ÉÜtÜ.........A.....................' i

':;

il

I

is

III

m

■iv-

&

; ■■ '■?.■ y\{[ ''■ '

iffl

:

'*•

; ;;•■

\ \    |    || i n'v

'. yüw I»    »§§ St

*#

il

x'*‘ f ' ¹¹ ti® - ,    - $î N, , N-||3|p|'^'\vvs §.üs§§§cc':^'^'' : Y^ ;''v ^8s|? -%' î| .'V £

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

ggp ?

■H

•»

MM

SCHEMATISCHE

GRUNDRISS-SERIEN

ALS TECHNISCHE GRUNDLAGE FUR DIE VERFASSUNG VON MODERNEN ANFORDERUNGEN DER HYGIENE ENTSPRECHENDEN

/ot

BAUORDNUNGEN.

VERFASST VON

A. LOTZ,

ARCHITEKT IN WIEN.

9491

4/.

BIBLIOTEKA k. partsł. iztoł) pakowe, W KŁiKUWlK

SERIE II.

WIEN 1911.

SELBSTVERLAG DES VERFASSERS.

NACHDRUCK VORBEHALTEN.

ÄJ.

\

*

/

V

»

f

*

/

/

Seriell

Tabelle A.

>6 71

'''erunçl beider Gassen =

fronten von Meier znMeier.

fliehe

CibsenflLLChUinge dcrBaublaUe. m 171    m ml

Beider se ilige.

fliehe des Hofes, m rni

flicke des Hofes m % derCrund.fi.

2ahl der Wohnun ÿe ro perQeschok

Anmerku. n g

10

100

1270

1370

/ Wohnung.

77

727

1677

13'Vf

-//-

72

755

■78'75

73'oo

73

169

2250

73 77

75

796

28'96

75 77

75

225

39 s*

77'06

<0

76

256

5 J'62

72 '60

77

289

5 7 30

79'90 '

. Js

78

325

58 80

781*

2 Wohnungen

< 11 = 121- oom²

F - 12 x 12 — l44-oo -m*

19

367

68 00

78'83

16-6 7 mł = 15- 7? °o_

Hof = '16'73'm²' = 15-oo⁰^

79

367

7050

79 '55

1Z o*

20

.500

87 '00

20'26

//

44'o o

27

557

' 6850

20'06

()

Wienern mmer

s.

Kd --

2 90

22

585

707 '50

27 05

3 Wohnungen.

23

529

772 *2

27 25

v.

Ko/ » Jè • 67 m ²

25

576

737 '27

2219

II

^ . •6*1

JpćcĄe

25

625

755*f

26

676

75682

27

729

il 9'35

22

725 I 72576

Z3'Z7 23 59    6 Ko

23 Si 23 70

hnicngen.

zi-'icA un'u 9zu,iun

m m

* I Klopfen..

¹ • -*

rm

J-/g-

Z lo

immer

4- 4Ç-

dlfPP

4 Z 00

»eise

ZłoL

t-ai

: 4*- *o Yotz* m

*’7 ?    }

mar

M.

29

30

65/............ 200 SS

900 j 2/So*

23 75

“f- -O

Zimmer

Zi mmer

Zimmer

2572

Zimmer

TfibineJX. ^

Soo

4- oo

4-00

3 sr

•i-i-

*2. ao

s-

J&ełer

Ml

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

B 4 91 P

EiS’.JOTEi'A

PafiSÎ    : B .: .v:;ûi

w Lirait® «vie.

Âkc. Nr-

k°

• *855?'.

•Ń. .

. (k

vPftl

Wi

IV-

T>QO&«

Sg RIE K.

F ^ 10X10 - IOO-ooma

F° 11x11= 121- ppm²

F 12 X12 = l44-oo -raf

Ko F = 13' 2,p m* =    13 zo

Hof = 16 6? rrf = 15' 77 °₀_

Hof = i6-73-mz — d3-oo°jo

IZO*

4i- 00

3 60

J/ienerz* mm er

/O 0f>

S■ 45

to

Ky

Mof -    20 T

A

Sl

Kof * 46- Gjm ²

A^s

Kol - ’/4 'Y*rvt*

2 90

5

«V

o!

S 45

$r

MbFpfi

, °s° J—Ął*

|Og| | Map/tn.

•<)

«X?

