitt.

Fig. 1. Längsschnitt.

\?

'■m

X.

VU -    '

r."i'

27.

■Sf

ËF

mi<

Nr. 202.

LO;

tO;

.:t.

.19

Mezzarnn-FufsTooden

■# '

r

5.........

60

-T68

il'¹ÊËÊÊtÊmÈmmm

:o V. b • '■* D •**V • ^

Ml

*-

JŚ

---- -X - - - -

k......-⁵⁰-'

:-y:

■S!"

60

-::v

ZZX

r*

LO

Ï'ï

L_

*T~

2;35

.60.

.i.

;c-

0;95

.76

-n-

200

eiz

60

.!ö;8.5

tęp.

0-65

.0.95

.i

60

.7,75. ,

17.-5,

60

<vm

■B

.2:75.

fe=

5:50

.,.15

⁷?7/7/

Fig. 3. Grundriss der Treppenseite.

<4

______6

SW

0-91-%/

.±68.

jJî.si.......60..........lxt5±.

Fig. 9. Schnitt CD.

Fig. 13. Hydr. Personenaufzug (stehender Apparat) für 2—4 Personen.

IO

chboderi

il

Reservoiröm³

|i

■-

ij

ii

I!

Ansicht.

-+

IV. Stock

1!

öö

w\

IV.Stock

EEB3

5k!

n.stock.

â..’ i

il

Parterre

I.Stock.

!

f,

; li

-ii

iirl

Souterrain.

■Ą

^aap

Hochpart..

5^.

ESU

i"

Fig 12. Hochparterre, Grundriss.

/Mi!

pli

-,

Souten-ain

ppp*

Éfe-

füHi

Keller

Fig. 8 u. 9. Elektr. _.. Personenaufzug für 3—4 jp UfPersonen im Vereinsgebäudejjp des österr. Ingenieur- und |1J Architekten- Vereines

in Wien.

Personenaufzüge.

JVr. 211.

(Ausgeführt von Ing. Freissler.)

Fig. 15. Hydr. PersoneL-Aufzug (liegend. Apparat).

Fig. 1—7. Situirung der Personenaufzüge.

Fig. 10 u. 11. Elektrischer Personenaufzug Wien, Schottenring 35, für 4 Personen.

Fig. 11. Schnitt.

J-T1K.J_1

Reservoir3m³i

Fig. 1. Wien, Hegelgasse 8

Fig. 3. Kreisrunde Stiege, Wien. Sechsschimmelg. 6.

LmmMà

HäLL__ŁJL___i..

D!C

IV. Stock

Ai

Hubhöhe

Parterre

4-

mX

wmmm.

yz Fig. 2. Elliptische Stiege, Wien, Spiegelgasse 2.

Wimm,

Fig. 15. Seitenansicht

bJ

.13.5

Dachboden

?4fel

I-----

--Î

V/

77

D,

01

IV.Stock

Fig. 4. Aufzug im geschlossenen Schacht vor einem Stiegenhausfenster. Budapest, Adlergasse 5.

Fig. 5. Wien, Gumpendorferstrasse 122.

A.

jfm b i y i

I.Stock

Mezzanin.

WMMM

outerrain

ril~A

7r,-v<:

Fig. 14. Grundriss.

mmmm

1:

A/M

Fig. 8. Grundriss des Hochparterres.

jo

'r

Fig. 6. Wien, Kirchengasse 7.

--F

o|

Ł—

W

Parterre-

—32

Fig. 7. Wien, Josefstädterstr. 9.

gMHI

'Fig. 10. Parterre, Grundriss.

rrr-'

iSp*

!-»

Tragkraft 3-4 Personen. 3Z0kg.Der Fahrstuhl hängt an3 Stahldrahtseilen,von denen Zje1Zm/m Aas 3te IH”/™. stark, von zusammen 1430U kjj. Bruchbelastung-, somit mehr als Z5 fache Sicherheit.

\ VWWWWWWW \\ hWWWWWWAWWWWWXWW -vVWWW

ii

i;

->

pr

ii

I:

j’Vv

mmmm

1:

i—

i™

Tl'TT‘1-----

-kl

w.

■K

S

I

V'

,rr;y;

OSS'.'

•>' Olfl"

I

v\

\\

Aufzüge mit Handbetrieb.

JVr. 212.

r-û f'%

}3 X

s r.

m//3///////ïï////////^^^^^

—    1    %•'■■ > •- •    " TF. "•    '    ..-. • .-J,- •>;> ,    ___ . - , :

$4

i

Fig. 9.

ooor_:'

;\

yf

4

//

//,

Flàschen-Àufzug.

i⁷

I

I

1

I

i it

i

F

M

If

B? V

I

T“

:

T

/Z

:ti

*

fl

i

i

*

iH

t:

³¹⁰.....1

d

■ Lft

1

i

I

I

1

ll

il

I

SI

I

!

!

I

I

1

1

I

i ^

m

m

:

- ......11

g

'00S

1

1

1

XVfflj

?ufsbo9^i|

W^mk

<x

osi

H

.......OSi "

■—>(

/

\

/

/

p.

CVC---

006'

? OOVl

:

SS

P

4,

/

Fig. 11. Schnitt NO.

y-1

NX\

310.

p

PS

1-720.

-n

iS«

g

Z

g

B

’

Ljytt

°

lîB

360 .

ff

T

:

g

0S*i

Fig. 8.

I

?

... .200

!"

0S8 "'

1

-4

,;.

*

001 ^"(WZ

OtV

OlV

■4

i2.

X

I

Fig. 10.

oos':

j|

1

..—v/0...

‘I

TP

P

-

i m

073

•y

X

*.......osz

- - j_ f

“F

=fc

1°Z

ÉPÎI

gl

F$P

1

pi

‘

W/////////////Æ//^ 11 î Z„^

SÜü

PP

Ez

c......

i

2a

PI;

PB

“liP

Fig. 7. Situation.

3

/J;

g

g

g

g

g

g

i

ni

1

3

Mi

i—

s--

Fig. 2.

970

=*=

H

0S8

'oaV’

S

:ï

ê

•"SO

J

-

I

HkE

*T'

0A8'

Fig. 3. Schnitt A B.

H

‘J

U

S

^ r

g

it

i*.

i

r*i

u?J

P:

007

I

|

osv

OLZ'

->k-

zstr

1?J

!

i

Fig. 4. Schnitt C D.

D^S

.... 9<tO ...

-700......

Fig. 6. Situation.

g

Œ

'///////S///////;.-

I —

g

3

I--

g

g

i--

l

^---

§—

9,-=.^

si!

Speisen-Aufzug.

08i

±_

H-

J_.

i.

y

Ll

/

076

4#

'•' ozs

A

a;

J==“=; PfV\l

I—a

j

P

2

m

:<zz

O

-

zj

081 i

X-'-, ; '.. >y :

teass

'A

--,-^±VZ.~.

Fig. 1.

P

//>

i

“!

22X22

4

Wt

vrir?⁵

EME

V

L \

P

r*

À

\

580

P

:

gsfsüËjgSîÿsSTggssg^

Ö87

.0,

sa»

■ i <    '

!

y

z

z

u Cf»

i

'06

\ ■

p-p

?fe

P

]

..' ;

L

ii-A

m

•'L,

.

*1)61'

>

n

I

650

o

X/B⁶^

rtv

i

§

■;

Ó9 r

>l<

" “Ot+r

lôÈ

-

la

n

2-'

fevl

,

osg

:

S

m

P

PP

4.

ii

151

!

=*“•=!

cB v/s

ix

==r

vP

yc

P

“009Z

-j-

T"

K

ocs

., x

ù

&

V

«s

a

M

12

\

S

O

lâl

I

’

!

-=?*‘-'W5_r — --—^-= 4. -r^-1 -- r— ■ XI J! -y ■' T~*C

:

s

-

s

De cm

<c

s

Si!

il -MvtXL

g

mW///,

Ui

■

Z

Z

l-

1.,

Fig. 1.

m,

Vü

|öj

Fig. 2.

- \ « TO,

2990

X-

■■■Zf 20........—......*

Fig. 10. Parzellirung der Johann Mayer-Stiftung (Dresden und seine Bauten).

Wz.

1.ÜÜ

-ibo-

•j.xt

o...

WW//A

Fig.

13. Kleine Wohnhäuser mit gemeinsamem Hof.

(Aus „Das bürgnrl. Wohnhaus“ etc. von Ferstel und Eitel berger.)

1V///////////////////z^^^^^

ZOO-

4 • • - iJ’f" - • -je--*—-jffö*    ----ś

•<

Bauplätze.

M\ 213.

Fig. 3.

PIIINIM-

'linilüiS*

-I3'85 —

-J

Systeme der Verbauung und Parzellirung. Fig. 4.

Hl

Fig. 5

Fig. 6.

Fig. 8.

Fig. 9.

-t

~7

-.....4 2^

Fig. 7.

-------gzz

’r

.....-)!

Fig. 11. Berlin, Landgrafenstrasse

-22 50 .....

4M

11. JhK

-ÿo-.'-îÆ'

-9 9t

À.

'za

V,

$

N»

-y V--------

Fig. 12. Strassenanlage zu Frankfurt a. M.

%//z////////////zzy/z//zz/z//X'zz///z//,¹

MT 50"

<8 Sä.........

■22*50—

WZ/y

XL andjrrct/en,^ Strasse.

zr

<■8

V*-

II

-in

!\

7ŹZ,

-w*tr

'V

Zz\

--------^VO------ “ *--

Fie. 14. Hofanlage ohne Rücksicht auf den Nachbar.

v//////////////////////////z/z/z/////z/y/////z///z//////////////zzzzzz^^^

hb o— -

eii

—-----

.....1

h6î

•r-

c.

-r-

■37 0

~t.....

■ - M ä'O" - **

Fig. 15. Wien, Stefansplatz.

•i*o-.....i

Ä.

-5.

o-pi

Se

meinscbafHiche

b Haupthöfe

m.

u. Liohthöfe

Ci

I%//zzz/zzzzz////zAi'zzzzzzz/zzzz/zzzzz)rzzz/zzzz/zzzzzzzzA

I Fig. 16. Parzellirung beim p neuen Rathhause in Wien.

igpo-

zusammenstossende HöfefürjeZParzellen tbeilvieise mit Arcaden.

'*...........4-    •■^Ç'6-X—-i---........JO'O—— ...jj

^ ¹.....« Ô---i

ft

S/e/'a stSfj/a/K

—ny§—

!...

.........ad⁻ 6—-

Fig. 20. Mayer’sche Häuser Berlin, Ackerstrasse.

JŸ&chbar

Berlin u.seine Bauten #“»a. Vorder

b. Hinter

Gebäude

mm

t.

Fig. 17 — 18. Wien, Schott.enring. Arch. Tietz Arch. Hansen.

V///////////////////////////////////////////////////////(//

Ze£tri/ccc - ûccôse

•—Jl'i—

Fig. 19. Parzellirungs-Project für Wien, Volksgarten.

V//////////////// '////////////////ZM ///////Z///-'A 'A '/////'/////////A

-MO-

■HO.....

/.o *ve£ctra.zsc ■

— .........

‘'///S/,

— MOCX-.

<b

w»

tr

-----^

■JVcfc/b 6 ce/-'

120. •"*

éÉÊÊÊmkA

III

r%

fl

-f......Ç-ÏÏ-

/a

J‘B

II

i!

*‘V

m.

if

ni

? J

«i

Śk

Sc/i oÛ en cr/’Cf

ÉBI

yoMsyartcri.

Z'y

lO™! 0

io

"tô f&ô te *>o    60

Æè

'7<?    80 go ioovX

-----MÄ-

»

/

(

!

; -

Fig. 1.

Fig 2.

XX

'fo

Y/A

XX

mR

mmm

Fig. 9. Wiener Zinshaus.

Silit

Fig. 16.

Berliner Typus.

Fig. 21

Anordnung der Treppen.

JVr. 214.

Fig. 4.

Berliner Typus.

Fig. 5 Wien, Werderthorgasse 9.

Fig. 7. Wiener Zinshaus.

Fig. 8.

Berlin, Liitzowpl. 10.

NWWVVWWWWWNN

Fig. 3.

n*

xx

v?,

Fig. 6. Typus für ein Wiener Zinshaus

\va\\\W\V w\\\\\V AWWWWWWWWVWV v \\W

flPI

XX

x;

II

i.

:ü

1,1 !

Mn

W/mWa

'Mź

Ht

'U

WM,

mm.

XX

Fig. U.

Verbindender Mitteltrakt.

A \ WWWWWW.VW^AV.WX \\\V

Fig. 10. Wiener Zinshaus.

vWWWWWWWWWWWW WW\S\\\\ s

WA/MAM,

m,

w.

II

Fig. 12.

Fig. 13.

yn

vWvVvvWW

Fig. 14.

Lösung für ein grösseres Haus.

\\W\W\ \\ WS»

i,

Fig. 15. Lösung für ein grösseres Object.

Y'Y/a

V.

wmm

•jüX::;; "ii¹

W/A

j IUI

WA

gl

a!

VA.

II

IK

mm

wmm\

'////'s

Fig. 17

Berliner Typus.

Fig. 18.

XXXXm'XXXXXXXXXXX'.\XX

Fig. 19.

Fig. 20.

XX

Zi

«|

A.

Xv

w,

piü

•mmm

\\\Wwwswww

Fig 26. Wien, Wollzeile-Riemerstrasse. Fig. 27. Wien. Motiv nach Palais Epstein.

mm

-Jm

mmm

»1

1»

V.

il

i|

mm Wm

“i

m.

mm

■E

w,

VMmm I

ÉÜ

WM

Fig. 23. Berlin. Motiv. Markgrafenstr. 53, 54.

Fig. 24. Wien.

9Ł

wMæÊËaÆ,

Fig. 22.

vN£^sXVCv

Fig. 25. Wien.

Fig. 28. Wien

•//

i—i

iiP!

VA

m.

mmmmm,m

I<’ig. 1—17. ,Eingebautes“, d. i. von 8 Seiten verbautes Haus. Die Stiege liegt in der Gebäudeaxe (1, 4, 5, 7, 9, 13) oder seitwärts (2, 10, 11, 12, 16, 17) oder im Zusammenstosse des Gassen- und Hoftraktes (3. 6, 14, 16) und ist beleuchtet: direct (I, 2, 4, 5, 6, 11, lß,.17,) theilweise direct (13, 14, 16) durch einen Lichthof (7, 8, 10, 16) durch Oberlicht (8, 7, 9, 12J 13).

Fig. 18—26. Eckbaus nach 2 Seiten frei. Die Stiege Hegt in der Ecke (18, 19, 20, 21, 23, 24, 25) und ist diagonal gestellt (20, 21, 23) direct (18, 20, 21, 24) durch Oberlicht (19) oder durch einen Lichthof (23) beleuchtet. Bei 22 ist die Stiege aus dem Winkel herausgerilckt und ist ein Gang vorgelegt.

Fig 26—27. Eckhaus nach 3 Seiten frei. Lösung nach 1 (eventuell 2) und 3.

Fig. 28. Unregelmässige Eckhaustelle. Stiege diagonal gelegt und secundär beleuchtet.

Von einer Stiege aus angängig.

A Beim eingebauten Hause. 1 Wohnung (2, 4, 12, 16, 17), 2 Wohnungen (1, 5, 6, 8 9 3 Wohnungen (3, 16). 4 Wohnungen (7, 10, 11).

B Beim Eckhause. 2 Wohnungen (18, 19, 20, 23, 26). 3 Wohnungen (21, 22, 24, 28)

IS, 14)

r

«

/

!?

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Anlage von Vestibülen und Stiegen I.

2fr. 215,

Fig. 5. Adels-Casino, Kolowratring, Wien. Arch. Schwendenwein.

Fig. fr. Palais: Herzog von Coburg, Wien. Arch. Wurm.

Fig. 7. Essiinggasse 1, Wien Arch. Berg.

Fig. 1. Auswärtiges Amt. Berlin. Reg.-Rath Neumann.

Fig. 2. Villa Lucx. Fig. 3. Hohenstaufen-Rath Lucx.    gasse, Wien.

Fig. 4. Villa, Hermannstr. Ober-Döbling.

V,

V,

i ł il

33 t

14

Là

ipf

wmlam, mßr-m

gggj

#■§

mmi

JP

i«

Tïïïï

;:r:i

==E-

mą

2g

tSr

ri~

yy

VA

m.

Éfpl

m,

I =4

Üj

mmm

mm

\!

Fig. 10. Familienhaus Prantner, Waaggasse, Wien.

Fig. 11 Carolinengasse 16, Wien. Arch. Wurm.

ifSH

iüfil

•.

A.

Hl

A,

‘-4;

g2

4L

ji

Fig 18. Wohnhaus Müller, Kolingassé, Wien. Arch. Prokop.

g>

225

.......!

Fig. 8. Strohgasse 11, Wien. Arch. Roth.

Fig. 9. Palazzo Marsigli, ?

Bologna.    \

ay

UMÄPI

; Schachne

mmm

MÈMÈ®

Fig. 13. Palais Ephrussi, Franzensring, Wien. ^Jfrerbanrath Hansen. (Allg.

Fig. 17. Auswärtiges Amt, Berlin.

Fig. 16.

wm.

Am

#1; iM

MMÊmm

WÊÊm

yy

iiHi

Y/

fr

Für. !2

yy/AA'

Palais Wiener, Schwarzenbergstrasse 15, Wien. '-^Ä Arch. Schwendenwein.    & 4—

in

.L...

PH

4-

I*

:U |

fü

m,

li

25

4-

__

Fig. 20.

vi

P¹

Rf!

Fig. 14.

Fig. 15.

yA

Fig. 19.

rH

ILLi

: .i.

■i;-

wm

Aż

mm

4-

!t

f!v;:

"H

In

w:: "ç:

Wmmm

■JM-,

is

■wm0m

Fig. 21. Palais Graf Larisch, Wien. Arch. Van der Ntill n. Siccardsburg.

*—mk

mm

là

¹ J.

wMźmm

55

Wz

fl

*•-

Fig. 22. NationalbaD.k, Oberbanrath Fr. v. Schmidt.

ien

Fig. 23. Liechtensteinstr. 51, Wien. Arch. Tischler.

Fig. 24. Faculté de droit, Bordeanx. Arcli, Burgnet.

Été m

/■

Frg. 25. Rennweg 7, Wien. Arch. Streit.

Fig, 26, Palais Graf Henckel - Donnersmark, Wien. Arch. Roman Schwendenwein.

:±~.

HP

t:

.U4M-Î4U-

-2

m.

■y.:.

•> i

_ix

=±

[4:

j:.. »

mm

.......U....

■Vfjlw

if

5É

zn

VA

.....v.....h

i .A. ... ,j*i

■A

)î

rmĄ

Y/

lA

V'

■A

ai

■wpm

fci

552

fl

ftf*

■üü

wm

2g

mmmm

rii

CR. G. 1874.)

Fig. 3, 4, 5,' 12, 22, 23, 25 aus : „Wiener Neubauten."

tli ÜS

CBW @@

Anlage von Vestibülen und Stiegen II.

JVr. 216.

Fig. 1. Palais Baron Helfert, Wien, Fig. 2. Palais Coburg, Wien, Reisner-Parkring. Arch. L. Tischler.    strasse, Arch. Wurm.

Fig. 3. Palais Graf Chotek, Wien, Währingerstrasse. Arch. L. Abel.

Fig. 4. Palais Graf Lützow, Wien, Giselastrasse. Arch. Hasenauer.

il

f|

II

: t: :

LI.

|P

rr

■H

ilf! b

pp

§1

r?

fl

II

il

li

■H

Garderobe.

v.

. |pl -lül

I '

"N‘x l

LLr

ii

SP

wà

■Ul

HM

Hi

■n

Hl

il

Fig. 5. Palais Leon, Wien, Schottenring. Arch. Ferstel.

I. .1

_____

ig!

■■

: : ;

+i-

!®

Fig. 6. Palais Gutmann, Wien. Arch. Claus & Gross.

Fig. 7. Hôtel Garni, Jockey-Club, Wien, Maximilianstrasse, Arch. C. Tietz.

Fig. 8. Technische Hochschule in Dresden. Arch. Heyn.

•J:

I.

Zrj\

jp

::: V-J

......-

Bp

BÄ

Rv.lv. v.

; .'LÜI T]

IHipT:

L lMl\

MlMi

•k

r\L

’IJTLTL

11111

mm

Ii

\/

8É

iS

.........

If

GS

L*j

ÊÉ

§|

I 4. A"•    . /y-; •; A- ;•

IB

11äp

iP

ii

ii

=i|i=

g«i—■

^g§g

Fig. 9. Künstlerhaus, Wien. Arch. Aug. Weber.

Fig. 12. Villa, Berlin, Königin Augusta-Strasse. Arch. Cremer & Martens.

Fig. 13. Villa Stier, Tempelhof. Arch. Stier.

\i/

=t=

r—b

Fig. 10. Theater de la Renaissance in Paris. Arch. de Lalande.

Fig. 11. Kunst- und Gewerbeschule in Berlin, Klosterstrasse. Arch. Gropius & Schmieden.

v.-EL

(1

j.

Ii

ii

•f

ItrtfL

ME

il

AM

nr

iss

!»

Ii»

I»

14. Landesgerichtsgebäude in Dresden. Arch. Canzler.

Itrlffr

mm

PFI

SS

II

j§

i§

ug.

sss

II!

ss

wmm

mmmm

v-j-

C#

iÜL

Jß

A ly₂ fâcher Trakt CFîg. 1).

O hĘj

{p

S>g

gl

P gL

h- “

cc ^ (T5 Ö

CP w

P p

s §

^ ÖD bcg

!l

Das Wiener Wohnhaus I

JSr» 217.

X. Von 3 Seiten verbauter Bauplatz. B 2 fâcher Trakt (Fig. 2—11)

O 2V2 fâcher Trakt (Fig. 12 — 13).

Fig. 2. Stiege herausgerückt. 1 Stiege zu 2 Wohnungen. Eigene Bodenstiege im obersten Stocke.

Fig. 3 (wie Fig. 2) nur Dienstbotenzimmer zwischen Stiege und Vordertrakt. Höhe der Speise und des Abortes geringer als die des Vorzimmers wegen der Beleuchtung.

Ausnützung

der „dunklen Ecke“ durch einen Alkoven. Fig. 5 (wie Fig. 2) mit Flügelhauten.

Ausnützung der „dunklen Ecke“ durch einen Lichthot

Fig. 6 (wie Fig. 5) Quergelegtes Entrée.

Küche vom grossen Hofe beleuchtet._

Mül

s.s

j.

rl

•g — y.c -

p.h —-V

.... 0

<r

**>

".......

„N

S/"’

n"

- ó- 3........ —A

a:

j£-

Orfa

2,

Z,

LI

lilii

SS......

49**

Jy

Mk.

jSo&eri j £'

Mk

rrj ..

-2/

.....6'

z.

Z.

Z. .Z %

S-9

S/..

N'

vNl

ï........ h

Vr6.......• j...

H-fr ...

-«■7-

Z,

Z,

à

■■o

i\

i-

4*..> .. 9?«    -> .. ;•*—%

Fig. 7- (wie Fig. 6) Stiegengang hoiseitig . gelegt, Küche yom Lichthof beleuchtet, Speisekammern zwischen Stiege u. Gassen-- ., trakt. 1 Stiege zu 2 Wohnungen.

2-,

2,

. -s-i—-t

•VS

i9 <>.

K......^ & - V......%-b ••••?:

........

sX-.......- - - -7-b -- -

• ......M* “4.....

-se..

Ê£

tri

...

:y~ Z-6 :H ••

!..

à Ï2----->'î- 15 -J

=mJHF

.....X 5......

ł-₉S

1Ü1

2.

.......JC

-*3.v

ó ......

H-l

w 2......./&

• w* ^.......; s.........^"9

*M5-

...wd ~

•o

Fig. 8 (wiff Fig. 7) 1 Stiege zu 4 Wohnungen.

z.

\ Fig. 9. Einseitiger 2i/2facher Flügelbau 1 Stiege zu 3 Wohnungen.

<£9- 0..............

*9 ■ n o *.....*6    ::

zg é

<?>

z.

X,

Z,

z.

Z*

z,

Fig. 4 (wie Fig. 2) Quergelegtes Vorzimmer ! Aborte zwischen Stiege und Vordertrakt. Speise und Abort getrennt.

...

.u

— vflr-

±1

-4

HM -

1:

/ \j 2;

r-v

y*

.....S

vs-o

X*

■é-6-

4SI

-oot»

......

-TJ

* [>1JÀ

■ • V*jl-

li

Z;

Ct

Z;

% Z'

Z,

Z,

■ <n<>

cz

•r®

i.

...MÔ

::

I*#

.........4 '^ .. j ......W 6

3 15

... ro-

's

T’

i.

y

i    r..........f wo t ■

£•—vf **5-łiv 3‘f.....

Â-

&.....ÿ6S-—ś

-iSM—

TibS.....4;

10.

z,

ein mittlererl trakt; dadurchl' des Hofes in 1 Stiege zu4W(

Doppel-

2 Theile

if ... 2'^...    . Yj- —3t.

via -

-y.

02-

1/ /

>:

X.

Z.

Z.

Z,

Fig. 12. Stiege in der Hausaxe. Lichthöfe in der Axe des Halbtrakts an der Nachbars-Grenze. 1 Stiege zu 2 Wohnungen.

Fig. 13. Flügelbauten. — 1 Stiege zu 2 Wohnungen. Die 2 Lichthöfe aus der Axe des Halbtraktes nach hinten geschoben.

x*

sk,

z,

-4

Fig. 11. Ringsumbauter Hof. 2 Stiegenzu 4 Woh-ś nuûgen. 1 Haushof und 4 Lichthöfe.

t-

~ö~

r~

»5

r°-

st .0.....

X:

:::r,

f:::!

s <0

X|>- Ł

■ 6;9............Ï

t'1 fr

--V

x **

—i':

"7\

•b

6-575

sT

'x

j.

•.......7*9 -

o]

(/lasihuret

t:

Aa.U

N¹ S

z,

Z,

C3

5-Ô-

- si-.......

‘ 1 as :

r -,N

Z,

•»9

■t :

-9 s......1.....4

xN

N- ?

......î? ■

Z,

Ó-175

C!

•r»

..b » .

.......<>-C)5

1: .......H

in

• 4- - ■*"Ä 7'    .

ą- 1'^ il 30    .....xb 2-ÉV - S>- zö ’*!*

•4- VI* -À- Z* -    «

•jr.....

-flî*

«-•

V9

...... î'8>.....G-

Ï»

it> -u- So .....ń

;

■

V

'

i-i*

. ‘

, ■*

-

-

KRAKÓW

^A»eLïc*<£>^

■■■■■• .

;

V

A

%

i*

-

J

; - - V''

a

v

'vr

V

.

■ r

f

«-••o ■ .

Kt

i

£

*

:

i

Z,

's

B 2 fâcher Trakt (Fig. 5).

Fig. 1.

1 Stiege, 4 Wohnungen. Die : Dichthöfe mit eigenen übica-tionen umbaut. Mittelbof.

. Der »/g Trakt zwischen gelegt.

- iS .⁶......

..... -*-o.r&

----------9- 9

--i.........

n’ J

* Z*

if '9.5.....**J

V9S-«.....Hi

io -0 4-» ••••?

-i.

■-V»—-

Fig. 5. 2 traktiger Flügelbau.

1 Stiege zu 2 Wohnungen.

•MS

z,

■i

rk

>/

Bÿ-

-*vf

\T>

Alk,

jUtr

■ N-

-A-

sfr....... •.

18-O

M 5 .....

-v*

•?

*

s-

Fig. 8. 2 Flügelbauten.

2.

.1 Stiege mit 4"Wohnungen 2 tief gestellte Lichthöfe.

2₄

10 0. . -

Das Wiener Wohnhaus n.

JVr. 218.

I. Von 3 Seiten verbauter Bauplatz. (Fortsetzung.)

r-k

to

CD

er-

(Fig

1—3 u. 6)

Z,

Z,

Z.

«;6.....

Fig. 6.

Fig. 2.

.IV

S-

i- *.....

D 3 fâcher Trakt

■ -3? ......: S ć

(Fig. 4, 7—11).

Fig. 4.

1 Stiege, 4 Wohnungen.. Die Dichthöfe an Nachbarsgrund stossend. Mittelhof.

y''

A'r

z,

2j

N*

pj' -

Fifg. 3. t2V₂ fâcher [Mitteltrakt ! u. Querfliigelbąuten

£ S 1 Stiege, 4 Wohnungen. Ge-° trennte Haushöfa annaehbar liche stossend.

/Tl.

o, [1 \\/ : [] ot

>:

*V* K

"V,

«-

K.

uçfi-

y

A

; \

! \ k»--’

-M>t.....

*M.A,

*9*0

59

N'

(0 0

2,

A,

ft

U1-0

X.

Cv)N

• Ù-

.H*>5 ■ ..

i.

;...... | ------! - - -4* 3o o :

&— Mfi k ■ Tfr -Vi--    9 6 ....

-U

.....

i ------------: - - l6 Ó...........i......-.....L.

Ś A2-----Ś- ■ V6.-.JU.„îû*.....y.-.    —»

Fig. 4. 3 fâcher Trakt mit Flügelanbau.

1 Stiege, 2 Wohnungen

-Fig. 7>

Fig. 11. Dreiseitig verbautes Zinshaus u. 3 traktig.

U.

N~ Ï

ö'i

Fig. 7. y₂ Trakt vorgelegt.

1 Stiege, 2 Wohnungen kein Dichthof.

IO é

zr

3r

vT)

ro

il

09

6-9

.......6

7-s

O-ÇTb.....

■>4

[i Fig. 9. Flügelbautén

1 Stiege,' mit 4 ,Wohnungen quergestellte Lichthöfe

/* 'v.

Z,

-6

r*

Z,

iVS

z»

z.

1    Stiege mit 2 Wohnungen, kleiner Haushof und 2 nachbarlich angelehnte Licht-

höfo, quergestollt. Stiege im Mitteltrakte mit Oberlichte. Umbauter Mittelhof,

2    Flügel-'und 1 Querbau.

Anlage wie Fig. 7.

oł-H

is ■ si

-iV

9.....à.....*9

........t

ï’. 5 —V:

C-

-4

■a

r~

z?

