I

\

■

SI

\ >

\

/

< >

1

!

i

\

1

!

I

«

Я

i

|.

f-l

:

i

\

ą

!

1

■.....il

и

r

\ rJ

'

г

\M

:<

;i

\

'

шжтг mÉÊSÉÈÊar

SN

шж

ЖЖ тш

feł#

§*8РШЯ|111|

шшии

/1<Г&

ш<

Ш&

ШшШШШШтж

V.

у&

тшяшж

я^шг

Шт

mmmtwm жттштт

% ; i ' , , V ¹    ;::ÿ# Ä ¹ г « Z , Blbl,oteka Politechn,k' Krakowsk.ej

Й2

ЩШЖ

«ШиВ*

§ШШЩЦ

ШШЖ

ишш*

łf*

йй

/>

100000298600

E3Ç

<z

,л

V\t-

<z

33Ä3:

s5

шш

2vw.

SS,

V/

Л,

>ш

ш,

ШтШШ;

«р

5%

pis

ills

йг

шшш

щШШ

щщшшш

mmmmś.

МОТМОТ

ШЁЁшшшШш

ШЁтММтшф

éx

:<

<У

ШЁшШш-

Ши

щ

s:

Otto Luegers

Lexikon der gesamten Technik

und ilirer Hilfswissenschaften

ft

Erster Band

A bis Ballistisches Pendel

KRAKÓW

<—> ы->

•*

Om&

14 - ЪоЪЬЪо

Holzfreies Papier

Ake. Mr,

li

r*~

4« -

"S

“T Ф

ЗЯ

/а

Otto Luegers

$tette r,

Î^gttrmtgshüuîjuijb

ü.

Lexikon der

und ihrer Hilfswissenschaften

Im Verein mit Facligenossen łierausgegeben

Mit zahlreichen Abbildungen

Erster Band

A bis Ballistisches Pendel

Deutsche Verlags-Anstalt

Stuttgart, Leipzig, Berlin, Wien

Vorwort.

Im öffentlichen Lehen uncl im Privatleben, in jedem Stande bis in die Kreise der Legierenden hinauf müssen heutzutage die Erscheinungen, Begriffe und Bezeichnungen aus der Technik beachtet werden. Unsere Zeit verlangt darin von dem einzelnen allgemeines und unter Umständen spezielles Verständnis und dieser Forderung kann sich niemand, welchen Beruf er auch haben möge, entziehen.

Deshalb dürfte die Frage, ob ein Werk, welches in der gesamten Technik und in ihren Hilfswissenschaften orientirt, nötig sei, wohl allerseits mit Ja beantwortet werden. Sieht man sich in der vorhandenen Litteratur nach einem solchen Werke um, so wird man sich überzeugen, dass alle bestehenden Nachschlagebücher, so vortrefflich sie sonst auch sein mögen, mehr oder weniger ein Spezialfach begünstigen. Für Architekten, Technologen. Chemiker, Mathematiker, Physiker etc. sind encyklopädische Werke geschaffen worden; allein ein die gesamte Technik und ihre Hilfswissenschaften behandelndes Buch, das gleichzeitig die zurzeit vorhandene Litteratur genügend berücksichtigt und angibt, fehlte bis jetzt.

Das vorliegende Werk soll diese Lücke ausfüllen. Es soll weder ein Fach besonders bevorzugen, noch soll es bloss dem Laien und Anfänger oder lediglich dem Spezialisten gerecht werden, sondern jedem dienen. Zu diesem Zwecke sind zunächst alle in die Technik einschlagenden Stichworte aufgenommen und unter Zuhilfenahme zahlreicher Illustrationen gemeinverständlich erläutert worden. Um indessen auch den Ansprüchen vorgeschrittener Techniker und Spezialisten zu genügen und trotzdem keinen zu grossen Umfang des Werkes aufkommen zu lassen, ist neben der Charakterisirung jedes Begriffes im allgemeinen wo möglich auch die mathematische Definition nebst dem Hinweise auf jene Arbeiten gegeben, in welchen N ebenbegriffe und Zubehör ausführlich und gut erläutert sind.

Zur Lösung einer solchen Aufgabe ist das zielbewusste Zusammenwirken berufener, mit der Praxis und der Litteratur vertrauter Kräfte aus jedem Zweige der technischen und Naturwissenschaften erforderlich. Es ist deshalb Pflicht des Herausgebers, allen denen, welche an dem Werke mitarbeiten, für ihr liebenswürdiges Entgegenkommen den besten Dank zu sagen, welchem er noch den Ausdruck besonderer Anerkennung für die vortrefflichen, im Lexikon stets mit dem Namen der Herren Verfasser gezeichneten Artikel beifügt.

Auch der Verlagshandlung, welche keine Opfer gescheut hat, dem Werke eine gute Ausstattung zu geben, besonders aber seinem Kollegen, Herrn Dr. M. Fünfstück, welcher die mühevolle Arbeit des Verkehrs mit den Mitarbeitern und der Deutschen Verlags-Anstalt besorgt, sei hier bestens gedankt.

Stuttgart, im Mai 1894.

Otto Lueger.

Verzeichnis der Mitarbeiter für das

Lexikon der gesamten Technik

lierausgegeben im Verein mit Fachgenossen von

Dr, phil. Otto Lueger

Professor und Civil-Ingenieur in Stuttgart

Abegg, Dr. Rich., Privatdoz. der Universität in Göttingen Andes, Louis Edgar, Fabrikbesitzer in Wien Arndt, C., Ingenieur in Braunschweig Blecken, C., Direktor der Deutschen Wasserwerks-Gesellschaft in Höchst a. M.

Borchers, Dr. W. in Duisburg a. Rh.

Bosshard, Otto, Prof, am Technikum in Winterthur Bräuler, Dr., Prof, der K. techn. Hochsch. in Aachen * Brix, J., Oberingenieur, Stadtbaurat in Altona / Brockmann, K., Ingenieur in Offenbach a. M.

Bryk, Dr. med. S. in Wien

Burmester,Dr.L., Prof. d. K. techn.Hochsch. in München Deite, Dr. C., Fabrikbesitzer in Berlin Dinglinger, Richard P., Ingenieur in Schmalkalden folezalek, C., Geh. Reg.-Rat, Prof, der K. K. techn. Hochschule in Graz Drach, A., Oberbaurat, Dozent der Grossh. techn. Hochschule in Karlsruhe Fickentscher, Ingenieur in Berlin Fischer, Hugo, Prof, der K. techn. Hochsch. in Dresden Frank, A., Prof, der K. techn. Hochsch. in Hannover Freygang, Paul, Ingenieur in Dresden Friedländer, Prof. Dr. P., Dozent der Grossh. techn. Hochschule in Karlsruhe

Frühling, A., Stacltbaurat u. Privatdoz. d. K. techn. Hochschule in Dresden

Fünf stück, Dr. M.,Doz. d. K. techn. Hochsch. in Stuttgart / Griessler, Professor H. in Stuttgart Goebel, Theod. in Stuttgart

y Goering, A., Prof, der K. techn. Hochsch. in Berlin-Charlottenburg

Grosmann, Fr., Landesfeuerlösch-Inspektor a. D., Höfen Grossmcmn, Dr. L., Assistent an der deutschen Seewarte in Hamburg

Günther, Dr. S., Prof, der K. techn. Hochsch. in München Gutermuth, M. F., Prof, der K. techn. Hochsch. in Aachen Guzmann, Hans, Ingenieur, Prof. d. K. K. Staatsgewerbeschule in Bielitz, österr. Schlesien Hacker, Baurat, Dozent der K. techn. Hochschule in Berlin-Chnrlottenburg

Häussermann,Dr.C., Prof.d.K. techn. Hochsch., Stuttgart Hammer, Prof, der K. techn. Hochsch. in Stuttgart Hanausek, K. K. Prof. Dr. T. F. iii Wien Hartmann, Prof. K., Kaiserlicher Reg.-Rat, Dozent der K. techn. Hochsch. in Berlin-Charlottenburg Haselhoff, Dr. E., I. Assistent der landwirtsch. Versuchsstation in Münster i. W.

Hauenschild, Hans, Prof. a. D. in Berlin Heim, Prof.Dr., Dozent d. K. techn.Hochsch. in Hannover f Henk, L. V., Vice-Admiral z. D. in Charlottenburg Herrmann, Geh. Reg.-Rät, Prof, der K. techn. Hochschule in Aachen Herzfeld, Dr. H. in Berlin

Hoch, J., Ingenieur, Direktor der Deutschen Schlosserschule in Rosswein Höltzel, M. in Adrianopel Hohmann, Dr. C. in Göttingen Huber, Prof. Dr., Sekretär der Handelskammer und Dozent der K. techn. Hochsch. in Stuttgart Ihering, A. v., Reg.-Baumeister, Dozent der K. techn.