'<5iS<5

4*9-

2 jo

4-40

YäjLim

mer

!: £

yb rzimm er

4-^y

■44' ⁰⁰

40 Qę

yorzi miner

Zimmer

T^⁴ T

-f Z ' 00

Zimmer

Zi mmer

Zimmer

Zimmer

4*

Z immer

Zimmer

Tfibineti. ^

1*

Ko o

4-op

a-2.6

b-

Kop

3Sf

SO’\oq

S2 00

-Oo

■

I

:•

r»

w

■

i.

'•

%

SERIE H.

F — 15 x 15 = 16 9 oomf

F - l4 Xl4 = l96'oomL

F - U * 1F - 22.5" oo rcä

Hof «=• Ł2.' 4o TOa »=- 15 ’ 7^ 4

Hofe - 25-96 m* — l4~77 *o_

Höfe = 5 9-8*fc ma 17• 06 °jo

15 00

yjo_

9- *t-Q

(£ o o

Jiênerzimrner

43 oo

2 3o

6'Zo

——: Jienerzi mm er

JU-O

ć.

Mof * *o J6 m*

Jt ene.ru m nier ^

I    v

Kof ■= /S S+m¹

Kof = 2+- So łTŁ⁴ O

Xoß = fS'So T7l*

9- 4» <7

«0

Jfo/ - 2Z Zf0mJ

SP Ç

}fü.ûie

sfło/rf o .

ii ii

2 Si

TflocĄ*

JjiicĄe

4-, 4

3’ 50

Jęci

Uf

-w--

7°

à SO

Ç/

O

<V

2lforen

| %)ni7n er

f^|

Zorzimrrver

Łlsr

r?

:P

4f

Ar o a

222fo vert

oo.sł

Yorzirrrmtr

6- 2e

6in£    f-—

JBaA

J/Jfootn S S*

Zimmer

Zimmer

Zimmer

Zimmer

Zimmer.

Zimmer

kl

OO .9

Zimmer

——h- 2irn.rrL9.r

Zimmer

Zzmmor.

6 oo

3?o

4-SO !

4-26

4-46

**-oo

3 40

~Ł°3-

**■ o o

S4ao

«•

«*

0    7    1

ł—4—1-

| Jbtier

u

, 591M

n

.

bE RIE TL.

~F = 16 X 16 ~ Ł56'Ooms

F. = 17 x 17 - 289-oomż.

Höfe -

47~6ŁmŁ - jg-ćó⁰^

Höfe °--- 57 5o mz

19-9Q \

/y °à

2, 5o

S- So

Ó'

40

AlÊSi

r 6o

Jienèmmmar

JTo/

3 <3s

9'62 m*

Jhenonirnm&r

I Jfof -

)S oo m¹

Xo/ = 4-z 5o

ó oa

Tflop/i

Pf&cfyô

Xôf= ii 00 m.¹

o o.y

\t>

ffütjfe

fcJP

^ Vorzimmer

M    r rl 1

»<■? ■■ ■■

So

Y Si

Ol

\\

iü

⁰⁾¹

kT7

PP

35

—T3-

Yorra. xcm

\\

Jfćopf6.

S’ oo

O)

Zi mrrter

Vor zimmtr

‘V

Z immer

■ÉÉ

\\ | Âtnÿf

-A)-■ ..|...>l Jj.-----L£»

TT

6 00

.Zimmêr

Zimmer

Zimmer

Zimmer.

'O

Zirtmvr

2tmm er

Jfkbin ett.

il

[i

Z i mm er.

o    <5 o

9- C O

³\+}

9-qo

H- (s 5

V *bO

2‘ bo

9- 3 o

y6 00

yj \oó

£Às>ebt

•'

ł:

!

..

%

if ,

v    ¹* «

■

o i Ol

!

SERIE n.

F - 18 X 18 = 3 2.4-00 mE

F= 19 x 19 — 3 61’ oo m²

Hofe = 56~ 8o mL = 1S~1^

(2.WOHMUFGEK. 1

Hôfe — 66 • po mf

= 1ŁS3 °o

tQ-oo

*4 oo

6 30

3' oa

T 2o

z_

so

5 oo

Ji entnimm tr

«4

iïiênerzim mer

_^ yfiLcĄ*

JfoZ • ZS izmt ’V

io

II

6oo

JCof * 31 SOTTL²

Jùyf Jo oom} §

\s

Jfj

:+

ni

■f Zr

So

J-

Klopft

f_ooZju

Jflonfè

] fyopêb.

r\

f 00

155-

9o

1dS

läJb

'1

ii $

|/^|

-i

6*nô

*>°2y

J/lonerzzmjJKer

'v

::

Jïlcfye-

Jfdd

ffd

4-30

Yjriîmmor

■J_ oo

F o&

90

Zim7Tber

od Pt'

o o & f.