A,

a;

Fig- 10. Wie Fig. 7 und nur die Stiege Il ira Hoftrakte, direct beleuchtet. I

H— ..................-.......... -    ......................—.......J

..h......

~Ą\4

..... ao-H

2,

²r

T 7—■

s? •

4.^

V»X

«&•

vit

N- -

n"

,N

sN

N"

²-

z,

S 6i- -

<5 *

..........

2fr ■

c M5

f '*N

V-4» J b,*' S¹ t \> .* JiHII

4-9------------*•

....... 9\

t.....

- 7‘»........

•6 Z;

,v;

",

S.

9 ......

-4-76-

......-6’ 4- --

N" -

-. «h <j-----

♦■9--

Śt-*

- - QM • 5 -

—f-

.....i

■Ä

?•.....!*.......i* -................&0'Ą\r---

5t-----4¹......-y.. i) łi:

•5T-

\............*• Qyo    ,

-    .....-5:

-

i

/

Vf:

i -

0-

;

' A

V' V

.1« -

t

;

'    • V \ •

\

=.    v-

. •• •

«

■ . V"

.

, ■

f

î

é

1,

/

■ ,

.

;

»

.

r-<:

'

«-

..

-

^UOTfA-

f

V .

“V

'

V

. ' ' '

f*'

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

Das Wiener Wohnhaus III*

Nr. 219.

Fig. 1. Ein Mittelhof, 2 Stiegen, 2 Wohnungen.

A An einander gegenüber liegenden Seiten verbaut (Fig. 1—4). Fig. 3. Total verbauter Bauplatz, 2 Licht-höfe, 2 Stiegen, 4 Wohnungen.

II. Von 2 Seiten verbauter Bauplatz

Fig. 4. Doppeltraktige Gassen- und Hofflügel. 1 Mittelhof, 6 Lichthöfe. 2 Stiegen, 5 Wohnungen.

B Eckhäuser (Fig. 5-10).

Fig. 5.

¥■

2,

C 's

2,

I-?

4:

83

y.

■A-

V'

Li

MA,

ïi......

.r

} ........Vf-v

r,

xN

à-— fc* —é.....6-* --h

e>g

z,

■b 2,

N"

JM

Zß

ol-

: 5 -5

.. fc os.

oi

.N

c,

1* 5

• -a fr- - - -ą • ?. fr.....v*-

rr¹'

Fig. 7.

i\

6i -

Fig. 6.

.......iVH

-4

-    g-9

y,

j:''

4'

•15

zf

²,

■»

.....W-5

K.

i

JE

•4»

Ó'

ą......—r.....

hi

Oo

TM

.4..................J......z ôa

S-..... S-H.......4...... VH

Fig. 2. Verbindender Mittelbau, 1 Stiege, 2 Wohnungen.

/ «j -

cH......

Z.

i»

i

:....... A T 5-

fri- -

N'

.N'

5*95

S S —.........;    O —

......6’65-

•Km

>3-9    ...........r........*

Zu Fig. 6—10 :

Gegen jede Gasse ein Doppeltrakt (Fig. 6—7, 9 — 10). Gegen eine ein Doppel-, gegen die andere ein 21/2 fâcher (Trakt (Fig. 8). Die Stiege liegt abseits vom Znsammenstosse der Trakte. Zahl \ der Wohnungen: 2 (Fig. 6—7, 9), 3 (Fig. 8), 4 (Fig. 10). Zugang zn den Wohnungen: direct ,f (Fig. 6—7, 9), durch einen vorgelegten Glasgang (Fig 8, 10). Zugang zu den Eckzimmern : durch einen kleinen Gang (Fig. 6, 6, 9, 10), durch die Garderobe (Fig. 7), durch das Dienstbotenzimmer (Fig. 8). Zahl der Lichthöfe: 1 (Fig. 9), 2 (Fig. 6—8, 10). 1 Luftschacht (Fig. 9).

Vf -

“T

orq

r—i

i

-r»

r®-

6b5

5"f

•ïj}-

4.1

.....i:

N'

Fig. 8.

.N

.....*

!=?

q<?

•4,

‘1-7

Ns

Mil

Z3

iS

*'.s

* i⁵

■T

r—• ^ ^.......à-. -IÇ ......I«

1 » .....

,4,—

6-&..........?

TT

a......s.» —4—9-t

wo -

... -i;

r:.........

Ttl

N⁴

. 59- .

«N

N"

—115

i 1!

V ;

2..

9*

Z'

z.

r—4‘ $ -

fr»f

5-6

b?

o»

fco..

■4i

.....sa- —

-Z6

mo-

.*>?•........ •

i"*?

..... yo......ijt**— io.....y

\?

Nv J I

! 0

rrr

»

MO

:::

a* is-- —łfr~

*■

•b

«j

Ç -    V.N

i jjî

■i -fl-1

s-

1=.

LJ

r—

LJ

MH

i.

io "i "o

Fig. 1. Façade.

i~ij- -4

1.

m,

ES a

tr

•Ä.

ii

__J

|T

f&n

101

-+7-

-4j-

ir

+-

Das Wiener Wohnhaus IV. u.

2fr. 220. ax

Haus aes Herrn Fischer am Hof, Wien. Arch. Fellner & Helmer.

(Nach Förster’s Allerem. Bauzeit an« 1879.)

Fig. 4. I. Stock.

Fig. 5. II. Stock.

dq‘

a>

----540..... - -

... 4-55....

IO

*

\\

msi'i

li

•Hw

S'-io

4'40 -•

rjp

... ----ÿj i«....... . -*ÇO

HW

Li

//

sw

OlC

Ołt.fc-----

5*40-

......720-

530

§!■

■*

-5’60

c-7

[rinjmmunittiginfP

____loni:

Bauplatz : Ungemein günstige Lage und Gestalt (ca. 560 m2), 57 m Frontentwickiui.g.

Die Pfeiler des Parterres und Mezzanins sind aus Stein, wodurch bis 6»» lichtweite Schaufenster möglich wurden, so dass im Ganzen von 57,m Gassenfront, 37 m Schaufenster- oder sonstige Oeffnungen erreicht wurden.

Ausnützung : II. Souterrain : Keller etc. — I. Souterrain, da taghell, als Dépôt oder Magazin für die Geschäftsräume des Parterres. — Parterre : Bin 246 m2 grosses Local. — Mezzanin : Ein 200 m2 grosses Local und Hausbesorgerwohnung. — I., II. u. III. Stock je eine Wohnung. — IV. Stock 2 Wohnungen — Der Lichthof 6-62 m2 reicht nur bis zum I. Stocke und beträgt nur I68O/0 der totalen* Baufläche.

Geschosshöhen i I. Souterrain: 3 90, Parterre: 3 80, Mezzanin: 2'90, I. Stock: 4⁻20, II. Stock: 3*90, III. Stock: 3'60, IV. Stock: 3'40 m.

Ausstattung: P u. M — Pfeiler von Hundsheimer- Stein. Belastungsmoment: 60 Wr.-Ctr. auf lQ" = 484 hg pro 1 e*** Wände des Vestibules und der Stiege: polirter Marmor, sonst die eines Zinshauses I. Ci.

Kosten : Baukosten per Q° 2500 fl. = per m2 695 fl., Bauplatz, Bau- und Intercalarien : per □<> 4700 fl.= per m2 1806 fl.

Erträgniss :    61/2 % rein, wovon 670/₀ auf das Parterre und 36 auf das Mezzanin und die Stockwerke

— 1 ra2 verbaute Fläche trägt fl.

entfallen

83.40 Bruttozins

ni

à*

3-90

9hJ

f-

Fig. 2. Parterre.

..........18 0.................

Fig. 3. Mezzanin

inw

—Hi

-J

..........M20

OS

JIL, .

■fcd

JLJ

mm

-m—

Io"

ir

--•ip

Zî 4.....26

II

il

LU

""VrirnnnnrmTi

6.2..........i

3flO-

r⁵

-06^

M-f

IO S 0

r~

,₉m.

ou*

?\

Verbauung seichter Bauplätze. (Archit. Lotz).

Fig. 1.

>5 50

X"

X~

7m

' Xłt *

•-JX J

3>

4*.....«

ixt

ÔS-T

sL

' io

. 30 .....

P. t'ti .

SS-6

.4:80.

I .«i, rl.

m i i

C'

\ -II-

..

.M

m

oo

i-----

HP

L -Ü

. zos

..i....,    ... . /uia i

V50 .. j,.... a-40....... 3 6^x\    .

iii-i* Â-Visà¹^

135 . i, .1 IS. »

Fig. 3.

...3ß'Ä-

Tj

§

CD

-H-Î-

-Ll

i: 06 ot...............-

.. ii

' jü-T-k¹

.5AQ.

•p.....

.420.

N'X>

-fcxo?.

,.s⁶⁰ ■ '

ß>\

60)

—-s

JL

... .2 08..

flj'30...........?{

..*90

.....•-!«

..+{10

...

i.

’T*

ii- s ii

-r-

l;

..ißO.....i.....J:S0......

...Z60.. .

s.

...ïjîS..

ii..

Ät.....

.........i...........

V. XZO. X30..    .130.. .X1Z0..,

3 90pv!

-T

.150.

.......2.3 80...........

........-...........-......f........\.....

i,.m /m.. .4,. .130:. .i ..mq. v

.......;

Das Wiener Wohnhaus IV.

JVr. 220.

v;v

y.

K?

CV

I. Durch Lichthof. Fig. 1.

Zusammenstoss zweier einfacher

Tracte.

Erleuchtung und Ausnützung dunkler Räume. (Schema von Prof. Siccardsburg.)

II. Durch Oberlichte (eventuell Stiege),

Fig. 2.

III. Durch Uebereekstellung der Mauer.

Fig. 3.

IV. Vorsetzung der Mauer. Fig- 4.

$ 'V

-x

~ ' >:

- §1 Xsx

TC

SS;

r-

śX.

\s>.

vX

......15.4.0

o:

ci

®i

Fs

V.

\n\*.

v>.

vvX

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

w.

1 y'u

XX

f'

......43?......

X./

/"O

<5

ii

4r’3Q

(X

*20....

ii

i!

Zusammenstoss eines einfachen und doppelten x Tractes.

X--

X-

XU

x-

■y

II

*-lX

tH

>—

-x

Fig. 9.

Fig. 10.

Zusammenstoss zweier doppelter Tracte.

fei

SN

Fig. 11.

Fig. 12.

* ><

\X>

NX

Fig. 4.

Fig. 13.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 14.

Kl

Halbe

Durchdringung zweier

Doppeltracte.^xjxxxx

SS

Xi

18

v-

S;

-¥

->c

——fr—

■M.,-

K.....

zo%

ffc

-U

........J'éSk

...3:80?.

IR

-s

P...

Jä

"I-

600.................r

Fig. 17.

Fig. 19.

XXXI

Fig. 20.

Fig. 18.

XX-

Durchkreuzung

zweier

Doppeltracte ¹

- Ii

\->s

■y

X-

V.l

SS

sxs.

SS

vS

>•

ss:

ssss

m-s 4ii

ü Mil

sxsl

sssss

sS

-K

X—

S ' - ' ilxX Xl J

XvXrxXvr

SSM

iX

//

Das Wiener Wohnhaus V.

JSfr. 221.

Fig. 1. Façadestreifen.

Fig. 2.

Façadeschnitt.

Fig. 3. Kellergeschoss.

Typus eines Wiener Zinshauses. III. Classe. Arch, Clauss & Gross (nach Förster’s Allg. B.) Bauplatz: 21-30 m lang und 16 90 w tief.

Fig 4. Tief-Parterre o. Souterrain.

Fig. 5. Parterre.

4.

•H-

'0826

355

°9

IBS

V^T¹

ÛÛC

wm.'Ç

Tfl

1»

0>

O-YS

O&zs

Ud 7&

■#

ć>

io

ÜQ

/T f

--------4- If-Q

VOS

\\

■o

...........^r-:-

rO

-}o-

Ks

’L~~

sffotł-

s‘T⁵

: 2-615-

«h

lo-MS : „ O tb1 k-----r2 85 J

h.

A.

- ozM

TT

•h--

[45

‘♦.>5

tri'

X

Si

«SO

H5Î

3-»15

.M**

----- 44-15

o5oJ

P;

6.

Sn

Om

w=

iHFhi

J'8

Hl-.-*

r* 22

'S

-T

^ ?

b...........

b—2*29 - J

15

:>:;i

' Ä°'⁶<

?5

II

iS

A.

/»

U-⁵’-.......M.-JP5-

Lł* .

/?.

0'57‘ j    ii

-*♦*20- ¹

72.

-4f®-.....4'fs..........

il

77

Fig. 9—10. Hauptgesimse.

€.

At

Fig. 10. Ansicht.

o*»g

r~

\ 7.

W Fig- ⁹-

Querschnitt

I (zu Fig. 10).

Von 3 Seiten verbautes Haus.

Bauplatz: 363 16 ml. Verbaute Fläche: 321'7fm2 Hof: 41’ł Om*. Ausnützung: Keller, Parteien-Ke 1er Souterrain o. Tiefparterre : .Hausbesorger, Verkaufslokale und Werkstätte mit Wohnräumen. Parterre: 2 Wohnungen. Mezzanin: 2 Wohnungen. I., II. St.: 1 Wohnung. III. Stock: 2 Wohnungen.

mm.

WA

Wl

nnnnnnnnnnnn

wmw

WMM

-........rzo-

\\

mm

ŒÉr

WÆ/Æs

Al

mm

-r

TI

Dr

y_ir rr m

1 H H ti TTHTTti 11 H HH H H flf

LL

k

420    -,

h'

ziz

=P

er:

AieZK.

- _*u>

ZiZ

LJ

"T“

ry •

a Holzeinwurf und Gang, h Parteien-K6ller. c Keller-Abgang. d Abgang ins Souterrain. e deagl. von der Strasse. f Hausbesorger. g Werkstätte und Wohnung. h Verkaufsläden u. „ i Vorzimmer.

Je Küche.

I' Tlienstbotenzimm er. sp fjpeise. hd Bad.

Jcl KlopÇialkon. m Salon. n Zimmer, o Speisezimmer. p Schlafzimmer. q Verbindungsgang. r Garderobe, s Boudoir. t Alkoven. n Vestibüle.

V Stiegenhaus. w Bodenstiage. x Bodenräume.

'm

7- • ■

Fig 11. Erkerträger.

Jfac/rf.

P.......-Un-.....

■.060

Fig. 6. I. u. II. Stock.

Fig. 7. III. Stock.

ec

[□

-i.

cn

X.

•4-1

n ®'

J LJ s°^

41

’ö

■9J-d

■«•So

jfj

4Zh-6

.—V1

s,

%/t

M5

»5

///

5.

//?.

-. T.50

»5

•—4-50

lvl&

'"ff

WMMm

zky

Ob

77

"T

* I A

n_

-----H-3t>

■Ir

.....

LiO

10

+■

4: Wk

//

!! II

0/A

Ausgabe III Nr. 68.

Ausgabe IV Nr. 68.

n

Das Wohnhaus. IE.

Typen von Wiener Zinshäusern I. Classe.

JVr» 222a

Fig. 1. Oberes Kellergeschoss.

Fig. 2. Parterre.

Maxim ilian Strasse.

Fig. 3. I. Stock.

Fig. 4. II. Stock.

:r

7.

m.

TTT

ct.

T\ m üüilli 1

! I Hr

([

T II.

TT"

v. I

r.

□I

V.

V.

L_____

uMG

al

■ 4?

. ll

ol

9-

- —fl

/.

Kärntnerstrasse.

u.

ol

n 91

/-[

ml

--S

BB8B»

S......

»..

¥■

o.

;;_o

?»

,/

Ol

□I

il

7?1

&ntr~eeS

S alort

OD

M-

l-o

Ringstrasse.

LJ

Wohnhaus des H. Ladenburg. Wien, Opernring 17. Arch. Schumann. (Allg. B. 1866.)

Fig. 6. Grundriss des III. Stockes.

Wien, Grabenhof. Arch. Thienemann Fig 10.

Fig. 1

—4. Klein-Wiener’sche Wohngebäude. Wien, Ringstrasse-Kärntnerstrasse. Arch. Ludw. Förster. (Allg. B. 1862).

/.

jo

ff.

f.

■H

TpL-l

I *'

-.1 =

v.

S/3.

2,

ff.

Fig. 11.

a.

3.

3.

3.

L=

v/.

J_LJ

, mim*

1

.01

Fig. 5. Grundriss des I. Stockes.

-p m

pp

\m

K.

"8 . -<T>

OalS.

LM

y.

Speise*

□I

r-

J- 0

Beschreibung.

.Fig. 1. a Wein- und Bierschank-Localitäten.

b.    Keller der Wohnparteien.

c.    Eiskeller.

d.    Hof mit Treppe

e.    Holzspalte-Raum.

f.    Hof.

g.    Küche für das Gasthaus

h.    Rampe.

i.    Pferdestall. k. Mistgrube.

Fig. 2. I. Cafó-Localitaten.

m.    Verkaufsläden.

n.    Treppe ins Mezzanin.

o.    Einfahrt.

p.    Portier-Loge.

q.    Lichthof mit Abort.

r.    Rampe.

s.    Wagen-Remise.

t.    Haus-Hof. w Magazin.

v.    Hausmeister-Wohnung.

w.    Treppe zum Mezzanin.

Fig. 8 a. Kaufladen.

b.    Portier.

c.    Wagen-Remisen. d Stallungen.

e.    Kutscherzimmer.

f.    Hausbesorger-Wohnung.

g.    Warm-Wasaerheizung.

Fig. 7. h. Haupttreppe.

i. Wintergarten.

k.    Vorzimmer.

l.    Bedientenzimmer.

m.    Eintrittszimmer.

n.    Schlafzimmer.

o.    Salon.

p.    Speisezimmer.

q.    Cabinet.

r.    Billardzimmer.

«. Küehe.

t.    Diverse Räume der Wohnung, dazugehöriges Vorderes Mezzanin.

u.    Liehthöfe.

v.    Haus- und Haupthof. v>. Stallhof.

Fig. 11. a. Eingang zur Haupttreppe.

b.    Treppe ins Souterrain.

c.    Portier.

Fig. 12. Holz-Aufzug.

Fig. 9 zu 7 u. 8.

Vordere Partie des Br. Kleiivschen Wohngebäudes. Wien, Praterstrasse.

Arch. Ludw. Förster. (Allg. B. 1862.)

Fig. 8. Hauptgeschoss. _

ty.

n.

:r.

VA

mmm

Fig. 12.

r.

V.

■X

Z.

m\

ff I Jf.

Praterstrasse.

TF

5.

in.

ff

Ql

[o

.L

9-

ff.

H6

Fig. 7. Parterre.

11.

a o|

c£

J|

n. ff

Fr

Salon.

Safari.

ff. | jfr&ei/sx.

»!

ft

&(?X. y Jrsef 'Ve/rotriy.    .

x.

J

ÎV

. •:

>

■■y

f ■

\

\ :

,

■V ■

; /

s

j

.

l

i

. . •. .

<

■? :

% ■ '

i

:

■    .    4

y

;>

i

ï

r \

-

•*.

*:

■

*»

V

'y/

■

K R A K Ó V/

\

:=

' ^fechntc^V^

P J

.

:

i:.

:

/

- . • • w- .

''

■l

)

‘

y

; '

i-'

f

f

:

>•

fl

V

f'. ■'

>

■

\

I

Ç/

A

f⁴

■V .

V

■*

... *

•V

••T"

;

*

...

y

'.i;

f ■

?

* "

f

.

•*»•£    A,:*',

y '

• *

?■

5;

t ,.>y«

ir

ynm

•■tÄ

i ! i 3 I

.'J! '.f-łtw * tj-ï -*■    łf**---*■ --***-    —11

i#r i"'"tît' ri

T feäj-rj «1    !f*    9 i **1 i T 1(551/1

, Der Bauconstructeur“

7)

Wiener Wohnhaus VII.

Nr. 223.

<-—---------

----------1

____Ji________

■LHit

a[ I

FT

~j»

ölliS

ißftf &-4HK-_t

“t|L-4Ä «il «i

«ir

M

«y

_________F4--------—

miS

. ffl⁵)]

--------ti-i'jsi,

’j

:! i

—»JfrffltffiÜ

'îniillÉ:

44

jü

_4iTn‘'7l"    :

-J-4II i!

—if] \mM

lîRw_'“tf

tri.—

nl ll'iXr

rP~

--------

t......r

i-

U il- •    «*■■■

~5=qg

Or ! ?I

T’t    -----

44-44 n r

4; Hf

•<r-------

----#r

---AT“'

Irï

«

■ Vi

---V —

'H

HH

T-

Geschäftshaus Meinl, Wien, Salzgries (Archit. A. Lotz)

«»fi    ; Hi pfiff--rftff -

,i ^T^łw^iir ' '4ł'4

- a*-’

-«?.....łft- 4 vf ' T.....fffi!* ijL

' - h !    '’rafB

4t >! <j *, i i fût iztKT

■é i

;! I

W----irï

■ ia-

t s'³

m ï , -----♦n?-Jürt---+r--v .

m j -——]

!É

>-®rr ■w1

-ilr

-~j.r

~èt

MC

4fr

w

141    4i!'i

' "Tiv

«1

-ń»---Uf,

fl«

r-=fH

i!

"TXiï —tï

i> H:

P-

'dl?;

sTfr iffi”

i H/N

”i... :    i

.... /«* U „:.ïïTïi;;r.,.

ni“’v4!l .II!    i

4^1=4^4,4-.--^ " : 1

s.

■j.

fcf-T—'■îtcr

fHiîiT4T

f f ■ 111

T—ttï—’icrj J

i; V

SIS

!?

i:

Ër

~IM»-

üïf

ifiP’'

'ü.y

”7« ~~

*<• «o. •*

!4i

">r-

et

i '4

llsiKii

- \ Ili ü

i • -i

«H'*ä

1—i I ,'^r

•• ■    * -j

Bl!

I—•

'«'•Soł

W----f

1/

Tn

i ł.

■t ;

i lii W Fi

1 Uli

R----

—........Cf^-------

%c'

yfjtf"

T#

W\m4-.............-

”ni:~ +«T--f™T-4

c».

sh₍ |ii-;

TB «

:r

Éfî

*i

?__

!ii!

11

t—

H4

lu

■f " TvT‘*

f| . jj S 5 ii

!    i    i I i !    i| i i -SfT*—¹

_. . ^|jf-Hjç"4 rJrTf—t' f—J——iilTF W T

“»!•' ’    ' >ił Wf ifi    ii    !    i    I li! i\ir •R’    r^'1

I !

liii;,¹

güü

Tjp

“~'4

; fiM—'-Ts«“-'?!⁻

3.......;"yyyj4

• W

« i I djl

lim

141

‘ I»|4

Li ! ! -jl ilI....

r*iT?......^

ivir‘

1% ipfVî

It ' 2$1T

mr *- ~rwrsff^ ^ ^

S| #1 -—

tpftff------Teji.........r~;

----*■.-—ià:

- .• j- ^

---'tin*

|— T‘cr,"

F-

£2£ —■jçjrJI O”

%?r

- «ïf-

il! !j

...tff.L

-f—d-a

; ^ ....

-r-*ü

~tr-r

.2

ci

irir*¹

-g

GQ

•B

et

v^l

^ Vl

X-kà

1 -f i

in

K.

Jî- I—

■Ni'

__&

■-S&

ri!

— 4-    il

^jj'l fji

i

v SV

H!

Fig. 2. Parterre.

5J

.....IV

-ob

j»«

CD

y*

\\TT

v4/x

1 Punkt dos Trottoirs.

r\

l* \

».w

Sa_____•»--*

rH

*/A\

.bß

3t;

Fig. 3. Schnitt.

ïiï-------

:i

—.i

’J⁻

\ Ma4\ '

B \ A

fxXf *i

-yf> M ^TT t

\0

■r*

àdS¥ÊÊ

A7S_

,-f?-

y»’

■«4i‘

iteślp

V\.

du

* i —«ï.......4—

«:|...... -r

A höchster

B tiefster

411, -\

T-»

c..

-ÂÏ»’

Dachgeschoss.

UI. Stock.

■I

II. Stock.

I. Stock.

« -- 'Vç.--0*v-³-

S 'r "

Fig. 3. Schnitt.

cr;

OJ

m

i-.....

4;

---W......-T-J/wT.....3iM

--------łW----------tl

itfi

Sîfiri

--Tä

v-

•3

•j

pi«

-i-.....

dpV

T-iSłi

11""“

j i jj aJj    i i ü !5

" 4«idU -i- -    ------n-i-4

il il

r;‘

•—i

Ü!

-en—41

"łiriri

PI

Ci!

--Tu

i----Tii----T-------wi⁻'füll

----tv>~;

î!T

»Pi*

i~i

i-i

..VA......

i!

fi

----itr

tii®

Tl

---1---

:.r-----f““*f4‘-f- '

r.....i—-a»«

l-.-T--.-4M

•* 'JĆ.V 'Ił

' -sht—

...............

...4.....-4

\ïU. \

i“H< \

«A»

IŁ-.

-i-

räti-4

li

;4

i Si

ir=.

!àww» *M ' -=

9i

ii

t:—|-:-.”f,lL|.|

-~r--f i i !

—tl !j 3 i

:z:i:::4y j!

■—Z*—W «.Ti

!*Kaui éü,SS

Li--

it'i

fff“' — |^.»c

iJ-Ł

tf-fÉ®

ijf

tu

V

si

'4

Vi

et

«Spîl

rrr

s.

.âvviW

TÎ

Ä^ ' 4 'i ■ i

»»<

3>»

--f-

-t"

■

>si

.

'v

, T

’

/' ;

v

v

t

à

*

.

tr

i

■?

PUOT^

*

■i

<r:

A

;

' i

>

. >3*

?

v

..

?»

à.

*

J

w

- STSf .

-■

>• •

:V

J.

^ i

.i «i i *1

’i

:!

o4

ij

•-,;f

■^ir» s ui

; ;5 jy.XiSi

!S

fi?__*JSi

•RT'^T

: 5 ] Üh“ xSf

nt

«V«

■“i"

!    1 N- i

f f-xAr'irf' /«I*

?! i

Üi

alti

"Tn----«I~

iirr: w

f JS1

“t.,-----»r~

...

:r.:*

kTur-

-f—

£7! ;-lRT

-i«

Wiener Wohnhaus VIII.

JVr. 224.

Jf-T

SMS

I*

mmmm

lé

in—r

-H

-----—5r4--TiT—4"

-------j--—yîï—

■4.-

•*-*i -

ÎI

tu

RS

■»ï-tir

rrr

f-

II!

'»T '    . ji#j

Tfr-

~Vtï

■W

■■*------m---t,x"

------m---------

t---------:7ir

-U

Hi

fi!

\\

,rq—w-jjm *! I «1 f

-------—it—in-----r

----------m----ifl----

i.

i!

Wi\

it

Gescliaftshaus Meinl, Wien, Salzgries. (Fortsetzung zu Nr. 223).

-ïîi---TT“

ftr-—jiT

it

fVf

---------r,r*—irJ

—ïjî—«ï—t j”

i\

?Hi

'b

“4 ;h

71'

■u „

ii ij fl i! jf

!

<j!w f *L*y

IB3“

-⁻

Fig. 1. Parterre-Untertheilung.

t__

J j--j—rJ i j j j j 7"^

rm—Tn—

;t

i i ft'

5ÎÏ---"ł

=isfq

~::rq

itT

W‘T'

à|

-i

__

! li

***- j- iw -Ktw- \

ti

•il    ij 4    4 îf /j\ |

1 IS È

! ! H

f «m» 44 »i»r t «*» liitfi

f*—+-w f" lwi iüS

F- - ;

•i i

X_.

lA

p'

ii

In

7!

_X>t

;i

.............. \    \. 4»*°'*    \ \    £

,    4^7' i    ^\\ ~\

i V 4    -\    \ U '

\ •> v \ \

\ m ‘\ \

\ L\ -M iA cßTI'v

,4"

>'

Sit-

JÜS-ÿ

»\

JL?**

v> ■

■V r

1.

"jf

dl

iv Ai x

nf-

TT

-afT

------Tji----VfT----7

------XT(-----

Tji

“oTT

Fig. 3. Schnitt C D (siehe Fig. 1 in Nr. 223 u.)

:<I

r-

dl

4*!

S:

nr

—isi------tt

.......ws............

■cir

—ÏTÏ~"

Ist----*n

.* •

' ' .j

,lfc

nxnl

iS

"i

in

V -•«*

»Jj-v

\ Ś-

-—.TT

TJ.⁰--—

fl

n't

□flco

ÜPIS

IM

i:

"wî

ra

Icn

îî

il

s r; I

■r !

if

i i......-t

iłH—4*

J: «I-

i:i

ff!

IV

-i

. •<

... .r.

li

i-jil

X «’j.

-t*-'

V,

.... V -4L-

Vi«

S>

'x

Jjg.

-■

iv

W:.

Fig. 2. II. Stock.

IV

OU

J»---

rt

m \ '

\mßJ,r«Ax*

_rtV-

•4->.

mQ

I

öl

___

_r.iL

5<ü»

_ -U-

----srr~ '    -£Ï4

+*-L-----

loi----

ur

isT

ÔT3Çj

*■

HI

ił q |

71

------Mm

r * ii

~ar

Ouf*

----Wi-----

■#*T

-----snr—

-rr

ST« t

■»f»

ił¹

2 ■    ï : wiï iv*

Ff rf ł f* ä

Il iSiillf. iom

T.tl

JH——,

•-æ

-Mf

J»-

-TT»"

-Tjpr

------

_4;

-ii»—tef-----

--ÎTTs----

1!

-HT

—re»-'

n7

sil

U ylJU

•V«

*v A

.•M*-.—;

T*#~ -1

ESttTX

Si

31

-,

31

ll

31

1!

f-

i!

ai

II

i I

il

11!

f.

mi

itW;

rbr

M

|T

ft

if i

f-

i

5

r+t

fvt

4

O

c

V

«

Das Berliner Wohnhaus I.