Hochschule in Aachen Kerp, Dr. W. in Göttingen Kielmeyer, Dr. A. in Leipzig

Köchy, Reg.-Baum., Prof. d. K. techn. Hochsch., Aachen König, Dr., Prof, der K. Akademie in Münster i. W. Koll, Dr. 0., Prof, der K. landwirtschaftl. Akademie in Poppelsdorf Krafft, Ad. in Nürnberg

Kraft, M., Prof, der К. K. techn. Hochschule in Graz Künkler, A., Chemiker in Mannheim Landgraf, Dr., Doz. d. K. techn. Hochsch. in Stuttgart Launhardt, Geh. Reg.-Rat, Prof, der К. techn. Hochsch. in Hannover

Leppla, Dr. А., К. Bezirksgeologe in Berlin Leybold, Dr. W., Chemiker der Gasgesellschaft in Frankfurt a. M. und Dozent der Grossherzogi. techn. Hochschule in Darmstadt Liebetanz, Frz. in Duisburg

Lindner, G., Prof. d. Grossh. techn. Hochsch., Karlsruhe Lippert, Dr. P., Bibliothekar in Berlin Lubberger, Oberingenieur in Freiburg i. B.

Lüdicke, A., Professor der Herzogl. techn. Hochschule in Braunschweig

Lueger, 0., Prof. Dr., Civil-Ingenieur in Stuttgart Maurer, Prof. Rud., Ingenieur in Stuttgart zur Megede, K. Reg.-Baumeister, Privatdozent der К. techn. Hochsch. in Berlin-Charlottenburg ^ Mehmke, Dr.R., Prof. d. K. techn. Hochsch. in Stuttgart Melan, Jos., Prof, der К. K. techn. Hochsch. in Brünn Meyer, Georg, Prof, der K. techn. Hochsch. in Berlin-Charlottenburg

Moedebeck, H., Hauptmann u. Comp.-Chef im Schlesw.-Holstein’schen Fuss-Art.-Reg. No. 9, Ehrenbreitstein Müller, Ernst, Professor der K. technischen Hochschule in Hannover

Müller, E., Telegraphen-Ingenieur in Berlin Nernst, Dr., Prof, der Universität in Göttingen Ochsenius, Dr. C., Konsul a. D., Marburg in Hessen Oer, Frhr. v., Geh. Hofrat, Prof, der K. techn. Hochschule in Dresden Oertel, Friedrich in Augsburg Pässler, Dr. Joh. in Freiberg i. S.

Peukert, W., Prof, der Herzogl. techn. Hochschule in Braunschweig

Philip, Dr. M., Dozent d. K. techu. Hochsch. in Stuttgart Plato, Dr. F. in Berlin Preuss, J., Oberingenieur in Altona Rathgen, Dr. F., Chemiker der K. Museen in Berlin Reinhertz, Dr. C., Prof, der Universität in Bonn und der landwirtschaftl. Akademie in Poppelsdorf Reinitzer, Friedrich, Prof, der К. K. deutschen techn. Hochschule in Prag

Ritter, W., Prof, am eidgen. Polytechnikum in Zürich Röttinger, Jos., Ingenieur, Stadtbaumeister in Wien

Rudeloff, Prof. M., Ingenieür, stellvertr. Vorsteher der К.

mechaniscli-techn. Versuchs-Anstalt, Charlottenburg Saalfeld, H., Buchbindermeister in Berlin Schaar, Gg. F., Civil-Ingenieur in Altona Schell, Dr. W., Geh. Hofrat, Prof. derGrossherzogl. techn.

Hochschule in Karlsruhe Schiefner, Th. Eug., Fabrikdirektor in Wien Schmid, Paul, Oberstlieutenant a. D. in Eavensburg Schmidt, Dr. Adolf, Prof, der Universität in Heidelberg Schmidt, Prof. Dr. Aug. in Stuttgart Schmitt, Dr. Ed., Geh. Baurat, Prof, der Grossherzogi.

techn. Hochschule in Darmstadt Schöttler, R., Prof, der Herzogi. techn. Hochschule in Braunschweig

Schubert-Soldern, Ritter von, Prof, der К. K. techn. Hochschule in Prag

Schwarz, Tjard, Kaiserl. Marine-Bauinspector, Elbing Seifferth, Dr. in Troisdorf

Sieglin, Dr., Prof. derK. landwirtschaftlichen Akademie in Hohenheim

Stockbauer, Dr., Konservator des Bayerischen Gewerbemuseums in Nürnberg

Stoeving, Curt, Architekturmaler, Privatdozent der K.

techn. Hochschule in Berlin-Charlottenburg Strebei, Prof, der K. landw. Akademie in Hohenheim Stubben, J., Königl. Baurat, Beigeordneter der Stadt Köln in Köln

Thilo, Dr. J. in Mühlheim a. Main Tiedemann, L. v., Geh. Reg.-Rat in Potsdam Tonndorf, Ed., Buchbinderei-Vorstand in Stuttgart Treptow, E., Prof, der K. Bergakad. in Freiberg i. S. Vogel, Dr. H. W., Prof, der K. techn. Hochsch. in Berlin-Charlottenburg

Vonderlinn, J., Ingenieur und Lehrer an der K.

Oberreal- und Baugewerkschule in Breslau Walter, Prof, in Stuttgart t Weber, Prof. Dr. Rudolf in Berlin Weitz, Dr. M., Sekretär der Delegation der vereinigten Salpeterproduzenten in Berlin Weyrauch, Dr. J., Prof. d. K. techn. Hochsch. in Stuttgart Willkomm, Prof. G. in Limbach i. S.

Willmann, L. v., Prof, der Grossherzogi. techn. Hochsch. in Darmstadt

Woliny, Dr. E., Prof, der К. techn. Hochsch. in München Zschokke, Conr., Prof, am eidgenössischen Polytechnikum in Zürich

<>

als Abkürzungszeichen bedeutet auf modernen Münzen ganz allgemein die erste Münzstätte des Landes, z. B. auf deutschen Reichs münzen Berlin, auf französischen Paris. — A oder a auf der Stellscheibe von Taschenuhren (= avancer) bezeichnet die Richtung, nach der gedreht werden muss, wenn die Uhr schneller gehen soll. — a, offizielle Abkürzung für Ar.

Ernst Müller.

AAAA (4 A), AAA (3 A), AA (2 A), A, B, B/C, C, C/D, I), Bezeichnung der Güteklassen der in den Kammgarnspinnereien verwendeten Wollsorten in absteigender Reihenfolge. Bei Australwollen fallen meist die Untersorten C und D. bei Buenos-Ayres immer die Obersorten 4 A bis 2 A weg. Ausser diesen Güteklassen, welche in den Kämmereien ohne weiteres zur Verarbeitung gelangen, werden in der Wollsortirung noch die Aussortirungen getrennt, als: Brandspitzen, Leisten, Filz- und Futterstücke, Pechstücke, Locken und Braune. Die Aussortirungen werden in den Kämmereien nicht weiter verarbeitet (siehe Kammgarns pinner ei).

Fig. 1. Totleine.

Fig. 2.

Aalfisclierei. Der gemeine Flussaal (Anguilla vulgaris Flem.) wird sowohl an der Meeresküste als auch in Flüssen und Bächen, dagegen der ihm in der äusseren Form ziemlich ähnliche Meeraal (Conger vulgaris Cuv.) hauptsächlich an seichten Stellen des Meeres, nur ausnahmsweise in den Flussmündungen, niemals aber weiter flussaufwärts gefangen. Das Fleisch beider Aalarten ist sehr wohlschmeckend, reich an Fett und wird hoch bezahlt. Es wird daher beiden Fischarten eifrig nachgestellt. Am häufigsten bedient man sich zum Fangen der Aale der Legeangeln, insbesondere der sogenannten Grundschnur, auch Nachtschnur oder Aalschnur genannt (siehe Angelfischerei), die man mit kleinen Fischen, Würmern (Fig. 10) oder Щ rohem Fleisch (insbesondere Lunge und Leber) ködert. An der Meeres- fl küste verwendet man mit Vorliebe als Köder die kleinen söge-nannten Sand- oder Tobiasaale (Ammodytes Tobianus L.), welche zur Zeit der Ebbe mit der dreizinkigen „Wurmforke“ aus dem Sand ausgegraben werden. Die Legeangeln pflegen, da der Aal bei Tage nicht und in hellen Nächten nur ausnahmsweise wandert lediglich in dunklen Nächten, bei Gewitter, Hochwasser und Sturm günstige Ergebnisse zu liefern, müssen aber bei Tagesanbruch gehoben werden, da alsdann der gefangene Aal mit grosser Energie und Geschicklichkeit sich von der Angel loszumachen sucht [1], [5], [6], [8], [9], [10]. Seltener ist aus den eben angeführten Gründen der Gebrauch der hakenlosen Handangel (Totleine, s. Angelfischerei), welche nur bei Tage Verwendung finden kann (Fig. 1). Um eine solche herzustellen, befestigt man an einer dünnen Leine ein Bleilot und unterhalb desselben ein feines Vorfach (Schlender). Sodann werden 3—4 Wattwürmer mittelst einer Nadel der Länge nach auf einen starken Faden aufgezogen, daraus Ringe gebildet und diese in geeigneten Abständen an dem Schlender festgebunden. Fühlt der Fischer, der in seinem Boote die Leine in der Hand hält und das Bleilot bis nahe an den Meeresgrund gehen lässt, dass ein Aal angebissen hat, so holt er die Leine vorsichtig auf, geht mit einem kurzstieligen Kescher, ehe der Fisch an der Oberfläche des Wassers angekommen ist. unter denselben und bringt ihn in das Boot. Am piümpeistock.

