I; .. C;    f

HH

IKH

s:

s*

S|

«iMi

wj;

iii

mm

mi

llBil

■JMHÂfc'SSt :;~sis

.....H—

mmm

HHS

mm

■hä»

mm

;ftg

jifMNll

llMlItftl

>y

ici

»mm

vï-

IlflilPlI

liS||i||l|l

ssiis

mHhMi

MH

sailli

IMMHlM

ijü

1«:

;■

WM

;j

:::

11

p|a|

:,y:

Hip

iilgli

, V’

HMHMhhH

■HP

11»

fi;

m

ciiccc

CS

mmm

■H

cl <•■■■■' :

Hfl

lii

»ilÄ! s?

liilit

«HH

■ :ÿ:

KH

gapHRHRMMMH

;<liPSSSSS

■H

'•V

i#

HH

iLCv

y:

'CL

lilllli

HH

::

Iii

iii

mmM

Ç.

mmm

' !':■

ÜSSI

CLIfi

HHH

il&l

M r......Mi

HH

Wßi

BHB

v;

il

ÇS

>;'5

IMgM

tlflÉtll

: Ci:

SiBififfli RH,

iÉH

CI

iiliiili

Su

■HH

Ciééül! IM

m¹

y'LÇ

Mi

c-

hHh

L:

1181 feili

jĘtĘgfĘKm

CL

BaMSty«

;:V

:::

Sy

SB

HHH

HM fïlilll

•M

|ÿ:

c:!-

CC- V: -

i:

•v

fpHfPH

ÜMÉl

v.v v\

p?

•>c.

SIS

rtv'i

1ÄI

C:

iiillill

CC-

X-j.

■H

■Ci.

HPM

mÊM mmmm 'mÉËÊË.

liÂI

WwmWm,Wfm

wMwft

HRM

Hi

ii

C;;iC

ÇxÇCCï', :C;Ç

■;:Ç

C-;

MH

CCP'

:Ç,/

HBW

Wt

11

ÜÉI

Sa

Ć-:

,•

iisia

mm

»!

,âs»ii

''W

IHHI

lie

v.

c;;-:

■;:

HH^MH

:,y

CC-C

H

i    SjÉ

MÊMm

tir-

cil

il

wrnêm

'mm

mmm (flpiP ÉtÉf

WÈm$m

mm

Wm

mMÜÆÉi

Sæi

HHPHH

BHn

fv

:ÿ;

■>ss

:c

iCC

P^K-îs:

•icc

ii.

HH

lisi

ii

HI

Ciii-iÜ'CC

łll

y-y;:

h|j

lilii*

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

00000304095

J 491 É

t.

SCHEMATISCHE

CRUNDRISS -SERIEN

ALS TECHNISCHE GRUNDLAGE FUR DIE VERFASSUNG VON MODERNEN

w!

ANFORDERUNGEN DER HYGIENE ENTSPRECHENDEN

BAUORDNUNGEN.

VERFASST VON

A. LOTZ,

ARCHITEKT IN WIEN.

/Ą

<łfzz

SERIE III.

biblioteka

c. k. psftst, tzko»)

Äf ü JöUk

Jé

/•-AT

WIEN 1911.

SELBSTVERLAG DES VERFASSERS.

NACHDRUCK VORBEHALTEN.

i ü».

ff*.

'

%

ł

t

S,;

■

%

f

V

Biblioteka Politechniki Krako

%

*

wskiei

%

<

<• A»,

"’xzw

kè>'i

Tabelle A

Te ne JT

Das allmähliche A nsi ei <$en der HoffrevhdllunQs-Prozente bei 5\j sie mdli s chem Anw&chs&ri' der Flächen vonfccJs/iihirwMiJeu' Eck bdüshellen und bei shxfenweiser V&rlàn $ & runę beider Sassen*

Tronie n von /IH6 zu lj ! 6 Meier

Fläche des 'J ex Kl der

Hofes irr Wohnungen %äer 6rccnd.Fl. per feschofs ■

Fläche

T lâche

ii

GdïienfliLchtlàriÿt der B anstelle ji des Ho les en rri    in mi Ü in rri

Beiderseitige

J) nm er kocu g.

13 76

800

6'00

1J/'P

lJFj$_

77/7

8'52

6 00

f 06

./ Woh nù n g.