JVr. 225.

Fig. 1.

a)    Gassentract und ein Flügel, mit oder ohne Querflttgel, der Hof an der einen, der Flügel an der anderen Seite. (Fig. 6, 7, 13.)

b)    Gassentract mit 2 an die Nachbarseiten gelegte Flügelbauten und Mittelhof, mit und ohne Quertract. (Fig. 1—6.)

c)    An einer Seite freistehendes Haus, an Nachbar angelehnt, seitlicher Hof o. Garten. (Fig. 12,16,17.)

dj Gassentract einerseits an Nachbar angebant, beiderseits freistehender Flügelbau (Fig. 18.)

e)    Gassentract mit doppeltractigem Fitigelbau ; die zwei Flügel znsammengeschoben, 2 Höfe. (Fig. 14, 16.)

f)    Ganz verbauter Bauplatz (Fig. 8, (6).

Fig. 2.

Fig. 5.

\SchJX C

L 8

X.

9 3.....

60

Fig. 3.

iE Fie-⁴-

Fig. 6.

44,

,■

IC

X.

ScAl X.

rV X. \Sp

Hi

rm

Sv

vi?

X.

Jl

u.x

hx.

» ôü............V'2-

I SchlX f

m

'■ -.-^11

J:    vi

er

r, SMi

fl *rt/X

rj* SiO >-•-

Ł—

Schl X

Schl X

St

/r

fH*[V-5-0.......'

( Schi, y

.....AO'ÇO

—so.....3

Schi x

-iTO

-p“

......M.«G

!« *    5 6—f

Jl

ićł

r.S.

h>'

r$ j~lJ

Im

iE

SchlX

HF

it

SchlX

X.

rrrr

x.

x.

:i ty x

“1

z.

Jf

Z¹. ü

1

11

7TL

/■

V

^ ¹ s«v-

5*5

»----5*7 ------4

r

4-

x.

6*3— —11—

Xd. F || Xd F üXd-e ~&0 •• jt.- • 5'5-

mii p

... frO-i

50 X-i ß lä O

-*♦ 9 -

t * i *

5 9.......j—v9 '

.......lir

yt6•*■*•■*

3*3—f--3'*-4

267

-23*70-.............

>--r—•--------------1—.........-27'2-

390

H-4+4-

+-

t-

......3V5

.....I5b -

-----174

y/////////y/y//////////////////////////////////y/////////////A

Fig. 7.

Fig. 9.

........So

Jl

Fig. 12.

*?

X X.

faa*

SchlX

{

- 6-3    *    50 ti

ff 5,4/ X

I jjj JC/tl

z.,4"

Um das Dachgeschoss durch das „Berliner“ - Zimmer zu vermeiden :

1.    Hintergelegter Gang (Fig. 4).

2.    Vorgelegter Gang (Fig. 6 u. 6).

3.    Yereçhiebnng des Zimmers aus der Ecke heraus (Fig. 7).

a 1 Desgleichen, jedoch in den Hof-flttgel (Fig. (s).

6. Verlegung der Küche e c. dem Hofflügel in den Haupt-tract (Fig. 9).

6. Benützung des sonst als „Ber. liner“ - Zimmer gebrauchten Raumes als Vorzimmer (Fig 10).

7    Ein zwischen das „Berliners-Zimmer und die Stiege eingelegter Gang (Fig. 11, 16).

8    Desgleichen u. Beleuchtung der Hofzimmer von einem 2. Hofe her (Fig 12, 17).

Fig. 8.

-"i

aus

ir/i/. X

c.

Jl

4-6-5

trx

n £.

X or //

ÎS

\Sp\

.! n

fB

rr

f — Jj---5’*4'

¹¹¹

s. I ! x.d.r

k-—

•ft

"If

-2 5-

-3*2

FX

V -44--------------*-.......— 25 5--

■*10—

Fig. 10. y s»

Fig. ll.hr

:-n

rr

........fVo

Jt.

MX

Schl X.\

\M

ÆX

SchlX- J

-5 5----,

SchlX

Schl X]

Rt

HX

L._ *■*...

Schlx

SchlX.

ScAzx

6'2...

•••■»Bk*.....50-

Schl K.

Sp X

icC.

x.

Sch/.X]

£ V.

t- - 50

-30-

- 70: -

Ç

e. .. 5 0

.. .5 »

U--5 0-----

■ i ». I

J'7-----1 -- 4’0---J >.....4 M

-• ►........120 -

------2ft 5

Fig. 18.

< J O-i— J O ■* ------15'7 —

à-.

Mi

.......H»r2

f-3 t*

»V............... ......-49 ‘ 3------

Fig. 15.

irx

I-

.fer

Fig. 16.

“8«iTn

<r.X.

Fig. 14.

ZtibbriÄslt.

j:.- 7 p

wk

:4

-HO

c-nj - - i*6

xx n kx.

►JH-e

SchlX

:::

J3.

Fig. 13.

j,

i.

Fig. 17.

HX

mm

ht Ms :bi ^

Jl I & X

Jl

rv4

• -«2 —-1

Cx.F

1-3-g--A-----52-

1 a Cx F

Schl X

■////.

üj

Pv

5rzr;

AÎ

/r

4:.

■nlis-y

S/

er. 3H b

►—50.....h||.

] Schl.ZFS. [u

K.

-60

.410 ....

_____5

M.

Mo-,”    -=4

IT

Schl X

SchlX.

Sp.x

6 5.......j f$ k--«S- ->

lilliHij_

HT

/'

i:

A'

SchlX' ifSchlm sn

Ts “T⁻

5rA/ «

Sr/i/X

r~

iS

- 60

-43 -Hik.....

4-..

......60

^ I rTfl'/'l S * I : ^ t -ï3-    6*0—-4-~J

; j    I M

6 0.....1

Xd.H.

-ML

5 3.......

t.-~- 5 9—JV—5 3

5'8 -    61-

-56

-.56- .....1 ,—...5*6

f—3r&—• i—4*6

-jT-

Mft-

--T5

i.........

1 -30»

«-JP-S--3 0 *

32-6

1-Ï6 * Z 6-»

.....240

...

KiwrTb

vl5+7 5-»

«3*S

4ft'3

36< .....Hft'IO

I----:

tr

ta™

Aus : Deutsche Bauzeitung 1874 u. Berlin und seine Bauten.

m

■

/

„Der Bauconstructear“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Das Berliner Wohnhaus II

JVh 226.

Fig. 1—8. Wohnhäuser IL Classe.

Fig. 9—10. Wohnhaus I. Classe.

Fig. 1—2. Villa Heyden, Carlsbad 26. Arch. Kyllmann & Heyden. Fig. 1.

Fig. 2.

V.

Fig. 3. Lützowplatz 7, Berlin. Arch. W. Neumann.

-    .....I Fig. 3.

Fig. 4—6. Lützowplatz 10, Berlin. Arch. Gropius & Schmieden.

-hr

[y.

£ll!l

14

Fig. 4

Fig. 5.

6.

y&

JJÙE3I

.Ol

/s

ir

//

10

16

15

JL

Fig. 6:

7°

76

■/$-

OL

16

itr

Fiiiiz

*

Z/llhj

JL

Fig. 1—6, 9, 10 aus Licht, Arch. Berlins.

..

Jt

a Durchfahrt. I Flur, c Halle. d Vestibule. e Entrée. f Vorzimmer.

g Empfangszimmer oder Salon. h Frttbstiickzimmer. i Speisezimmer. k Anrichtzimmer o. Buffst.

I Schlafzimmer. m Boudoir.

n Toilette, o Scbrankzimmer. p Badezimmer. q Fremdenzimmer. r Tanzsalon, s Dienerzimmer.

t Mädchenzimmer. u Küche. v Speise. w Plättstube. x Haupttreppe.

y Neben treppe

X Familientreppe.

1.    Gang o. Corridor

2.    Verbindungsgau g

3.    Stall.

4.    Futterkammer.

6. Remise.

6. Hof.

7    Terrasse, Perron.

8    Vorgarten.

9. Gewächshaus.

10.    Blumenhalle.

11.    Lichthof.

12.    Portier.

13.    Portiertreppe.

14.    Closet.

15.    Wohnzimmer d6S Herrn.

16.    Wohnzimmer der Frau.

17.    Bonno.

18.    Garten.

19.    C artenzimmer.

20.    Stiege zur II. Etage.

-te

TI

(7

fs.

Fig. 7.

7.

s.

7S.

Fig. 7-8.

Bendlerstrasse 27. Arch. J. Hennicke u. v. d. Hude.

Endell’8 Zeitschrift für Bauwesen, 1871)

Fig. 8.

Fig. 9—10. Vossstrasse 19, Berlin. Arch. Hitzig & Roetger. Fig. 9.

Fig. 10.

y.l

/t

16

IS

11

0_

jo

\ir

14

14

7*

3C p

MF?

is

S.

V¹

ms

*0

c7

,1

D=

=C>

ac

iS

y-

iS

tf

1S

/

V

■

V

i

y

* • ; »

.

.

i

I

4

. - :

.3

'?

’ ¹ -er V ;

*⁴‘

: 'r ft‘.

\

T/

i

i';.'

•*«r ;

r

V.

; ---i' -

>r • '

y

I

:

.

;

■

ï

: '

T

1

j.

• \

V

*Â

*r

■■

• • • -

?

/' i ,.iÜOTE*4!

f K:-. J :■    )i-

U. • *•/

v •

r.

1 ‘

-

. »’ •

f

;

i

;

v

'j

V ' y

3

'

-v

-r

i

Y

- . ■.

' - : r.

U

A---

v

V

r.

> ■■

z

c-

«

Das Berliner Wohnhaus III.

Nr.. 227.

Fig. 1. Façade.

Berliner Mieth- u. Geschäftshaus bester Gattung. Arch. Becker & Schlüter.

(Nach Endeil’8 Zeitschrift für Bauwesen. 1876.)

Fig. 2. Erdgeschoss^,

Fig. 3. I. Stock^

Fig. 4. II. Stock.

Fig. 7. Schnitt durch den Erker.

IZjjHj^uJimÎIisälläölS Mijs!! filial l^li jKgjjia li^lli’ii Irüla i-i||aj L=j^|    lij l-i|l

7t.

P-

-fO

//

iZ

1IF

WÊ

il

■»

IP

/S

l!

i'l

.6

e2j

fo

i«

I'

!l

mm

f.

Éi

U;

IIul

:A

'àm

w.

i.

fSm ft'®

mii

•i

rä

I!

MM

IRiQl

nnH

i:

Skt

Erdgeschoss.

a Durchfahrt. i> Hof. c Entrée. d Gasse, e Tresor. f Kepositorien.

5 Verbindungsgang. h Privatzimmer. i Comptoir. h Haupttreppe.

I Nehentreppe. m Durchfahrt. n Stallhof. o Stallung. p Bemise. q Stalltreppe.

Fig. 5. Mezzanin z. E. u. I. St.

r Billardzimmer, s zur Kutseherwohnung. t Privattreppe.

I. u. II. Stockwerk:

Fig. 6. Schnitt.

1.    Entrée.

2.    Herr und Frau.

3.    Salon mit Erker.

4.    Speisesaal.

6. Corridor.

6.    Wohn-, Schlaf- u. Toilette zimmer.

7.    Bad.

8.    Abort.

9.    Mädchenzimmer.

10.    Küche.

11.    Gouvernante o. Hofmeister.

12.    Kinderzimmer.

13.    Privattreppe zum Mezzanin, j

14.    Dienertreppe.    }

15.    Gang.

tm

MH

ES

ESI

iw.

mm

KV

liiiLI

É-

»tai i

Günstige Eintheilung ; das sogenannte Berliner Eckzimmer ist vermieden ; die Vertheilung der Bäume nach Berliner Wohnweiee sehr entsprechend durohgeftthrt.

Die Façade ist in Pariser Kalkstein durchgeführt, die Ornamente sind in Nebraer Sandstein.

Losten der Façâde-Bekleidung :

Material.............. 18.25 Mk. pro m».

Versetzen ............ 2.26    „    „    „

Zusammen . . % .    16.60 Mk.

Mitteldruck-Heizung.

LJ

IO

HI

Maassstäbe

für den Sohnitt

für die Façade

t-

ir

lilii

H-l I I I I 1 I I I

ĄO    t,    h

für die Grundrisse.

if

Ai

I.*'*

i

■ ■

ti:

. ■

v. :    - ."i

*

H»

✓

!

■i.

■■2f i.

\

i

■ *r

‘

■

f \ u ; :

f

>

",

'

:

■ł

* C

> ■

Oi

j:

'V

-V •-

■ V

t/

7

• . ..

V

rft«-V

V

*

Ł.

.

5*

/ • i a ; ‘o

v.

«

-

v

/

i

v

V.

■ i

.

*

-

» 3Ą ' •

ï-:.ïk

A

*

■

H

Typen des Pariser Mietshauses L

Nr. 228.

Gewöhnliches Miethhaus (Fig. 1—4),

Fig. 1: Dachgeschoss (CombJe)

Rue Duperré (Fig. 5—6). Archit. Sibert.

Ecke der Rue Laborde und des Boulevard Malesherbes (Fig. 7—8)

Archit. Sédille

Fig. S. Erdgeschoss.

k.

Fig. 4. Schnitt.

Fig. 7. Erdgeschoss.

Fig. 8. I. Stock.

Hof..

h.

E3

ml\ h~ I Bl

Neben-

•wy

Wohnzimm

Wohnzimmer.

'U

räume.

Magazin, y Magazin

Laden.

\\

/rrr// 0beres

/    j/, Dachgeschoss.

Neben

Stg,

Hof

c'e

Hof

Ladei

\.\

Hansbea.

Unteres

Dachgeschoss.

a, b, c. Dienstbotenzimmer. d1. Kammer. e. Cabinet commun, h Passage

Haupttreppe.

Magazin.

Degagement!

E. Haupttreppe. Ei Nebentreppe. ./. Eingang.

0. Speisezimmer. p. Erker.

\ \    ' x. Office.

\

kToiletteV ^

Wohnzimmer.

Laden

Hof.

-O*®

vn

Vorz

\\

Klein r Salon.

Küche.

Degagement.

Salon.

Magazin.

HI. Stock

Fig. 2. I, IL III. Stock.

Einfahrt.

Ev

Laden.

Wohn

zimmer.

E,

Spei Seeaal.

7/

Hof. f

.4

“1-~+--------

8    «O

S-¹-

Laden*

Einfahrt.

■I

Laden.

i Mc

II. Stook

9P

Fig. 9. I. Stock.

Rue de Marignan (Fig. 9—10) Archit. Bigle.

Fig. 10. Erdgeschoss.

EU

•:k:

l:

bü

12    3    4    56    7    8    9    10m.

|wmwi    t—i—i—I—i—i—l—i—|

Fig. 6. I. Stock.

n)—

¹ 40

Hof.

Kclilz

CBi a»»«

TT

[>

Schlafz

Stall ■--

D>

Remisèn.

i...........i

.m

I. Stock.

Speise

s~! i-

zimmer.

Salon.

Li

100

5-6

Speisez.

Salon.

j> kï\

d. Schlafzimmer. 9. Küche. g. Stiege.

a.    Vorzimmer.

b.    Salon, e. Spoisozimmer.

h Passage (Degagement).

Speise

zimmer.

Küche.

Salon.

Toi

kfn

* *

Î TpE

4-0

K.'_1

4-5Ja '

Küche

'Â!

TT3T

Yorz.

i---1

Hof

Salon.

Schlaf

zimmer;

10 98 76543 2. 10 l"t—»■ )    ■ I- Hill,

k. Vorzimmer. b. Boudoir-n. Schlafzimmer. p. Küche.

e.    Nebentreppe.

f.    Kellerstiege.

Stall.

Stall;

kam.

Il “T

TMM,

LT-l

20 n.

Hof.

jpM ”

¹ ^ Schlafzimmer

[^misel

CJ

Salon.

Eifa

teiiim#*

□ Q Flur.

U1

Cou

cierge.

| Salon.

n

Schlaf*

r^g.

Mezzanin.

Fig. 3. Mezzanin.

Yorz.

Fig. 11. I. Stock.

Fig. 12. Erdgeschoss.

Fig. 13. 1. Stock

[Cpl

Küche.

Hof.

uTerrasse

Hof.

E.    Haupttreppe. L. Speisezimmer.

F.    Nebeńtreppo. M. Salon.

6. Vorzimmer. O. Schlafzimmer. J. Küche.    5.    Hof.

R Lieux d’aisances.

St. Germain, Rue de Grenelle (Fig. 12—13.) \    Arch. A. Sibert.

Küche.

Küche.

^ Sohlafz.

Schlaf-

żarom er*

Hof.

Hof.

Parterre.

cS| ■

ttrep

o]

Licht-

Schlaft-

Concierge, uî

Schlaf

zimmer.

Hof.

Yorfinm.

Sc.hlaCL Speise- zimmer. zimmffer

Magazin.

Concierge»

Hof.

Schlaf

zimmer.

Toilette.

G TO 0

Cabinet.

Keller.

Gro b ser.

Salon.

Kl. Salon.

SS

Laden.

Laden.

10m.

Htt-

Htéw—4—4—4-1

Parterre ; Verkaufsläden. Mezzanin: Concierge nnd 2 kleine Wohnungen 1-, II., III. Stock: Wohnungen. Dachgeschoss : Dienstboten.

|    |—H-i—I—I—ł—!

1    0 1 Z 3 4 5 6 7 3 9 löm.

Schlaf

zimmer.

Speisezimmer, n

A _

Tn

Salon.    I

Schlafzimmer.

Hof.

To ui

) W

x1> / ¹ y

»

Typen des Pariser Miethhauses II.

Nr. 229.

Fig. 1—2. Haupt-Typus eines besseren Pariser Miethhauses, Rue de Marignan. Archit. Dusillion.

Ecke des Boulevard Sébastopol und der Rue NS. St. Dénis. Arch. Sédille.

Fig. 1. Erdgeschoss.

Stall.

■ Xi

II¹ ebenst.l

Charakteristisches : ConcieTge ;    2 Treppen;

Küche abseits und an der 2. (Neben)Treppe gelegen; grosse und grössere Empfangs- u. kleine Schlaf -räumej Toiletten ; Garderoben n. and. Nebenräume. Die Dieustleute ■wohnen im Dachgeschosse.

Fig. 2.1. Stock.

°o

Küche.

Fig. 5. Erdgeschoss

Fig. 6.1., II, TH. Stock.

Scblaf-

Schlaf-

Laden.

Laden.

zimmer.//

Scblafzimmer.

zimmer.

Stall.

(schirr.

biensthjl-Vl/l

fr

: / /.I

/■

Remise.

■i

Cabinet.

Laden.

Magazin.

Salon.

Vorz.

AI

Speisezimmer.

Küche.

Reinise. -

Hof.

Gang.

rOy

Cabinet.

Hof.

-3

Eingang.

Elur

Gang.

erst.

Gang.

Hauptst

rr

Vor-

raum.

Vestibule

Concierge.

ff

Ab.

Haupts tiege^

Vestibule

fe

Hof.

Schlaf

zimmer.

Toilette

Haupt stiege.

'o

Hof.

Concierge. V

Salon.

Vorz.

Ab]

Laden.

Magazin

Magazin.

.L-

Coneier-

Magazin

Vorzim.

Speisezimmer.

Cabinet J

Schlaf

zimmer.

Küche.

* ! Laden.

I Schlafzimmer.

Pt

QQ

Flur.

Ul

Gang.

Tj Wäsche.

Toilette.

Kleiner

Fig. 7. I. Stock.

Laden.

Laden.

en

Salon.

Salon.

Cabinet.

LJ

Eingang.

’S

.a

■8

Küche.

Hof.

Rue des Écoles (Fig. 3—4). Arch. Lesueur.

Rue de la Cossonnerie (Fig. 7 —8). Arch. Rolland.

Schlafzimmer.

Hof.

11 °

Degagemont.

Gang.

Voi^.

Hauptstiege.

VM

S o \/

rV

Cabinet.

Vorz.

Ab.

Degagement

Cabinet.

Schlafzimmer.

Fig. 3. Erdgeschoss.

Fig. 4. I. Stock.

Schlafzimmer.

Salon.

Speise-

zimmer.

Cabinet.

Cabinet.

Speise

zimmer.

Salon.

Schlafzimmer.

Hof.

Hof.

Küche.

Schlaf

zimmer.

Mm.

Magazin

Concierge.

Schlafe.

Küche.

Pi

Abi

Fig. 8 Erdgeschoss.

Vestibüle.

Laden.

Hauptstiego |

LXJ X0T

•—jsi jüt vorzimmer‘

^ Toilette. ^    —.1

Vorzimmer.

Speisezimmer.

Conti cierge.

Hof.

Veatibüle.

F]i

Eingang; Aj

T’Jur.

Laden.

Schlafz.

mm er.

Wäsche

Wäsche.

Salon.

MagaziD.

Hauptstiege.

Magazin.

>•

E ixxg

Laden.

®peisezi

Salon.

Schlafz.

Laden.

Laden.

©•

Laden.

Läden.

Laden.

[Toill

1. -

TB

„Der Bauconstructeur

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Pariser Mietshaus

Nr. 230.

(zugleich Muster für die Ausnützung eines tiefgehenden Bauplatzes durch eine Vierhaus- oder Grnppenanlage.)

Rue de Rivoli. Arch. Rolland.

..........

X*

Fig. 1. Erdgeschoss.

Fig. 3. Situation.

IV

Theilung des Baaterrains auf 4 Baustellen I—IV. Baustelle IV. gegen die andere Strasse ^7/7Trn zu gerichtet.

q.

Ci'--::::

^ ifnDo

Fig. 2. I. Stock.

a Einfahrt oder Eingang. T> Vestibule C Treppe. d Baden, s Magazin. f Concierge. g Aborte. h Hof. i Ltchthöfe. k Vorzimmer.

I Salon. m Speisezimmer. n Sohlafzim'mer. o Küchen. p Cabinete. q gemeinsch. Hof. r Toilette.

Fig. 4. Façade in der Rue de Rivoli.

(Façaden-Typus der Pariser Wohngebäude.)

v/

’/•

mV/

////.

MM

liii

§m

C

Hl

lïÉiSS

»*

<L

c !..

il!

"i

•i

!■!

01    2345S789    10

i-1-1-1-h

30 m.

Cm.

M

Das englische Wohnhaus I.

JVr. 231.

Fig. 1. Parzellirung eines (Häuser)-Blocks.

Fig. 2. Souterrain.

In

Fig. 3. Parterre. Fig- 4. L Stock.

. j//A

V / / / S / / J // //// / //, // / , 1/ S ,

b. //

Quergasse.

Küche.

,.ÎSL_y

wÊS

•i.

A'

CG

Keller

meister.

Küchen-

Dach.

Dach

/.

•T77

”,

Haapt8tra8se.

1 iS il

WMwmMŚmWA

; Diener-schaft.

Tm!

■t-

Wohn-

Ë=

irrnrmm

Galierie.

Fig. 5. II. Stock.

Fig. 6. III. Stock

Fig. 7. Dachgeschoss.

Fig. 8. Küche, Schnitt mn der Fig. 2.

IB

SI

Stallstrasse

Va

II

Va

II

Hauptstra88e.

Weinkeller.

tJ.P.4. Speise-,

PB

Schlaf-

Zimmer.

Zimmer.

Zimmer

-1

Dienef-

Souatt.

Qang.

Zimroer.

Vestibül

11 =

für die

NW'TWN .    • a'.'àV\\\ V, vV'.'cXn

ïimmer.

Zimmer

Kindet-

■weibliche

Entrée

zimmor.

Diener^

schaft.

Fig. 16. Façade.

ĆL

mm

éÊÊÈèkém

Aufgan

Quergasse.

ćgjm

unter Keller.

Trottoir .

Area.

IÎITtKlI

Balkon

-A°~

”1

?'//Î/J/V/////V/V 7///S //ftff /V////////S/^/fï/s '/'A' "////J/S/JJ ///J

Fig. 10. Souterrain.

CL

Brücke.

Fig. 9—16. Londoner Familienhaus 11, (mittlerer) Grösse.

Fig. 11. Erdgeschoss. Fig. 14. Dachgeschoss iig. 15. Schlaf- u. Wohn-

Weibl. Dienerschaft, räume der Kinder. III. St.

ü xxflxftif

~ '

a.

Sü

Pferdestall-

Remise?

. r

Putter

kammer.

Kutscher.,

Reserve

IV. Stock.

jHFf:

Tf

t’.H

L«!

bl

•'P

a¹- -t

Scniai

räume.

5 Ir----'

tfz~

Schlafraum.

■- -

■■■ II

fc*-;

’h

— ⁻v- hr-

Fig. 9. Schnitt ab.

_ZZ

\Xfc\

(jroorri

öfo

f"

üjj

um

Dienerschafts-Etage.

Kinder-Etage.

Eltern-Etage.

Empfangsräame

sX

EX

£>

----T»---‘-JV .

J--r

mpmpBaamBpmmaiMH

iS

nm;

ri

L meister. bL

lP

Abwasch.

Küche.

Hof.

; Domestiken-Ä.nfenthaltR-nnd Speist.

W\j

zimmer.

ISliiÜiiikiÜliilÜi:!:

glÉâsgl

~L. ~~ —

Sohlafraum.

Bach

IZJ Meto*

=4”*/p*

Toilette.

Schlafräume.

--V

1\

-y

Wt«i

N-

î:-a

±.

-4'

Herr,

Hof.

g; Fig. 12. I. Stock. Empfangsräume.

^t®I

MH;

iïlffï

■nfl

i\

..J

ii

Bibliothek.

J.1

Fig. 13. II. Stock. Schlafräume der Eltern.

Jt -

rr-

o.

d-

v~.

W:

777/a—

Etage der Frau, j

Etage|fde8 Herrn.

Souterrain.

fS

: Weinkeller.

bSB-- I

ff

Salon.

X-

p-

!r—

Schlafräume.

\JT

Tp

w

•T

i] Li

i.

s>

ra

Haushälterin.

Speisezimmer.

Salon.

Toilette.

Schlafraum.

m

>êsell

HS3E

Bg

iW¹

.......J,

maus

HEM

Ueber

brückung.

Hof.

Dichteraben.

j Brück

Balk

on.o

i o

Trottoir

Abort | Keller | für pi IBrenn- iMateria

II

nffj

1^1

Ipn.....y

--

I!¹

\\

c-

Unterkellertes Trottoir.

\&

■

3.':

do)

jBti

—-TT

3 Fahrstrasse

\

■

l

■ r ‘

»

;

V

[

;

i

\

K*

i. •:

I .*

*

■ •>

* • • '•*

y-

"..•f

J- ■;/

t*

i

V

:

»

V

' ■ • -

.

î

.*

.

-

'

ï

'

y

>

r⁻'

?

*• ■ V

■.

r 'v

y-i

■*

.

;

.

•/ • . *

i

■

' ;

.. "

t-

*

; t

■

.

..

V

.

U

?

f

■

\

j

’V

i

■ ą

»

Das englische Wohnhaus II.

Nr. 232.

Fig. 1—6. Londoner Familienhaus I. Classe.

Fig. 5. III. Stock.

Fig. 6. Dachgeschoss.

Bauplatz : 13 m breit, 48*8 m tief.

Souterrain Wirthschaitsräume, Diener-Aufenthaltsraum, Wohnung des Butlers (Kellermeisters).

Ebenerdig: Geschäftsraum des Herrn, Pamilien-Speisezimmer.

I.    Stock : Gesellschaftsräume.

II.    Stock : Wohnräume der Eltern, der erwachsenen Kinder.

III.    Stock ; Wohnräume der kleinen Kinder und Erzieher,

Dachgeschoss : Wohnräume der Dienerschaft.

-M

3*!

Fig. 7—12.

Londoner Familienhaus kleinster Gattung, Wohnhaus III. CI.

Fig. 12. Dachgeschoss.

Fig. 11. III. Stock.

iS

?A

Schlafzimmer

3H

.1.

Schlafzimmer

ft

Schlafzimmer

tSL.

44

Fig. 1. Keller

Fig 2. Erdgeschoss.

n niw

Passage vrrrr? Hof

u M/.x

MF

Waschraum

MF

lÜ

Bauplatz: 8m breit, 30*4m tief.

Souterrain : Wirthschaftsräume.

Ebenerdig: Zimmer des Henn, Pamilien-Speisezimmer.

I.    Stock : Gesellschaftsräume.

II.    Stock: Wohnräume der Eltern, der erwachsenen Kinder.

III.    Stock : Wohnräame der kleinen Kinder, der Erzieher.

Dachgeschoss : Wohnräume der Dienerschaft

Schlafzimmer

ft

::: 1

ft

Schlaf.

zimmer

Toilette

HO

25

zimmer

Sattel

ĆB

-,5

86

Bemisen

Kutscher

Zimmer

kammer

86

Stall

ft

Pourageraum

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Schlafzimmer

Schlafzimmer-

5*6

TT

6T

5*m>

5*8

6*2

5*8

■» £

Box

Heu

kammer

Groom Z.

ił

Fig. 10. II. Stock.

Si- I    ¹-

³³ I Abwasch

12'0

3-a,9-4

Vi

Küche

“ft

Fig. 3. I. Stock

Fig. 4. II. Stock.

Fig. 7. Keller

Fig. 8. Erdgeschoss

Schlafzimmer

ft

: Abwasch

<?

XJ

Zimmer

des

Kellermeisters.

Toilettezimmer

-ft

Boudoir

Schlafzimmer

_2Ä.

Silber. { schrank!

Passage.

Hof

'S

o,

00

des Herrn

40

fof

fl

Küche

Ńeben-

Neben-

-:U

ft

ft

s;:

-stiege

=13% M ft

ft

stiege

a

OQ

Zimmer

d.es

Saal für die

Wein

bi

21Ö-

2,0

6-9

Dienerschaft

itg

Hauptstiege

Speisezimmer

Ą

io-a

Schlafzimmer

Hof

?r

Kcllerm

Toilette

Zimmer

des

--Haupt;

Salon

\ * lis

Herrn

keil er

ft

5*3

6*3

•e*?