Strande, sowie in den Kanälen des Tieflandes in der Nähe des Meeres (besonders in Holland, Belgien, Dänemark und in den deutschen Staaten längs der Kord- und Ostsee) sucht man der Aale mit Speer en, Gabeln, Haueisen,

Hl

f!

il

/7

1ЙР

\\

/7 \

7 (fit

Fig. 3-7. Steeheisen.

Fig. S. Haueisen.

[J

Stecheisen (vergl. Big. 3—9), sogenannten Scheeren und ähnlichen Instrumenten, die ] teilweise mit Widerhaken versehen sind oder aus stumpfgezahnten Zinken (Blättern) bestehen, habhaft zu werden, während in manchen Ländern die Anwendung aller zum Verwunden der Bische, somit auch der zum Aal stechen dienenden Werkzeuge verboten ist. Das „Stechen ins Blinde“, d. h, aufs Geratewohl, kommt namentlich im Winter, wenn die Aale sich oft in grösserer Zahl zusammen in den Schlamm oder Sand eingegraben haben, vor. Berner findet das Aalstechen Anwendung des Nachts beim Laternenschein (sogenanntes Blusen) und an recht ruhigen, warmen Tagen bei stiller See. Dann ist der Aal in ganz flachem Wasser zwischen dem Seegras oder auf kahlem Sandgrund vom Nachen aus leicht zu erkennen und zu erreichen [1]. Vergl. auch Bischereigeräte und Bischereimethoden. An den an Seegras so überaus reichen Küsten von Dänemark und an der Ostküste von Schleswig-Holstein wird der Aal vielfach mit der Aalglippe (Täng) gefangen. Dieses etwas primitive, meist hölzerne Geräte besteht aus zwei von Latten zusammengenagelten gleichseitigen Dreiecken, von welchen jeder Schenkel eine Länge von 0,6—0,8 m hat. Die Spitzen der beiden Dreiecke sind durch 2,5—3 m lange Latten verbunden, so dass ein Prisma entsteht, ln der Mitte einer Prismaseite ist eine Stange von ca. 5 m angebracht und das ganze Prisma mit Ausnahme der Seite, an welcher die lange Stange sich befindet, mit einem engmaschigen Netzwerke überzogen. Die Glippe wird nun von einem Boote aus so auf den Seegrund gedrückt, dass von dem Boote die offene Seite des Prismas abgewendet ist. Ein zweiter Mann, der im Wasser gellt, schiebt mit dem PIiimperstock (einem zinkenlosen Heurechen, Big. 2) die in dem Seegras versteckten Aale nach der Oeffnung des Prismas, das, sobald ein Aal in demselben sich befindet, wie ein Kescher (s. Süsswasser netz-fi sch er ei) sofort in die Höhe gehoben und entleert wird [1]. Am häufigsten bedient man sich an den Küsten, besonders Dänemarks und Schleswig-Holsteins, zum Aalfang der Aalwaade (Aalwade, Aal-drehwaade, Aalstrietze, auch Stritze und Trietze oder Tritze genannt), d. h. eines grossen Sacknetzes mit 77 Ellen langen Blügeln, 18 Ellen langem Sack und 60 resp.

am

__J

Fig. 9. Segelliau.

/5 Ellenlangen Zugleinen. Am Obersinnn (s. Bischnetz) desselben befindet sich auf jeder Elle 1 Blott (Schwimmer) und I ntersimm im gleichen Abstand ein in einen ledernen Beutel genähter Stein. Am Sacksteert (Sackspitze) ist die Maschenweite geringer als an dem vorderen, weiteren Sackteil und an den Blügeln. Die Aalwaade muss auf dem Meeresgründe aufliegen und wird von einem durch einen Anker festgehaltenen

Boote aus von zwei Personen vorwärtsbewegt, so dass die durch das Netz umspannten Fische an das Boot herangezogen werden. Der Fischfang mit der Aalwaade wird fast ausschliesslich bei Nacht ausgeübt, dauert nur vom Mai bis Oktober und liefert je nach der Witterung sehr verschiedene Besultate. Dieselben sind bei schwüler Gewitterluft regelmässig günstig (1 Zentner und mehr in einer Nacht), bei kaltem Nord- und Ostwind dagegen sehr schlecht. Etwas kleiner als bei der in Nordschleswig gebräuchlichen Trietze sind alle Dimensionen bei der ostpreussischen Zeise (Fig. 15 und 16). Der Sack dieses Gerätes (vergl. Fig. 15 und 16) hat eine Länge von nur 6 m, und etwa gleiche Länge haben die beiden an demselben angebrachten, beim Fischen möglichst weit auseinander zu «<■> d ziehenden Flügel. Die unteren Hälften der beiden Leinen (c)

TW'¹ '

Fig. 10.

Wurm um Haken.

-N

I sind mit Strohwischen versehen, durch welche die Fische in den Sack gescheucht werden sollen. Die Leinen werden durch das Boot a auseinandergehalten und sind an dem Anker bei / befestigt. Als Boje dient ein schwimmendes Holzkreuz (b) mit einer senkrechten Stange, an welcher bei Tag eine Fahne, bei Nacht eine Laterne mit brennendem Licht befestigt wird. Die Bötwad unterscheidet sich von der Aaltrietze nur dadurch, dass 'sie nicht verankert und nicht an das Boot herangezogen wird; vielmehr ziehen die Fischer das Boot an die Waade heran. Auch die Pul sw aade ist der Aalwaade sehr ähnlich, nur in allen Teilen wesentlich grösser als diese, so dass zu ihrer Bedienung 2 Boote mit je 2 Mann notwendig sind [1]. Dabei werden die Fische mit einem an einem Stock (Pltimp er stock oder Plümperkeule, Fig. 2) befestigten Klotz „gepulst“ (ge-plümpert). Vergl. auch Hochseenetzfischerei. An der Frischen Nehrung werden in See vorwiegend Aal sacke (Garnschläuche, Garnsäcke, Aalreusen, Aalhamen), d. h. 3—4 m lange Flügelkörbe mit Garnmaschen von etwa 20 mm Weite verwendet, in welche die Fische durch die verschiedenen trichterartigen Eingänge (e, f, i der Fig. 11) freiwillig hineinschwimmen, aus denen sie aber nicht mehr entweichen können. Am Ende des Sackes ist in der Regel noch ein engmaschiger Rutenkorb (h bei Fig. 11) angebracht, in dem sich die gefangenen Fische sammeln, bis die Reuse (durch die Oeffnung bei к der Fig. 11) entleert wird. Die aus Holz oder Eisen hergestellten Ringe а, Ъ, c und d geben den Sackwandungen den notwendigen Halt. Nur ein Flügel dieses Gerätes ist mit einem langen aus Garnmaschen hergestellten „Leitgarn“ („Streichtuch“) versehen (vergl. Fig. 12), das rechtwinkelig auf den Strand gerichtet wird und den Zweck hat, die von Ost nach West längs der Küste ziehenden Aale in den Korb zu leiten. Aalkorb und Leitgarn werden durch Pricken (s. Reusen) am Meeresgrund befestigt und die Pricken mit Leinen unter einander verbunden. Im kleinen Belt sind mit stumpf-dreieckigen statt mit runden Bügeln versehene Aalreusen (vergl. Fig. 18) von ca. 12 m Länge, in andern Gegenden e f3 solche mit viereckigen Bügeln (Fig. 14) im Gebrauch.