Wal

red er.

S'20

5 69

ZI.

JJ

8/8

t±_

18 625.

n:

5'JO

3 06

tt

li

19'W

225

8'70

3 76

TpJlrnçihlicli cxnsleiÇe

<;

n>

Mł

0)

lf)

CD

'C

o>

F =14 47 X B‘56 K T^X 2, — 12.1-0 0 m²'-

Hof — 6' oo m²*

Hof

8 • 52 Üî2,

7‘o4*

Ma,u veröle ich. 6 Sefic- 4, Blaff-i , ćLiftlype tüü gleichet H* == 11 x 11 - iLi'ooni³*.

2 /'os

256

g-K

3'56

228?

289

70 oo

3 06

<u

23 '69

320

88 00

855

Il 2 Sohn un ôen

25 00

367

22'00

6'20

26 '3 2.2

600

<o

2po

AjTT

2773°

33 '00

6'82

«O

■s

4-

«*?

2895

980

39' 06

8'70

//

s?

k)

•On

-é

<r-

<r

302?

529

50'00

9 05 ,    5

-0¹

Oo

«T

59'50

10' 50    3

^>0

«V

/<

à f ss 32 do

59 'JO 66 '00

JO 30 JO' 56

32 90 3622

y y 00

15 ôo

-i

J2 06 77 70

35:55

86'00

88'80

nut ais r\s ci

*<*

<<•

«V.

6-ûc

36 SO

780

4*1

4*:

"-V

v>

Oj

V/

3875

801

716'36

83 65

‘7

S 36

3908

000

—t—

r<y

Os

LAC^jlSjl*

y zr

o \9o

/jr ^ -5>

TCtiche.

as ■ r

k.

0

Z¹ tlJj~

'o

*£>

/j •

fi

6    7#

ALèlâl\

i

poo^

't% «

b |

* * V ^

Ä

^ K A

&

2

N&r * yw'

I ^5»    |

jł3

<ü~

o

l \j-Zoo^e%

#

+

V

i

5

A

4

Bibliotek

Politechniki Kr

t

Ąfcc. Nr.

2Li

ss\

SERIE 3.

T- 13'16 X 7- 6ù x V2, X2. = loQ'oo mL

Ho£ — 9 ;?,q îü² =, 9 • 20 a

Alternaliye zur ersten Tyîie F=ioo'₀omŁ

I

Hof - 6'Qo fflŁ — 6 • 00

~T — 1H 47 X B‘5ô K t4x 2 = 12,1-0 o rnL-

cy

Hof ^ 8-52 m* = 7lothao

Man vergleiche Serie 1, l3la-tt 1 mil: gleicher

IT-do x io^ leptom¹.

Ma/11 vergleiche Serie. 4, Blaill, <lieHy{ie teil gleicher H* — 11 x 11 — ng/ioom²*.

-É

<V/

\j

■»<

’r<-

. «{.

<*>

,0/

■<*

-*■

y.

<?■

7/0

<o

R.

•F

<v.

s Z

é'ûc

«V.

R--

''e

O,

oo

V/

ŸorX i*t m er.

RC

Xle/iSl.

<à

JK

y,

%ùum er.

Xtlrhe i

JB.

■y *?.r

«5#.

<v.

/ • 2'j'

c <?c

/jf

R.

ss

1**

sp

Oo

J>xj

- 2-

y-

J ' *?•*“

<y

0«

s.»

V,

Si

r z-zs

7Ciiche.

4 • 70

3 Viùhe .

kJ

s«

si

II!

73- /6

/.J • /F

.<*■ *y

■i

i.

*.

j

94 u:

WW«*#

W '

r

r.»

• BłBŁJOTEKA

Paüsîs-'koi; P:--: ■ "'om!

w Krakowie.

*v

i

f*

v'

,r.*;

J

,/

%

■t

ii'.

'

’.y

i

V

;

J.

\

•>

* * ••

\

\

T

£

v

r.

r

.

S.

i

,r

V

v

■r

T'

f >

'v.

f*

'S

V*

/

,-î

r

Ł

I

I v

!»

1

1

—r

■V

V

+

'

*

i-

:>

/

1:

* i

"v.~

!

'J*..

*

i

i

:

j ...

k ■

5

i

!

li

ï

f

r

j*

V

‘ À

SERIE 3.