JïenerziTTjrner

7] riche

90

f*>9

1 00

Yorz,imme.r

jï

•v

i*

[i

fSo Ij

i-

i-

Ah' do

m

1 So

\2oo

£,

Z immer

Zimmer

ZfaSrnelt

rnnler

Zimmer.

Zim mer

mi . ft- %.

J. ___5 oi

| Yommmèr

rr

"Zimmer

*1

Y~0 rzimmer

Zimmer

Zimmer

Zimmer.

6 oo

JL

Jo

J’, g/

z-

J So

7°-

A- o o

A- B O

ło V

A- O o

'/A OO

OO

I 4beUr

*/

T-

V.

-,

T

■

i.

’i

mm m

-•i

5

û' a o

Jfûjf =• 3Z oo rtt.*'

E = 19 X 19 = 561' ooirE.

Hofe - 7Q-6oniŁ = 19-55°o.

Ł.WOHNUNGEN.

•*

JUeH.erz'?

"ł

Oo

Z *o

4ô

D 00

• éo/*n Z*

r<

JbeiLerz.

JZ O O ttv-2-

Z <fo

ii

■ ■    MM

■i n

iLüL.

Zimmer.

Gu*rtx ero6 c

ïO

TilZrA

S 9 -4

y. .

ytucĄ,

eś.

'+T

ÔÇ, S

Z \t>0

j.

Z <fo

Z \ûo

£*rc£erole.

al

il

*    ,7»

_ï

il

• v ••

■^Tr

-«■    ? i

*■ iij.--

Vorzimm

Torf immer. 6 • •*/J"

CS>

St

■A

'4T9lUM1jr

OS S

Zi mm es

KaZut ełł.

Zimmer.

Zimmer.

Où y

Z\04

0O

ï- û<7

ûo

h-4

Ł-4-

BlßLJOTEKA

^twowe) Szkcly P.-zcni-jshiwal

w Krakowie.

Sep

3 <*/

#X

JaI

Zimmer

_UL

fs 8*

►K

VO

Zimmer.

Höfe = 8ioomL = 2jO'L5_°x>.

f a.WOHN.UN.GEN.-]

Höfe —- 8& ■ 3o mL — 2.0 06

j¹* oo

ao

5* o o

3 oo

2*-o

5 oo

JienerL-imm.r A

^ Jicntrzlmmer

Xof » 32'Sc

7flW>!3

3 9o

H-H

-sr

jJji-

^OC

•\J

1*0

4il

Vorzxrmner

Zimmer

4- /<?

2.V0

7-

Okp

Jfof - A-050 771*

Hl

H Tfitàte ty. ZU

t- ' =

2 5o

jŸof. f samL

9o

S;

•9

pb

157 LPl

i V

1*0/oo Ip 2 6o

J Si

TflonZó

'S

fc»o*

IlT

li

sł

-2

Ja.d.

2/ oo

Aad

<?

J-loQ

r.

%*

—I— Tfehmett

2[S+

2c

40

Zimmer

Z imrrt er

5"

Vorzimmer

5"

SP

Zimmer

Zirrcmer

y Oo

ÏB

-4-

sr^u-

s>

2 immer*

^ztP

-i

3    35

âT oo

Jttn.en.imm er

2 io

Jfof - 4-0 So m²-    \

jk

TETpë

ofc

6e.n0

gj I-

Jbrf

5- W

dacL

ff

Ż-ZO |

Zimmer

O? Ç

Varzi mm er*

p-py

ÎÎ

Zimmer

Zimmer

*r So

Al

oo

27oo

-hi- Z immer -hi—

LJ

Zimmer

6 2c

ç.

■f

■ä

«h-

fr

•;

"V

ł.

ü49i >

Blé-JOTEKA

■ ... - - ■J *’³' vV jüraiiöwi©.

*

SERIE H

F — 22. x 22.= 4S4'oo m*

F- 25 X 23 -J29-oom⁸

Hóf e = 101 50 mŁ — £io5°{o-

Hô|e=_112/42 m²..= 2X25

(5. WOHMUISLG E K .1

-1°-

23 aa

ZS o a

5“ • oo

5* jTo

(5 oo

5 Qç7

5 oo

5 oo

:T^o

5 oo

lirnmer

<n

! «M

JfdbintH.

fr/nmer

Zi

rnrner

t⁷

Mof = 56 Z 7 m*

14

Zimmer

Jfol =* 56 45 m²

9 Si

JfoV ■=> 5i O O 771*

Zimmer

? immer

JTof* SoSo m2.