Diese drei- und viereckigen Bügel, welche auf dem /

Fig. 12. Aufstellung einer dänischen Aalreuse.

x    Fig. 11.

Dänische Aalreuse mit Rutenkoib.

Meeresgrund auf liegen, sind, da der Aal Bodenläufer ist, sehr zweckmässig. An der dänischen Küste wendet man statt des gestrickten Leitgarnes auch wohl einen Zaun (Aalwehr), bestehend aus aufgetürmten und gut zusammengepackten Steinen oder aus mit Rohr oder Ruten geflochtenen Hürden oder aus in den Meeresgrund eingestecktem, an

eingerammten Pfählen befestigtem Flechtwerk an. Bisweilen sind an den Eingängen zu den Reusen (Kehlen) 2 federnde Holzstäbe angebracht, welche von den hereinkriechenden Aalen auseinander gedrückt werden, sich aber von den in der Reuse gefangenen Aalen nicht beiseite schieben lassen. Bei A    anderen Konstruktionen ist die Oeffnung so klein, dass nur ganz schwache

/v\    Aale ungehindert durch dieselbe in die Reuse gelangen können. Die

j \    Oeffnung ist aber mit einer Klappe versehen, welche durch jeden stär-

:    \ keren Aal leicht in die Höhe gehoben werden kann und, sobald der

Д    Aal in der Reuse ist, sich schliesst, so dass ein Entweichen desselben

\    unmöglich wird. Sind die Ufer weit in die See hinein flach, so sieht

Fig. 13. Butenkorb.

man solche Aalreusen oft in grosser Zahl in einer Linie. Eine solche )y\l Aufstellung heisst Aalstade (s. auch Süsswassernetzfischerei, Hoch seenetz fisch er ei und Reuse). Mit ähnlichen Geräten werden die Aale auch in den Flüssen gefangen; insbesondere sind hier aus Ruten, neuerdings auch wohl aus Drahtgewebe hergestellte Reusen (Aalkörbe, Fig. 13, 14, 17, 18, 20) im Gebrauch und liefern in warmen Sommernächten gute Ausbeute. Diese Reusen funktioniren auch in Abwesenheit des Fischers. Es genügt in der Regel, sie täglich einmal zu revidiren und ev. die gefangenen Fische aus denselben herauszunehmen. Eine Verletzung der Fische findet bei dieser Fangmethode nicht statt. Die Erfahrung lehrt, dass

fl

cL

Fig. 14. Aalhamen.

4n

Im

Fig. 15.

Zeisenfischerei.

es zweckmässig ist, in schnellfliessenden Gewässern die Oeffnungen der Reusen der Wasserströmung entgegenzusetzen, in langsam fliessenden Gewässern die Oeffnung nach abwärts zu richten. In ruhigen Gewässern ist es dagegen am vorteilhaftesten, eine Reuse mit zwei Oeffnungen (sogenanntes Trommelgarn oder Doppelreuse, Fig. 19) anzuwenden, da unter solchen Verhältnissen die Aale von beiden Seiten kommen und sich fangen können. Winter legt man die Reusen an sonnigen, im Sommer an schattigen Stellen aus. Manche Fischer befestigen an- der Einkehr (s. Fischnetz) einen Locktisch oder geben andere Köder in das Netz, während in den meisten Gegenden beim Aalfang mit Reusen das Ködern nicht

6 “ÄsX

Fig. 16. Zeisenfischerei.

für nötig gehalten wird [5], [12]. An aalreichen fliessenden Gewässern findet man, meist in Verbindung mit Wassermühlen, auch ständige Vorrichtungen zum Fangen der Aale (Aalfang, Aalwehr, Scliwadderich, Lattenfischerei), welche zum teil seit unvordenklichen Zeiten im Betrieb sind. Ein solcher Aalfang besteht meist aus einem aus Latten hergestellten, ziemlich langen und ver-schliessbaren Kasten. Das Wasser kann durch die 10—20 mm weiten Oeffnungen

des Kastens abfliessen, während die grösseren, dem Meere zuwandernden Aale und gelegentlich auch andere, insbesondere erkrankte und durch die Strömung mitgerissene Fische zurückgehalten werden. Es ist zweckmässig, die gefangenen Aale durch ein an geeigneter Stelle    g

in schräger Richtung im Kasten an-    J

Fig. 17. Aalkorb.

Fig. 18. Garnsack.

assSrij

Ep?

Fig. 19. Trommelgarn mit zwei Eingängen.

lÉÉ

Fig. 20. Aalreuse.

gebrachtes Brett vor zu starker und Я den Fischen auf die Dauer nachteiliger Ш Wasserströmung zu schützen oder den Щ Kasten täglich mehrmals zu leeren. Ц Um eine thunlichst grosse Zahl der ^ abwärts treibenden Aale in den Aalfang zu leiten, ist meist oberhalb des Lattenkastens auf der Fluss- bezw. Bachsohle in schräger Richtung zum Wasser-laut ein 0,2—0,3 m hoher Streichbalken (bezw. Streichbrett) oder ein durch Pfähle gehaltenes Holzflechtwerk (bezw. Steinwehr, Streichwehr) angebracht, zu dessen Unterhaltung in vielen Gegenden seit den ältesten Zeiten das notwendige Holz in den Waldungen der Klöster oder der Gutsherrschaft unentgeltlich entnommen werden durfte. In manchen Schwad-deriehen werden in einer Nacht hundert und mehr grosse und wertvolle Aale gefangen, so dass ein solcher Aalfang jetzt häufig einen grösseren Reinertrag abwirft wie die Mühle, als deren wenig geschätztes Zubehör derselbe früher galt. In den meisten Staaten ist die Anlage neuer, ständiger, den ganzen Wasserlauf absperrender Vorrichtungen zum Fischfang verboten. Berühmt sind die seit Jahrhunderten bestehenden Aalfänge an der Mündung des Po in den Lagunen von Comacchio. Es sind dort Teiche und Kanäle in grosser Zahl angelegt worden, welche nach Belieben von dem Meere aus mit Salzwasser oder vom Fluss mit Süsswasser gespeist, durch Schleusenvorrichtungen unter sich und mit dem Meere verbunden und von diesem abgeschlossen werden können. Zur Zeit des Ansteigens der Aalbrut im Frühjahr leitet man Süsswasser vom Fluss durch die Kanäle und Teiche, was die jungen Aale veranlasst, in diese aufzusteigen. Hierauf werden die Fallen geschlossen und die Aale in den Teichen zurückgehalten. Sind die Aale dann nach 5—6 Jahren ausgewachsen, bis 5 kg schwer und etwa 1,5 m lang und fett geworden, so werden sie durch Irrgänge in kleine Behälter geleitet, aus denen ein Entweichen nicht möglich ist, gefangen und weithin entweder lebend oder frisch geschlachtet, geräuchert, marinirt oder in anderer Zubereitung versandt. Das jährliche Fangergebnis in Comacchio soll über eine Million kg betragen [2], [3], [4]. Aehnlich sind auch die Bourdigues in Languedoc und in der Provence in den an der Küste befindlichenLagunen, welche mit bestem

Erfolg zum Fischfang benützt werden [1] und es ist kein Zweifel, dass derartige sehr rentable Anlagen auch in anderen Gegenden in der Nähe des Meeres gemacht werden könnten. Auch kleinere Wasserstrecken im Binnenlande mit wenig oder ohne regelmässigen Zufluss (ehemalige Mergelgruben, ausgetorfte Flächen, Feuerseen, Geflügelteiche u. s. w.), in welchem andere Fischarten die notwendigen Existenzbedingungen nicht finden würden, können erfolgreich mit jungen Aalen (montée) besetzt werden. Nur ist zu beachten, dass die in geschlossene Gewässer eingesetzten und hier aufgezogenen und gemästeten Aale (s. Teichwirtschaft) wegen ihrer grossen Schlüpfrigkeit und der Neigung, sich im Schlamm, Sand etc. zu verstecken, nicht leicht zu fangen sind. Erst mehrere Tage, nachdem der Teich vollständig abgelassen ist, pflegen die Aale aus ihren Verstecken hervorzukommen und suchen bei Nacht einen andern, ihnen zusagenderen Aufenthaltsort, bezw. sie entweichen in offene Gewässer. Es empfiehlt sich daher, den Teichgrund mit langzinkigen Rechen oder Gabeln sofort nach dem Abfischen gründlich zu durchsuchen oder die Teiche so anzulegen, dass nach dem Abfischen derselben die im Schlamm versteckten Aale bei ihrer Abwärts Wanderung in einem geeigneten Kasten, einer eingelegten Reuse etc., gefangen werden können. Seit ein grosser Prozentsatz der in den Flüssen alljährlich aufsteigenden Aalbrut durch die Radschaufeln der Dampfschiffe getötet und der Rest der Wanderer durch hohe Wehre an der Fortsetzung ihrer Reise gehindert wird (s. übrigens Fischweg), sowie seit alljährlich Millionen auf der Wanderung zum Meere begriffener geschlechtsreifer Aale durch Turbinen zerschnitten werden (s. übrigens Fischpflege), ist der Aalfang in vielen Gewässern weniger ergiebig geworden; in anderen, früher aalreichen Gewässern kommen gar keine Aale mehr vor. Dagegen sind neuerdings grosse Wassergebiete (Donau), in denen der Aal nicht heimisch war, künstlich mit dieser Fischart bevölkert worden.