ł = <L "i * o o Ul Ł

■F =

d69*oo m Ł

xToI = S'ZQ’m^ =s. 5*69 a Man vergleich. 6 Serie 1,Blatt f, milgleicher P = iłx 4 2, = l^-oo m¹.

Hof = yoo mŁ =

4- ddP

Mati vergleiche Serie d , Biali Z d.ieT?|l& mil glei cli er FT — 15 x d5 = 169-oom*

w,

e₀

i'

■s

•V

•Vv

Xïo/t/ /

P-

r-ag*

<V-

«u

J'U*

<b

'P

v <?•

Z • S'ß

4°

Kl o/t Ą

Uit/znÿ

Ut-^

/■Jâ~

<v

.S

JCucÀc .

*r

y 3S

Zllfztu

go.

i JP

■"t

■»

<o

JU/nfntr.

// tu^>.

7Ciicàc.

Jlicnez-.

J/o

2-’ O O

*!

■=9

<rîi

j£W

N,

J ■ JO

/• go

g • oo

Z ■ Ze

//

T*>

<*-

S_N

Zieler.

;

i *

i \tk

/

o -jk U.

\tC

PaßSi . j • iiul; [ szer^taj

w Krakowie.

Ss <**

'

i

SERIE S.

T= 225'oq mX

R =    1J O•o o mX

Ho F = 6’oo — S’ o 6

Cf

/O .

Hof = 8- 70 n-H =

5-S6 *

X5 .

Man vergleiche gieriel, Blatte , die zweite Tyiie mil gleicher TC— 14 X lû = 19 6-00 jjE

Mau Vergleiche Serie 4, Blatte die drille

Ty|ie-, mit gleicher TT = 45x 45~ — 2.2.5~‘op iR.

ro.

C7

o;

*v

ł'

<r.

ob/

V,

v

A/

•V

0/

V/

\?

S'oo ¹

>0

V/

f'7Q ²

₀NV

\v

i/

/-.v

Vorziw *r er.

ÂuTziLf N

Ï-Jo

P^orxi/it trier.

^ / t/jT

t //~L

Atifzug

if

û/

V,

*1

<3

4 „

r-Q

k'/

' Jitker - JS' j[ le/ts.

%iw mi er.

/i

OO

J,

J~- Oo

klicke

Z ■ zj-

■JV *

<r

Wiener.

\    A^\

JTrker -£>ćzLo>i -

"Z,LTh/tt«r.

TCucAe

A: ⁰⁰

î°_

C- '

f oo

z zf~~ r z ûo

SE

źI^ŹAjl

-v

«r

+H+

-Aie A er.

. ; 1KA

f-' ■

V

;i

i

IM’

r

f*.

>1 \p

•>

*>

v

». ■*

:r

•. / ■ "•' :' v- >.

7

*'A    .

*.

SERrE 5 .

F~ 21-os X 12'16 X x 2,— 256 oo to*

HOf = 9'IŁ itił = 5' Q|o

f Man vergleiche 5e: je 1,Blatt 5 mit 4l»tch»r

16 X 16 ** 2.56 00 m*. ^

F = %V 3 5 x 1 2’ 93 2. x Va x 2. — 2.8 9' 00 m²

Hp f = IO' 00 m* *> 3- 46 °|o ,

^Man vergleiche fierie A, Blatt 3 mit gleicher

F= 17 X47~ 289-00jng]

•j

. o?

Erker.

V/

kh

ty

%<

Salo n.

«•

3?

—----A---

■■i

/

V?

.<■

*V/

■v,

0/

yórzitumer.

$/* t i$2 i mm er.    Vj>

■r- 70

Jl

2f ■ OS'

<>.

<<?*

./

\*/

'P.

i/

.V

7F

o*

*v

ty

«r\

'U-fou-f / ^

'Cl

v'

n\

<<?•

Fo

ty

A'

fort/mmer.

Auflug'

c /■ 4a \ /• /»

4-J*.

Si

*•

Oi

kCiche

* Wiener.

Erfpr

v\

dal on .

Cs

ii

Zimmer

-pbntłł. £

TfccAe

D/e»er

sriiË

<?o

,<r

,0

\\

/.r

4- fo

g SJ

-X.