V9

ft !

ft

VI

TZ

Fig. 9. I. Stock.

stiege

Still Boom

V.|g[

Saal für die

i£3_

*3

Dienerschaft

. Bibliothek KS~

J -R

Salon

P- =

ft

House Kepper

Keller-^

o

OP

"li. '    5*9

Lakai

Wohnung

Vestibüle

B’blinthek

Salon

Salon

Schlafzimmer

Schlafzimmer

efi

Pk

Speisezimmer

eS

PH

ft

ft

ft

ft

ft

6o

5'S.

6*2

6*0

■ :*

Area

Area • 32- P

Brücke

Area

ÜT

3-5

32-

ft

JfatZ/ron

Zimmer der Bl¹

ft I

House Keeper I

Hof

-1*Ö -i

2*0

3*0

Hof

Salon

Vesti

bule

ft

CT

Keller

,5.

3*0

Keller

Keiler

Keller

i” t t» ; --Î—Ł-

—6*

ÏÏ

V __!__j___

i

i

»

Französische Familienhäuser.

Nr. 233.

tn

Ebenerdig.

Arch. Azemar. Fig. 1.

I. Stock.

Ebenerdig.

Arch. Chauret, Fig. 2.

Hôtels privés.

I. Stock.

Fig. 3.

Fig. 4.

Keller Erdgeschoss. I. Stock

II. Stock.

Fig. 5.

■ y.

.....

D?

rr

■ CD

D>

CD?

li

6V

mm i

F=

:

t-*~r ^

JÉ '

i a » in a|i

-y 3*

-CD 9

*4

a*

•r*

ri

:ï ■

Fig. 6. Boulevard Beaujon. Arch. Biglé. Ebenerdig.

I. Stock.

Arch. Biglé. Fig. 7. Ebenerdig.

... «T„

i*

■ *• ■

r-

fi-......

JŁ1

; Erdgeschoss.

■i

Fig. 8. Rue d’Elysée. Arch. Azemar. Ebenerdig.

I. Stock.

ot.

-I

I. Stock: Empfang- und Wohn-räurae.

II. Stock : Schlafräume.

Fig. 9. Hôtel privé für die bemittelte Bürgerclasse in Paris.

Erdgeschoss.

I. Stock.

ürccr/crt

Fig. 5. Vorschlag ;

Viollet-le-Duc’s für billige Familien: häuser kleinster ■ Gattung nach _j englischem System

:cd S

*7* ^

lIZJDiLjGnl

=4,

[7

•f

3 CD

i Ea

D; -

//of/e 7 ’a»* o geg1 den ff expert.

Jt

% ft

ÉLL

rO

rv^Lj

li

jt.

;■

y..

Jf.o

$6-

ii

.....6o-.-i......-i

9-6..................£

B’ig. 10. Rue St. Geneviève. Arch. Azemar.

Erklärung

il

=s......IßT]

—ul—1

fr"-

0.

Z.

£ I. Stock.

Ebenerdig.

I. Stock.

a Einfahrt.    ft    Salon.

b Entrée    f    Kleiner    Salon.

e Vestibüle.    j.    Speisezimmer.

d Warteraum für Domestiken. {    Office.

« Wartesaal.

f Arbeitscabinst des Herrn. g Bibliothek.

VV

Fig. 11. Boulevard Monceaux. Arch. Bortel.

Erdgeschoss.

nr

DU

CD

ts

C5-

.....iêj-

o Wintergarten. Gallerie.

Loggia.

r Perron (Marquise)

m Billardzimmer.    s Grosse fctl ge.

n Bauch- und Spielzimmm t Nebenstiege.

u Küche.

* Speise. w Abort.

X Vorraum.

V Gang. x Badezimmer.

A Schlafzimmer.

B Toiletten.

C KeUer,

D Hof.

E Lichthof.

F Stall.

O Kernige.

H Kutsoher.

1 Futterkammer.

K Graben (Lichtgrabeu) L Brücke.

M Garten.

N Hausbesorger. ; 0 .Domestiken.

P Terrasse.

Fig. 12. Rue de Vignes. Souterrain.

Im Dachgeschoss: Waschzimmer u. Domestiken. Im I. Stock : Mädchen- und Kinderzimmer,

....

li *■

TÜT

I. Stock.

......66 !

I. Stock.

-JS

.-2

L Fig. 13. Rue de Londres. Arch. Aldrophe.

m -----•

u.

rr

ll

*1*

bo..........V

y.y.

11 *■

*CD

s.

Jt. s

-Öi

Erdgeschoss.

mmA

A>.

I. Stock.

GD

h. •

a-

jt

g jt. j

y_:

Jt.

JBBQ

5.

C.

j:

I³¹

mm

-- i*7

b.

10-ł.

.....

:fe—

......-ff»

.....i'

V--

j,

AAA

P und G liegen etwas tiefer.

Parterre.

Fig. 14. I. Stock.

Souterrain.

Fig. 15. Pariser Villa.

-------"2:

Tr-

Parterre.

I. Stock.

II. Stock.

Fig. 16. Hôtel Parterre. ^

privé. Avenue Josephine, Paris I. Stock.

’r

tr

*"HF

.—::

a i S S -iro t

F ~~

Ni>7

Jt

u.

JS.

Jt i

tr

Jt

it

t. X,

O l»......

yn

r>^!

ct.

■t*.....

Jt.

ft.

jt

B.

AAA

l"

.*.......$ 6-

Jt

x.

j II

Jt. g

7e

r-

5.

Ct

z.

'S

y-O ------Ś¹

Jt-

CD^'

J.

~--Trrj

■à.:..;...-.'

l»0-

es

J

-it

. ..yo -

h.

1*-

Ausgabe II Nr, 230.

Fig. 1. Erdgeschoss.

im

Billard -

«immer.

Salon.

Stiege.

Grosser Salon

j Vorzimmer.

Terrasse.

Cabinet ;

Schlaf- | zimmer. ;

ff

Salon.

Speisezimmer.

mm

■M

Geschirr-kammern.

Remise.

Stall.

Stiege

Ü!

Vestibüle.

.Der Bauconstructeur.“

»

Französische Familienhäuser. (Hôtels privés.) u.

Nr. 234.

Hôtel Avénue Dauphine (Fig. 1—2) Arch. Picq und Cordier.

Fig. 5. Erdgeschoss

Rue de Milan No. 31 (Fig. 5—6) Arch. Mortier.

Garten.

Fig. 6. I. Stock.

TS

Fig. 2. I. Stock.

Schlafzimmer.

Boudoir.

Boudoir.

Speisezimmer.

Speisesaal.

Kleiner Salon.

Grosser Salo n

Garde

.robe.

Schlafzimmer.

Speisezimmer.!

Speisesaal.

Schlafzimmer

Toilette.

Vorzimmer.

Degagement.

TT'

><

L/i

Stiege

Stiege.

JUb.

■jHHBKT." ~ JH

^Toilette^

Abort.

wmiï

7m

Arbeite

Zimmer.

Stiege.

■ -4*

XpiÜii.

Degagement.

Stiege,

Stiege.

Grosses Vestibüle,

Stiege

Wohnzimmer

Winter-

Speisosaal.

Kleiner ^ Winter-Salon. ^

Schlaf-

Schlafzimmer.

Zimmer.

X~

Rue Léonie (Fig. 3—4). Arch Châtelet.

Fig. 3. I. Stock.

Hof- 0 Ab.

; Stiege. IDegagement"

Vorzimmer.

Schlafzimmer.

ca

tc

■<

Pt,,

^ Remise.!

Kttche.

§>

Anrichtraum.

Ab.

Gesoh

kämm

Remise.

Hof.

Hof.

Zimmer.

TV

Zimmer.

Stiege

Kleiner Salon.

Hof.

II___i

Fig. 4. Erdgeschoss.

Hof.

II

Speisesaal.

Anricnt- | raum. I

m i

i : ! Stiege.

Vestibule.

8tiege. //'

oDDl

Concierge.

fl

Vestibüle.

Vestibüle.

Grosser Salon

■Concierge,

JLX

H Küche.

Anricbtraum.

Ooncierge.

JT!

Einfahrt.

Küohe.

X Anrichtsraum, n Nebentreppe.

Einfahrt.

Rue de Calais Nr. 15 (Fig. 7 u. 8) Arch. Pigeory.

5 C 7    8    3    10 in

.Degagement.

Stiege

Schlaf

Remise

Remise.

Remise.

of

Hof.

Vorzimmer.

Speisesaal.

zimmer.

Degagement.

Boudoir.

ES

Ab. °

Hof.

Geschirr. | 'S kammer.

<D

te

0.

Geschiirkamm«

Geschirr

kammer

Geschirr

kammer.

I |______Fig. 7. I. Stock.

[ ' Garderohe.

Schlafzimmer.

Schlaf

aimmer.

Schlafzimmer.

Grosser Salon.

Salon.

Gabinet

Fig. 8. I. Stock.

\A\

\J/

Stiege

Ab

Schlafzimmer.

Kleiner Salon.

Grosser Salon.

Hof

Bad.

Toilette.

Parloir

Stiege

i\v

F:| Ab.

Boudoir.

tri

.

!

-

.

«r

. :*

;

.

⁻

(

'

-y

i

/

'

.

/

• r

.

■

%

♦

.

'

\

.

y

ï'

\

: '

.

■

• * V». '    '

V

'

.

:

o

'

.

...

*

■

Ł

■ '** ■

* /*

.

»

r

Fig. 1. Rue d’Amsterdam. Archit. Lesoufache.

»Schlafz.

Kleiner

Salon.

Grosser Salon.

Office

r t T

IST

Herr |

Speise

saal.

Vom.

Tue

Schlafe..

O Cj

S 9

21

cbte

Hof

■s

vz‘ ■

A- ■    „"8

«Cd

AA

Aß

Stall

Einfahrt

Stall

L Häusl InieiBt'

HSm

Klemer

Salon.

Grosser

Salon

fl

6Z

Ai beitszim

fl

Vestibüle.

Speisesaal

Office

„Der Bauconstructeur*

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Französische Familienhäuser (Hôtels privés).

A>. 2115.

Fig. 2 u. 3. Eue Fortin. Arch. Victor Lenon. Fig. 2. Erdgeschoss.

Fig. 7.

Fig. 7—11. Hôtel privé mit 5-geschossigem Vorder- u. 2-geschossigem Hinterbau. Fig. 8. Erdgeschoss

Fig. 10. I. u. II. Stock.

Hof

Hof

Stall

FT

Geschirr

r>ö

t>7i

Schlafzimmer.

Toilette M Q

Salon

W agenschuppen

Küche

ez

Zimmer

fl

fl

Diener

±6

27

Vestibüle.

Ml«

Office

: LJJUJi liitlJ uyui ipjii 111UJ ilJLÜÜJtiJ UÜÜJ UJ CL HJ11J LL'tiiliJLlJllJ 11J tÜtlJlLI LLIÛJ

Hof

Hof

Concierge

ymsmo

iDi

123

;.o :•

3*

Sohlafz.

* s s Fig. 3. I. Stock.

[>^1

Speisesaal j

Toilette

Salon

Vorzimmer.

Salon.

Grosser Salon.

WmmM

WM '

Jlfe

OiB

DIB

QIB

nia

!□

é-

ii-

frü

ni

7 Nf- ——-L A -

Q Concierge

fl

•I

‘tz

73

51

5Ö

vi

: :ggj

je:<

Fig. 9. Mezzanin.

Office

Küche

J3

'■3

3    10

da®-

Salon

6l

Speisesaal

Vom.

Salon

Ć7

20 m..

wlo^

Hof

Salon.

33.

63

Fig. 11. Dachgeschoss. (Dienstbotenzimmer).

Bad

’assag«

[ Küche

Fig 4. Erdgeschoss.

I¹

Fig. 5. I. Stock.

Fig. 6. II. Stock.

Speisesaal.

Zimmer

3:

<n

IB

tl

jr

1

M

3<t

io

Diener

Diener

Schlafz.

x.Q

3<t

35

•tS

[7<1

ScElafz.

Sohlafz.

Toilette

Vestibüle.

RBH

□□

□□

□□□

Passage

Fig. 4-6. Hôtel de Mr. Durand. — Avenue de Neuilly. Achit. Viollet le Duc.

D>

6it

Wagenschuppen

Geschirr

°l ?

Vorz

Gang

Toilette

D>

•i¹

53

6'Z

mm “

Salon.

r><:

1^1

Diener

BS

1 Z 3

------

iOm

Schlafz.

Billardzimmer

o -

t«

Dünger

Kinderz.

ii

Schlafz.

Schlafz **

Wäsche

FT

f

• V

A.

■

••

r

%

■f - ."»■

/

• «

>

• ;

/

/

.

\

i

■:* r.

v

a'ï

'X

æ^h ;

i,

./ - A

;

w.1

■    \    •'    .    •    • v' ' ' ' ■ ■ f V

> '

v».

v.4

•%

H'.

• '«.r

-

*

•■v

'

;

'

i

;

r

r

• S ‘ ‘    •>

*

-■ r

* ,

■,‘f

■\-

; V

\

<

v r.« .

<-

*

. >

II

•-f.

:

.V

i

5*-

N

> -• V» - .

ï

'

V

.* •

\

■V.

;>

2.

::

J

%

Vv

i

U

i

.

IT

Das deutsche Familienhaus.

Nr. 236.

Fig. 1—5. Wohnhaus der Rachel, Paris. (Förster’s Bauztg. 1862).

Fig. 5. I. Stock.

Fig. 1.

Fig. 4. Mezzanin.

r~

im

•j

Fig. 6-8. Wohnhaus des Prof. K. Zumbusch, Wien. Arch. Niemann. (Förster’s Allg. Bauztg. 1876).

Fig. 6. Souterrain. ^

Fig. 9—11. Ehern. Wohnhaus des Arch. H. Ernst, Alleegasse, Wien. Arch. H. Ernst u. C. Wächtler. („Wiener Neubauten.“)

Fig. 9. Erdgeschoss.

bp* Fig. 11. Façade

/.

m rrm

CÊEV

Wi

’J⁹

Ir~~.: ~ •

■A

tn

|\---7

Epsi

&>

ijj:

Fig. 7. Erdgeschoss.

7t

ISI

■rrr

r~

lii

Pr

iL

'Xpjj

Eygg

,<Tv

M.

X u.*

Fig. 2. Souterrain.

Fig. 3. Ebenerdig.

x:eix_l

...i .. I

; :.f

:.rz

iE

!tz

jj

■H

J

So/,

j'.

SL.

Fig. 10. I. Stock.

«1

El

'ta

V7~

Fig. 8. I. Stock.

a.

¹¹ n fl T*

rn

* ïr

Cju

Fig. 12.

r---1

~T

□Ł

m,

Fig. 12—16. Familienhaus, Alleegasse, Wien. Arch. Statler („Wiener Neubauten“).

Fig. 13. Souterrain.

Fig. 14.    \

Erdgeschoss.

■i»]

/»

ÛZ

a Hauptdurchfahrt. b Nebeneinfahrt. b Entrée.

d Vestibül oder Flur. e Portierloge oder Wohnung. f Spreeh- oder Wartezimmer. g Haupttreppe. h Nebentreppe. i Vorzimmer.

k Salon- o. Empfangszimmer. I Conversationssaal.

m Speisezimmer. n Buffet oder Anricht, o Weseke- u. Silberkammer, f Biliardsalon. g Bibliothek. r Rauchzimmer, s Herr, i Frau.

w Schlafzimmer, v Wohnzimmer. w Boudoir. x Toilette. y Bad. x Garderobe.

1.    Kücbe.

2.    DieDer.

3.    Mädchenzimmer.

1. Speise.

6. Waschküche.

6.    Holz- und Speisenaufzug.

7.    Remise.

8. Sattelkammer.

0. Fotterkammer.

10. Rampe zum Stall.

11 PferdestaU.

12.    Balkon.

13.    Veranda oder Terrasse.

14.    Gartensalon.

16. Loggia.

»=

ijjij

cl

7«

Fig. 17.

Fig. 17—19. Familienhaus Prantner, Waaggasse, Wien. Arch. Schachner. („Wiener Neubauten“).

Erdgeschoss. Fig. 18. P

/3

I. Stock,

Fig. 19.

yj

H, Stock.

P. I

loi

Fig. 15. I. Stock.

jr

Fig. 16. II Stock.

öl

7.

y-

ct

af

Ą.

3!

L.

zt

cz

2t

■r

I.

-tcm

1---i 1111

Ausgabe I Nr. 2II.

Ausgabe II Nr. 233.

Ausgabe III Nr. 69.

r

j-

L,

\§j

I Ni I

hihihi

H-

Jf

JV

(t

P\

j.

Fig. 1. Ebenerd.

Fig. 10.

/“

Fig. 9.

si

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.) Das Wohnhaus Muster von Familienhäusern. \ ^

(Wiener und deutsches Einzelnhaus.)    “

Nr. 237.

f«WVVl

As

7% rfr/' cyfr 27Ï&71.

bi

fe

p.

O*.

Em

Fig. 2. Mezzanin.

Wien. Amalienstrasse. Familienhaus nach Art der französischen Hôtel privé und dem Londoner Familienhaus von der „Wiener Baugesellschaft“ erbaut.

Gebaut 1869.

Beschreibung für Fig. 1—4 wie unten folgend und nebstdem theilweise wie rechtsstehend.

F Billardzimmer. K Remise.

G Portier.

H Hof.

1 Stallung.

Fig. 3. L, II,, III. Stock.

■O-

Z,

ty

Z'

...

7,

"... t t*

'l

17.:

Ó:

ES

JL

Fig. 5.

7U

Ebenerd.

.M...

Fig. 6. I. Stock.

■r

Cöln, Wohnhaus. Deutsches Familienhaus (Landsbergerstrasse). von f Architekt Friedr. Schmidt, Freiherr, Oberbaurath und Domhaumeister, Wien. Erbkam 1859.

Fig. 4.

Fig. 8.

Tb. ci    ■'p pâ'?¹, •iies

...................m

r'

a-

27

7/

C äF"

mW

er'

O Küche,

S Söhne und Hofmeister. L Nebentreppe (Dienerschaft). PNebentreppe (Service). T Lichthof.

M Kutscherstiege.

N Geschirr- und Futterkammer. R Diener.

Ebenerd.

7,

•y

Q Anricht.

Fig. n.

Ir

Im II. Stock Schlafzimmer d. F. Im III. Stock Schlafzimmer d. T.

I. Stock.

cm

LT ■T7TS

2HS

-IV

Q- 'iljl I

li

m

ii

4:;i

iS8tï

irai

BiSi

Fig. 7. II. Stock.

Theilweise Beschreibung für Fig. 1—3, Fig. 5—7 u. Fig. 9—12 (siehe die betreffenden Buchstaben A, B... o, a, b..)

a Eingang oder Einfahrt. b Vestibül oder Flur, c Vorzimmer oder Entr.se. d Sprechzimmer. c Zimmer des Herrn. f Cabinet.

<j Speise- und Wohnzimmer. h Abort. i Salon. k Cabinet.

I Wohnzimmer.

»» Schlafzimmer : n für den Herrn, o für die Frau. p Spinde oder Wandschrank. q Töchter, r Söhne.

s Fremdenzimmer. t Geschäftszimmer, u Passage oder Gang. v Bureau oder Arbeitszimmer. w Koch- und Waschküche.

<r Vorrathskeller. y Brennmaterial, sç Mädchenzimmer.

A Weinkeller.

B Balkon- und Wintergarten C Kinderzimmer.

D Capelle.

F Bodentreppe,

Cär*'

« i*

-■''ZS⁵/

Fig. 13.

'GflCCXil/e/Tl ..

ai

JA

T|

'-'ïsr:.

2.

l;

il»

^*1

i|:l

Familien-Wohnhaus in Cöln (Rheinau). Aroh. Prof. RaschdorfF. Erbkam. 1859.

mi-

te;

ilî]

il

i!ii

SB

■oi

Souterrain.

Fig. 12

II. Stock.

\\

!!!!

iun

Vi

71

[TlZfljr. ^

■m

g'i

rm

I

m-

=-

ri- ri'

Hl

'l

.Ł

i(<!>

n il

1-4

Ausgabe II. Nr. 234.

I»

Aus der Sammlung: des Prof. Prokop.

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Das französische Landhaus.

Nr. 238.

Unter der Leitung des Oonstr, Daub.

Fig. 1—5. Vorstadt-Villen III. Classe Fig. 1.

Ebenerdig.

II. Stock.

Fig. 6—7. Villa I. .Classe Fig. 6. I. Stock.

Fig. 8. Pariser Vorstadt-Villa, II. Classe. Avenue de l’impératrice. Arch. Pigny.

Fig. 10—11. Villa IL Classe. Arch. Br outy

?V

LI

n

O. '

Terrasse

. LI«

.9. i

.A

J/

J/

»7

••*-1

-—i. -î •

5T !.-Cvy

v'f> As;.-""'-

•i

Bad ez

[j! Erdgeschoss.

Fig. 4

Bibliothek

Terrasse

c? /mi«-

Vestibule.

47 -ł,

r^~

'b I. Stock

Billard

I AfèSensi

A--

ziromer

Gang

Entrée

Salon

Speisezimmer

Billardzimmer

Sneise

<z

JŚ

[sW:f-

V (U:ä

Fig. 5

I. Stock. II. Stock.

zimmer

:$) M,

Ebenerdig.

- TJ»

Herr

Salnu

l⁷

<o

1:0

Verbindungsgang

_|j______n

Vestibule.

■ Arboits W zimmer U des Horm.

: • /Fig. 2 i y I. Stock.A.

H-f-I M I I M !—HH

⁰    »    »    3 H 5 é* 7    6    9    1# ja

c¹.

- sr

--I

Fig. 7 II. Stock.

Fig. 9. Pariser Vorstadt-Villa II. Classe. Arch. Salmon.

Perron

Ly.

SL

‘>h 1

J£6*rt-E y

_i

ce

y* *

Kinder zim.

Toil !

Schlaf

zimmer

t?

Wohri-

StaSAi

'ig. 3

■Bmbs

zimmer

w+t+t

I. Stock. ^ * y. j

LLS

Pi

Lingerie

V orranm.

Ul.

I¹

fvfi

H'I    M    l    I    i    l

:o S o    4 Z    3    h    5    6

Fig. 11. I. Stock.

R.

H-H-H

Gang

l°]Abort.|

Éoeséezi

viiv

"va/

j Toilette

Fig. 13—14 Landhaus zu Limoges.

Boudoir

Kl

1 Toile

Erklärung

zn Fig. 1 — 5, 8, 9 nnd 15. 16.

Schlafzimmer

der

Familie.

Fig. 12. Villa Marguerite zu Houlgate. Terrasse gegen das Meer.

Schlafz. d. Frau

Q><1

Zimmer d. Herrn

Fig. 13.

I. Stock.

Winter

gatten

Toilette

Bl

Toilette

a Entrée mit Marquise. b Wintergarten. c Vestibüle (Eingangshalle). d Grosser Salon. e Kleiner Salon. f Kleiner Salon (Herr). g Speisezimmer. h Perron. i Hauptstiege. k Servicestieg

l Stiegengang oder Vorraum. s Geschirrkammer.

y Abort. x Stiege.

A Domestiken.

B Bad.

C Wandschrank.

D Cour d’honeur. E Bodenstiege.

F Gastzimmer.

G Office.

Veranda

—i Vorraum i-

w>#M msmtSm

üE

m Gang (Degagement). 1i Vorzimmer. o Schlafzimmer. p Toiletten. q Water-Closetes. r Terrasse. s Bibliothek. t Einfahrt. u Stiegen-Ve8tibule. v Garten. w Stall.

ATT

BodénsKege.

Fig. 17. Villa I Classe. Erdgeschoss

r>d

"T

i.

- Haupt

EEj treppe.

-EC

Gast -

zimmer.

Salon

Speisezimmer

Balkon

Schlafzim

Scblaf=

zimmer

^ j] Schlafz,

Balkon

Fig 15. Erdgeschoss.

Fig 16. I. Stock.

Speisezimmer

Boudoir

Kl. Salon

Balkon

Office

Fig. 14. Erdgeschoss.

Dienerin

Office

Vorrann)

Ab.l

KUche

Kl. Salon

iï

Gang

XE

Billardzimmer

"'.WWW \ l.p

; Haupttreppe.

Gr. Salon

Wintergarten

rj

Spiel- u. Rauchz.

Vestibule.

Herr

ö Ab.

Vestibule.

Liii

MV

Schlafzimmer

Herr

o'

Entrée

Entrée

Speisezimmer

Vestibüle,

Tl

.jnji

Gr. Salon

Perron

Entrée

cJ/:;— ~.-AV

“T

Terra8be

iï

Marquise

Jt._____

(*>

ht

h-M I Ikt I I H I lit

.050 1    **% *«56789 io

r-t--—

te 5 c

î 'a 3 i s”»

».

»

Das englische Landhaus I. Bauernhaus-Typus.

Nr. 239.

Fig. 1—2. Grundrisse ganz kleiner Cottage.

Kleine Landhäuser und Villen (Cottage). (Fig. 1—20 aus Loudon’s Cottage Farm and Villa Architecture 1833).

Fig. 5. Arbeiterhaus für eine kleine Familie.

Fig^JbJÇJIIJ^Eb^erdig.

Fig. 2.

Einstöckig.

Einstöckiges Arbeiterwohnhaus für eine grosse Familie

Fig. 3.

1. Stockwerk.

Fig. 6—7. Kleines Cottage-Haus in engl. Manier Fig. 6. I. Stock.

Fig. 8. Cottage kleinster Gattung.

Wirthschaftsraum.

pnngg^

Schlaf;

Backstube.

Verscbl.sVersohl Spei

Hof.

Hof

I -I

Schlafzimmer.;

Schlafzimmer.

Schlaf -

zimiuer.

Küche.

zimmor.

hhstall

jBrenn l.mate-I rial.

(Kuhstal

j Zimmer.

Küche.

Erker.

Laubo.

Mäjchien, I Knaben.l

Schlaf

zimmer.

DBackhttchi

Milch-

u.

Abort -

Verschlag.

Vor-

raum.

Fig. 7. Erdgeschoss.

Wohnz.

Küche.

Stiege^u ^ jŚchUf^

sek.

Fig. 4. Erdgeschoss.

ZA

Küche

Wohnz.

c

¹ Wohnzimmer

VU_r

'Z_ K

fl .! fl .1

UU-4

,8 fl IC

■ ■

Vers

Backstube.

ÔT »t -: -1 I

w F« ■

Fig. 13. Doppel-Villa in Yorkshire.

Wohnzimmer-

fwi-

JW.-ĆlóbW|^/b

i Stiege I. St.

Küche.

Abort ausser dem Hause

iz

Küche

Kücb.

>«üU

Küche ? " .d

1 B ê

Eingang.

Fig. 15—16. Kleine Villa (einstöckig).

Fig. 15. I. Stock im Dachraume.

i<S

Schlafr.

■ =r,

• ÆL.-,

Fig. 9. Cottage oder Bauernhaus .    (ebenerdig).

®ks-; ms

■Eingang

Schlafr.

Schlafr.

1=11

Schlaf

zim -

mer.

r>

f/ofzAixrtter

Fig. 10. Doppel-Bauernhaus. (einstöckig).

iP^r

Milchk,

J Fig. 11—12.

Anlage einer Villen-Colonie.

Fig. 11 \

IXXtJXÛlÙl

I ! ! l ! ! ! Il I

Fig. 14. Kleine Villa nach Cottage-Art (ebenerdig).

Vorraum.

Backstube.

Wohn-

zimmer.

* 1 I Kuhstau.

f    Küche.    ®^™***^i

Küche.

Speise

cf

Wohnzimmer,

Schlaf

zimmer,

W\

c/.

et.

Schlaf

VH

I!

h-

Fig. 12.

Backstube-

Fig. 16. Erdgeschoss.

Milchk.

Speise.

Küche.

./

Küche.

Backstube.

Schlafzimmer.

Wa6chk.

f~'

räume.

T"*' f -c—-—j[    \

X\

Wl

ti

zmz

'    \ 1>V;: ‘V

Ein gang.

Ilf !

Wohnzimmer.

Wohn- u |

Arbeitsranm. I

^Eingang

' f 1 ffîml

’1 ! Î

t+4

Fig. 17. Cottage in alt-englischem Style, (ebenerdig)

Fig. 18—19. Zwei kleine Villen im alt-englischen Style.

Fig. 18.

Oekonomie

Nord.

ng| Kedüdföl

YschJ    L

o|WJ31oset. Hof.

Zufahrt.

Ter-'J

rasse

Speise

zimmer.

Wohnz.

Küche,

ÆrsS

[stier

Hack-

fl tube.

Fig. 20. Einstöckige Villa in italienischer Renaissance.

Villa auf der Insel Angelsea (Förster’s Bauztg).

Hühner

stall

Terrasse.

Verbindung

(/alterte

Gewächs/!

Terrasse.

Fig. 21. I. Stock.

Aalt. Sohn.

Gast-

Fig. 22. Erdgeschoss

leute

3.

Speise

zimmer.

Kohle.

Speise u. Milcl

■\

ma

Ein]

haus o. Wintergarten.

Diener.

Zimrrwp.

Frau. <jj|

pri

West.

KüOhe.

House. K ep6r..

Küche.

J0!

JM¹

Spiilküche-i

Wohnz.

Eingang.

*■ —j?" .³Sa. m

|L

Terrasse

Beide ebenerdig mit Schlafzimmer achgeschoss.

im D

Erker.

(Erk.

Fig. 19.

Wohnz.

Küche

ü'-V

Schlaf- Hftlle

zimmer.

Sk

3

pq

8tu

¹ -,⁵

jpaB====Q

U,

Ost.

h*

2.

Wohnzimmer. \ffa

'Bibliothek,

y Halle-und- ^ Stiege^

Speise-

Zimmer.

Vorraura.

Sohn».'\]

V-

Blnmen-haua.

Eigentlich. Wohn-o, Gesellschaft??;.

Halle.I

Veranda.

Eingang.

Yögrarrtc

W.C_

Glas-

dach.

Erzieher o. Solin.j

Tochter.

lOi

X.