Litteratur: [1] M. von dem Borne, Benecke und Dallmer, Handbuch der Fischerei und Fischzucht. Berlin 1886. — [2] M. von dem Borne, Die Fischzucht, 2. Auf!., Berlin 1885. —

[3]    Coste, Voyage d’exploitation sur le littéral de la Finance et de l’Italie, 2. Aufl., Paris 1861. —

Sieglin.

[4]    Beta, Die Bewirtschaftung des Wassers, Leipzig und Heidelberg 1868. — [5] J. Meyer, Handbuch des Fischereisports, Wien, Pest, Leipzig 1881. — [6] M. von dem Borne, Illustrirtes Handbuch der Angelfischerei, 2. Aufl., Berlin 1882. — [7] Christoffel, die Ostseefischerei am Strande von Pommern und Westpreussen, 1829. — [8] Stewart, W. C., The practical angler. Edinburgh 1867. — [9] Stoddart, Thomas, The anglers companion, London 1853. —• [10] Walton. The complete angler, 1. Aufl. 1653, letzte Aufl. London 1883. — [11] Frhr. von und zu Eggloff-stein, Fischerei und Fischzucht, Weimar 1884. — [12] Borgmann, Die Fischerei im Walde. Berlin 1892.

Aalkorb, s. die Art. Aalfischerei, Reuse.

Aalleiter (Aalrinne, Aalbrutleiter), s. Fischweg.

Aalsehnnr, s. die Art. Aalfischerei und Angelfischerei.

Aalwaade, s. die Art. Aalfischerei und Hochseefischerei.

Aam, älteres holländisches Flüssigkeitsmass, in holländisch Westindien = 155,224 Liter, am Kap (hier auch als A um bezeichnet) = 143,838 Liter.

Aap, wenig gebräuchliche Bezeichnung für das Besanstagsegel; Aapfall, das laufende Tau zum Aufhissen des Besanstagsegels.

Aas, das in Verwesung befindliche Fleisch eines toten Tierkörpers. Die hierbei sich abspielenden Zersetzungsprozesse erzeugen nicht nur üble Gerüche, sondern auch gesundheitsschädliche Stoffe, weshalb gegenwärtig in allen Kulturstaaten die Beseitigung gefallener Tiere durch gesetzliche Bestimmungen geregelt ist. So müssen beispielsweise alle an Seuchen gefallenen Tiere verscharrt werden. Ueber die technische Verwertung von Aas s. Guano.

/ '■

Aaskopf. Der nackte Schädel der Opfertiere wurde namentlich in der römischen Kunst zuweilen als Ornament verwendet, insbesondere zur Ausfüllung der Metopen, dann an Altären und Sarkophagen. An den Hörnern waren nicht selten Bänder oder Laubwerk befestigt (s. Fig.), um den Schädel zu schmücken und leere Räume auszufüllen. Auch die Renaissance gebrauchte dieses Motiv. ». Schubert.

Aasseite, in der Gerberei Bezeichnung derjenigen Seite der Haut, welche auf dem Fleisch des Tieres gelegen hat, im Gegensatz zur Haarseite.

Aba, aus Kamel- und Ziegenhaaren hergestellter derber Stoff.

Abaasen (Ausfleischen), s. Leder.

Abaca, so viel wie Manillahanf; s. Spinnfasern.

Abätmen, in der Probirkunst das Ausglühen der Kapellen zur Entfernung der Feuchtigkeit, um das Spritzen der abzutreibenden Proben zu verhüten; vergl. die Art. Silber- und Goldproben.

Abakiskus, bei manchen Kapitalen dem Abakus (s. d.) untergelegtes oder auf dessen Unterseite ausgearbeitetes Plättchen zur Verhinderung der Beschädigung erhabener Verzierungen.

Mehmke.

Abakus, 1. Name des antiken Rechenbrettes (s. d.); 2. ältere Bezeichnung für jede Art mathematischer Tabellen zum Gebrauch beim Rechnen, neuerdings namentlich von französischen Autoren vorzugsweise für graphische Tafeln (s. d.) benützt.

EcKinu»

HyporracWelion .

V. Schubert.

Abakus, in der Baukunst namentlich als Deckplatte des Kapitales verwendet, der Idee nach der Repräsentant der Last, die auf der Säule ruht, hat wesentlich die Aufgabe, den Uebergang aus dem Runden der Säule in das Rechtwinkelige des Gebälkes zu ver-mittein. Die einfachste Form, bestehend aus einer rechtwinkeligen Platte, findet sich an dem griechisch-dorischen Kapitale (s. Fig.). Im korinthischen Stile ist der Abakus im Grundriss an vier Seiten ausgebogen, ausserdem sind die Ecken abgeschnitten und die Profillinie eigentümlich geschweift. Der Abakus, an den meisten Kapitalen befindlich, besitzt übrigens fast in jeder Stilart eine mehr oder weniger abweichende Form.

Abakusblume, am korinthischen Kapital die Mittelblume an den Seiten des Abakus.

Abat-jour. 1. Fensteröffnung, oben und unten nach innen schräg abwärts geführt, z. B. an Kellern. 2. Gewöhnliches Fenster mit horizontalachsiger Klappe, welche Licht einlässt, aber den Ausblick verhindert, an Gefängnissen etc. angewendet.

Abaton, oder Abyton, das Ungangbare oder Unberührbare, bei griechischen Tempeln das Allerheiligste, bei griechischen Kirchen der abgeschlossene Chor.

2. Das räumliche Verhalten, cl. h. das Einfallen

Abbau. Unter Abbauen [1], Verhauen oder Verhieben werden diejenigen bergmännischen Baue verstanden, welche der unmittelbaren Gewinnung nutzbarer Mineralien dienen. Dem Betriebe der Abbaue gehen Ausrichtung (s. d.) und Vorrichtung (s. d.) der Lagerstätte vorher, wodurch letztere in für den Abbau geeignete Abschnitte geteilt wird. Ein für den Abbau vorgerichteter Teil einer Lagerstätte heisst ein Abbaufeld. Zur Sicherung einer gleichmässigen Förderung muss stets eine grössere Anzahl von Abbaufeldern vorgerichtet sein, doch erfordert die üebersichtlichkeit des Betriebes, dass nur in wenigen Abbaufeldern abgebaut wird ; die übrigen bilden eine Reserve gegen Betriebsstörungen, wie Wasseraufgang, Grubenbrand oder dergleichen. Abgebaute Räume, welche entweder durch Einbringen von Bergeversatz oder durch Niedergehen des Daches (vergl. Pfeilerbau) unzugänglich geworden sind, werden Alter Mann, Altung, auch Bruch oder Wüstung genannt. — Die Abbauweisen oder Abbaumethoden sind nach der Eigenart der Lagerstätte und örtlicher Gewohnheit verschieden; sie tragen folgenden Gesichtspunkten Rechnung: 1. Der Form der Lagerstätte entsprechend werden für plattenförmige Lagerstätten angewendet: Firstenbau, Strossenbau, Strebbau oder Pfeilerbau, dagegen für solche von unregelmässiger Form, Qu er bau, Stockwerksbau und Weitungsbau. und die Mächtigkeit der Lagerstätte sind ebenfalls von Einfluss. Bei geringem Einfallen ist schwebender, bei etwas stärkerem Einfallen diagonaler Abbau möglich. Der streichende Abbau kann allen verschiedenen Fallwinkeln einer Lagerstätte angepasst werden; bei kleinerer und mittlerer Mächtigkeit wird die ganze Lagerstätte auf einmal gewonnen, während bei grösserer Mächtigkeit

abteil u ngs weiser und zwar st rossweiser oder firstweiser Abbau (vergl. Pf eil er bau) angewendet wird.

3. Die mineralogische Zusammen

bau).