22 2£_

ii

.2    <?o

m........f.........4

Ąęter.

'■X

r

!

i,

+

i

i

<

\

/

r

i

•v

r>

y

\

t

>

\

;

~JW

i

j,

•r*

v

i4>

it

1

\Ç\

k

■£

1

i.

!

A

7

A

. *

•V

■i

- • »•

;

-i

-

■■

f

X

t,

;•

r.

i.

: -

(

y t

/•

:V/

’-xA

rr-

'À

>r-

■/

:v-y

-r-

■*,.

________

SERIE 3.

F=Ł5- 697 X 4.5-68 X^LX ł = SŁ^-OO 1UŁ

F = 2.5-0łX 14-4Ł^ X%XŁ = 561-00 -m¹.

Ho£ —-<L8-QO ±tL^= 5*-5TS °o .

Hof = 22/40 mx = 6'20 °o

' 1 -WOHNUNGEN.1

................................. .............................. /

Mail vergleiche Serie d^IBTalt mit ĆUi-chec F.= 18X18 =» 32 4-po itL^ -

Man vergleiche/ 3eriel 'Biali: 4 mfł Aleicliej = 19 >< 19 ^361-00 m.z.

SrKtr \

•Ô

\°*

to

**1/

e*'

vfe>

*r

N&

0.

6/

4;

:ov

*?

Ziut ot er.

4- l>7

4-

•/

<•

4°

7- zo

Z Jo

o.

7°o

/ JL

-T'

A/

\o

Jn*

«/

!

>4)

r ć**jr-

Z Za

00 ■ s

4- /<?

<V/

•V

JtaUCoH. i /\

ÉWI

:=4l

A,

/ûû

/•

-O

»,

Çy

Zif/tatef.

Jf'rieÀé.

J tenez- ■

*1

*■

\\

6G

o°

Złufzćej’.

J?<Ł

£z'»/ł/t er-,

3'7o

/ <fo

- >-

7- 6S~ ;

*'

JL

V/

$/

**

./

4°

kV

/V

v\->;

+A

V*

-v

<? .<•

Àn.

xU+

'n

XicWre.

yerziM/nt <rx-

Gti/lS.

3 ■ Oo ' i *

' t*.

FT

tinimcz".

OCi ru ł/c Cjt .

4-    /'o

S--7Q

Ki

K)

<s

ir 02

r

19 i -^V

i

\

F= 4oo-oom²

F- L±L±1 ooirf-

Hof » 2.7'50in,L-6 8^0 Man vergleiche Serie 1, Blatt 5, die Type mit: gleichet B-=»2oa2o*= hoo-oom¹.

Hof - SS'^QTrf—7'7 %

Man vergleiche 5ene 1, Blatt 6 ;dieType, mit gleicher R. 24x2/1 = 441‘oora?

/U

«?

FF

f 2.-WOHNUNGEN.)

«■à

f g. WOHNUNGEN- )

.0,

Fo

°o

V*

V/

•/

/

•V

<4,

i/

y>

<c*

7/

\y v y vl

^ \\

t£l

27-30 ²

./

V*/

Jl

“X¹' -N>

/y*

/'

SCT^-

/;

FL

1/

33'9o ²

£-00

"<•-0

5 4-5

0°'

Ço

0°/

/y •

y /

\ ^r\

Jo

*V/

<Lt

’lopfb

AX>

/y

-/

-V'

y#

y/N

V i"

y>JV

----V

g?

ÆE

vT^

v

Y*

-mw

XiojJb r-..

P T

?*d

Z-JS

a

ti

Sr.

y/

/>

yornimmer

⁰ 0.7

TlTicie

/i

y yo

i!

lui

3J5

|!

•V

Tériimmer

.0»

BBJ

•il

Fl

\.

⁷rker - 7immer

Zimmer.

Zimmer.

Zim 77i € r'.