L_.

im

! Wintergarten.

Frühste ck-Billard- u. Lesezimmer.

King

Eltern.

fl'S.

Süd.

V-

Aus der Sammlung des Prof. Prokop.

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Das englische Landhaus II.

Nr'. 240.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

Landhäuser mittlerer Grösse (aus : Villa- and Cottages-Architecture 1866).

Fig. 1-4. Villa at Dulwich Wood Park Arch. ßanks & Barry.

Fig. 5. Friday Bridge Parsonage, Chambridgeshire, Arch. Ewan Christian.

Worcester Lodge, Middleton road Holloway. Arch. G. Truefitt. Familienhaus

Fisr- 1.

Wagenremise.

Ferkel

I hof.

Erklärung.

f arten.

Speisezimmer

Wirthschaftshof.

Wohnzimmer.

Geschirr -kaln mer.

Lichtl

hof.

Ajewächshan8.

Arbeits- o..

Stiege. ■

Studier-

a*te

Halle

' Abwasch- o.

Küche

Di

Vi »fl

_Bier. W---

[wein.j Keller I Q

Kohlen.

(lang.

Stall.

;i|

' ? T

■ V I X

u |    ^

foio

Gang.

zimmer.

Halle I Ah

Spülkammer.

(f^nn

pal

Ein * Vorrat!) ;ang."

räume.

listlege.NI/

Silber- u

; Handspeise.

Fig. 2.

Gang

Halle.

Fig. 6. Double-Villa, Victona-Park, Manchester, Arch. Edward Walters.

a Eingang. b Gang. c Halle. d Stiege.

e Arbeits- o. Studierzimmer. f Morgenzimmer. g Wohnzimmer. h Speisezimmer. i Gewächshaus. k Spreoh- o. Geschäftszimmer.

I Rauchzimmer, w Küche.

n Abwasch- o. Spülkammer. o Gänge o. Verbindung p Kohlen. ą Bier. r Wein.

s Vorrathsräume. t Passage f. d. Dienerschaft. u Asche und Kehricht. v Abort.

w Abort für die Dienerschaft. x „    „ den Garten.

y Verbindung nach dem Hofe. * Stall.

Kohlen.

Fig. 11. Erdgeschoss.

Küche.

11

.O

••

I Mer«

Halle, i Speisezimmer

Arbeits- o. Studier

Speisezimmer.

Wirthschaftshof.

Speisezimmer.

tv|t

Küche.

zimmer.

Wohnzimmer.

0_

v/t

Rauch

zimmer.

Passage

jl

Wein.,

e‘ ,‘}!S J Abwasch- o. j SpiilkammHI

i!

Wotk R

¹ Silber- u -

i Handsp ——j

Bici

in

Jiil

Ql

Kohlen.

Fig. 3.

Charaeteri8tica :

1.    Wohnriiume soviel wie möglich von den WirthsohaftBräumen gu trennt, daher oft eigene Anbauten für letztere und eigene Witth-schaftshöfe.

2.    Zu mindest: Eigenes Wohn- und Speisezimmer, wenn möglich ein eigenes Zimmer für den Herrn (oft Bibliothek zugleich) manchmal ein eigenes Frühstück- oder Morgenziramer.

8. Häufig eine Halle oder Gallerie; immer die Haupträume mit Erker-ausbauten, oft mit Gewächshäuser in Verbindung.

4.    Herren- und Speisezimmer getrennt von don Übrigen, nicht mit letzteren durch Thüren verbunden.

5.    Die Wirthschaftsräume vielfach ahgetheilt für jede Arbeit, für jeden Vorrath etc. besondere Gelasse.

6.    Von den Küchenräumen abgetrennt, dto. Stallungen u. d. Oekonom.

7.    Die Scblafräume alle separirt meist im Obergeschoss.

Morgenzimmer.

ff

Hi

daher auch

Küche..

Stiege.

Jl

CD

ii

:---■ -j Keller Erl iueistei i H raum.

II

Schlafzimmer.

Badranm.

Schlafzimmer.

Vorplatz. 1

Schlaf-

Schlafzimmer

Fig. 7—10. Villa Holmwood, Cath-cart ßenfrewshire. Arch. À. & C. Thomson.

Fig. 9—10. Unter- und Ober-Butlers-Pantry.

iiE=a

Terrasse, Perron.

Halle.

Wohnzimmer.

1 Speisezimmer.

A Geschirrkammer.

B Wagonremise.

C Ferkelhof.

D Lichthof E Düngergrube.

F Wirthschaftshof G Garten.

H Silber- u Handspeise 1 Kellermeieterraum.

K Schlafzimmer.

L Badraum.

MVorplatz.

N Beservoir o. Cisterne,

0 Speisekammer.

P Wäschezimmer.

Q Wäschakttche.

R Ankleidezimmer.

S Schenktisch.

T Dienerschaftszimmer.

U Wäschekammer.

V Blumenhaus.

W Gewächshaus.

X Kleiner abzuschl. Baum.

1 Blu'menhaus.

a li:

Blumenhaus.

Fig. 12. II. Stock

Schlafzimmer.

Schlaf-

zimmer

Schlatzimmer.

ve

■‘-i

üj Wasch S küche M

ij

: Eingang.

zimmer.

Küche

Terrasse, Perron.

iri

Il I! Il II l II II II II ll

Fig. 13.1. Stock.

Fig. 7. Erdgeschoss.

Wäsche-1 i zimmer. :j

Küche.

Fig. 8. Souterrain. Fig. 9, Mezzanin. Fig. 10. I. Stock m

Fig. .4.

tr

Schlaf-

Clo»* fc

zimmer.

<ö-| Schlafzi;!

Schlafe.

Bier Keller Kellermeisterr.

U I Diener-küJ zimmer.

Schlafe.

üadröl

..nl Schlaf U zimni.

Schlafe

Hi 4 «Ward :

Schlafzimmer.

Schlafzimmer.

C Iłtłrn

Schlafe.

jal i : Stiege. I |

* * ^ ..........»

Sprech- o. Geschäftszimmer

“■

Halle.

Speise-

zimmer.

Wohnzimmer.

dl

Schlafe.

fctipingR.l

hV.sl

Wohnzimmer.

Schlafe.

re

tit:

tä

Nr, 237.

r

r

ff

I

»

Das englische Landhaus III.

Kr. 241.

Fig. 1.

Englische Villen und Landsitze.

Villa ira ßenaissance-Style. Arch. Ch. Vokins.

Fig. 5. Erdgeschoss_

(Fig. 6. aus: Villa- and Cottages Architecture 1866, die übrigen Fig. aus: Loudon, 1833.)

Fig. 8. Villa nach italienischer Art. Arch. ßob. Mailet.

>a

ft

tz

,ç

<7

Li

12

2,v Ï.Ii$ I 3l>

i u fit

fl'.#

» /

9}

*9

vS"

V6‘

*<?

:c~i!

17

CIZI

.f-

•    ;i

*    !i

'9

\eo\

/.

• r- --.. ; i rj,;3‘

in r-rti

V "*•...

55

Oo

mp5

!•>■■■ il

_58’    66    ' 66 m 66

<5£>

vp-

(aus: Th. Builder 1879.)

Kg. 2.

I •• »* .tttttA^TTT

l£fl

96

32

96

6g.

Ljl

5/.

5/

Jl

s. ; si 6i\ i sr₈

-*Al-JŁ

31 f S/ X". .1 5/

pi

1 Bl, JE-.il I

-----;

(Den Grundriss deB I. Stockes dieser Villa siehe auf Bl.-Nr. 241 Big. 2.)

ir

ll fiVft

Fig. 6. Double-Villa at Langside, near Glasgow. Arch. A. C. Thomson.

[Entree

TT

ffff

,*o

'7.

4ü—

Fig. 3.

Vestibüle;

Speisezimmer

AcV>

Wäsche

Küche“

61.

IC-

Küche.

ff. C

16

12

38

3.

IbL_

piiSiiiüiiia ^

1 ź.

29

Hof.

JkSche.

ttl

tr^ntry

I Silber

B kämmt

Koot 6

Koh P As len ki

02

Fig. 9. Villa im-italienischen Style. Arch. Lamb.

nzr

3*

rzn

■TW

Schlafzimmer fl %

1 Hauptfltiegel

l ³⁰

Baum,,!! | Divers!

ks

Gang.

"silbeT

kämme

^Schlafzimmer

Küche.

I Raum. I Divers

r~,M

29. F³

33

l'feE

i r i 69

|ä<. I 09 I

63

[Spülküche.

Hof

Av

68

38

ir

I 6 ** I 0*s

C.

•Speise

Speisezimmer.

Vestibüle

-Wäsche mmmm Küche., Ab lUIIÜIOlbsf

Gemüse.

Fig. 4. Villa im Tudor-Style. Arch. Lamb.

«Ul

Entrée

67-

t-4

j* .» .H

J!-Ć-1!-S-

Fig. 7. Gothische Villa von Arcb. Lamb.

7 Hfl!

619.

9.

S8.

59

6o

—4 \

B/.

37.

6Z.

6o

SS

12.

61

12

17

’vA

-r-I

26. Küchenhof (Gemüse).

26.    Spülküche.

27.    Speise für trockene Nahrungsmittel.

28.    Gemüsekammer.

29.    Milo.hkammer.

30.    Wildkammer.

31.    Gango. Verbindung.

32.    Kohlenkeller.

33.    Bierkeller.

34.    Weinkeller.

36. Bräuhaus, Backstube

36.    Offener Hof.

37.    Küchengärten.

88. Dienerschaftshalle.

Fig. 10. Villa im englisch-griechischen Style. Arch. Lamb.

1.    Eingang.

2.    Vebtihule.

3.    Halle.

4.    Hauptstiege.

6. Dienerschaftsstiege.

6. Studier- o. Arbeitszimmer des Herrn.

Erklärung

besonders für Big. 9.

ais

/T

89. Aibeitezimmer der männlich Dienstboten.

40.    Abort für die männlichen Dienstboten.

41.    Abort für die weiblichen Dienstboten.

42.    Eingang für die Dienstboten 12. Sneisezimmer.

43.    Stall.

44.    Box.

45.    Remise.

46.    Geschirt kämme..

47.    Heukammer.

48.    Dungetätte.

49.    B. in gang in den Stallhof.

60.    Stallhof.

61.    Schlafzimmer.

62.    Toilette.

53. Abort.

64. Verschlag für Diverses.

66. Verwalterszimmer.

66.    Rückwärtig. Eingang für die Familie.

67.    .Boudoir.

68.    Vorraum.

69.    Loggia.

60.    Entfernbare Glaswände (dann bildet. in Fig. 4, 2+3 + 4 eine grosse Gallerie).

61.    Terrasse.

82. fiiehtgraben.

63.    Durchfahrten.

64.    Wohnung der weiblichen Dienerschaft.

66. Gartenränme, Salons etc.

66. Zimmer der Brau.

_ 67. Mädchenzimmer.

68. Kinderzimmer 59. Museum etc.

7. Bibliothek.

Ą-.

13. Office.

8.    Morgen- o. Frtihstückzimmer. 14. Billardzimmer.

9.    Wohnzimmer.

I. 0. Geschäftszimmer.

II.    Abort.

19. Butler.

20. House-Keeper. 16. Gemäldegal lerie. 21. Silberkammer»

16.    Musikzimmer.

17.    Wintergarten.

18.    Garten.

22.    Aborte.

23.    Wäschezimmer.

24.    Küche.

38.

8-

/sC

37

3*

31

p i i¹ i¹1* i⁴1* i" i¹1*

20. |2>.

lic'"'

3/

26

•fZ

/

«

Das englische Landhaus IV

JVr. 242.

Fig. 1.

Villen und grössere Landsitze. (Fig. 2, 6, aus Loudon. Fig. 1, 4, 5, 7, 8 aus The Builder 1878/9.)

Fig. 3. Graig Alley-Villa, near Kiterroggan.

Arch. A. u G. Thomson.

Hrf

Tl

Fig. 2. Erdgeschoss.

Fig. 4.

Fig. 5.

(Den Grundriss des Erdgeschosses dieser Villa siehe Bl. 241, Fig.

( crrf

c m c

,J==fiw

6.)

■E3—L_

y/

*3 \ '3 I

;ET-

P.

jPr'ntnj'. ßoo»

Jfr/cAert

O Li •

jf/crSC

„aJ C/osrt

/V

Saft il

rl

L-i

jG

!l

L_

I/o

/'/

'7

y&

Fig. 6. Castellartig gebaute Villa.

Io o

rrr

rn

Die Stiege führt abwärts zu den Wirthschafts-, aufwärts zu den Schlafräumen.

1.    Familien-Schlafzimmcr.

2.    Toilette der Fiau.

3 Toilette des Herrn.

4. Seblafziromer der gröss.

Tochter.

6. Zimmer der Gouvernante.

6.    Kinder-Sohlafzimmer.

7.    Kinder-Spielzimmer.

8.    Obertheil der Küche.

9 Badezimmer.

10.    Diensttreppen.

11.    Abort für Frau und Kinder.

12.    Abort für Herren

13.    Räume für Holz, Wasser etc.

14.    Gänge.

15.    Zimmer des Sohnes.

16.    Toilette des Sohnes.

17.    Gastzimmer.

18.    Gasttoilette.

19.    Haupttreppe.

MM

Jrrfnyr.F. :

3U

Fig. 8.

•yt

5 83)

ÜL

Sfer

.trsri-v l l 's l 'r 's-

lf7

.»____■

fC

2(0

(76

*-*•

Fig. 7.

oL «t

UL

2-8 -

1t

H 1

r-2

2'U

i-v.

s.

-7 7 .....

>.......21

:    3*t

II

rr

52

r.

■5V |Ą

-Cf

i.

UT

K 5'3

ff

WH:

5 -6

U-'

fr

io

ii]

F⁻¹

TZJ

<r

ll

«ca

'45$

L

³¹

?fIÏÏN

0-9

Z‘«+ -

3ft

a-6-------

Tl-T

-6.

Ô.6

< 4’7

97

HJ

v£

V>

I i *---*    "

a Vorfahrt.

h Eingang, Eingangshalle oder Thurm, c Halle. d Gallerie. e Corridor. f He.uptstiege. g Bibliothek. h Morgenzlmraer. i Gemeinschaftlichd Wohnzimm. k Seiteneingang vom Garten her. I Vorraum. m Wintergarten, n Billardsalon.

o Sprech- u. Geschäftszimmer. p Gewehrziminerl q Blumenterrasse. r Dienstgang. s Diensttreppe. t WäEchezinmer,

U 2. Nebentreppe.

V    Speisezimmer. w Kellermeister. x Silberkammer.

y Office o Service-Anricht.

* 3. Diensttreppe.

A Küche.

B Vorrathskeller.

C Pastetenkeller.

D Fleischkeller.

E Abwasch- o. Spülkammer.

F Geschäfts-Eingang.

O Diener-Wartezimmer, ff Bedientenzimmer.

/ 4. Nebentreppe.

K Abort für die männliche Dienerschaft.

L Wirthschafterin.

M Wohnzimmer derselben.

N Weibliche Dienerschaft.

0 Aboit ftii die weibliche Dienerschaft.

P Waschküche.

Q Trockenraum.

R Roll- und Bügelzimmer.

5 Schoppen.

T Küohenhof.

U Mist- und Aschenraum.

V    Holz- und Kohlenvorrath X Diverse Räume.

V    Aborte für Herren.

Z Aborte für Damen.

cv Gemeinschaftliche Dienersch. Räume.

ß Toilette o. Garderobe für Gäste T Schlafzimmer,

& Hof,

fl

----- 5-tf

TH

- y.-A-

6*o

ł*.S

i p

bZ

iH-q

*=

/V

TO-

10

i!

^.....

SB......

il

p3

- K - J1--

Q l»l

&J.

-11-5

fO

■Mb

?o ’

na

ii

T'

.r

//

■ri

■T— 99

r.'ç

bz ■■

10S L

..JM. J

ZS'«—-

«z-i -

20

*('8

rlr

.Tin) /

î K7,

<?

r*

PV

"SW

S9

.»4'

13 6

98

LZZZ

Cf

%

■ V

»

Italienische Villen I.

Nr. 243.

(Rom und Umgebung.)

Fig. 1. Villa Monte Dragone

(begonnen 1567 von Martino Lunghi dem Aelteren.)

8.

—TT71    « r-T

■ w J b-j- - «tauf "1 • • * *    ,r~ I tJ t-j. 4 ■

H—+—-U"4—+•'+--++

• k 4 —-I ---I■-'«( i

Fig. 2. Grosses Casino der Villa Borghese (gebaut unter Papst Paul V J (von Giovanni Vasamio, dem Vlamländer.)

Fig. 3. Villa Medici

(begonnen ca. 1550 nach Plänen des Annibale Lippi.)

Fig. 4. Schloss Caprarola in Umbrien

(von Ant. Sangrallo und Vignola.)

6.

\z.

lg

®⁵ *

In

iS '

<6

Io

K>

ib

Ji

IDrr

7

j. ___

r-;

Io

Ib

<8

«6

Jiaz - dOfC&ctztmse«.

H-tHM HIlp

iO U1T1

B! ja

iliMLt'SK

011

-ml

i;

IZ

»mm

bÜp*

H-H-H Hl I jo

i.-

'LAJ

■H

lül

..... ■,/

IO

Fig. 5. Villa Pia im Vatican-Garten

(begonnen von Paul IV., vollendet von Pius IV. von Pirro Ligorio.)

StocX.

Fig. 6. Villa Muti bei Frascati.

f-H-H-H 11 11

O 5 io

40m

"M}

jgy:w

•* £!&%$

SM f ■m

w’

;f&ä

; :Smß EL.

ÿ&M&t

v**

I“

J1

•lüifea

ii»

miii

"7—'

(oZD

(Hl

-ft-

+•

SjÜ

Umw&M»

V«

ÜTH feii r rai4

—.7)

km

r>K

*® n f° ł'

m ■

fm

F ci, M

44

h-+4—

JSZT=*C^E!

'[[1 ''i!l ¹ ^

7ê.

}k

Fig. 7. Villa Madama

(begonnen vom Cardinal Julius von Medici, nach Raphael’s o. Giulio Romano’s — Erhalten ist der Theil ABCD.)

Plänen

\Z

ii

^‘■yr

’ggg

'Ą

•w

ZI

ii

i ri

x\

Ci

««Fî;—c

i'v

10

Bf

.œL>o=

HP

p- ■ ,*r - »

i — 4*.'—

raco

Î1w:w

4-»> • *>■ •..«

■0

s>

•>

filM

t° yi

ifè

-■f §

_J 9 U J

-.1

N3P U°Cj u.

ITMC^rri r

lé^ÂJ—    ,0 TS

u»C\J rrpi Tzîljp

SBÊ

jj

vvv* v/ * •    f*    *

77777

;-JL.

.c

kW'#

B-H+H'tH+-

O    5    10

V-----fc-

"*50

\em

«

Fig. 1. Kleines Casino von Caprarola

(unter Cardinal Alexander Farnese durch Vignola).

16

&J-2 tr r

ÉÉM’^^îèp

'.'■fr?

16

0(.

C-l2

-MÉ

IM

mi

P*!® — P-~

■■

cè&rÿi

{j$k{

*

ïl

vW4

,f^ /y

i3    î ’J-id

@    ;f I

1Z

42

|io

lil

S®

J la à

i^P fci

Id rX] Fd Æ

NX

li

it

Ł4

; •* PJS WLM

"'MmWs

, ■ » ,%MpL=^    _

'^mmmmmm

ł 5 ■ :?

'IX:

.'r

mwm

mfmW‘

■ip}: X 4 ; 'rofW\

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Italienische Villen II

Nr. 244.

ï ig. 2. Villa Âldobrandini

(unter Cardinal Peter Aldobrandini durch Giacomo délia Porta 1598).

Fig. 3. Villa des Papstes Julius III, 1550.

(Die Idee der Anlage wird Michael Angelo zugeschriebeu. Vignola war dabei später thätig.)

i%r-

msa

<'

\rr:-----

lh#.. ^

L.-’

. /TM

mm^L.

21.

iVN'Â

Ml

..... SS: Ö

PI

Ifef^

SM

Wi

iE

J'

«;

. I » Fl

--" AV.....-

KJ?:

PiÊlfelPI pËgSS*,..

IÄSsxIÄä#

mâkMé

r.:-

k.....

"•.M I

"■CJ'V '

IT.

Ss&i

XÂS&jfyy

12

ki>- •’

JA

X'.. ‘

fM\ .:

\l.

■ mm

<pr,r:

*f*SI ÄsösÄÄSjßä

IKptgKEĘ

Ä,

nr

nnïïn

2j£Qggj£*Qj

.    *__s

fiLîil

%4iJJî «pgÂgâs—

«fe--

MïSii ii.....'?..X₄ $

Jfgsæâ i;;;:'::-.:r'icX

iÜÉlfeSXEÉ

T-

*•*=

'>

12

TT

i.:J

u 8 rfii A- .8. ~ i. ».    'V

‘ iXf

- §• I

5.

S ““ '- r.’ 1 J L—---¹

„„pispsa

r ;n;WMai-'J aia

ijnnmnmnnninrr-——*

;..r •-'

.../«

b-

-r

J,

I«

«t\

.\

•\

/ •

/.

5..

•■/=

./,

,%\\V:

;• \ \ V"

•' • llXâi^L X_. V -.

C*

i-1;1

■X

/,

S?:'!,,.,!:

/Æi m

Hlftyłfff—-f-f-T-f-—r —-J---1 j-f----1--1 vn

io1,4 5 a <; lO 15 20    30 35 40 14ü ^

ÖTttirUULl. U t- ^

#

%

%

«

Fig. 1. Situation.

--0-

Schulen I. (Landschulen.)

Æ\ 245.

Fig. 3. I. Stock.

Fig. 6. Schnitt a b.

Fig. 7.

Ü“l;

ro M

ÂÎ5!-.

. -i-.-iA

/i

'c

*,t

I

Im

Schulzimmer.

9i .......f............

00

<0

J*

.-•! Aweltó : fcV*V .'V    '•■

sc/fttl*

|§Spl

Ą4a

Wrr-tSrh aptsHof v ~ ^x '/    W>,

- . %.

Fa »£-t\ '-W

\* »elxAfutuA — >-VS

!..

t-

..tfaifl:: i., 33.:» ; 13

f iHpi Ł'-;sBr^ fcklPi--*-

f EU», r 13313 te#| il-« : .18«

Hanta-Xut** L    fcfejW

--- ^—!— ■•    -4^*3, ~ I

r-i

!-■:

z«/> 1*^1 .Steif I i

Ss&: Æ

! ' ! ! Industriell Schule u

........3'0?

Zimmer - f. Mädchen-Unterricht,

Gang.

69 2

Jfp^i p@k ,

ßwfiSBa "

%Somrmrrtu.rn

] Stngartyr cf. 5e/t ù/er

Jvä

‘WW

M

---'i

l--;:

it .....

Flur.

C 2 87 -•

3'30......i-

360.........-

.o

T5

.Xi

_a

T.....

gej^jagEjaggS r

Fig. 7—15.

Preussische Landschulen (Erbkam 1859.)

ES?

i‘r.

„r :p\

Knaben

3 sa

Fig. 4. Erdgeschoss.

Wohnzimmer.

Küche

3fe

■Se—9*2

[Jlt"

"•™^.

Z'**ss»-.~,Ł

9. Fig. 8—9. Ebenerdige Schulen mit je 1 Lehrzimmer und 1 Wohnung.

jt.....

46*35

........-r

Fig. 8.

9&

Lehrzimmer.

Is

«2 Küche.

-ill -

Kaniu) er. 1:

r«

3*4    -iL:-

Wohnzimmer.

■I;.

PS

CjtrrMn—

j,-^r^rf*«rr>>rrrr>rTOifr«*?

~T5CEE£7>t‘'-—.

■ÖU

«SÉL '

'VJ«!®!®

LQ

trtrt

+-

-+

r ?v

yS!V$ËISÈ

Pppy^ r

"⁼⁼⁼    rSf-

IJ )- ¹ I

fl

4 > I

—U l!i

#-rrrTfrrrr

ffl» ;!'V

*s

imp-

isaa v    i-f

J^^ÂÉS

[g

Pli

Fig. 10. Einstöckige SchrJe mit 4 Lehrzimmern und 4 Wohnungen.

*---------------4 f 0    *

Küche.

v- v—s—*—r

V"

Fig. 13—15. Einstöckige Schule mit 2 Lehr-zimmern undf^ , 2 Wohnungen. S^ ,

f."

pj

kjlń

Flur.

Küche.

•7

t-

v.

Fig. 13.

aæfitMgga

Si# 1% ■ • •*!*•- —

HP

‘ -ri

Jtrasse

5210

Flur.

Wohnzimmer

Wohnzimmer.

.=! □

rr

•• Sho----

IE    C!fl

Bj gS3D

rjtjvtär

••

El

<7ïï~iiï7r.;

h-HH-t-t l-t-H-łr

■ IIUXIII 0

r%rF

Aroeitszimmer des Lehrers.

Yorhaus

fett tTHî - 's « V '« s'Srii^

Wohnzimmer.! Wohnzimmer

h’ig. 1—6. Oesterreichische Landschule mit 1 Lehrzimmer für 60 Schüler.

Wiener Weltausstellung 1873.

Arch. Aug. Krumholz.

ctntip'.

Fig. 9.

TtrfriiTfTftiTTrmtmtrnmurüJnjljfmmujijiiiiijiHg - ' ; C f i

sir 1 " I T

Mi

CI,

cs

___ m iS

-~.r

JL]

| Eingang

Fig. 2. Façade a

hSKÊÊBÈÊ

I, zur. |L Schule.

I

f

I Lehrzimmer. ■ ■

ni

mam

ÆSmmmm

S![|

r-

Fig. 5. Keller und Fundament.

ii .    -------55

f *r^F

Fiur. I

fcq

*’ I I Wohnzimmer. I

§ «»--a

Flur. t

'7

4f3

à-

> I Kammer i! Flur

I Kammer,'

i'’⁻

60

ZI.....»

60

"rŁŁTE.g TT*

lg

ifiwimr

rer

¹ Lehrzimmer.

Lehrzimmer.

irrt—\—t—V—i—“V—t—*:—t—$—£—tr—te~ %

(-

«■« ......

*•

!5'9

Hlrc'-i;

IO!« 1 z” t” t 5 6 7 e 9 S (( IX 13    'l»”*

,.₄₅T-----

Fig. 14.; I. StockJ

Lehrzimmer.

00

o

Küche. {

r~

Gang.

qłsue;a

zimrr I

Kammer.

y///.

• Lilii ! "

I¹-

mmm

Fig. 11 — 12. Einstöckige Schule mit 3 Lehrzimmern und 2 Wohnungen,

tu

II:

f¹5,;

|v

l'l

'U!

iili“

n

tyPßm/A

m-

Fig. 11. Erdgeschoss.

«..—........ 9 ss - , -.......»

Fig. 12. I. Stock.

tsvs

-5*8 —

Kammer.

Wohnzimmer, i

iDienst

[botirö

WHf«

Hi

».

Küche.

1

lur. PenBtl Jbotenz ft

Küche.

~d.

ÜVÎJ

H

Lehrzimmer.

m>~—..........i........9"l.........

f    f

Fig. 15 Erdgeschoss^

Keller.

iiiii

rPÄ .

ii

III Eü

2.,.

ns

. , _.,_,, a|i L

P::QEP=ÊEEs

f-fi ń 4 4 —i-4----V

1 a 5 o    *

»-----------ï.....“V

1| r

I E

N

Bi

tü.

IF. ■

/C'';

ttv ■ r-f-v v ~ t v-r-7-

s

!0 3 0    4 fc '%    *f    3    6    1    a 9    40 4i    <2 f» «M    <5    ,b «jr 'jlH

Kammer

5 00

T¹

CZ1

1=

1,

Lehrzimmer.

500

i Lehrzimmer.

?*«.....

A -,

« 86

Kammer.

Kammer.

ttrttrvt    trt. fe u 3,cv

Ausgabe II Nr. 242.

Ausgabe III Nr. 70.

Ausgabe IV Nr. 70.

}

&

yr

-

A

. i

<?

■

-•

;

V

; . , ■

■

K 8 A K Ó W . '

' •? .

S

■

■*

y

$

r . J

h

>>•

.fi

• - ‘T.,. . .

1

* <ï

v • •    ' Y£>

• -,

?

.. \*

: ' -

.

r i

-

\

ł

«•

v

■»

•/,

S

i '

■

r.

-,N • .. .

t

<*

■ *.-••• '

*,'■

?

• •

■f :

. n ✓ V‘ '

.    '    V; . , ,

£

v:

■»

■ ■ ~*j

:■. •“ *

;

f,

■- J

,

>

>■ >

*Sii

.4

■

es

SPSS

ii

nr-'^r*

¥>

tau

□E

Fig. 1—5. Schule zu Middleford.

für 260 Knaben uud 250 Mädchen, somit für 600 Schulkinder und 350 kleine Kinder. — Gebaut 1867 nach dem preisgekrönten Pro-jecte von Martens und Prokop in Kiel.

Fig. 1. Haupt-Façade.

rJ «

H.....*

__

t î;

IM

ÏÜ

-ni

naw«

:inm i

:i.4£iï

r .tv

ita

M*

S\

-    —; hBMIm

Fig. 2. 'W

......ó9*ao

rv

æ\

h!

TL

zi

BZ.

434.U-I9

4.-9*.»

S2.

' -1

. 1;

3.

fft-JE ..M—

’tHu/' [r *■-- ..

tMT

fi

48

OUI

H-t-i

■>*/.

-.M

\tr.

10 9 « b C •* * ł « o

1o    zo

Fig. 3. Schnitt nach V. VT.

ls|

WmÊÊ

ai®®

liii»

«è?v*

fjjfcrf h IVÎ Î4

!i;i xi i i’ t; i ‘ I i ! I ■ I ‘ :

llüi,

ET

ai

lllliiüilÜillii iiil

■ lis

WÀ

CIP" r

Fig 4. Schnitt nach VII. VIII.

LTj

mmmm

11

ai

mm

„Der ßauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Schulen II. (Englische Landschule).