Setzung der Lagerstätte kommt deshalb in Betracht, weil bei reiner Lagerstätte, d. h. wenn dieselbe nur nutzbare Mineralien enthält, wie gewisse Kohlenflötze, Berge (s. d.) nicht gewonnen werden, während bei unreiner und auch hei wenig mächtiger Lagerstätte Berge mit ausgehauen werden müssen; im ersteren Falle muss eine Abbaumethode ohne Bergeversatz (s. weiter unten) angewendet, oder es müssen Berge künstlich beschafft werden ; im zweiten Falle werden die mitgewonnenen Berge thunlichst wieder in den abgebauten Bäumen untergebracht, d. h. versetzt: es wird mit В er ge vers atz abgebaut. Hierbei kommt das SchüttungsVerhältnis (s. d.) der Massen in Betracht. Kleinere Bäume, welche in der Lagerstätte nur für die Unterbringung von Bergen hergestellt werden, nennt man auch Bergesack. Künstlich können Berge beschafft werden durch Hineinfördern in die Grube von über tage her, oder durch Gewinnung in Bergemühlen, d. s. Weitungen im tauben Gestein, welche nur zu diesem Zwecke hergestellt werden (vergl. die Figur unter Quer-4. Mit Bücksicht auf nachhaltigen Ertrag des Betriebes ist in der Begel der vollständige (reine) Abbau der nutzbaren Mineralien zu erstreben, man lässt gewöhnlich nur solche Teile einer Lagerstätte oder selbst ganze Lagerstätten unabgebaut, welche die Betriebskosten nicht decken würden. Sehr arme Massen werden nur dann abgebaut, wenn besondere Bücksichten, wie die Begel-mässigkeit des Abbaues oder beim Kohlenbergbau z. B. die Vermeidung von Grubenbrand es erheischen; dagegen müssen nicht selten zur Sicherung der Grubenbaue oder der Gegenstände auf der Oberfläche Teile der Lagerstätte als Sicherheitspfeiler (s. Vorrichtung), auch Bergfesten genannt, stehen gelassen werden. Ferner kommt es beim Abbau minderwertiger Mineralien, z. B. des Steinsalzes durch Weitungsbau (s. d.) oder beim Abbau sehr mächtiger Braunkohlenflötze durch Pfeilerbau (s. d.) vor, dass durch reinen Abbau die Betriebskosten zu sehr wachsen würden ; in solchen Fällen werden zuweilen mehr als 50°/₀ der Lagerstätte geopfert. Eine Abbauweise, welche nur den schnellen Gewinn im Auge hat, nennt man B a u b b a u, eine solche, bei der die Lagerstätte vollständig abgebaut wird, Pressbau. — 5. Endlich können besondere Eigentümlichkeiten der Lagerstätte oder des Nebengesteins und damit zusammenhängend die Sicherheit des Betriebes die Abbauweise wesentlich beeinflussen. So ist die Gewinnung von Lagerstätten, in denen zahlreiche Ablösen, d. h. Klüfte, in bestimmter Bichtung vorhanden sind, am leichtesten, wenn senkrecht zu diesen abgebaut wird; dadurch wird die Wahl zwischen streichendem, schwebendem und diagonalem Verhiebe beeinflusst. Es sind ferner beim Auftreten von Schlagwettern steigende Betriebe zu vermeiden, dagegen bei Entwicklung von Schwaden fallende Betriebe, auch der Unterwerksbau, d. h. Abbau unter der tiefsten Sohle. Auch das Verhalten des Nebengesteins, namentich des Hangenden oder Daches, ist von Einfluss; bei gutem Dache können grössere Flächen desselben freigelegt werden, bei schlechtem, besonders kurzklüftigem Dache dagegen würde man dasselbe möglichst wenig berühren, indem z. B. eine Kohlenschicht daran belassen (angebaut) wird. Soll der Abbau leicht von statten gehen, so ist ein gewisser mittlerer Gebirgsdruck erwünscht. Bei an und für sich druckhaftem Gebirge hält man zweckmässig die Baue eng, da sonst der Druck zu stark wird; bei an und für sich schwachem Gebirgsdruck dagegen führt man die Baue weit, um den Gebirgsdruck rege zu machen [2]. Die Abbauniethoden werden wie folgt eingeteilt:

I. Abbau durch Grubenbau.

1. mit Bergeversatz:

a.    Firstenbau.

b.    Strossenbau.

2. ohne Bergeversatz:

a.    Pfeilerbau.

b.    Stockwerksbau und Weitungsbau.

c.    Bruchbau.

3.    mit Zuhilfenahme des Wassers: Sinkwerksbau.

c.    Querbau.

d.    Strebbau.

4.    lokale Abbaumethoden:

Pingenbau, Tummelbau, Duckelbau, Stoppelbau.

II. Abbau durch Tagebau.

a.    Oberflächlicher Tagebau oder Gräberei.

b.    Aufdeckarbeit.

Die verschiedenen Abbaumethoden siehe unter den Einzelartikeln.

Litteratur: [1] Köhler, Bergbaukunde, 3. AufL, III. Abschnitt, 5. Kapitel. Leipzig 1892. — Serio, Bergbaukunde, 4. Aufl., I. Bd., S. 484, Berlin 1884. — Treptow, Grundzüge der

Bergbaukunde, S. 106, Wien 1892.

Treptow.

[2] Mansf'eldsche Kupferschiefer bauen de Gewerkschaft, Festschrift zum IY. Allgemeinen Deutschen Bergmannstage, S. 63, Eisleben 1889.

von Oer.

Abbau der Gesteine soll stets nach dem Grundsatz einer vorherigen Lösung der Verspannung des Gebirges erfolgen. Er beginnt daher mit der Herstellung eines Einbruchs (s. d.) oder Schrams (s. Keilhauenarbeit), dessen Lage in der Brust (s. d.) sich nach der Lage der Gesteinsschichten richtet. Her Einbruch wird höher gelegt, wenn die Schichten vom Ort herein-, also dem Häuer zufallen, tiefer, wenn dieselben in das Feldort hinein-, also vom Häuer abfallen. Im ersteren Falle erfolgt der Abhau als Strossenbau (s. d.), im letzteren als Firstenbau (s. d.).

Abbau des Torfes, s. Torfgewinnung.

Abbaufeld, s. Abbau.

Abbaufirste heisst heim Oberharzer Gangbergbau jeder einzelne Stoss des Firstenbaues. •

Abbauhöhe, s. Vorrichtung.

Abbauwürdig heisst eine Lagerstätte nutzbarer Mineralien, deren bergmännische Bearbeitung gewinnbringend ist.

Andes.

Abbeizen (Abbrennen), metallene Gegenstände dadurch blank machen, dass man die Oxyde durch eine Beize (Säure) entfernt. Für geschmiedete oder gegossene Eisenwaren mischt man 1 Teil Schwefel- oder Salzsäure mit 10 Teilen Wasser, fügt etwas Holz- oder Steinkohlenteer hinzu und taucht sie in die Mischung, bis sich der sogenannte Glühspan von ihrer Oberfläche abgelöst hat, worauf man sie mit reinem Wasser spült und trocknet. Bei Kupfer, Messing, Tombak, Bronze nimmt man das Abbeizen zur Bildung einer glänzenden Oberfläche vor und nennt es Gelb brenn en. Gegenstände aus Neusilber beizt man, indem man sie zuerst in eine Mischung aus 1 Teil Scheidewasser und 12 Teilen Wasser, dann in eine Schnellbeize aus gleichen Teilen Scheidewasser und Schwefelsäure taucht, hierauf abspült und mit Tannensägespänen abreibt. Es ist selbstverständlich, dass bei dem Abbeizen unter allen Umständen behutsam verfahren werden muss, namentlich die Säuren nicht zu stark gewählt werden und die Gegenstände nicht zu lange in den Beizen verweilen, da in beiden Fällen ein zu grosser Verlust an Metall durch Auflösung eintritt. Auch ist wiederholtes Waschen mit reinem Wasser und hierauf folgendes sehr sorgfältiges Abtrocknen unbedingt notwendig, sollen die gebeizten Gegenstände nicht oxydiren.

Vonderlinn.