JJienerzimmcr

~r

5-3 o

-L-. ■■■ k

Ir

«ta

BaûL

,2 /ć~

Zoc

la

•Tû^d

rrJ#—

Sanq

3 io

>■.    -—H*-

' Ü i    _ .■[ M

H

/■go

J

^ H V,

Tienej-zim ni "|H ^

1

*yo

/T

3 00

6q

I

___B ._4- so_ B _ 4 so_B

MH H Üfi

Erfcer -It mmc r

Zimmer

3axl

>0

Uienerzimmer

Zim/mer

■4 a o

\\

\y

\\

\\

•A

4-SO

Z So

\ ».

t-h SS

9 A* 5"

/■3o

te - oa

; , tt7Ttrrie7-‘    ; i    j

1. 1

Zimmsr

■b o a

_____^⁶FAl

<    O

•jłwfttłf)

JCet&r

——

î.

—

---

-——    .

*

■■ — • * • —■

t

t

f

—

±

----—.—,-.

? . '

, ;■

U /,

“JL %

* /

9:i ■iÄslJ!'

■

. *

—!-—-—---—---*-™

'■ù

J1

t

i

V

■9

SERIE

XJ

48^1:' o o m‘

F- 529-00 mz

sT* .

Hof = 39' 4oims - s- i4°[o Han vergleiche S-erie 1, Blatt 6. die Type mt gleicher ~E =• 22/ * 22 = 484'QO m²*.

.4

Co

Fs

Hoi — SO'oo 7n² ~    9 ' U-5 ^

.'i

■V

0/

o_^_

H d'n vergleiche Seneki, Blatt 6at die Typa mit gleicher E!= 2.5 x £5 = 5L9oomE-

F-

«V/

*\

/•c

<r>.

Fo

//

4?

<&

i“

//

•i⁰:

Ns

Fo

.*5

V¹

*w

0°/

\x'

'V/

•.

"v.

3 • WOHMUNGEN.

t

.V

4. WOHNUNGEN.

v<

/a

Z-y

/N Nn°

"4

-0

/t

/q

¥c/?

Kr-

,0/

ty

ofe

<2.

ri

fa

<<!•

,ł

>Fp

Hof « 39'W^

52.0

«V/

'Ł

Hof

2

So Oo

■£"0 O

ś>. y.

Co

cS

i/

v<

// 4o

t?

•/

.4

■V

ÿ.O

'Kïojlfb

iy

\V

......«b

rk-

£f

4--S&

•"V*

S&cL Bg < 3

y/ioclie,

■/ob

V!

■F

Vorzimmer

Yorzimnver

:4~

*V

3-o5 ji

#)

LÖ

a oo__

n

ï ..il..

1

rf

\7

'T

*>/

-v

5-

<<o

Tflopfb —l J

VC

.0/

o/

v\

OtH

Wl;

.3 .

j^kjL

i/nR

Vorzimmer

NT

G’

flf......

, J_........-

■■

>?<2. 2

o?' ?

-4^31

■N

i»

'*=6'

31

Mien er

/jt&binełt,. W) !

San Ç 4 6 66

? QSjs__

--H-

//

G»

V/

(■9

\\

w.

\N-^

frhcjr 7.irntmt>r

Zimmer

5" ' 6 <7

•>9-S

:rfN

3o^l

Jhenem*

-Ib v rrtnvc 1'

f immer

Zimmer

Zimmer

Zimmer

2irnmer

7i'mmer

-^abtnełl

ki

UzArTiCr

i TfiocĄe

_i

,o

jßoüy

V'

v''

■h-6o

Jt-'rO

•>L

-1 3o

y-yo

■5- OO

-Y

QO

eo o

7 95

2/5

15/JęcSr

i, g<jy

O/ .r

_xx_

2 i ó'o

->

__5*-- o o__

][

SS 95

iu

‘Q»

Heter

■

■

■ /

*

V

f-i-

h

■

!

f

■

r

$

f

\

i ?<■)i

#

'

- f

/■

V»

*

\n

SERIE 5 -

F =    576' oo m

Hof = 5-0-40 m² =    10-30 ⁰ o

Man vergleiche Ser ie 1, BlaH7, die Type mit gleicher K = Zi >< 2,4: = 57 6 oo ma

G . WOHNUNGEN.

V\

>7

0.

A'

â.

F.

ô\

F — 57 6- OO m*

.Hof = 59' 4o m² = lo'3o °

/

.4*

<F-

x.

Man vergleiche. ,5e>rîe 1, Blatt 7, die Type mil gleicher H » 2F x L*±- « 5?6 -oo -m².