9Si

70 2 5

4- U-Ç

oo

* ? .O/-

Micncrximme-r

"I

iQ

jÉ

<?

Z Z oo

5-A-y_

^ enerzim m er

*>

I

.Æ\

r rlr^-W*'

t IIjI^_i a i;[ I

, 17 _Sta Hi. £

■i ii

£>

i*

Vorzimmer

Yorzimmtr

Tfłopfb.

•|

| TflopH '•

| yffopfb

/TN

JC

2 50

LL:

SJ S 5

Vorzimmer

■■

9o

ns

Vorzimmer

Br

4*

22

7i euer Z

fs

CM

oo.fz

U d'lUUl72U9ll07f

iî

:i

..

es ‘

*5

Jd d

/<9.7

-[f

y «y^V

S'&O

—|f-£    Jd.d

trj

rr y- TîTr^r.

l^xsïie

Jftopri

y'x Tflojifh [

«*

44

y 6s

7 90

6 4*.

y-oo

•t

Q_

42?.

2 00

lorzi mmer

__J/g

4

®|P

t M

mn»TTTH iI|.|

jjucfye

T¹

ii

fy

Jfiiche

Jiinerzimmer

3+7

ii

Vorzimmer'.

JJS

S <70

/ y>

TJD

07

fi

::

h mm er

ii

H imrner

j! /f&binctt.

Jf&binełł

?immer

Trimmer

fi

'ïi mmer

2immer

Zimmer

4-Qo

2.

4-3

Sf--OO

A-OO

-t;

ZX oo

i i

4- 00_J_I_|_U 00 j_|_

— » » »

J 00

Ci

r

Z3 00

Zimmer

2'immer

Zim m er

5    _____

jjoo

■4-00

4-00

74

'\ Meter,

•• -

«

;

ii ł i "

ri

w Krakeme.

.*

:

¹

-

<<r-

SERIE H.

5’ oo

JCof » 0/ m¹

yf/ó/tfo.

F — 2AX2A = 576'OOmz.

F = Z5X £5~ — 62Xoo m2.

HÓfę = 151 Ł7mf-ŁŁ'?9

(3 00

■E

is> :

-t

6 oo

f 5. WO HM U MG EM. 1

Hofe = 1*±5 *±1 rał =.25-a?°jo

5oo

tzd

â~• (o o

£T 5o

2 immer

2zm mer

mmer

Z immer

*vi

T»

2 immer

i«⁰

Zimmer

Zimmer

a •/#

TT

■S

ïr

'Zimmer.

2 40

Mot¹. 6931 m*

os-os

J{of- = 69 50 m}

g »o

J- Z5

z- 3o

In

<jj

Xof ■= 7S’ 9ym* v

jhtncrV

Z so

5“.

V.

3a.d

Jfîopfà

Jl lenere.

Vorzimmer *

||«vj

3d.cL

ó£'s

Jierierzimćr,

Nł±r

«i !

■1 95-

V_X

9o

£•

Z'1°

'*b<

195

■ł

•3 Jo

!łf>

>? •?

Yio/t/6.

rflapf/).

fâLclje

Z'fo

T "Ifc

g'I 10

/ao

EP

Jiencrjiimrrior,

Z*r-

r.......~j —Vorzimmer

k=45?- I----------I—2“

teW>- «

El

yo rztmmtr

Cr ' (l

bL

S-s o

V,

Mene rzi mmer.

n Hoche ■

/'SO

2 oo

4-i«⁵!

s.

"&uVx.vlq-

Ql *\!

[Ol

Zoo

Vorzimmer

J 32

/'V5-

i!

i!

✓-6o

¥%t

^| - n H I + !

p— B

Tfîopfb.

i ii

ko

y oo

JfUcĄe

Mzenorzimmer

k\

nj

Vorzimmer

J 10

i!

Z'o o

✓ Jo

2 immer

Zimmer

lt_

Zimmer.

os 9

Zimmer

Zimmer

Z immer

'S

2immer

2immer

Zimmer

Zi mmer

Zi mener

Zimmer

'i

Ł+-0 0

A~oo

3 So

3 • So

3 5~o

4-oo

*4-00

,/f' oo

25 oo

V*

■

N

K

;j 4 'J l I ^

BiBtJOT^.KA ■w Urakowle.