JVr. 246.

Fig* 6—8. Zweistöckige Schule

für 220 Schul-u. 100 kleine Kinder, Knaben und Mädchenschule. Es können aber auch alle 4 Olassen von 1 Lehrer geleitet werden

Fig. 9. Schule

Fig. 6. Parterre.

Pi

Fig. 7. I. Stock.

Jf

Ï0

J.

für 140 Schul- und 150 kleine Kinder. — Klein-Kinderhalle, die Knaben und Mädchen getrennt nach eigenen Schulzimmern nebst der besonderen Otasseneintheilung. Glasthüren gegen die Halle. Kür die Schule: 1 Lehrer, 1 Gehilfe, 2 Pupüleulehrer u. Monitors. Für die Kleinkinder d. Sch.:

1 Lehrer oder 1 Lehrerin.

“II

-,

-Kcÿ doę.J.ohrors

TM «**5 y

Wer/fsfat

S/jlrt A

SJ

ii

'XÀ

• ■>

9 41» «6*«o

K uch«

SchiefX.

fl

L*J

Uoh

leri

J..

Knaben!',

\ KI Kinder

fi

Fig. 8. IL Stock

30*48 .«8*29

|«r₀6.5M9

ff*

JK

lr~~~il

Mic/iw

/falle und klein li mc 'er Schule

Schief*

K>4» «» 2»

I Küche I M*n

uSchlf

ZlffterA

Knaben

Hof

6 a'ht

Wob ri yc

Mac Ich

Mcf

7 31.5*6 y

x rtnts K

2.

.Lehrer.

Scfllj.

&ń\

GeAïlf

Wh/ty I

Vormuir,

Horroru

.....--

Beschreibung : m

I. Kleine Kinder a Kleine Kinder und Halle b Cla8senzimmer. jce n

d Spielhof.

! « » f Aborte. g Pissoir. h Eingangshalle. i Ausgangshalle. k Waschraum.

gedeckter.

10 67.5 l

4163 —

in

-i

II. Mädchen.

Gemeinsei)

G Classenr. f. alt. Mädchen. D Spielhof.

E Gedeckter Hof.

F Aborte.

G Eingangshalle.

/ Eingang.

K Waschraum (Lavabo)

L Garderobe.

M Ausgang.

xy Vorhang od. verschb. W

. Schulraum.

C0

ra

Halle

cc

Fig. 10.

Jtchren-Ffkie cfcrreïber SetneWc

♦4 fi5

III. Knaben.

Gem. Schulraum.

IV. Lehrerwohnung.

Eingang.

3 Classenr. f. alt. Knaben. Vorraum.

Küche.

W ohnräume. Hof.

Abort.

4.    Spielhof.

5.    Gedeckter Hof.

6.    Aborte.

7.    Pissoirs.

8.    Eingangshalle.

9.    Waschraum.

10.    Garderobe.

11.    Ausgang.

Jfofd/fctii-cAert )

90.61

II

jL

_______ =a c

Fig. 11 u. 14. Elementarschule und Kindergarten nach dem System der englischen Gruppenschule zu Noisill in Frankreich. Archit. Saulnier.

... -Ci c=r—a——    ■ ■ ■ -- s    .1    mm m

......

vrto

--------frO

Offener.Spneihtff

Jsohr-f/of

-61

tratcWiu!

3 i C

fi r Ja e*ia cur te un, f i / etch te.

-Ö9

4*5

\ forum

UiuiytsccpU

x rfi.

> 4*ft

Kii che

l—

Gcsch łowiono r •

Jfyc

i-o......

K Offener//^/’

iQ*67. »6

DË

J foret-für

I nut y6 S/e

Heretfùi '

rrtiCyed Syj

et»

S/ooiseaoai

1*0

r..........~£T.....

“*0"

3 OecłecfoerMo/’

,9\ »

4..

S3E&

i*

n.........a----—

kT

K.

/y

CcrfecMer-Z/y

DJ

Fig. 14. Oberes Stockwerk

Fig. 5. Seiten Façade.

{+

«reu: t    ® L*

|\

listes

-m

m4

h

p

h asü

Fig. 10. Schule L...............&.9q.................4

für 300 Schulkinder und 200 kleine Kinder, Halle für die kleinen Kinder und 4 Doppel- oder 8 einfaohe Schulzimmer, alle von der Halle zu übersehen. — 1 Hauptlebrer, 1 Lehrer für industriellen Unterricht, 1 Kleinkinderlehrer, 3 Gehilfen, 4 Pupillenlehrer und in jeder Classe noch 1—2 Monitor.

Fig. 13. Oberes Stockwerk;

V. ..MM w. Fig. 15. Schulgebäude

Finyany

Fig. 16. Schule.

.if.

."äb    -

BE

für eine kleine Gemeinde. — 1 Schulzimmer für SO Kinder, 1 Lehrer und 2 oder 8 Monitors. Knaben Und Mädchen nicht getrennt. Die Classen-theilung ist nach Bankreihen durchgeführt.

42*2.42*2

Sfuel/olalx\f A4 erdrher*

Einy\

.....4'

L.....V

ol

—r-44*5

für 110 Kinder. Knaben und Mädchen,

2 getrennte Schulzimmer, in welchen noch die Classeneintheilung durchgeführt ist.    "

-41

■?

=F

Hof

V°ri\ /flicht

Wohn u y Schief x

A'rtaberr - 5/oiothf⁰

Sc/rhff

Küche

Afcrrfche/in- S/jre/hcf

16 3 .48 3

42*2 . 42 2

JfinycrTUf

schickt [j r

853.l8fi[

6*65« 8*88

SptelplalX f. Knaben •

mr

ii. d

=□

47 98

^i. !"i. VI I. I Ct !" !■ ⁽ I M I. I I I M„l I I I M I I l't.

'

»

■

;

*

\

;

*«

\

1

■

■ ^ r^'; ■

;

!

/

-i

•!

KRAKÓW ]

*

•*

-

■

ï

\

r

■

i

i

'

ć

>

V

*

*

"V

. V - V.

V

• V ■

*

.

>

t

‘ -•»

i

■ V

'

• i

V

W

Architektur-Details.

Nr. 247.

oo:

vH

--sc-—

cd;

Zur einfachen Ausstattung von Vorhallen, Portalen, Thüren und Fenstern.

Fig. 1. Portikus mit Terrasse und Balustrade.

Fig. 2. Säule mit architravirtem Gebälke.

Fig. 3. Säule mit ganzem Gebälke.

Fig. 4. Säulenanwendung vor einer Wand (Wand mit Pilaster).

Fig. 5. Aufzeichnung der ganzen Säule.

Fig. 6. Aufzeichnung eines Pilasters mit □ Querschnitt.

Fig. 7. Aufzeichnung eines Pilasters mit abgekröpftem Querschnitt. Fig. 8. Wandpfeiler oder Pilaster (siehe- Fig. 4).

Fig. 9. Thürumrahmung mit SpitzvordachuDg.

Fig. 10. Detail der Thürumrahmnng.

Fig. 11. Detail einer Fensternrarahmung mit geradem Giebel.

I.E3S35

prit.......r?

,.6r

4-

Fig. 3.

I' ' "®‘îjSMp"sfnê;g' ■>à'f? fy'sfq tyr a'MPM>ffêqâ'g

i 'jsâsaiujipjinpu^inBç JSJS^un =

| •••••fû||urÿ-ia]-i»ii:9HHi6q89...........T'

■j-

"S’

Fig. 2.

Mp

i.

...Jl.

-V

V "f..........>:

J.

Fig. 8.

JS:

I;

if?¹'

Q)

D_

j0SS9LUH‘jjnQ 9J0^un

8-Z, ⁹ M 9 M u 8 !

:cr>

;ü3:

-----B

F.’ : R = 7:6

y.

01

r-

BE

CD

A-----

jN

Ph! t—ju—

pi

V.

Fig. 11.

y/a

_r^rrTTZ/X/////

\Z^////////Äv//Zyy

SSAS/SS/    7///////

mmÊÊL

k-

Ht

>k

Ht

•apej}.sn|eg

•a

39

.=

(J)

4>

I Kumpf od. [ Würfel.

Fufsgesim:

ca

a

r-i

s;

S i ma.

Fries

? ^ CC

ë>

- .-e

III

j Q- O

ill

□uran

tedt

—RFf

Ż9 0

._i.

L,; sf § Plättchen u.Kehle. Plinthe.

Fig. 1.

Posta ment

.0-46

Ui

CD

cS

81 Io

Ht:

Fig. 7.

? Architrav.

Kapital.

Âj

enied.

L-

ßasis

-jH

<D

Fig. 4.

nqeri

TTJ

r]i......t“^r- - ] Hängplatte mit

! ⁻ j Wassernase. r'1 n Karnier.

Plättchen

Kehle

°k

li i 4 t

tn.....*

int

'/A

Ô;

............ i .....;.................

; fl Plättchen .....fH Kehle (Ablauf)

r:

Y//,

?!

Ô:

j! T 1} Deckplatte (Abakus)

Viertelstab (Echinus)

en (..Astraga!.)

Jl

«J

Hals

Plättchen mit Ablauf Rundstab, Wulst,Torus

.JBP_

pH

Pi

------

"si£.Ö"

Platte oder Plinthe.

iO

-£=t¥ï

and

0^⁶

CE

DTtr

ii-i-

Fig. 5.

"1"

6ZÔ

HD

Kämpfer-^

Gresimse

CO

}>

C -o . - (fi

t.

•6 ‘%]Ä

•T'

CL

CT

OJ

en

•L

CD

•4*

CO

»k'îSSc

_co_

li

ff

P

F if

<D

ni

9-P

:co

CO

fr

D-7

o 1* *,.• •/ ry

I

r~”T

Fig. 8.

%J,-?7T -fi,. ,!

KIT

rn

Iw

<1

-Irr

o......- .4

--z—4r-

Stein- und Eisensäulen.

Nr. 248.

If:

QO

UL

Fig. 12. Schnitt MN.

Ansicht (zu Fig.

NJi!

Pf/7 /

s, .    ./ Druntersicht unver-

ii W sohalt

Fig. 13.

;b

liMJI

v.

Î,

!/

l>!

;i

ii'J

IBi

ri

-1

ri

■!

/}

f\

i?

i!

Ul

.1

ill

-i /I

ww

.'X

ÉLH

05

;:

hfl

Stiegenhalle im Aufnahms-Gebäude. (Bahnhof Prerau.)

Fig. 7.

N>

T-

eit*, ßq

“Oiî.ti------

pi^^SNhä«

d.ipSśągP

ÄÜs

BSSSBISBai

y’pDQQJ

l|: -

y\ H

inn

Schnitt GH.

fl

/•cf

»Mt

: : : WPKal

‘OI

Üli

Xj

if

PPfl

XXÎ

XX

X$

;x

\>

sa

___X

? :e

Schnitt CD. Druntersicht).

i Schnitt JK.

Mn?«

j : i i Detail L. iliü Fig. 11.

il*⁵

ëé;

:i!

Fig. 3.

'A

'Wmm.

Fig. 4. Druntersicht in unverputztem Zustande

Fig. 15. Ansicht der Schalung über den eisernen Säulen.

-T-

J-

. i;

i!

x r Fig. 4.,TT;

4Lu _ I <!

A-

.7

i:

:j

:t

7.

IL. w. if-y

41-i

X’

1

ra

r°

,T

1/

t"

Fig.5. Grundriss A J9.

...L

"TP

r___i

b4J

«_L

(zu Fig. l).

;•

.4-

pj

M

r»rt

ma

m

\X

Fig. 1.

X'

XX

44

XXX

IX

;i y I

T\

il

SL-Z,

ex

!i

■ ■- i---

Schnitt E F.

Fig. 2.

XX»

j/

o|

i-

-f -

.....2.315-----i........2315 -* ->]

£ Z------f----1* 2

-j----22fr-

oos>

Fi«⁻ 6. Ansicht der Schalung über den Steinsäulen

f.-----

p ,=

* Ti

’Tij'jgf    j ~*XT~ 41-    :1 L.v -Î T I X ! X t? ! 1.-L4T2ä_L=

_J_    155 ■ "T____. -3-

r'--.- J.---=4è----sX

K 1^-4

: '!c

fei

4'

■ " ■- Le.’ " ■

-4

-if

ÖS£ .Ł

osn

SS S;«.

«

»

Getreide-Magazin.

Nr. 249.

t=*

SI

_11 a miau t

:]

jW#

fi

jtuniG

\~

'F

Li

Metzenhaus“ : Hoftract des Hauses Wien, VI. Rahlgasse 5,

Fig. 2 Längsschnitt.

5»

SZ

im

niedergenssen im März 1896.

Aufgenommen von H. Daub und J. Sehnal.

3-

natj-Mj

'=•

VI 8-------

Œl

mm

i'--\

■s

mmi

•h

ÜMtaHME

mni

ii

11=11

-    69-«-

4-

VI

ri

Fig. 5. Werksatz.

1ÏÏ

-3

t-

4-

z-

•i-

!...............ii

! ! ii

Hm

Si i i

Mt

jJv)

■'

— ss-sj. — —- -

u.

-*■

s\\

=L

Hj .

-r—-

—ł——I

■1

Fig. 4. Grundriss I. Stock.

-i-

i—- —i-

y

; / \

V \ , / \ , / \

\ !■/    \-i /........V17

.........

:*i—

/!

/ Ÿ SM -i-”,- 0i-£ -/i* *,+ “f \ w-z j-»

\ i/

o-

Fig. 1 Querschnitt.

!■

st run

nocni

$■

ś:-

i-

ii

dii

: ///

..

!(.----- ogx

ÏSÏ

jk\

99*

0£ fi

.1

S6 £ -

obs -

'I

--■o«*    -

Z:

:.i

i.

ii

ii :

El

Fig. 3. Grundriss II. u. III. Stock.

"H“

tä

- «Î

f-4-

OO-AZ

-rk

-SRC----

■+.....

Oû-Yl

sv Z

t.064-A SłJ

06.0-    — SVI

SS.fi

ii

.. i

(

V---#*■

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Getreide-Magazin.

JVr. 250.

Aufgenommen von H. Daub und J. Sehnal.

Mg. 1 n. 2. Hölzerne Säule mit Sattelholz und Unterzug der Decken-Träme in den beiden obersten Geschossen.

Fig. 1. Längenschnitt

mk

VI

Ö/I 5

:*=

Fig 4. Ansicht II.

'■pW;

mb

i]

Fig. 2. Querschnitt.

ZA

Y///Ą

izii

(Details zu Nr. 249).

-----81- 7-------

..........5f

"T"

■S'i"

-......%i......*

«*------J?/--—*

;X v

■i

— 93--------

_._L

Fig. 3. Dachstuhl-Details.

LibU

'-»/vT'-

—en-

e«

in

i i

<m

Kr#

lł'5,2i>

— .535 - -

Fig. 5. Ansicht A.

wm

h²⁰ i

<X

a*-

75- —V

-AC$-------

/X

~“t ! !

F-

(f

X,

Fig. 7. Unterzug U 77

e-fO—^

m,

Fig. (i. Ansicht U.

Fig. 8. Dachwandriegel. Ansicht E.

13C

i 7k

— bfc-.

-S0—■+i*— .....•i

"f

— 20~>

Ef

»A>

■Û

Z/-M-

6*~--

|7

ki

A-o!—

X35-

-t._-

Fig. 9.

/«&Æ2I

<kdr '

Fig. 10. Ansicht D.

'łl

-f-

* X-->t

1Î/J.

•i:

>?

W/11

-i.

/ d tîti ib

U'

I dîW»

s?/»

i?/v

W9-

;-----r t

/ ągĄ -y

-------<C05**-

X-

U-/.

Ft

4-,

:ts

•xo

•/

Fig. 11. Werksatz.

t/k—'V 28“

-y

t—«6-V-*.....J

rv

t------55 F——M

,/₀

U. O

5:

fit*

c/

►—17—•iłł—■■SO——

- */£!“

Ia»

-ÉÉ-

<X

/A

4-fî/JÎ-+

i>

■ni

O.

I"

-ł-

Fig. 13.

Schematischer Dachsquerschnitt D.

X......n

111 ¹

*1

iA

JL

,1

_______i____

•io tVtötet/

-HC-V -*j

h

C.

■T-

Nr. 213c.

i

*

ów

v

/

»

Bierbrauerei I.

Nr. 251.

Böhmische Bierbrauerei, pro 17.000 Hektoliter nach Archit. Popper. (Allgem. Bauzeitung 1873.)

Fig. 2. I. Stock.

Fig. 3. Erdgeschoss

Fig. 4. Keller.

Fig. 5. Querschnitt CD

!-

ft 22. --

m-

5*

W. I IV I

W- B

T.\r\r.

ÎÈJT

®*

/?    -7Ï&

G.

Ilf x -

M.

------j.----j------1------|.....-+-----j. -----}------j-----h-

'rv*i

z.

v.

*3\ / | 11 //

rü

Fig. 1. Situationsplan.

pai:

hm

■M'':-

i J.Æ-

fi

pi

'•ś ‘

«Æ

-• -35 72.

\\

31

-rS

.Ir±

Sb

•V

jn^

13 88 23-55

.1

fUltr

...

'te-H

FP

lüjp X-//

EgT] !

TiT»->--/}

■5

■ -8

m-

\\^

V,

Vp-'-'-T

U?1

■    ||j||

H*+4

.K

gSgP

'irflK : ü>! 9 ! Ü iOlE I

EEai®@|

l:-

■ł.

rO

Ai

WïT

------

rr ~~~ "S!

-T

-•

•..

ü

WM’

•St

-i®

§g

x._

t, ¹

|ä

iii

lai 5

1.    Betriebsgebäude.

2.    dessen spätere Erweiterung. S Mälzerei

4. deren „    „

5 Lagerkeller

<i. dessen spätere Erweiterung. 7 Hofranin.

i*

•Z-Ą—il-

y₍

gp*®*

3i;gt

ifjfl i

:r

..

HSi

—JB

;s

§1! il mm

WM

Ęmm

Wwm.

mi

imétfoi&kè

/'

Keller:

■■

Fig. 6. Vorderansicht.

t±7- •-

If

-

li

ii

a, Malztenne. b Aufzug.

•„ Milizrumpf

d Hoizgang für die Darre. e Vorraum.

/ Stiege. g Durchgang. h Aschenfall-Canal. i Fundament des Dampfkessels. k ,, der Dampfmaschine l Transmissionsraum. m D&mpfschornstein. n Sommergährkeller. o Stiege. p Eiskeller

Erdgeschoss ; l|||

g Eiskeller. r Wintergälirkeller. s Maschinistenzimmer t Burschenzimmer.

U Küche.

V Eingang und Stiege. w Sudhaus.

X Sudhaus-Läuter-Bottich.

-Würze-Pfanne. -Maisch-

B Maschinenh C Kesselbaus. D Finanzwacbe L Verbindung.

-Bottich.

aus.

21/ (>ang.

N Ma,lzrutnpf.

0 Zimmer für den Obermälzer. P QuoUraum.

Q Eiugang.

É Malzrumpf.

S Aufzug.

T Brauers - Wohnung.

U MäLzerzimmer.

V Aborte.

W Verwalters - Wohnung.

X Kanzlei mit Vorzimmer.

7 II. Eingang.

Z Hausmeister.

X Heizgang.

I. Stock :

(1 Schüttboden.

V Darre (1. Horde),

9 Gang.

E Gcräthezimmsr.

1J Boden-Transmission X Kühlhaus.

Fig. 7. Querschnitt AB.

111

lii"¹

itf¹

.*■

eite

>r

M-Ś

iiii

\..... .

f mmMBSÈÈÊÊÈËË

füll

IS

l'h:

":vv:

■ -p-

m - jgw

« ¹ "-I

t-iii

L-

S®?

r«r

im,,

Jil

Hi

!■

IW

rl

:pj|

■'-iü

■*?

Eä-

Bmm

mm

T*

!m3

St!

mm

ii

IU

11

'vwy4

1 il ■

JLU

'f/

11

raą

v- 'Kü:

mi m\M

iss!

nsas

jj

in

CL"

m-

a-2.

' i':

! II

{-(Mt !LłU

-, .

StiS

n-

Ü

W,    ~r:

81 fcPt-ü'--

mmmm

WM

wmm

. .. ,

W'-M

mv.

mm

mmmmm

20TTl ‘

HtHpH-r—.-1--1-1-H-1--1-(-h-

«o6₀    % Z5 *♦    5    6    7 ft 9 ’O

"l5m

t

%

»

Bierbrauerei II.

JVr. 252.

Fig. 1. Querschnitt LM.

(Fortsetzung zu Nr. 251.) Fig. 2. Querschnitt EF.

Fig 3. Querschnitt GH.

0

pi

DK

\k

TT

Ü

>€

r~~*

li

en

JV

i:

3128-

. 31' 28

<Sl

JM

ç$z%, ac

-Mi-

il

HîH

KM

I!

F'arT, "3

■■ J’..

-0

jSSJJirjÉb

rafe

ffr

ajTMpM,

I™

|! i , w

! P I!

■i

•:

lilii

!ü

Ê lilii

zmI

«æ

4-—

jsW

ri

0»

tC

wwimmvÊm

■i

iü

;ÿ>/,

Mmrn.-

il

H|

w-

m:

MM

Üfe

é,

«gf '1

Kute là J»

liSiiiJi

ntn

tóiji

Mi

Wa

a*t—t---v 1 1 i '6 't i i₉

H-1-1-1-

~iom

Fig. 4. Längsschnitt P Q

nvi

F"

Cf

f,

Mi

■4.

=53

7\

\F

V!

'L_

Lî

ÏHF

a4^

+-&■

LM

r|

!Mi

iv

WiBà,

rr

TP

Ml

MM

.0

i®

plÂ

i ■ :■ V-

----- -----------

wmmiś

il-'-.    ' ‘    ■ _ i-

MWmM

WA

l!

*r;

l_

Ó1

î

ft

...y....

'/Myty,

gttSP®

iilöll

JËKH

.......LZL--------\

mm

Üillül

-■\i

fl

fl L

ri

ISj

:iLi

1

il

Mi

Ht

SSs

y//.

mm

sss;

SSS

*

m ,

PSi_i

MT

-<?/• 0--.....-

®fî

FM

pmi«

mm

Ausgabe I Nr. 215.

Ausgabe lli Nr. 72.

Ausgabe IV Nr. 72.

V

I

\

V

'h

» '

V ■    .

*

■

f V ?* . J

i

'

•-

'v>

: -

¹ ?

■+ ■ ■

■

*v

.

r ■

i

»

Brauereien und Brennereien.

JYr. 2Ö3.

Fig. 3. Grundriss des I. Stockes.

Mälzerei oder Malzhaus des Nennowitzer Brauhauses bei Brünn, (ausgeführt von Ing. Fanderlik).

P<

9332

jo»f -tl'MTf »0'8ioTto9 i> 2 65..-iro f.r9>...^ovs«m:o>ft<-

Fig. 2. Grundriss des Ebenerds. (Obere Tenne.) •

⁰⁸

094

6'5h

■4'3I

«3 ł

i'56-

Fig. 8. Schnitt B B durch die Cylinderdarre.

luî

.1

vx>

-r3-

|\......*■ 1 V' i......}, i

iili fl il    1    il il

■'"-t—"

iimr......irlf.......:iii

/iii

4y

it-—30 -j-A'O-

320

Ê

...i.....

YŁ

32Y

32Y.......*

"'t-

t'

/.E :

95

Z/ntereZtarrrjoZa,

Uii

rt? oder \

Fig. 4. II. Stock.

5'70

Oih O t~

£ o

tS’tg-.....

=d*

1.....

öqö

untere /tor-cte

-y

(J 2 6

...ii

liu. v.:

ffer3ten &t>cien

t

in

Fig. 5. III.

y\ T ’ îl I

-CO

3035

isf=|ä§l|3|44S

,,. j Jiü-P i „

ffTÎTFlF:rïï=,=*

Il ü II |l i || ! li il

.....inj-inr-n u ? y |

—3‘2r-

i;

ü/

u i?

.-™f

i

64

i°1

<3 6

lai:

i..*.¹

<6

j»TM"ï5 -i oo . *4*

*40.»

S!

4T

rMi

5yo

2-9 h

;75;

:;iil

--356

U-66--

3 ___

p.v.........j.....yT.........«

•Vÿ-

4Ö

i.:“.

Ł-

li :/

II**'*

*~ 2X>—fO-

S. Sau.

.....- 2,-Mo

C?&£>r~e

^ S/oręĆe

--------'4

•90

"a-i

r''

w#-irr"-r

«O * 1*1

•U ?

0 6;

*-r₁₅ ?i

kebi

|L

4** I 3.6 ••••i»ii«6 4-l js -iii- • l’V

j jo'H® ' ¹ I I i I I I I ! J--««

VJ

iHT;

3-5Ö

m.

m.

.... o'Q6

05

ICH

95

510

psi

7<.......⁶1‘......\

•••• v. .✓

.7 I

/Z.

9?

J£4.....«••••-•

Fig. 6. Querschnitt nach (7 Z).

Fig 7. LM-Längsschnitt.^.......-—

-Y 6

\s

■I

TT'

\>

T

7

ni

ir>

T

ł= i

VmmàjÈZ

£ il-IMÖ ■f"⁵'

11 i

3o.......i

‘95

'"■}

rt.

,t°

■t

0-95 f «-g

-LS-

45

S '/ir

-st »........

1/

4 <'40 - •■•* 0*85♦ ’A' ■

0-35

j*. *4 ...

CK Ifinycutgr ■

à //e tXra u. w< C JParr-Ofert

2‘b f......fc'W

T6

Fig 1. Grundriss des Souterrains. (Untere Tenne.)

I 015

'/

,5<T/£ wet/c6c?ater?s

rizS

SPl

H"'- ?

o6er~e 'J?urete

o-85->;

j,

"7"

li

I__

I Stoc&.

ii

SI

untere Murc/e

San

il

-9204

\iV

if...........tili...........\fjf* 111/

i- ćPerslen âoctesi

-P

2.

£3

lüü

• - 'FET Z . ' --=> iT- -.

TŁ

■r?yÿ

7771

r""¹ feiï bi

......

»♦7

pn^Haaai5i*re™»BjiîiHS5 ,

/W............-,]t

,-lip.....IfiU-iJil i iiir i p ii

nJLÆ ItfH! ïf:1î

i\h

Mi

i\

in

/I !\

75*

"v

|p

! v f

.....08Ç

tTWr

-i

g Ebenere?

Sïn|

t'

/I

oôore \7enne

TOÄäK*"*““

ix

i-

Ui.........j iL

Pini

/! h

/I i\

44

lJŁ.......p

i~r

s

à-

unsere

\Zenne

i-

Souéerrazn

l-rs- 4-----jj

fel

y-

&'

Ff

S

In

190 •—

<7

«H64.-4

'h

liilü

;.....

i/>

Oû

Sï

i ;Ś

j.

........310

//erxr&urrt

.....*—ras

0-95 ■

____I

IP

>Li*

r-%

,»Ti

ifi&s

’i'" ^

in

i'iir.v

@5^

***

. i"

P»l!*feiPp%

rRf^\<4ww.5|W

ii-99-432

mt

m-

M4ÏÏ

*<T

cuy

---JO----

's"

ir

!»«

lo

t»

*

■UŻŻ

mu i oqïS v

ÜP - Lt ' 14* ti "

il

>«6

«I.» lis lut

18

zt

W,

•/.'

3»

■ Z''

* a¹

/.

Ói

;--v

it ~~ł

1-75 .....*

•<r65 -

„Der Bauconstructear“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Eiskeller.

Nr. 234.

Fig. 1. Schnitt CD.

=g-“Q“S"- ■**&“ ‘-g y • • y ü " ^

-j- ■U" y y y- y " y -%r

=D==3¹

1j- -^r

TT

13“

•o

AJ

V/

L_____

Fig. 5. Grundriss (zu Fig. 1, 5 u. 6.)

szzzJ

3—

3-

ëH

i*

ii

::

ÏI

6 ol -

■i i* --

t i .i

k- -475\/

li

i m'

I—

■i

ŁO

;5i.......—

13-

w' »

Z'

65

ś;.    ■

125^

—I

f- Gj

te' s

ff- *•

ba

3312 ;

3:

T

in

M-

00

er

81 :

ky"W%

m*

msz?'

<-----1 43 —►

Fig. 2. Grundriss (zu Fig. 3 — 4).

co-

!W

**

ÜÜ

Ki

Fig. 3. Schnitt/</.

WÊMÊÊ,*

-5,; 'V^Z*

Fig. 4. Schnitt a 6. eof.

s!

i iii

- I.

s

in

: 9*h

r iis ' fj

< Zh »

Jjf„£i Tę

j6M

z# ‘>

Bierl

lager.

-Vr-

Gähru

^pSfp3pz||:

-ia~:-g~: >T_ a »—a—«- ■ «—a    1BŁEE

SlLl

cĄt

n-

Ob

ii

ngsraum

if.......r......r

iS

f-

■i_    ■■.•■.•/    : j •>•/ i; I

iïJlSËOHHl

Kanni.

■---

Eisraum.

.O: • — 'TffjiE | Eintritts!:.

y^ -.rr......FTTjTl halle. I

cd

ty

bńdTr^

20m

........ *67

tr

■«

•raum.

A I!

\: ty

Sommai-

•5

•I-1-I—I-1—I—I-1-- I i    <-

g    I    2 »    u ft 6    759    IO

ryjĄ

f$F

■ćaW,

Ws

'ë.7'/r.

’/

zy^y..

Fig. 7. Schnitt ab.

BE

»7;

6m

6H I

:*tj

«7

Fig. (i. Schnitt

mm

095-«

*■»95#

EU

o-b4 »

r⁰⁸1

H7

p: 3

L • J

•4’

'WTïMWZ*

pn

98.6 -j--------------*—-

"T

[-- r........6.i......>

2'6m⁻ *--i

1 !

—»o⁻ 5 »

f —.....0.2 • ■

1-

rO

UJ

in

'9 S.

v3 *

■'*

fi

...........8 39

tämmm

K« 6 +......tZ

■;ź- —

r>

if>

6 oi

ni--

g.

rf

-i

b._

■z

•i

•* <

, Grnndwasserstand, ;

i³'-

■ s,.’

s‘l

*0    5    9

i

“ZTr"‘

*<•.......« 89 .....

io»x

y.