10®/

\s

'v*

0°/

v°/

V/

eo

yx

//

.0

s /-/,

/y.

e>

4?^

•Si

Fo

4--WOHNUNGEN-

/

A*

|y T

T■//>

£**

V,

.♦

<c

4?

a

.Il

0*

>x

x°o

o/H'

7 Xo

y /

/ v*

--+V

•T

-it

\o

•/

t*

//

<7

//

s>

V.

V.

,1 \

•V

A»'

.1?

//

tt

%/

łfof; = 59 4o²

\V

S-fr .O

Xyy

LA

•Q

*vv

'ô'

\%

Xïopf&tHoro

..." ■

Ve.

«r

\0

-X.

'H

'X.

RP

__!L_

x.

Y,

>v

\G~ ⁴

xH

X#

Vorzimmer

tTI'

rr^sTi ^

Sir Z

Vor zi mm er ■

S +S

%~-

x-. a

îSè

S 2.0

ojr /

X'

ff

4f

1,5

XîLJie,

4-50

Tflltneit. ^

V)

■/<¥ 2z*-

■/ "M

y ir/)

3 30

Fr

'X

Ço

cv.-

Vi vJ

3 n

x;

ys

o !l

Xu

k H'⁵ ?

>

v>

W"

K!

F.

/

//

7ß.op/i.

/.

/• ^ // ^ // (y

/,*! i

JcĄrern^

F'

Vorn m mer

3*2

90

->

es'

Jiener o

_/ Jr> _

/tucÀc

S-oa

Zimmer.

«Vł

Vorztvn mtr

z ■ 9o

'Ś

r\

<F?

il*

5 oo

J~ S&

!;

4>

:--T

3- i

■”4“

>•!

2 Go

X \\

\'

<v

\J

-m\

SrKerprCrmnor

-t-

ic

«Û

7 i mmer

4 **■ S

F O <7

7(u,c}i&

fliezutr

vyo

Z immer.

Zimm er

Zimmer

\\

■.&

v,

o:

-F-

7fucĄ t

Jhen a r

-U • **3 “ f

rw

Zimmer

VL

îj

• if~- Zimmer

Zimmer

Zirnm er

Zimmer

S é>o

"i

fris n

il-gg.

XX

J■ 5X

t 30

LJ

Ą--û£

po

oo

u/ i-i⁵

3/ Jrj>

------T

Ł

m

'i*.

i

-SÉÉÏ3ES

T

>

I®

'

I

. i

i

V.

*

v-

•V

\

94 91

;

'

.•

%

Vi

ł

.

!

•<

■■V

"ii

‘

:Ł

?

i

;

%3

*•

F= 6 £ćr 00 mz.

F= 62.5 ’ 09 m²

}iof = 66' 00 Tn²’ = 10*5 6

rL ■

Hof - 75 ’QQ ma = 12 06

.0/

J'.

Fp

Eo

'W?.

9/

W.l

\N

v-

>\N

s>.

[ 4. WOHNUNGEN./

7W

f8.WOHNUNGEN.]

,/

//

'v

,0/

s<

K>

■/

■v?

[vvj

iA

>/, i $    4

r 0/ f

V -V

0<

Nv

Fo

A.

A°

£>'

v^N

O?/

vÿ

(p6 00 rrt ^

•c    b

.3"

/ '‘'vX

«?

/-

CH

«U

//

,6>

x>

7/-*

iL '    <>

ii

sO

•<?

<70 m

Or* O

./•

//

<o

>7/

//

W-

jt

W.

'/

W/

M*

9’

W/

H

//

<V/

,X.

w.

e)

4/

O.

Yv^i

Jfiopf è.

■•'0

Ve/

F*

fpcis__J

°° •<?>

V/

’ac2 ^

ZCiZciie

jiicner

Zimmer.

Q-

o-

r%7,

3.

Ao

~Vô rximmer

2 3o

''&JO

y/

0/

//

.27

>6W

a

i... J

Vorzimmer

F • 70

7¹

Offenłl zcĄcr-

'flo/>/'6 I

cJj

7«ts--i .A

PułzrdL IX.TTV > J • PO

(j^.—

so

Zimmer

Zim m er

■Z 9 o o

S,

90

2 ro

170

V«/

p?

<9

<o

\0

i rn.Tn.itr _5- tf <?

4-

>rH

Offenlfcchar bćLn^> _5~ 5o

N.