.

*

■

-:

ex

SERIE U.

(?oo

Hof * 76 oz 7vf

ijL'Qo

■4-00

Vi

\ yflojxft

P = &6X2.6 — 076'oom².

Hófe = i56'62, ms = £3‘49°|o •

_ (4. WOHNUNGEM.)

Zimmer

'Zvmrner

6 25

26 o o

rnrtter

XI

*fi mmer

Jfo f » y&- Som*-

Xof * 2lS}m²'

«vl

sr

Vorzimmer.

Si

F

js

4- oo

Vorzimmer

Zucht.

«J

PjQX

ddd

F - 2,7 X 2.7 - 7Ł9 oo m²

Höfe — i74-3jmł — aa-9i°|o

X WOHNUNGEN.]

I.immer.

1 immer

6 'So

?■ o 5

Zimmer

stimme r.

5Z4r

Jzof » 96 • ^<5 mŁ

05 -ÿ

7Z- So

hos

65

6o,

~ ł----

/ 160

V- 20

>A

*\j j.

Kir zim mc

*v)

Vr*n*

-V

i! 5'

TÇîocTie,

i-6o

?

»i

•i

TU

Ąfofi

:\

.K

PI

■4

Oł

fttfzuç. <3

.1

loti

J I9n.crjiirmn.tr

TI

IË

Hiopfl \

nt

X-AL-J

o H-

FL y <r rH,<ag

X O! ?

ii\

3• *5

JS*d

5

C\J

h>

R

S&ćZ

si

3-

35

'4 S\

Ąo binctł.

OO O

fc

-R

§.

yfwAlLÿ

AUn9.Tzim.ntcr

OZ’9

V,

/ T/Upfi. j_:

i-

ę'

.Lit

■7'

^ -/po

F-

oj

o? •?

^orzjwmer.

zoo

“Th

}<?rxi mmer

I-

< ,9o

Zip

J 50

i6o

(, S6

rrm

'! > Ganÿ -—IL

WW--ż JO V. i!

Ybriintmtr

S -v-o %

/ go

2 20

?• ry

/■ 6o

«V

yorzirnmcr

6*i

•.!

7l mmer-

?tOTW!er

Zi mmer

Zimmer.

li

Zimmer

rr

ir

Î

>4- ¹

7 immer

-t -■

Zimmer

::

2immer

Zimmer

Zimmer

2immer.

os ■<?

4 4g

XXL

Jr &5

■4- ją

A os

I JfaeUn

' <7<?

>c>

f--f

<y

I Hęfer

I

W k:

[lĄii i

w

i

■ A,:-

i

■

*

V

■;

y-4p

«J

Hofe =. 18 5~’ &6 mŁ =t 2,5 • ?o° o_.

[4.WOHNÜR6EM:

6 +o

6 Sc

é 'SO

Zimmer

Zimmer

•o

ii

ł-

>■ 36

r*

fi)

Zi mm er

Z immer

OO ./r

.+y

JCc£ » 98' 83 rru'

%

"ir ?

JfofeSl S3m²

rrr - 1. j.v^rsi

2. J<7

Zimmer

Zimmer

Z. 60

/J* 9J

ses

+ 35

!S

*:: r.-.-.-Jh-*. _-=| — 2~oo* — ~

karlim    rr

3-50    3

yorzimrricT v

«J

3 P<?

tli

Un

TOZcJÿt,. .Jj

*J

O,?

irlÆUbÿ

h * <?<>

3 23

r4

Vloji/i.

___i

JJ ad.

Klopft

F — 29 X 2,9 = 8 41-00 rrł.

Hófe =t 2.00-61 m/Ł Z?)' 8 5 %■

[ 4-.WO HFLUFIG E FE.

Z immer

y *+-s

Zimmer.

Zimmer

S~ 6$

oo

6 so

Zimmer.

rW\-

/ oo

/oo

■/'OO

% immer

Xof~

sf er n

Zimmer.

+ SS

z.VV

1 Oo,

cłT:

¹ ZÉO

AiAs.

Zfüet/e

.Il

! JClojx/6 .

pJ^©

■?

tj

Vo

\i

SS

J^rxinorter

Vor zi

*>

2- /o

4- b Q

fcL

H

SP

à tS

JJad

<o

x>

CM

TTU/ifi

,/~

Kabinołl

Sao

Jiencrx.imm.eT

4«-

JuhuĄ

ĄucĄe

Ł\. iS JJad

».