Abbildung nennt man die Projektion (s. d.) einer Figur auf eine Fläche ; sie kann auf unendlich viele Arten erfolgen. Wenn jeder unendlich kleinen auf der Fläche F enthaltenen Figur eine ähnliche auf der Fläche Fx entspricht, so nennt man die Abbildung winkeltreu oder konform. Von Bedeutung ist die letztere, wenn es sich darum handelt, die Oberfläche einer Kugel auf einer Ebene abzubilden. Sie findet Anwendung als Kartenprojektion (s. d.), insbesondere als die sogenannte stereographische Projektion. Bei derselben liegt das Projektionszentrum auf der Kugeloberfläche, die Projektionsebene ist parallel zur Tangentialebene an die Kugel im genannten Projektionszentrum. Alle Kugelkreise projiziren sich wieder als Kreise. Die Winkel zwischen den Kreisen auf der Kugel werden durch die Projektion nicht geändert. Die nämliche Projektionsart tritt auch auf bei der sogenannten inversen Transformation (s. d.) oder der Abbildung mittelst reciproker Radien.

Rauscher.

Abbinden, die Bearbeitung der Bauhölzer, infolge welcher sie sich zu einer Baukonstruktion, z. B. einer Balkenlage, einer Riegelwand oder dergl. zusammensetzen lassen. Inbegriffen ist die Bezeichnung der Hölzer durch Zahlen etc. zum Zwecke richtiger Einordnung beim „Aufschlagen“, d. i. Aufstellen bezw. Auflegen nach diesen Zeichen auf dem Bauplatz.

Abbinden (Abpinnen, Abfinnen) heisst diejenige Arbeit, durchweiche bei der Herstellung getriebener Blechwaren die Umrisse der auszutiefenden Figuren in erhabenen Linien dargestellt werden, die bei der weiteren Arbeit des Treibens als Anhalt dienen. Das Abbinden geschieht in der Art, dass man das betreffende mit der Zeichnung der zu treibenden Figur versehene Blechstück auf die Kante

des Bördeleisens legt und kleine Schläge mit dem Siekenliammer so darauf ausübt, dass die Hammerfinne dicht neben die Kante des Bördeleisens fällt, welche infolge davon eine rippenförmige Erhöhung auf der oberen Seite des Blechstückes hervorbringt. Das Blech ist hierbei so zu führen, dass die entstehende Kippe mit dem Umriss der Vorzeichnung übereinstimmt. — In der Weberei versteht man unter Abbinden das Niederhalten von einzelnen Ketten- oder Schussfäden durch andere, rechtwinkelig darüber geführte Schuss- oder Kettenfäden.

Herrmann.

Abbinden des Kalkes nennt man das beginnende Festwerden des Kalkbreies im Mörtel. Beim Luftmörtel geschieht dies nach der älteren Anschauung durch Wasserabgabe und Aufnahme von Kohlensäure aus der Luft. Nach Hauenschild [1] bewirkt die Verdunstung des Wassers die Bildung von wahrscheinlich kristallinischem Kalkhydrat und damit einen Uebergang des breiartigen in den festen Zustand, bevor noch die Bildung von kohlensaurem Kalk erfolgte, während die Wasserentziehung durch Absaugung infolge der Porosität der Steine und durch den Druck derselben nur eine Veränderung der Plastizität ohne eigentliche Erhöhung der Festigkeit hervorzubringen vermag. Deshalb ist es von Wichtigkeit, dass beim Mauern mit porösen Steinen (Backsteinen) die Steine selbst gehörig genässt werden, damit dem Mörtel die Feuchtigkeit nicht zu rasch entzogen wird, während andererseits das Annässen dichter Steine schädlich sein kann. Das Verdunsten darf ebenfalls nicht zu rasch erfolgen, wie dies bisweilen auf künstlichem Wege hervorgebracht wird, denn die Erfahrung lehrt, dass zu rasch fest gewordener Mörtel keine dauernde Festigkeit besitzt, sondern wie Sand auseinanderfällt, weil die zu rasch sich bildende äussere Kruste zu wenig porös ist, um die richtige weitere Verdunstung des Wassers zuzulassen und damit die richtige Erhärtung des Inneren zu ermöglichen. Ferner ist darauf zu achten, dass das Abbinden nicht durch Erschütterung oder Verrücken der Steine gestört wird, da derselbe Kalkbrei in Berührung mit dem Steine nur einmal abbindet, was verhältnismässig rasch geschieht. Auch darf keine Verunreinigung der Steinflächen vorliegen, da der Mörtel an solchen nicht anhaftet. Ist eine Abänderung der Lage eines bereits eingemauerten Steins erforderlich, so müssen daher die Lager- und Stossflächen desselben vollständig gesäubert werden, und ist dann der Stein mit frischem Mörtel einzumauern. Bei rasch abbindenden Mörteln (Zement- und Gipsmörtel) ist aus demselben Grunde nur so viel Mörtel zur Zeit zu bereiten, als man bis zum erfolgenden Abbinden verbrauchen kann [2]. Niedere Temperaturen verzögern oder verhindern das Abbinden und erfordern jedenfalls besondere Vorsichtsmassregeln [3]. Ein Abbinden von Kalkbrei erfolgt ebenfalls, wenn demselben Pulver von Aetz-kalk (ungelöschter Kalk, s. Kalk) zugemischt wird, indem der letztere zur Bildung von Kalkhydrat, unter Wärmeentwicklung, dem Kalkbrei Wasser entzieht. Der Kalk wird fest und widersteht jeder ferneren WassereinWirkung, so dass er als hydraulischer Mörtel gelten kann; jedoch hat Hauenschild nachgewiesen [4], dass die hydraulische Eigenschaft nur bei einem Minimum überschüssigen Wassers eintritt und nur dann, wenn der Mörtel während der Periode des Er-hitzens verwendet wird. Auf dieser Erscheinung beruht das hydraulische Verhalten der früher vielfach verwendeten Mörtel von Loriot und Artus [5]. — Das Abbinden der Zementkalke (s. Kalk, Zement und Wassermörtel) besteht nach der älteren Anschauung in der sofortigen Bildung chemischer, durch Wasser nicht lösbarer Verbindungen. Nach der Colloidtheorie Hauenschilds beruht dasselbe auf dem „Widerstande, den eine gestehende Colloidmasse, welche in sich im Wasser teilweise lösliche Bestandteile einschliesst, dem Lösungswasser entgegensetzt“ [6]. Vergl. auch Kalk und Mörtel.

Litteratur: [1] Handbuch d. Arch., I. T., Bd. I, 1. Hälfte, S. 115. — Hauenschild, Zur Frage der Erhärtung des Kalkmörtels, Notizblätter des Ziegler- und Kalkbrenner-Vereins 1881, No. 1, S. 68. — [2] Handbuch d. Arch., III. T., Bd. I, S. 73. — [3] R. Glottgetreu, Phys. u. chem. Beschaffenheit der Baumaterialien, 3. Auf!., Berlin 1881, Bd. II, S. 269. — Ausführung eines Brückenbaues bei Frostwetter, Deutsche Bauztg. 1880, S. 74. — Ausführung des Bahnhofs Friedrichsstrasse in Berlin, Baugewerksztg. 1885, S. 35. — [4] Handbuch der Arch., I. T., Bd. I,

1. Hälfte, S. 126. — [5] Sax, Bautechnologie u. Bauökonomie, Wien 1814. — Glottgetreu, Baumaterialien, Bd. II, S. 213 u. 215. — [6] ebd., S. 218 und Handb. d. Arch., I. T., Bd. I, 1. Hälfte,

L. von Willmann

S. 117.

Abbindezeit, s. Hydraulische Bindemittel.

Abbindliammer, s. v. w. Siekenhammer (s. Bleclibearheitung).

Abblätterung der Schienen, s. Abnutzung der Eisenbahnschienen.

Abblasen, die Entleerung eines Dampfkessels (s. d.) behufs Reinigung. Die Operation findet in der Regel bei noch vorhandener, jedoch verminderter Dampfspannung statt.

Abblaserohr, s. Schiffskessel.

Abblatten (Abgründen), von Thürfüllungen, dieselben ringsum so weit abhobeln, dass sie in die Rute der Friese passen.

Abbohren, im Bergbau einen cylindrischen Hohlraum im Gestein hersteilen; derselbe wird bei kleinerer Weite Bohrloch bei grösserer Weite Bohrschacht genannt (s. Schachtabteufen).

Abbohrer, s. unter Bohrarbeit.

von Oer.

Abbolzung*, derjenige Vorgang, durch welchen man bei dem bergmännischen Ausbau .unterirdischer Hohlräume zwei einander gegenüberliegende Hölzer oder Verladungen (s. d.) vor dem Zusammenschieben, Brechen oder Hereindringen bewahrt. Die hierzu verwandten, meist runden Hölzer nennt man Bolzen (s. d.), wenn dieselben senkrecht stehen Stempel (s. d.), oder bei grösserer Länge derselben Säulen (s. Ständer). Horizontal geschlagene Bolzen grösserer Dimensionen nennt man Spreizen (s. d.) und, wenn dieselben von einem Punkte ausgehen, Streben (s. d.) oder auch Zentralstreben.