38mmÂ

•Z'3'! ••    *

! <.....ÏM2 - - • :

k.......«89 -i

uv;

iSilll

4-Ml- .,4 ,

^9-

i

i

*5

v .,-5

- ,

V

'

•••; " i

■f

■ ■

.

.

'•Vv

1

‘

•;

%\*UOf£K%>

k ;; a k ó w 1

nic*^

- . .. .

. V •

i.

:

<

■

' >

*

i’

t

.

*

.

•t.

.i

*

•î

,

' <

3*. .

\ rr •

; *

,

«• •>’

.vł

\

5Sï~

Ë^É

/k

ii

IS

Fig. 1. Ansicht.

iji

y)

'lilial

iÉ

BT

Ni

77

/'VSmmssi&mmsiimmmasisms^^^smsmsKmwsassam^aasææf^

Nî

\(/f

« ■ i i,,

•GOt

IIJI

"■www,.

''î

Fig. 4. Schnitt J. B. ig

(Längsschnitt)

Ansicht von C aus,

ii

W

Wärterhaus.

Nr. 2&5.

Fig. 2. Seitenansicht.

ri    1

SS

Fig. 5. Grundriss, cql

Fig. 3. Schnitt CD.

Ansicht

(Querschnitt) von B aus.

r >)

II

'm

13

C-.

O0.Z

li

..

gg

---------- % 75----

___

-C

'Wm

si

ÉÉMM*

-o-

™rr“

--f-

______I

_.4

Fig. 6. Keller.

'f

-sT

■vy

.g&ZĄjm

!-----

'm

f/s

JP i

if

- j-2'30-- - -

Ä

io

ms

l Wi

1H!

ŃV^

iû

D!

-JL-.

\<;

//V

II

ÉtôP

__J

il

i?

2Tr22_J

515

»

y

\

/

«

«

Kohlenschuppen.

Nr. 2o6.

ta

— «c.ç- -

'    .......“ ‘1BÈÈ

81

...

Ti

I Kaserne für ■

FT

■ 'jajiaąjY!

ÎT--0.S—in

—o.c---

ÆÏÏTII

!Bta

7>

•V

a»

=?

Fig. 2. Längsschnitt

=1

]>_

y—r

n aTï ii r

a-

rastry

..

=i

'ca

ri

Fig. 3. Giebelansicht.

ji

Fig. 4. Querschnitt.

Jl y

s?

Il

Fig. 5. Grundriss.

40-

6000

40

ïï,

F" ' i

Bs

ih

Hr

11-, i-

WM

lJ

i-

Tiïî

Ht

HH

H¹

gp

!..

Fig. 1. Längsansicht.

MŒiPirai

ta

!i I Magazin.

*-

/

yf

Tabakfabrik I

Nr. 257.

MHbH

r"~ ÜÇ 1

t~t ......

Fig. 3. I. Stock. j,,.T-ü : «TU

ILi

T—1— '

K. k. Tabak-Haupt-Fabrik Wien—Ottakring. Fabrikations-Gebäude.

Säulenstrang im Mittelbau. 4 Etagen.

Fig. 4.

Fig. 5.

Detail der Trägerveibindung und ihrer Mauer-Auflagerung.

Fig. 6.

Fig. 7.

ffitl

üUdiwL»

■I

-I-

lli ¹

'/yyy/%

<■

l/S" ?

ji

ir

L. -...... !

■i i

Mm*

r:

Ifâ

fT*

---

6*00

......i

”1

ft-

4—.

• 4».....■

grj

r-f

Ji

• rr- :

rta-    »Tu Jupe

“iUU

Oil O

ir>⁼

>•

J. Pi

Säulenstrang im Mittelbau. 4 Etagen

Fig. 8.

Fig. 11. Schnitt 0 P.

|    *7 a- - 4oo

fit

1s

LU

■HH.

: il

"s

LM

Fig. 2. Parterre.

!•

Säulenstrang fär die übrigen Tracte. 3 Etagen.

«F

U: !

r‘

!;i=    . .

-ztzL

TT o Hm

V=~=P

”;.|-

'ulHl

1-s

lit

ffr fci-

; ITT

mn

I **-*•

Fig. 15. Schnitt V W.

33

LJ

*~H

"T

Fig. 17. Schnitt K L.

Fig; 16. Schnitt D E.

»ttf

___47oa_ . rX|-----

\7 \

⁹-o

i îî :

Fig. 12.1

jj    C -----

OL _

3’

n~

•**y**r-<*p-f

: /IL". •

mm

SBil

1::

j !..

■?

I“

Ll

llL

[L

r.....\ fr

fJlTT W\ i

\*n 4-»hp«/h«44M4>4> * t

l.lSTU-i .; MU

li

il

Fig. 18. Schnitt M N.

**=s-£r^rL L

Ulfe

\\ m

?»

ri

i,

II:

fi

LU!

- 'î--------T • T f

S'i

Km

oio

\L

PL/!

ii

a.-O-"

Va

wÆ

Fig. 1. Souterrain.

: m i

* JH T ju* -

4iÊ

'r

il

|f—(i

»i-i

•Àj

v///

Va

-----------fei)    ~

; -y

(•

10.

••• -t

t°

4-

«4o    •.

—«9o    2. f

S*2 oc.

Fig. 13.

Hl\

;/

8.

L L.

‘    4*o

•dt

t!î

II

L -0*3-

"fc t

v/r

ii? I':) :

i Fig. 14. Schnitt Q P.

•j

T~J

’i

7/

TnTT

Mhîi

PPP

'M-

b..

*~r-r

JLvtt

-f£-    :

yyyyy^r

Soo

-----a oa-

i li mili

14447747

Ausgabe I Nr. 218,

Ausgabe II. Nr.245.

\\

V

'

*

■ ■

■V

V.

» ,

-T

>

..v ■

.

T

v

’

ç&o

■

r-

».

S.

V

.    -V

■■ %

\

r

• r

... -

V- '

i

V.

• •

;

i .

!

’ •

*

f

. r* ■

,

V

n

Tabak-Fabrik II.

Nr. 237 a.    _

K. k. Tabak-Haupt-Fabrik Wien—Ottakring. Fabrikations-Gebäude.

Fig 1. Schnitt A H.

Fig. 2. Schnitt C D

nî?

Fig 3. Schnitt EF.

Fig. 4. Schnitt G H.

JŻDL

IK.

«i-

<£&-

UX /T

âfeÜ

-i

Rk

.Æ !

■A

—IHJi\

-4

tXLi

Il l

»î

‘»f

A.

as»

[îi

QQ

vHgSr

o o

om

•î»

i! i

i !| Il

lill

r**

ill i ii

Ht

1:

il

.i

t?

:! «

-------ttij- —-------------------------

• ' 'Tf**    • -i'+3    .........S»»

wS~

1

Br

4j r

lu

rft

i. •-

rara

BtStB

■fe

j\

rrm

,a

fOO

\ ■ ł -~; \ $

m:\rn

____ \_

ŒS3 J

jX-LlX.

. m-

'____J

REf?

;7M I-

«si

î-i

i.

Z® ■

ain

..r^=n

!;;l n ÖI

iS

rtatv

■f

Ę&ĘĘ

rTJÜ

~x

’fn

Tii

î : ;

•'~i ••

ct°

~T* -J

AJS

rf

T^s

' arrr \//

=i?

Fig 5. Schnitt / F.

Fig. 6.

Al

\JL

UK Schnitt L. M.

Fig. 7, Schnitt N. O.

41

5-

ü.

fhs

*" p? !‘||

imJi iijüi

⁵ i pj 5 tÜü..... [LÜl

ifn

Bf*jî

-L

;fl

EUT^

-r

KL

i:

II

a T;

IMs

ÏKXWifSB^É

w 1 fl: fl

£p

1|

13

t iLii

-i

----- iA-bS

••

il

il

■i

L»»

[Tli

VSwW4

i^f

I mp

'MSigĘ&Ę&r iöSf

Jz

jf

>j

s#

■r,.

fji

—iC;- •• s-'m '

wz

••

I«™

I“

i ttft

\ i 1 | I MMM

:U; =^B

jy

W

*o

n

Holländische Getreide-Feime.

Nr. 258.

Fig. 4.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 6.

W W ¥ M M |K

Fig. 7.

!«*

XI TJ

V\TWW^

Sl

/rfe -i »,

V_ i^**.....

Ir

\V

\Ô6 -ï*

SSAp-' '. i ’

fovgBÄ

'WérWïWM

Fig 3.

il

ii

3]

3]

K.

nr

_F±

□ cd □ □ a

CD O CH CD CD CD CD CD CD

Fig. 15.

iw.w

■ M-M

Fig. 8.

■ ■ •• »—

Fig. 9

aj

flanse

aa

Banse

Banse

Tenne

|i3

Fig. 17.

10 33=—

V39‘------- N

PI

ir

Fig. 16.

Fig. 14.

# -sä»

502

AA

'ä

»- -31Î3—

-Wfr

6396

Fig. 10.

B anse.

Fig. 12.

Tenne

Fig. 13.

=-

'y**

-ÎT3-*

Fig. 11.

SBB**

Fig. 18.

Fig. 5.

-— 6 708-”-

Tenne zum LocomoBilen-Brnscli

-ii

Bcmse.

Tenne.

Tenne.

Banse.

Tenne.

Tenne

aJ

(=n

PU

aj

Fh

aj

C=l

CZ^

si-

-i*

si

j-

Bansen

-~E

----js H

--(SE

Tenne zum Hand-BruscTi

Fig. 19.

■s—i

ir

fi

•U

>1

Z=>

Fig. 20.

Fig, 23.

7/

‘/A

I    Lunij-Tenne

WSm

Fig. 21.    ,

i"(

Fig. 27.

■<r

Fig. 24.

[iBgglflfii i a i-' i-t ■

z.

>:

li:

--------{SI

-n'

.-X

■i

Fig. 25.

-“T-"

ii)

ii

6 2?"

-------------19145 '-

—ffifl

------2.0104-”'

v

I

.

-

i

r

•••■■■

'

V-‘ •

.

v

•r

?<■'«?- V •V/.jvv--

.......y

■

'

\‘

ł

• ••*. ' V - • v -y v-

*

v.

•- • ■ •• .-*• > *

,•

\

■

« =•

•v.

;

:

y

'

■

-

c\

•y

„Der Banc (instructeur.“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Scheuern.

Fig. 1

E?

(go

77

_r

777

jTT

un ii m

^<*jige

•>

Fig. 4.

//

77iïl

IM

Test tte

mmmm

liin iimiiTiïïirffîTTTrmt

T371 g e

CHHS

ii

ia^^e«s»gsg

Fig. 2.

J3 c? n g e

TM

If

jÿi

(3s=

•f^

":~

Tenu e

J3ci sić e

■jr

•. stèiix

Fig. 3.

----

Fig. 5.

i

I

I.

CI

IS

<1

TT

2L

JSL

r7*

tr

fit

*

yPfesg

TWn. i ■;niiirni

/?einige

degihii’j-- fl|

J

^ggfl

.<vf /

/

Ç Milch-

Getreide-Magazine.

Nr, 260.

Fig. 1. Gailenberg-Farm, Coburg-Gotha.

i H I—Il

Kuh-    Stall

Diing-er - SfältE

Schwein

Fig. 5.

Brunnenstube.

Fig. 6.

ih—

-o

p-

HJ

mm

sSF

b'

Durchfahrt.

Î*I

Öünung zur Eiribring |^| v. Fruchten in d. Keller.

w?m

Stuhe.

Futleiraum.

Futterraura.

Hafer-imd

Leinkuohenqueisch

------ 738

S chwein

i! Küche

Wm

IBÉ

m,

IL.

mi

s®

IWÊmmê

Küche

<.

WMÊmm

•mmm

WB,

",

mm

'-dX*.

--------V80------

2.2«

------4- 80

4-72 —.......

Fuller -

Raum-

Dreschmaschine.

Dampf- ! Kessel

t?

;X'

Fig. 8.

Mühle.

Maschinifi

Danpf-asc bine.

Mâ

or.

Fig. 7.

P*

//WÊÊk

Milch-Keller.

Grünfinter-

Sclneide.

*ł‘«8

fiiihen-

Schneide.

11®

-ts-

"TÊFj

---

—_ iT4o.

6 * 70

----- 3 05—> c------305

»0 61k-.....-3-66------

------3 35----

- 1-60 -

0 74

psS

F.

-------7*27-

-jj

Fig. 2.

Dachgeschoss. i

Durchfahrt.

-670-----------—J "

Fig. 9. Getreide-Magazin

&SŚ-

0'5£

y-1

«sssSï=B=:i5£s®2

Ätl:'-«

025

0 2sl

-JS-.

1=-^

x-

y'

P'

Fig. 10.

Getreidethurm.

Halle

fût

a ;    ■

; auszudresehende s

Getreide, Stroh

etc.

r-\

O C\

Il öT

y

O-rr

en---#k-----m

ra

Fig. 4. Jalousie Lucken.

□ oa

-11 3

v?

r\

/ n ■r~'

s.

D.

t?

Fig. 3.

Erdgeschoss.

□ DO

\\

iMi

K.

2k

Remise.

msmmaêi

■te__

EF Fig.11. Schnitt    CD.

:U/________

Ä X™,

/\

SC

in

\;

cT>

.s îs----

,

g*#*?

w

c>

%*y

0**'

•N

«

Gebäude zur Unterbringung des Viehes.

JVr. 261.

Stall-Decken-Constructionen aus Holz. (Fig. 1—5).

Ganze Windelböden (Fig. 1—2).

Gestreckte Windeldecken mit Lehmestrich (Fig. 3—4).

Decke mit Hohlziegelausfällung.

-    . / ■    ■    ■ - V.- :l ~ ~ ■'

Fig. 1.

m=ßg&mM

WMm

mÈmmëmsËmmÊÊm,

i:n

mm

y/''/////////

Fig. 3. HP

Fig- 4.

_<A

Fig. 5 s

Fig. 2.

I:.-

W///////////Æ

-..... ^

v7w/S////77/////y////////

Fig. 6.

Träger-Detail A R. (zu Fig. 14—15).

Fig. 7.

Stalle mit gewölbten Decken (Fig. 8— 15).

A?*.

A Ai.

Fig. 8.

Rindvieh-Ställe mit Längs- und Querstellung (Fig. 8—13).

ii

iï

Fig. 12.

A>

Pferdestall mit Querstellung (Fig. 14—15).

S___

ë.’l

Fig. 10.

-y-

Fig. 14.

«I

ISA

-—-•.'ii..

^TJ|g=g

s~\

' 'V

SS

R.

.....V£......

Bx

4: ET

■0

⁴i

a2

3 4o -

‘‘⁷:

W0ĘmĘ.

tu-

LJ

71

-i»"'/.**

i?

!#

fc=.®

»S

wæzænin

(y.--!

/pj

Fig. 9.

>'/7

Fig. 13.

^W'lißiFü

Fig. 15.

-/J

ir

«■

-t

« l< du

<?«•

T"

À'3?

S'ŸZ- ~

fir

______4-3?

t4c*.

'T

"----S*£ --

I er

i-U/s

, ..y s*..

2.6..<

IM.___,

’fT

J\

=i

Mfîl

«•/»

V-

.y)

-5 4«

*7»l

si

ï!f

5

•n

L/c

\ ■■

CL

er

----- m:r ......y

i i" i co s-f. s.—H. H

fi

a H. )o

k

‘v>-    *\

(0J '4.*

s;

\L

r~i, •? ■ Ag. I

13

% g-

\<n

— — i—

#=

~~ C

Pferdeställe II.

Fig. 1—5. Grundrisse von Pferdeställen

Fig. 6 — 8. Grundrisse von vollständigen Stallgebäuden.

Fig. 4:4 Stände und 2 Boxes.

Fig. 1: 2 Stände und 1 Box.

Fig, 6. Für 14 Pferde, Kutscher, Futtervorrath, Streu etc.

i------2, 100-

111

11 j

/- ’6, â oè\ - j-

1.

a, 8oo>

S'"

L-X -4, aoo - ~ ET-*

\/j ¹

\.

a Stallraum für 14 Stände,

. b Geschirrkammer, c Zimmer für Stallwärter,

d, e, /Wohnung für Kutscher, g Abort.

io. b

-I

CT"

----;-o    ----

t.oo-

= =... • = •.

ri7T-;.if.6T..^r.it./i ~n m n ^nm

- 1,s6—*---1,8?-: --1,85

—s,r

----9,eo-

0.--1

-1.85-

1.8/-

■■1,88-

-1.88-

-i- - •

, TT

,K-

—4,85-7

-4,85-

pe mmi

-1,85-*--1*5-

'bb manieg

r>

■Jr

t-— 5,0 o —jj 4—ii y o—-

MIO

Futterwund Streu wird im Dachboden der beiden Flügelbauten untergebracht. Die Abwurföffnung von 60 cm. Q für Heu und Stroh befindet sich in der Decke des Stallraumes.

____->

»4

- - 0,000-------

-3,800

si

^Âlï

Fig. 7. Für 15 Pferde, Kutscher, Futtervorrath, Streu etc.

Fig, 2.: 3 Boxes.

IBB

IB

aan«

—Of‘8-1—'

agi

Ui.86-h

-•185 --

--4,85-

1,85-

1.8T-

H!

!/

-"'f

S⁴

—4.140—

tri

OTlüffil

m.

ï-î|îy~

i»

t-

----44.88---

a s    i

t—----------—14.83----af~-------------—’i

é.

7,60-

“7

...

jsj

to-----— ••/■ÿ, 6

a Stallräume für 14 Stände und i Box, b Vorplatz,

c Geschirr- und Sattelkammer, d Zimmer für Stallwärter, e Abort.

Die Wohnung für den Stallmeister oder Kutscher befindet sich im I. Stock des Mittelbaues, der Heu- und Futterboden über den beiden Seitenflügeln.

l§

- ....

4>o6' o---

Fig. 8. Für 12 Pferde.

j-----S.îoo----\

I

NJËJ

j'-iinnr

3,0---

CÏÏIIIVTÉj

O.

3,»P-----j

Fig. 5 : 6 Stände und 3 Boxes.

1/

WM

Ll\

Æk

'■''.'..j.

Fig. 3 ; 2 Stände und 4 Boxes.

Vf «a

*•*» /-

/I\    :/l

- V CW / •-§- - -\ - V */    ■

/-

if

soo

3,00a--/-----1

Si--

—O o2'£-----—V.---

to

\ \m

■- y.40- - -

.....f

<z Stallräume für je 4 Stände, è Stallraum für 4 Boxes, c Krankenstall, d Wagenremise, e Geschirr- und Sattelkammer, f und h Futterkammer und Magazin für Heu und Stroh. g Wasch- und Putzraum.

4-«.------6.2c -- ----

..... v

r

c:::.

T® P

tlv;

t:::r

P;E

Et:;.:

-7K-- Ï.60

“V

*N.

% 190

n"

F~i:

- y sw •

7|

vt

\y

/f

i i

I !

Lj

Die Wagen werden unter der gedeckten Veranda vor j der Remise gewaschen.    j

Der I. Stock enthält die Wohnungen für das Stallund Wirthschaftspersonal und den Lagerraum für die 1 grösseren Heu- und Strohvorräthe

X--

■S

' jv

ItL.

OÜ

0 So----=jj»---

Fig. 1.

IMÎ

Nackenziegel.

0'&&

\A

gg

\VNV

ïâ

Fig. 6.

mii

Fig. 6.

Rindvieh-Stall.

Nr. 264.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

ï«

<1

r:

g----

—pr

lll

ifJrî:

iî

Vf

Fig. 8.

&.

///

Fig. 7.

Fig. 10.

65

2-

il

----o 43

<-----0Ô0--

Ń----o-i(5---,

"“I

Fig. 9

Sn

25-

iA

mi

OJt-0---

----81

11

mmi

iCvwÿ

S3®3!â

”3 ïîa-K, 4- ~~

SP-

üssisag

MMpgpMBy

ES?

LY<

^îpïllPIlSôf^

Fig. 12.

Fig. 11.

ü°

M

WÊÊËÊËm.

«•-

.>■.

/■f-\

Www>,

llÂf

"l'

Brf.,farM;<te

PW^#.'0Sf

4M3MP&*

\

s

Fig. I.

IM

Nackenziegel.

- y 0'4>

0'&&

Ooo---

1$

Za o

,k

i.

mipll

li

Rindvieh-Stall.

Nr. 264.

Fig. 2.

Im

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

-s:

1"

^ ' VT*-/

l.

m.

/i

i.

i\

mm

Ega

A;

■pp*

Ir—

Kg- 6.

Fig. 8.

6.

Fig. 7.

(i

Fig. 6.

Jh

Fig. 10.

Go

ll

i«-—-— o BO—

—--0IłS

’    ----o-ki -

•"i

-9.Z

SMHUVNmm

- — -------—m//Æ/Mxsm

mrnm

||v

«

Ul

Fig. 9

«JP

Olu

O*

11

\fi

U'..

2JÏSE4»

«ii

/<gj

>xx\SM

ST

'*«11

§??•«

tójS

CTS _

«Sß'iiOTi#

mmm

Mmmmmm

Fig. 12.

Fig. 11.

n°

gil

Si

■öjgr£-

'■>

i-

-J

■>.

Ź?'"

^Wà/ VMI ?M

w&lifostr

4ËS A>jr^w jfaiLSI?

Jgjgg^fPi^gp

E3t

Fig

Fig. 1 Rindnehstall.

___

U-

•r

Bewegungsgang.

⁻----ttttT'TTT

. 3. Querschnitt

(zu Fig. 4)

Eindvieh-Ställe

Nr. 26S,

Fig 10-12. Englische Kuhstände.

Knechte

DO

.1

Fig. 10. Profil.

ii

bb

r.

g-

Futter- !| Kammer.

Fig. 2 Rindviehstall mit Längsstellung der Krippen

3H

..X

T i tt

TF

!------

CÛ i

-------,

r------

LJ

Ltf-r

Kü

V&

ni: *

pu

PF-

I t*

CT-

1-------I

l_

•1

-----M

»,

‘i

Fig 12. Grundriss.

Fig

T3

IW)

wm

¹ «f|

CG

I

il

BO

CD

Vi

Pu

(•

■*i

I'

Fig. 4. Grundriss.

Kuhstall nach englischem Boxsystem.

4mis

mmy

Fl

fl

!..

'I

-16 Verschiebbares Krippengerüst.

____

L.

k-

•!

T~\

•-5

... 'W

..uL-

Cd

k>

Fig. 6. Detail der Lattenstände. Fig. 7. Lattsttick.

Fig. 14. KrippeQ mit Raufe.

Fig. 16. Ansicht.

'■f V:

At

Uÿï

L -.    __|

iHE

t—.......

____

ia

lijj

is§3

■H

ii;

“Sr

<c

jj

.......-

J_.

37»---

_____t7S----

-----J/f------------

—r—

Fig. 8. Querschnitt M N (zu Fig. 9)

o£c —— p--— —---4i4tŁ —^

_______At*

ł_ _

(!)

»0

,c.

\y

A*

Futterkammer.

Ul

<D

co

<Hr

C*

a

CD

__

-.1

fl

u

15

v/MAA/ffiA

wm

__

Em

ii

------- »?j----

-ii*-.

__

TT?.

■■

■M

Fig 9. Draufsicht.

Fig. 15.

[ Bewegliche hölzerne Krippen

ïJ ■

_-3

Il i

«il

-7 -ĘK

ïï 7/

K.

o.?

Jr

\jj

il

--... y*5 -------

mm.

«B»!

fl

i.

:11

wmmm .jmm

rt

F;

V,

3TT⁴

Fig. 15. Querschnitt,

rnwmmm,

SS

HP

«

Aus der Sammlung des Prof. Doderer.

Rindvieh- Ställe.

Decken-Constructionen ; Anlage der Futterkammern ; Eiserne Krippen.

Nr. 206.

Fig. I. Hohlziegel-Deckengewölbe.

Fig. 2. Detail AB.

Fig. 3.

Krippenanlage zwischen den Säulen.

-e=§—

Krippentische mit Stangengittern (Fig. 6—7).

----3.^ - -

A"

- { •>**/ K- -

Fig. 6.

!ll

Fig. 7.

— iS'b

......>

\<y

Fig. 4. Mit fortlaufender Krippe.

____Ç.M. -

Futtergang.

j* ■ — m

fr.......*'k........ffllllll............

LlJ?

A.

Gangplatte.

Fig. 5. Krippenschüssel.

_ OÉX>-----

0<tO

-v

y i-i*.,)

wttaKmamm

JIM

■igü

5i

pT

'êmmm

........

\\\*

MimÊÊïêIpffa

Eiserne Krippenträger mit erhöhten Futtergängen (Fig. 4—7).

mit vertieftem Futtergang

und abgetheilten Krippenschüsseln.

V\

m-

Einfacher

Krippentisch.

Doppelter

Krippentisch.

F—:I

Stallpflaster

VA

WM,

?!

W:

fl

Fl

Fig. 8. Bewegliche Krippe aus Eisen.

Fig. 10. Querschnitt zu Fig. 8.

i fit:

ł.ł.lrfi.

k-

Fig. 11. Ansicht.

Futtergerüst mit beweglicher Raufe % Fig. 12. Profil.

.'.V

23

ri

Fig. 13.

mit Charteren.

jÜH

Isfl

'•TL

f ft t    - > -rvV

-u_____r

Fig. 9. Ansicht zu Fig. 8.

ii

i HP'

fp

2 20

....

Fig. 15 Kuhstall der V Domäne Proskau

Fig. 16. Voigtländischer Kuhstall.

jl

tnn

L-l

Qon

Heu.

Futterkammer

<8-

Fig. 14. Kuhstall der Farm Liscard.

j-*

: T |

E LJ|\

<8-----

p\

-jt

j—

rj

,_____^_____

dlll

«s-

«.-i ® "i

1/

lL

Futtergang.

Fi

,_l

L..

Stallgang.

Rinne.

Mm

\|

-r

Eingang

Stube

IGHB

[Ma

m*

«

apÉ

ij.i' r r

f f f r fffi r f

■

+ ;

.

.

i

V

r

\

/

f"

.

*

f

J> „o"

70 r

*

!

-fv O ™

V‘;?>

t

* ■

f

0

• ' *

T'r

:

r.

f

v

■l

■ >»

T“-'

,

■

■V;

I

iIä

WM

Schafställe.

Nr. 267.

Schafställe mit freitragenden hölzernen Decken.

Fig. 1 mit Dach-Hängwerk.

Fig. 2 mit armirten Unterzögen.

Schafstall mit feststehenden Rund-Raufen. Fig. 3 a.

//

r-

Ml

r-_

TUT

W -MBE

•ł

iS

*> S

lg!

FH

mm

vÆ

IK

Fig. 7. Detail der Oberlichte.

Fig. 4.

yjm

4 t 4,

W#

W X

Si

v"E

■m

Querschnitt.

fgPHMWi

Fig. 8. Ventilator.

iS

\V

IS

WA

mm

y§s

Fig. 3 6. Grundriss.

Fig. 9. Feststehende Rund-Raufen in Schafställen.

l-

---.» ?* - j.

Um

Nn

zu Fig. 3 a.

C:

—[-i

«i

3*

Fig. 4,-8. Schafstall.

fl

*,f*

-----«// —

PSBRS

PI

j83L

3|f

FW

im

/.

-i

r-

Fig. 5. Ansicht.

ggf;

Freistehende Raufen.

Fig. 10 aus Holz.

■ B-ar^r«?S..in i ur

---jg^l

=n

L.___~    -

3-^gg|

iE iS _______

P=*=g

vj

Fig. 12. Profil einer Düngerstätte.

rtj «

s'y.

XX

■=^

=t

f= = =1 3=

=t

=t

Fig. 11 aus Eisen

XsNX\NS\X\N

i ülH

Fig. 6. Grundriss.

4L

v.

■!

%v;

JL

l|-1-- i!-

4>f—i- — ii    -4^

£=

*7«*

L._

mmmmm

- ____

für Rindviehställe.

US

V"

\w^Ê<

l~

. 1(KV -

V

>»

.i

.⁴

i"

»!

il

t......

Fig, l. Querschnitt.

il

4-

J-Ł-

i!

i:

•r

WM

4JÜ

y.

mm

mm

mm

mm

Fig. 2.

mmmmm

x Offene

Ś Jb

il

Wï.

■i

AA

C_7J

cp

îp

.. JL

^⁹7..

Wi

Schweineställe.

Nr. 268.

Schweineställe auf der Gallenberg-Farm.

Nord:

ft»«

dam

Fig. 3. Wirthschafts-Gebäude.

Fig. 5. Grundriss.

;■

i*

fi

wm

u

t=o

p=i

td

C±D

eu

:Î.Ï2$.

-S

CJD

tL.

co

rzT3

-g

P=3

Wm

Hof.

t -- mm

W ir» 41    _

iM§jj||Moltarsi, ‘•W I

'm

kW

s|Ł Sule,

Molkerei-Hof

■i'SctaiSlall,

fcî# kb.weiae-H.of

Hfl

Fülterberei-

-iung,

Hofraum.

Fig. 6. Querschnitt nach A B (zu Fig. 4.)

Detail einer Bucht oder Kothe. (zu Fig. 5—7).

-T-.—

inraumanî

11

*1

ES

ml

wÊÊÊÊÊ

Schweine- Hgf.

C^Snle

S>

irj

v«'

»1 t.:¹:. > ■ -

r," i i

•y

HÉf

WH|H

Fig. 4. Grundriss des Schweinstall-Gebäudes.

aMsctas,

fEk,

c.Misoiieiü

Eerkà.

iMosIscliwÉe, eJfeSiöbe f,Pater ■-Küche,

--'Tv    -

3*------

'o 9 ä

Fig. 7. Längenschnitt nach CD.

jN

:!i

V • >o

3

II

'v

f.d.SilimlioiiiW-f'I I ' i i f !■ I i l 1

Fig. 8. Grundriss.

li"

lm

f.