J/ient/timmer

-H-»

r_

ii

J-

65

“H-

Jls-èinetb

O*

*L

frii r zimmer

o o -S

Jhenereimmer

Miecie

!%

(t

JuIuaÇ.

rf

$0 In

Jad

jDicrve rzimmer

Bed

C\J

tjo

feéfcjS

JL

6«

rss

>¥=

TfiZche .

5 oo

fr\er zim m<r.

6f

v Sa

1F

5-0

4 Là

m:;

Zzmmer.

l* b 5

QFr^

Yorximmer

/ Co

«vl

. -L

•j ûehfJ

Fk

•?

40

Yorximrrter

rr

*■ °°    .a-

BÈÉO

Y~

fa

ii

•VJ

Tomimmer

?!

/6<?

P: :    s i:

2 öö

J-

Zt mme r-

Zimmer

Zimrrver

Zimmer

Zimmer

jb

2f«J72,»ri«r

Zt mmer

Zimmer

Zimmer

T~

Z i rnmer.

Zimmer

6■ 6o

u±

LrhO

Ą+O

.8 oo

Mt_ Jr+S_

■■    —

4-61

■4'6 ę

OO

ft

r

f-

*\8éeleri

Meter. ‘‘

--

BIBLJOTEKA

Faöstwawoj Szkoły Pizomystowii

w Krakowie.

rz

iimlf/L

I x

BIBUOTEKA

Fafistaacj Szkoły Przcmysłowah

w Krakowie.

-

*

i*

*.*

-ć-v

9<?

09 t

F - 50 X 50 » 9 00 - oo mL.

Hofe — aiäo'tm*- = 24'2a°)a.

f 4 .WOKTXtUlXLGENE .]

¹    ^7----------

<5 \5<?

5o

rg<»

Zimmer

Zimmer

i:."

.r- <fg

1—1

■4j- - ^.....|

Jio2 =■ Zii oo ml

Zimmer

Z immer

J2o/ * JoŚ o4 mŁ

■?

4-

V“

vS

<2

7. immer

Zimmer

f Bo

/6

lÜ

■f 3o

~rïxr

:r

2 6p

Jo 00

fr

Erkerzimmer-

■g    \

It _ ± ^

Jui

Jienerzimmcr

Tâche.

Ui

Tfücfyc

\Klopfb

éÆILTël?,

ÎÈT

Vorzimmer

Vorzimmer ;j «(,

łi~

£2-4

K)

na.d

JS

v

yfüxZje

'S

2    <?<7

23a,ćL

%/

«y

Jhcncrzj.rnm.cr

J- \2<J

41

1

^15

Sn tlsc

Tftlche

UritCTZrimTner.

t*

■n

Yorzimm er

3- [ 2,0

⁶*ty

j : \&z

ŁE

Yor rirzrmer

6 & <f

Cąnf Z fo

AL

ff

-+

m«\ .1

09 9

2 immer

T immer

Hi mnzer

Zimmer

Zimmer.

ZtTThrrte r

Zimmer,

6 60

•£ Zo

4- /5~

3-

zro

t5~

9 2.0

30' oo

•:

y

' T¥V-.

POLITECHNIKA KRAKOWSKA

BJfiLIOTEKA GŁÓWNA

.0,

A

?:

V

!

3

i

;

j

tw.

< V

r. >- ■:

r;

Kdn. 524. 13. IX. 54

i

*

A

>

Af'

sr.

■i

f

é v

I--

■r

i-

i :

A

/' f-v *

•Î

>""V

:w-

:x

%

X

>3"

Ï-/-T

«...

* 4li'fi <"    %■y j.ï

i"

S.

■ 3

Ą-

î'i;

■:    * f

i ' ■-■

•-*31,*

è •'

• i,.--.:- .

• •- .n * V*»

-*e . ‘ ■

. v5

xV;o 3 '•    ; i ..    • •

’ I i-i-., ' ‘

■jL’ir

kJ

9 i

0

-V >. • . :

-    -.i    • -

i

A-

iii

' W

i

iirîâüôwie*

•v:

y

*

'V-

r

>

••'.3

Biblioteka Politechniki Kiakowskiei

;•

r

-i

• f

?

!

/V

?

.

3.0 4

'3

’ >•

r

.    -i.

*.*

*.*

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000304094

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

IV-300988