-Zorzimmei-2.    30_

rt

3    <7 0

Joo

\'

V\G<

2 S S’

złs-

'E5

\\

\\

Vorzimmer

Vorzimmer >

wC

\\

ł/

\\

sV

T¹'

or

- r"

IV

6o.

N.

\N

;;

*=-- =

o ■

Z immer

i; Xk b mell

Zimmer

Zimmer'

7{klinetl

Zimmer

■?

\\^

Zimmer

& bine II

Zimmer

Zimmer

Zimmer-

~~X

<b

o? S

\\

•ł

*1

\\

Tücke

s\

cv

—U--

Zitner

fâche

ol

_i

vOo

£.

/•o

2- /5

-\\Jp4hS    "

A 9o , t ^'.f<y J,

■Èa

5»' 00

4-0 0

•4-' 00

(E

Jà

2 5-0

^ U

«5    |

J

Zirrimor

o ,o

A 25

3- So

s- 90

■>

/ <?o

JL 9°->

ji Jreïsc

Qo

/ 9o

2 2o

3' 90

J/xuse\,

JL

• 5o

^2- £o

---—

< | l

* - ■-/1

EIBUOTEKA

i---

«V3

/ (•

JSSSfm

--------------------------

B ERIE B .

,-v

N/

«f-

~F — yE 9'07 m2.

F — 6 7 6 ‘ o o m*

Hof — 75 30 mL = ll‘l4 ao ■

Ho T = 86'oo Tn²-

-M so

-1*

•P

49

o/

/.A

'4 WOHKLUKLGEN.]

À,

s\v

/Ś

Or

s\,

■P

'4.WQHMUNGEN.)

-Tp ¹

vV

>\N

s/J),

kV

'V

rf’J

er.

<sv

4?

fi

■s.

vX'

è

fi

■fi

ff

fi

fi’

tt :

•v

4'.

:în

R /7o

.t?.

<?/

fl

K/

n

sff

<o

}[of -    8 6 OO rn,*

v4

fi

°/

*)

fi

6-45-

.-P

-P

*<

sP

I»

to/

oa/

S⁰'

/!

>

.tv

fi

6 8Ł

'/

//

//

' 0/

//

//

//

s?.

fi

-X

■P

V*

Tflopfiè ■

•fa

<t4n

P-T-

o "

>1

-c*

sp

T*** V*r N

V5\

y4°

Jjïoffèiifart

-*r

•o

,<ci c\> j

fójcĄe

+!

orN

3»*

\j\

Jienarz

Zimmar.

33 & à.    o

^fteisa ij

« |q ~jî

\Q-

2 3£

ooo

■fi

fi

V>

fi

*-3*

jjfocĄe

J3ien er

S o3

'Zimin er

6-2.0

r-

-J

•y

2 20

.0/ u* #K

fl/jî»

Mfo,

/>

T''

v°o\

Vorzimmer

4-0 s

2- SO

os ?

Vorzimmer.

•VJ

—f;/<ł

!i?

I ]N

:nh;

ÎF

^_x? 2o

G&nÿ

ât- /a>- ; i

So_

J*

<<-0

sO

Vorzimmer

7?

O,

5~ 30

Vorzimmer

6 oo

o¹

«*>i

/\00

*r

Z ■ \2o

6a.Aç

=*0-^2-

$ i!

/4

v3.

111

,0,

6»**'

4] [7

«V/

⁶¹

<Â

■K

r:;>

>à

>V^

fi⁴*

uO

,,V

;\.V

⁷ È"

' o'X \o /

2 im r?i er

S So

Zimmer

fi

Zimmer

Zimmer

Zimmer.

[i

Zimmer

S So

>>

Zimmer

rtr-¹ •    *

ma

S Sr-

I-

3-10

■' • • • •

<r

3aa 1?

o oo

Zimmer

Z17 rimer

Zimmer.

Zimmer

Zim rrver

6oo

Jieritrzimmar N —H—

J(u/c\c

3 -75

V_7

33o

«V»

!!

fiA*

4-*° , <

4oo

rt

4-(s

^3 g<3

4^/5-

*4^

Zienerzimmer o'

«V¹

S 8o

JfiLcfy

'V

Ohr| - -

;>

:>i

£ So

«o

Oi

iioeo«

Oo

Jdci

'w⁰¹

*0

/ 3o

25

34- 22

M

| 3- oo__|_

■■    ■■K

4-3q

4-30

----------

3S- S3

21

7----1    ?

f--4—h

^ /feien

*

-'V.