Fig. 11. Luftzug-Vorrichtung in den Ställen der Gallenberg-Farm.

ES

w|

T^-l

.fi’eoh-Kiiipce

l¹®

—£lz : :

:/•

:S

TE'-_: ~

kiSEI

«S?

psjFT

Fig. 9.

'.• _X.:r4rr

.. —~~ : ■. -■____irràcr-irr^:

ÏW

II

II

t. _

El

fggjl

^nço;;

rnr.

Meter

mm

I2i

»• ijjli i

Profil.

__I»

J Fig. 8-10. Thürverschluss.    ‘'

BHg. 12.

T-Y

~3l

[”5=

...q

Fig. 10.

,3all

!E

Fenster-Zugvorrichtung nach Rueff. Fig. 13.

@S|

§§

il

Mh ^¹⁴-

Holz mit

Ventilator aus

Ü!^

r~"

stp^ll

.    ft s •

Zinkblech-Aufsatz.

f.-;

!»

Durch-Schnitt.

p>.;

..

^51

\x <■

w'

«V

ii!

II

81

«Milira liii.......

~~ ^Ę=SĘ=§k I

^ ® Hj

r_f - .f Tif    I -

v:

r

;*

r?'',,

I

W

Milch wirth schäften.

Nr. 269.

1P

PT

& ,:y

■A

Fig. 2. Schnitt (zu Fig. 1).

B 2E fl

Fig. 5. I. Stock.

Kësestube

BC

xv:

Kammer.

Zimmer.

if

Zimmer.

Fig. 9. Schnitt A B.

5T1E

V*

Gallenberg-Farm bei Coburg

WÊÊ

Fig. 1. Grundriss.

1 5 r— «

Milchstube.    f (T )

ii

Fig. 3. Holsteinische Meierei.

Meierin.

•3SJ09

Speise

kammer.

, Heu.

11 =

Ü Schlafstuba, j

Spinn? tube.

Schlafstube

Kammer.

iWb«V'>T

mirnrn

Butterkamer.'

Futterkeüer.

Käsakacrruftr.

Werkstatt.

Fig. 6. Englische Meierei.

[Äl ilch.-j I Butter! Butter- ■Hsckseimao-i’! Karnscheune. I Strchscheune. stube.¹-* stube * ßaoct.l    1

'Bqnqs

Fig. 4. Parterre.

tll

■ §.£

Futter-I

Küchei

'I

Matshr,

Rüben. P

I Milch- * Futter^ gcrSthc.M Küche,

L_1^1 ±L

Kuhstall.

Ł3C

f

Hüben u. Hau. 1

Fig. 7. Dänische Molkerei-

Käsemühle

Centrifuger..

Trichter

Milchstube.

u lJ

rrni

ÏsoiO

Scheuerküche

isr-sl

I

SP

AAiichstuhe.

Kücha

5'~:

-!t

«=îf

P.

Bottich -

Wäsche

Unterfahrt

“T

Konter

à.

i\

■lid

Fig. 8. Schnitt C D

«■

ll

'

»

-Kohle*

e. I-

Miel hl o.

j Ha n m

il

Fig. 2. Parterre.

avlo/ftÀ

WcCp

Spiritus-Brennerei.

Nr. 270.

Fig. 3. I. Stock.

pF

£ lirai oj*:

rrp

yormijahrein m

JJa    afich in<

Fig. 1. Keller

\Tund\

Elevator.

j»

Ü zrtojÿal-=\wàtfche>_

'lcvato\

**■ -'b*

(fcihränßtraii w

t ł t (J

Yoj- m a ifi ćh

Ta u m* ■

JCl lÀlpcM iff-

f...........PT

Mit**

cirai -

.Hofen

QuelZJrttum.

ZftenĄitien

J)a mjefm otßyh\nK

Voema.

Fig. 4.

mW m §: '

[\

Qerßtboden-

\.

f/j

li

ii

-IÆT-— *

--7 \

:■ 1    ! ; i J

Ü "sr"/; lt"~

I m « i i i

•i ! I    ! ! *

V i/

\Li!/

-A

a«s

Mu!tic

n

jarre*

Xûhl rauiyyi.

Yoyh t aipt b.ra u nt

G<*hr-

raum

ji'jnrihik-Lxgar 1

mm

\jlnoej&

(m

M°t lZ n lenno.

.1

r-

A--|

ip

œ

y, j.

M:

■5

II

Xv ' \*

3_

ZsyKffi

fcfeîCÂS

■~E

IM

Fig. 1

*^T|f

Jj9

SSIii

l'-l

ip

S

mm

Fig. 1—3. Eiskeller, r Fig. 2. Schnitt A B.

U‘

rn

4-

aimi Malt |

_j.

-SM

alÉ

ww»çis!l

ł£s

"g;

ra

•'î ÿ if

lÏK&Ï

il

-t-

tn

it

4-

\T

TT

x-

18

>'■

/T

i'ï'g

y;

MlÊ

SS

TT

TT

|S;j

îial

?'.N

-r

••

ï;:

mmi

ÜCMf

sa

Fig. 3. Grundriss.

iafiKüil

ElTTjB

BU

il

i ii! i ! i

ES

^.JSSS

mm

;3

Tabak-Scheuer.

Ar. ^77.

Fig. 4—7. Tabak-Scheuer.

Fig. 4. Ansicht a b.

Fig. 5

Ansicht b c.

—

p: 1111111 !-'■ I r44#mr-

—/li':i    i- •    -

Vf

-+

j !:

Kir

IV—

H -H“ H-

4-£l

y;:;,

il“. ,3

mm.

Fig. 6. Grundriss.

T g ‘t

TT

'T

|l

JJl il

ilïl C

Fig. 7.

Schnitt il/W.

il

il

If

r;

__ ■

.Il

:p

:i

x.

il

iii

I:

il

\¥-

-vT

ii!l

JLL

.)

Ź2

!1

IL

II

0 9b

2*80 --

~ZL

-B

0 60)

1...

Fl

II

iii

Tïï

10

11

1Z

13

a —üs*

" ÿ~

\y

‘'iß.

g

m

lO'tS

0<i5

75

----»sä-

■f-

--'I-

;

I.

ÏI. Stock.

Fig. 1. Keller.

-----r ■■

!...i......

I. Stock. 1. _j[

4-

Di

i-

-*Nh\

Hl

Mezzanin,

!i

i.

\\

iP

\\

\\i

-,

N-

-i--, » —

o-?o

7 h-

.........NV;^:

D =

d'~=z 21 mm.

: Hausmeister

n! ⁷

yj->v-.-4—- ytf--- --

| -j

Ji

•" fîüT

iti

|0-20^hach~

[0-30 -breit

tuf

fen

©SMang

ggf

löhel: 0*20 n

'rtiti: 0'30 r Wgfi-lot

D !=^ 220 mm. ; d j=| 22 n»«t.

Im

I4i

—L______

l\

l\

\l

T®rsr------

ü.

/!

I Nr. 18.

I Nr. 28.

N;

.......° ..............7.........

■45

o-is

!» / j fj

S'HftM

“i i

ijl Nr. H.

»f =PT“

UI Nr. 21.

-*771

I N». 30.

I Nr. 30.

I Nr. 30.___

08 ZK i

TT

J I Nr. 30.

Project eines dreistöckigen Wohngebäudes*)

Nr. 274.

iS

OSO,

Fig. 2. Parterre.

..........6*«

.......**•-------r.........t

*»■

«00

0-45

-Ń

|\

—fŃr.⁻22

l'Nr. 22

Magazin

30.

;k

Fig. 3. Mezzanin.

TT

±L

t;

ïi-

I Nr. 23.

~T

0 60

0-45

0«;

0-4S

ii

ii

----1-------» joo

"•f—.....

tf ~

rao-

>—<>*■

TT

-J.

' ■■

Stufen fiiO-iŚ' i. /* »! bi 0-33

\ I Nr. 18.

-r-

» > I Nr. 86.j

~.u.

........fbs

-4-

OMI

' i Nr. 22

t I Nr. 22

ri

la

i 5 I I. i L

rr

Wohnzimmer

Ji

j_\

T NrT äa    7/

_I_Nr_20.__

Küche des Qaùsmeisters,

! | darüber dessen Zimmer,

; beide 8'00 nt im Lichten hoch

t

i---------re:7o~_

\!

— rtt 1.....*

tO-30

MN

Tele \

phonv V

P,T\

-J_u

Mil

13P

-------3 40 - - - -

.tq

Ń-

e»t

3@W5Cr^-_

i\

\:

F,

sà

060

r*

A BC!' Luftzufuhr ,'für den Lichthof,;

ujn ^itónterLii- J ®in«an* in deD !

: j | ^ kJ I • ^®80öftft8kellet.

I Nr.' 28.

rsri57“

«wtwyswmvw".' ■«

0-«J

--*W-

*40-

.nwi

ui

3?a

XL

1 Nr. 18;

hfłU I ■'794.0« ?

i-60

»tt

.........V-440- ■

Bad

**

J.

r»

4-

-i-

Küche

-ü

JOipsdielen.

W

’T

-i

T*

.Ł

i-

4-

/<$

is

■J±r

Herd

*1»

T4f-------*

-i

Stufßnhöhe : 0'16 m. Stufenbreite: 0'33m Stnfenl&nge: 1-66 »»

I Nr ~20/-

I Nr. 21.

b:- ::^=)

ra

•ł O

■ cyio

\yL

......—...Üp

il

Lichthof 16-40 mH.

üj i »    Ü

-I j 0—ntrsHH Lid    : !

©Pf

>•4

0«

Vorzimmer.

tO«

-i-

3 à I Nr. 28

Ï&IÎ¹

i i.,

0-45

ł®.j ......

Speisekammer ’ in

Dienstmädchen t

ifl-r

r.

",

4:

.■

:i

•'«/

j_.

ir

I“

'4-

-4

. Stufenb ihat 0-15^ P *" breite: 0-33-

" * lä 1^8^70'

Geschäftslocal.

!«

I Nr. !'4

I Nr. 34.

iss

!£ !*

I Nr.J.8 &

iNr. TiT----

1 Nr. 24

\*

!S

|h

ä-

s.

1----

T⁻

-T-

ri

Speisezimmer

-4

r!

Salon

4s

I R-

-f-

'S

i:

jäsRmä;

V i

ïtïnfïs;

4-»7r-4—- --L

:EEE;=E _§._^ J. Nr. 36. E

r--------- 4~ ; |

|_3àrNr.l8,l ||    ' * W-Tł^jjj

0-30,

— ćjlis

KU'

- ■■*-------

..i.

.....

-4«

v*->

ns

b jtS.............

:0-30

cn

............

- ----------------

rn

I-

sff>

-4

...IN.

't

voo

......    ¹7S .......;

*) Als Beispiel dienend für die Aufstellung eines Kostenanschlages. (Ing. Hermann Daub.l

;4r

Nr. 220.

'

}

/ •

.

»•

!

r'

. ■

/

>

»

■ ■i

' H

t

\

Ą ■

V’

■ t •

‘.

\

-

\ ,;V •

V •    '

î.

fïv.c:ù,: ^

■Sût - - ■

(

m

i

'    W"‘ I

.

> ■

.

• 4*. .

■

■ ■ /

‘

j ■. i¹

I

,

:

.

I .

" %

, n •.

‘

S a

, ' •

«

*

■ $

, 1

. \

*

. •"

t ]

V-

h

■ -v;-

»

,

V    ¹ \

J    ■' V

LHj

/

iV'

*ML\

\

•i

«r

N

!

Ober-Steirisches Bauernhaus

Nr. 272.

__j

i.

Tenne.

Feldkasten.

Feldkasten.

‘i

Futter

kammer.

Fig. 2. Stallgebäude.

Stallraum.

Kälber.

Fig. 3. Steirischer Ringhof.

W agenschuppen.

W ohngebäude.

---\

Fig. 4. Steirischer Marstadl.

Wagenschuppen..

Wohngebäude.

SE

’5;HT5w

/i-óm

llesaJl

Brunn.

Schafe.

5- <D

e |

w |

CD L-<*

g er

© 2.

®.

Fig. 1. Wohngebäude.

Mägde.

Keller.

Laube.

Back-'

ofen.

Herd.

11 o i

=0 CO _ CD

£.

-¹ Uhr.

Küche und Gesinde. D

Bett.

Tisch

Back

trog.

Bank.

°<S>

£>

Stallung und Futterkammer.

_j

■

■

•

‘

.

'

'

:

{

«

\

* '

-

v i

" ït\:

: -

9

4-

/ i

'• - •

■

i

^pUOTt^

krą,; ów

;

•v

»

/ -

*

*

:•

/

«

»

J \

V

W

v.

‘

-

■.i'

i

' •

Fig 1. Allgemeine Situation.

Garten

ikH.

Schn fr!. I

Bscbpuef HScheuer J Ih    :—......■>    [feihstj

■    LA“ü98r]    I |

M

Scheue;,

Einfahrt.

WtljcWf;

Gesinde.

Emfcthri.

‘Arbeiter

Wohnhaus.

barten.

vbêïSjJ

I___I ■! IH

n Hof h f Hof,

Hof,

14.

12.

u.

5.

:!

6.

Hof.

U.

8.

irr

O 7.

■9.

rn - ”• I n. - u. i u.

~s

14.

1S.I

I6.

17.

17.

st

19

I«

18    19

Hof

I-'

18.

18.

19

IV

Hof

V.

!''|i

18

19

19

I8.

18.

19.

ix

Kälb e- ■ -Isiocll

r utiexrnaqmm

OiDlDinl

""Tvi'j.

□feloj

Hjâjëië

ôli ! I i

"TnLokomobf.e

-i ?    :    1

ci ■..... w

-C

ÿjDrèsdnngschïïif

rC

CD

Tn

S.......

’cJ

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Gehöfte.

Nr. 273.

Fig. 2. Holsteinisches Gehöft. Fig. 3. Westphälischer Hof.

J ungvietisicli :

Wohnhaus

III

Jungyjelisloll.

Slub e.

Kit che

Stube.

Fig. 4.

Niederländischer Hof.

Q Stabs.

Fig. 5.

Französische Höfe

Fig. 6.

Qis!

Hurfl Stube.flSliibe

Schuppen. jL.

•■s

Dünger.

Sdiweir.atälle.

r-n

Stube.

□ Pumpe!

.iS

Kühe-und Pferdesiall

Scheuer.

Hm dvi eh stall.

bre scli-

-Tenne

X.

Putter.n

Fig 7.

Schottische Farm.

i. Wagerremise,

. Terdihe.

. ArhEiter.

. Füllensicill.

. Schweinsliille . Feuerung sr num.

.Kii chramu.

@    . Kessel,

Maschine.

. Eresch-Scheinu;. u. Wurzelrimme.

. Eferdestallung Kranken släll’e Diingergruhen Verschlage. HecTiselrnum. Vorraihskammem. Jimgviehsitüle. Heerdehofe Schafs lall.

Kuhstalle,

iB-

'///■

//Mi

-w J

■M/y

13.

îM2*-££5;2aSs

fl,

v-

| mj

lö

mÈ

yffl'WL r/'y

mr

"Z

Hs-

!|!

V/

mm

wsmmŁ

za a

Y*, **<%#»* »n •».»

'b '    "    ¹    ' 'll .%:•) •

Tdlitli111111111111IJÜH1111111rTTTTTI W...... -,

. K'\u\h s y ail

tôt

Büngerslàtle

iiofnaurn.

rz p

■ ■ ! —I £

ï Cttt

I]

il*

JĘ

'VS

'S.

W?.

il«)

'?A '

Fig. 11.

Französischer Hof.

. bchoüerhûf,

Hof

• ••

1 Wagsnr emise.

'•-f —¹*-f- f-"A

‘-f-rf-f-t'

il * W-

WinhschuftsgeĄ

j/F'l

...

sSohweine. WaschH; HolzscL

fr

s \ il Hof :

\ \ -Hz

13 H#

.r Schlots

■ Dresch-I j^Schîîppëu

-Scheune.

-S

■a

öemiise

-Gurten

Fig, 10. Gut Niedermorschweiler in Eisass.

îferde. Schafs Lall.

Btingerstt;

lof.

Wohngehttude,

-3

ScllUpp:

BienstDof-l

Kuehre.

Kammer.

y.

Pferde stall,

Jimgviekst;

Éfül

pp

HinHuienötcclT.

Tiresenteime .

ÜEmiseJ

îrumei.

Hof.

pq

i.

Satlelk:

Pfeile!

'fieftiigel.

■7,

’jL

••

mm

te a

m,

Pferdes!;

Jungvieh.

Schweine,

Speichei _ yr.|

Zimmer.

ZimiDBjr

Kunh«.

.KtQieh

i.-Mist all.    nr.Hferie stall.

i.K5lber3talL t. Snttelkammer i.SchwemataTi. x. öefliigelkaf,

Tenne.

Zimmer.

Holz.

-:in*

Zimmer?

rÿfjj

>s.

w;s

UPj

^. v?ÊMÆ

-'X<Z

~éM

Ü#

Fig. 8. Schottisches Gehöft.

i. Yemcdterswohiunig ■ nr. Wagsnremise. i Futierkammern, ni. âckergeTiithe. !.. IfeTiesldl. w. Kuhsiall, y. Schweine siali.

V..,

(jeireiiie Feimen

agis!

riÿ

■ WfrÆÊÊ

MÉ

I. Tederhehstall. m . Haferquetsche, n.. Mas chmerihcus. m. EuiteMcliRTi, a. Mühle. ir. Kesselhaus.

' ..

f#

Ä. j Arbeiier-

b.    . -Wohnbau

a. |    -ser.

Fig. 9. Liscard-Farm. j

c.    Wohnhaus d.VerwaltersIgnp« .

d.    Scheuer:    _I^P1 a

. 1 Dreschmcrachiiiej—| n 2 Kornspeicher. I—i - 3 harre. LTBm . 4 Maschinen:    | -f    j

eee. Kuh=Siall.    —d    ^ d ■ n.

f .    Beschirrkammer, pLf

§ .    Fohlen.

Ti .    Schweine,

i .    tfuhnersinll.    pmT

j .    Kartoffelkeller.

k . Berüthe. w—;

± .    PfwibsInH

Schafsi;

L

■4.

;z;

ii

3.

Ht. Scheuer. m. . MclikelleiTUttine.

m. Schtiiihoden. il. Werksîüüe. z. Seschirrkaminer. a. Heehselrdume. n. lüngeralfifien.

Slrohschuppen. Heu und Klee. m. Grummet.

tó*

Hof.

m.

ram.

IM.

St.

y/

7l/ï

Z-d

si.

Tl‘ :

z&3|

r-

Hof.

H¹

Fig. 12.

a i /A^TcA-vl m;- ‘Ą 0Ęk

■ÉHMaCIIMHMyiMi

illi

•—I-r

>> 4 ri.

Kuhsiülle

Knecht.

iJüngtipg

10.

IX.

I.i

mj

4- Hof. ai

5P

xi

xr    t. n. t:. \riA=a

Gallenberg-Farm.(Ooburg-Gothaj'-ä?i-

Ausgabe IV ' Nr. 93.

-S

Ti.ictu

11

FuiierMchen.C

Schweinsialli.j

fi

■Kuh stall.

Eruhkessel.

Milchkammei

IWagenremise

bi '-HTl

i:0mà

°My

il T

VjlT

*T “ “

²-

Hof

Norden.

t Enffr¹,

ntiri

t ■ T-

U.Jł^.4

L.ÏT-.L

Hof.

. r.

rntraSO

,—r— -.«-a-

Wh

Hof.\

\ /1= w /1 li-.i i:?

A ü=

/ \ id

/ Hof. \

Süden.

'&^'ÆiÉÊ6t \

LJ»!

Hof.

Wagenremise. Beräthe,

HindvieHH.of.

li~

s.

rn

Osten.

h.

Hof. i.{~9

¹ Verwalter. i t Reitpferde.

] ! 3 Scheune.

; k Zugpferde. s.ltreschhaus. e .Feimerihof

\J

127

■    -;~vd

i......

Wk

8.

X infal.it

Fig. 13. Norfolk-Farm.

7. Magazine

8..

Sl

Hückselhaus.

8    Schweinsliille

9    PferdegdpuL •

10    Schuppen

□    cna

□    □ en

f.

:

ii

;

l

V Mi '

.

*1“,

Aus der Sammlung des Prof. Prokop

Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Project eines dreistöckigen Wohngebäudes*)

Nr 275.

Unter der Leitung des Constr. Daub.

DM

0-15

?    O’«

—5-15

,0-«

HS-

:0-55

or«

■f

I. StOCK.

B»

ba:

H' 'P

û_

Schlafzimmer

• CIŹ

Schlafzimmer

LL

Fig. 1. I. Stock.

Fig. 2. II. Stock.

|Tm

._ü.

;;

Fig. 3. Dachboden

‘CiZI

:ï

-Jfc

•*

il

-*M7-.......

tu

■■

à*!Î5-

ffl

îs

Mezzanin.

■-<

1*0--

■|

!!

!s' “

F*

Woh

17

-F

1,

nzimmer

‘T

li

Uii

i Pi:

ua-

C-

Wohi

(immer

¹    tran

-695-

L.

»95

■ -1-95 •■

-5-HO-

•'•ii.........~j

I

T...........

; 175/1-7« jj 175/175

■521 -

Fïf- ■*-

cB "ł Î0T"    jf " "

y/l?

ifs;

fl-

-195

i 5

"pu

II. Stock.

----------f«r----

Eg

0A5i

')■

,!

Bf

9.0-60

- - 3 2V•

-s-

■i«

'/«f

-I Nr. 16.

-r-i

1—

Fi

tE"*

\F i

“Gipsdieleu

Bad

(D

jtnyi-i0

FF

55/1

«“T

I Nr. 22

K-fFrè

« \ff

4r>

»•<0-

r&mæ:

4-

,V,Z

4^+1

;S

Bad

rx

Küche

rrnjTi

îf

...

"t

1W

JJ-

7-

t-

Küche

!'!

:0-«

IFrfl. 'F*7T—■—T......Z*

|ii ji u '4M ?

tnnr-

i ! : i u Brn

Gang

I Nr. 22 a.

i‘"T

U* zu <1en über dem^ (I r : Daçhe liierenden t Î

dBBl^futzthürshen.

iF4t3f

li;:

-P

i;;.

-4

»3

- - 215 535

.jL

Herd

Z-l

~u

"J.

■3

-4-

tir

3ïÇi

38*-..

.1™.

Herd

ifenhöhe

...i---.'i

Siufenhta Süufenbi sile: 0'38jm| Stüfenlä îgièTFSir^t

ïJNr 20.    ' ’

• «bo-

-P

-j™-

Ireii

Und

TO

ii

zzn

=ff=

i . Bollkammer.

XnT.TsT.

/;

rr

-t1»-

.......MC

-4- I Nr" 20Î

«■—{—----------------V15#

“4

«U

til

---y--    ......*

..

=L

li

I Nr. 22 a.

1-75 -

\ ; I Nr. 18. -j /

?..

j-1'60

\i

â_

1 5/ł 5-*

•4~

17

i T\

Vorzimmer.

JJ

dfï

i:.;

.O-AS

łt

r-F

Ił.

d-ä/2

Vorzjmmer.

il

UJ

5 HO

⁶‘4i

tlF

II!

Ft

—_ I Nr. 22 a, lang :4 760 ml

WascnkUche.

-O..—

44-----

-t

J im

JmJ ; Speisekammer T : !S /]

j®™»;

T:

*•

125/

'1

Dienstmädchen ®

.iwmîükI

—if

tz-

-!..-i^ — ........

Speisekammer y J

iti

-n—

r-«f-

I

•125/2 X»

Dienstmädchen

. _î

FïE BËI

li;

II

I!

l!    H    il

n : II    11

ft

I Nr. 22 a,

--•-FI

Bügelkammer

---Hk50-

y.--r»c--4

_____________i

lt

±:

4—

0*30

‘F-

Speisezimmer

Salon.

-s

-F

s --

2 ü ___i-te

Speisezimmer

Salon.

Trockenboden.

fc

HH

4-

-W

4:

co

s.

-tfc

f" M

:r#j?55?iK

jsnpnz:

ÜZ3LMT.st

W»

0-30?

i «5~

i0-30

0-30;

fcjiU

0-15

»    .0-30

t-

1:

\$\

r.i

n\

r\

iw.

Balkon.

hi

i ; b

itfe

: i ki M

n.....

1.

- 1-75-

-X-

L;

m-

-4.

zu

■1-T9-

*) Als Beispiel dienend für die Aufstellung eines Kostenanschlages. (Ing. Hermann Daub.)

C il.

Ausgabe I Nr. 221.

Nr. 248.

w

•K

!..

-i

...........~

. J—— Fussboden

—-------

St

:ï

ffi gQ^Cement : 1:1S

JL

jr

\19IIS

I Nr. 18.

IÈ

I Nr 20.

fi

I Nr 20.

INr 20.

Hausmeisterwbtuying.

Eingang zur]Haus meia|terwoüriung.

t    .........f............i.....-..........

a Fus^hnden dir «eflchâftrèâuinu ]

' ~-<90 .... f r.5 ■ ■    ,    ,

L Fussboden der Küche dąs Hausmeisters.

lll||

Ausgabe I Nr. 222.

Fig. 1. Schnitt AB.

BT O

-Jß

I Nr. 18.

I Nr, 18.

I Nr. 18

• iS

I Nr. 18

-CT------[

w>

■iwa

19111

S a I Nr. 26.

.7^--

„Der Bauconstructeur“

Verein an der k. k. technischen Hochschule in Wien. A. Hochbau I. (Prof. Aug. Prokop.)

Project eines dreistöckigen Wohngebäudes *)

Nr 276.

Fig. 2. Schnitt CD.

Fig. 3. Faqade.

_i

**• !

Li—Ł

§•«

**—I

I. L ~~~

»fl E3B flH I

CSH

ii

\ ça

nm

MB

M!

f-

Si

|j

._i

TO

n r~

—-ft

'I

En___ii-i

!M

i\

~**o-

□tuja P

□1 Pi !□! 1D

□Halo

]□

]y

nu

UJÏL-

M.

Tô

I Nr 18 ».

Hfl Nr. 18]

-AS 0r----

-I

OT

=J

—••75-

Pi

Ifq

---* ►—• 7»—i

-.r

o.

\<

............ ,r .

□□ n

□□mjiQminrfï

cotir

ml

!”

•ąWSH

mnhb

immmWmMêÈB

i *■

Geschoss

Geschosshöhe von Fussboden

Stufen-

zu

Anzahl

Breite

Höhe

Fussboden

Verbaute Fläche und Höfe.

81p Bauplatz.......

fe Haus-Hof .... 72-63 *»2 jllf Licht-Hof ....    15*40 nfi

"■"SW« Vertau“aGrandâîche' !    !    !

Die Höfe somit 24*0 % des Bauplatzes.

•»7t —

Hfl

fl

*) Als Beispiel dienend für die Aufstellung eines Kostenanschlages. (Ing. Hermann Daub.)

,    . 368*55 m»2

.    .    88*03 m8

.    .    280*52 m2

Keller

4*75 m

Parterre...... 5* 80 m

Mezzanin I. Stock

II. Stock

4*20 m 4*50 m

4*20m

r io \ 16 J ⁵

\ 34

28

30

21

14*5 cm 33*0 cm 20 * 0 cm 30’0 cm 14*0 cm 83-0 cm 15 * 0 cm 33 * 0 cm 16* 0 cm 33*0 cm

15 * 0 cm 33 * 0 cm

20 * 0 cm 30 * 0 cm

Ausgabe H Nr. 249.

w

* .'

'

, ■ ■ •

-

.

r

;

f

»

»

(

/

/ -

;

1 ■

♦

»■

-

» '

I

■ •■

.

¹

*

-«

*

V

* ■

té

.

i

• K i

• »

f® ■■■■■-■ -fC\:

:•

\

*

.

V

n

f

: ■

-

.

•i

».

¹ N

■ '. ■

■

' ■'

■■>•., . •••

.

*

*

v

-

w ‘ ' ......— * >-

\

J

#

$

5%

f.;

&

À

P

KS.

-

V.'.

<

\

' ,

.a

>.

fc-1 ,

f:fe,f

■■■■■

B^M

8j5no:eka Po'iîêch

»

M!v -;>'

v-ü

WYDZIAŁY P

RIRLIQ

J    '■ -

É 4

a%

IV-35249

■ -\i

; *.'r \;

■ $r: .#v '

O

ft "

? y?

!,V

.

l

:*

;1

■V:

» «l**x*t ■

J*'y *#

. V

t

o;

m

n ;

• ‘I

¥;v|

i -. H

ir'

<s>

J¹' -

-

'■■ . ,: .

⁵|; ,*yt

■xym

£

&

-

M

■y,r

? •

a

f|fâ|

m

URiife

&•.    BP**' * Vf ■:•' : ■ ■*£.&'*

' y '

*

vM

t

V

ïLâ':.:-

\

%

■

’

V'v

*% : « i

+* ' .

,;v?

r.î

>

]

;

r-v. ,-••

. ^

yijpï

V

V

m

uryâ ^ >2£ • / ;’•> »

fßff

t i

J',"'

■ * •

;

$!

M%

«

«Âfe

V, ■

j

-■.:4

s

:

'

*

s

•* ' ^., **.

: *r ffir; . <’*

Vi-

>:•'*1*001

•.....- -i

m

in%.

•>

«

-

/•

\ %

a

'

,

vw lit'/,:

*

4

au., p

«

Y

. ‘iS»

•V

%

■

?

. :Â

■

*

4

*

* **

-

"?

*r^-' :

K,:./■    ’

■

!

,!

'

-,

*. ÿf

Biblioteka Politechniki Ki akowskie)

yf

■< -

•• '

.

Im

'-V.

*J»+/

v'.i

!

- u

■: ; '

. H:    :    .    ■    ■    . ■    ■’•

■*.

...

¹

‘

100000302769

JM

■i;

r

M Xÿ^Ül’

mim

«

mmm

_

:. *

i *

%■

S' *' :• ;

'smimm

WSmm

1

». ■, M

fal

r

h :

iK

'A ■ '

;

■«!

tu