•;

.-3'3^

1

■

vaaionaia

>

:

■

I-»

r ■

V

C-

••

?

r

;:;y

\

>

■P

5

i.

>

fr

/

;

3

:>

f

* '-i.

Bl j

;

4

Fióst :::m'

W I

- rVA

,, jrntmmi

«*ijralcowie. *

• i

A

r

•S

/-•    -;V

V-'.

P i ™

£

-V

>

£

/

r

;

ł

t

i'

l

f

' *:

J

•’l

.V;

*

>

-

«r .

.f~

i

i

i.

y*,,'-

i

■

!

*

.î

j

;

- r

-A:

i.

i

" T

!

>

T

t

i

f-

r •

*

<■.

:

■ ♦.

¥*

•V:

\ f ’ ł ’ v

i* '

*

’ .# •

.4

%

u'

<-

6‘

F= 38'15 X 22'o5 =8ftl‘oo m²'.

KÓF = 116'3<5 m¹ = 1V85- °o-

f4WOHHUNGIN'.1

^Ke₀

\0

<’

-V

«v.

<£?

^c>

7    «b⁰/

vc-

•V

/r /

*b

'/

°>⁰/

\?

■«*

<2T.

o<

\;

i*’

^3?

V".

4°

<*

Tfof ₌ -//^ 'JS 7H ²

*>.'«■ j£ •

t,

°o

"<•

Kio/t fictif.

./

e<‘

C³

*c

//

Nn

\Y\

Jlifzug

\\x

\W

M.

■e.

<P

7tiic7ie

fielt rr.

Jf<x

d.

Zi/Cer Zimmer.

ZZ • cs

\«r

z -or

*s

mwm    mm

mmm mm

A'

7

J3a

*/

v'v

>.

Zrker.

Zim ui ej‘.

Zim ot

Hi

>e;

&•

Ą' fc

,3

w-

Lrot/ty.

Zim m e j~ .

Z‘ Jo

Fol'Z IM. M CjT.

Jutr/ce .

(----

Z • ZC

f ło

/ 6o

For z i m/rr er.

Z i euer.

,5]

/ Zo

Zi m im. eż-.

Zim in e/’.

Zim/* ejr.

JL

Z_Zo

2 ‘Je

■ft

f i y°

J-

oo

V'

co

X.

JS ' /Z

jfer 7/zor zzir ZarsłetZu/if feèrachte Grundriss eu t ii Wohnungeti jrter Gescho/s, it/der Versc7rneidu/t^' der Seiden Sa rr/hechlest St ei/teert h^ietiCêl Yort 6o °/ fridertefi die Yietfaci yerhreiiete M tinicngf da/s derart s/ulzlyieeKelife Saustetieet nicht zwccJc-rnäfsLf verheizt werden Xöu/ten^.

Gerade das Gegenteil ist richtig. re entsteht durch Z usa rer etc eeiscA izt/s rcev drei Solchen SausteZZeei ein gleichseitiges SreiecK als Gj-utidZoreei eines Jtauliacks , Weiche den Zih&au Ho/seitaet tra hte ei yo Hi g a usscti liefst und. ein e sehr zwerfC/rtsifsi^e Üofgeen ein sch a ft gewährleistet.

Jnsiesoeide -

. yoet

*/

.s

+—f—4—

.

-

r'>

o

r^rnt

.r

i

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

biblioteka główna

ft% ₀

'

:

I

IX. 54

f

M

s>

K O^.

éy

I,

W«

i* .-»“s

1

Sun - •■» V •

./₉< \7

w

•*

1

V

Biblioteka Politechniki Krakowskie)

J

V*

\

'r

\

X>

i’

iii

■stó

;.v

IHl:

ivi.

i"

y:::x

|:g::

I;

v;

-•I

x:

X;

■ i;

iyi

>y

x!

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

00000304095

Biblioteka Politechniki Ktakowskiej

IV-300989

mmm

$1

Pf:

V-

w.

ą:

||

:p.

X;

mmm

II

II

v-

;X;

XX

I;