Abbrand, 1. bei hüttenmännischen Prozessen der Gewichtsverlust; 2. das Feinbrennen des Silbers. — Vergl. auch Kiesabbrand in den Art. Schwefelsäure und Kupfer, purple or im Art. Eisen.

Abbrechen (stabfreier Körper) tritt ein, wenn im Querschnitte eine Faser bis zum Zerreissen oder Zerdrücken gespannt ist, weil jetzt der widerstandsfähige Querschnitt um jenen der Faser verkleinert und deshalb einer grösseren Biegung ausgesetzt wird, welche das Zerreissen der folgenden Fasern nach sich zieht. ,

Abbreiten, das Ausarbeiten der Kupferschrote mit dem Breithammer zu Kesselplatten. Der Hammer arbeitet stets von aussen nach der Mitte zu, wodurch die Platten rund werden.

Abbrennen, s. Abbeizen und Mo or kultur.

Abbrennlampen, s. Farbenanstriche, Beseitigung derselben.

L. von Willmann.

Abbrettung wird die Darstellung der Seitenflächen eines Werksteins in ihrer wahren Gestalt und Grösse genannt. Diese so „ahgebretteten“ Seitenflächen werden zur Bearbeitung komplizirterer Steine in Form von Schablonen aus Eisenblech oder dicker Pappe benützt. Man unterscheidet je nach den Seitenflächen des betreffenden Werksteins ein vorderes und hinteres „Hauptbrett“, „Lagerbrett“, „Seitenbrett“ oder „Fugenbrett“, bei Gewölbesteinen auch noch das „Rückenbrett“ und „Leibungsbrett“. Vergl. auch Bearbeitung der Werksteine und Steinschnitt.

Abbruch (Ufer) nennt man das von den Ufern der Seen, des Meeres und der Flüsse unter dem Einflüsse des Wellenschlages und der Strömung abgelöste Material. Die Stosskraft der Wellen (s. d.) vollzieht mit Hilfe des mitbewegten Detritus bei felsigen Ufern die Reibungsarbeit, durch welche diese Ufer allmälich unterhöhlt werden [1], bis die überhängenden Teile Zusammenstürzen. Bei thonigen oder aus mürbem Gesteine bestehenden Ufern geht die Zerstörung noch rascher vor sich, besonders dann, wenn Sandzwischenlagerungen und im Zusammenhänge damit Grundwasseransammlungen vorhanden sind; den geringsten Widerstand [2] leisten die sandigen Uferstrecken. Auf den letzteren ist daher die Zerstörung bei Sturmfluten [3], [4] stets am grössten. Die Flüsse lösen hauptsächlich bei Hochwasser infolge der gleichzeitig mit diesem eintretenden grösseren Wassergeschwindigkeit Material an den Ufern ab (vergl. Alluvion); der grösste Abbruch erfolgt bei den sogen. Wildbächen [5]. Ueber die Wassergeschwindigkeit, welche vorhanden sein muss, um gewisse Materialien zu lösen bezw. zu transportiren, s. d.; über die mechanische Arbeit der Brandungswoge handelt [6].

Litteratur: [1] Geikie, The scenery of Scotland, London 1865. — [ ] Keller, Studien über die Gestaltung von Seeküsten, Zeitschr. f. Bauwesen, Bd. 31 S. 189 ff. — [3] Eicker, Die Sturm-

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

fluten der Nordsee, Emden 1876. — [4] Arends, Physische Geschichte der Nordseeküste und deren Veränderung durch Sturmfluten. — [5] Lehmann, Die Wildbäche in den Alpen, Breslau 1879. — [6] Günther, Geophysik, Stuttgart 1884.    Lueger.

M. Fünfstück.

А В C-Prozess, von AV. und B. Lillar und AV. Gr. AVigner angegebenes, in mehreren Städten Englands im grossen angewandtes, jetzt wieder verlassenes Verfahren, Abfallwässer durch Versetzen mit schwefelsaurer Thonerde (englisch Alum), Blut (Blood) und Lehm (Clay) zu reinigen.

Abdach, AVetterdach (Vordach) ohne Säulen.

Abdachung einer Böschung, auch Dossirung oder Anlage der Böschung ist das Verhältnis der Höhe zur wagrechten Breite oder die Tangente des Neigungswinkels; im Strassenbau s. v. w. Quergefälle; in der Baukunst die Bedeckung gotischer Strebepfeiler durch kleine Pult- oder Giebeldächer.

Abdächerung, beim Oberharzer Ganghergbau eine Vorrichtung zum Sammeln des Tropfwassers in der Grube (s. AVas serio sung).

Abdämmen, s. Eisengiesserei.

Abdampf (Auspuffdampf), heisst im allgemeinen der nach verrichteter Arbeit aus den Dampfcy lindern frei austretende Dampf (s. Dampfmaschine). Bei Lokomotiven strömt derselbe durch die Ausströmungsrohre und das Blasrohr in den Schornstein, reisst dabei die in der Bauchkammer befindliche Luft mit sich fort und dient so zur Anfachung des Feuers. Bei Zwillingsmaschinen entweicht der Dampf auf dem angegebenen AVege aus jedem Dampfcy linder unmittelbar in den Schornstein, bei Verbundlokomotiven nur aus dem Nieder-druckcylinder, weil der Dampf des Hochdruckcylinders erst dem Niederdruck-cylinder zugeführt wird. Vereinzelt bringt man einen Teil des Abdampfes im Tender zur Kondensation, um das Tenderwasser vorzuwärmen (Kirchwegers Kondensationsvorrichtung) [1], ist aber davon nach Einführung der Dampfstrahlpumpen im allgemeinen abgekommen, weil diese bei erwärmtem AVasser leicht versagen. Die Ableitung des ausströmenden Dampfes in den Tender erfolgt indes auch bei den Lokomotiven der unterirdischen Eisenbahnen Londons, um die Luft in den Tunnels gut zu erhalten [2].

Litteratur: [1] Organ für die Fortschritte d. Eisenb., 1852, S. 1. — [2] The Engineer, 1889, I, S. 415.    Albert Frank.

Abdampfen (E i n e n g e n, A b r a u c h e n, E v a p o r i r e n), Operation, die den Zweck hat, gelöste Stoffe durch Verdunsten der Lösungsmittel abzuscheiden oder in concentrirterer Form zu gewinnen. Für die Konstruktion der zum Abdampfen dienenden Vorrichtungen ist zunächst die Vorfrage entscheidend, ob das Lösungsmittel wertvoll ist und deshalb zurückgewonnen werden soll, oder ob es verloren gehen kann. Im ersteren Fall verwendet man zum Abdampfen sogen. Destillirapparate (s. Destillation); im zweiten Fall, in welchem es sich ausschliesslich um das Abdampfen wässeriger Flüssigkeiten handelt, kommt hauptsächlich die Art der zur Verfügung stehenden AVärmequelle sowie die chemische Natur der in dem AVasser gelösten Stoffe in Betracht. Zur Deckung des zum Abdampfen erforderlichen AVärmebedarfs wird je nach den lokalen Verhältnissen und der in einer bestimmten Zeit einzuengenden Flüssigkeitsmenge die Sonnen wärme, die direkte Verbrennungs wärme der Heizstoffe und die AVärme des AVasserdampfs verwendet. Die auf die Ausnützung der AVärme der Sonne resp. der bewegten atmosphärischen Luft gegründeten Einrichtungen sind beinahe ausschliesslich zur Gewinnung von Kochsalz aus Meerwasser oder aus Soolen bestimmt und überwiegend in südlichen Küstenländern oder in der Nähe von Salzfundstätten im Betrieb. Die betreffenden Anlagen bestehen entweder aus einem System flacher Teiche, in welchen das AVasser den Sonnenstrahlen und der Feuchtigkeit aufnehmenden Luft ausgesetzt ist (sog. Salzgärten, Meersalinen) oder aus einer Anhäufung von Strauchwerk etc., über welche die Lösung in fein verteilter Form herabrieselt (Gradirwerke). Trotz des überaus einfachen und billigen Betriebs haben die Salzgärten und Gradirwerke ihre frühere Bedeutung verloren, indem sie einerseits ein sehr grosses Terrain erfordern und andererseits infolge der Abhängigkeit vom AVetter keine regelmässige Produktion gestatten [1]. Für die Uebertragung der den Verbrennungsprodukten der Heizstoffe innewohnenden AVärme auf abzudampfende Flüssigkeiten stehen, wenigstens im Prinzip, zunächst zwei Wege offen, von welchen der eine die unmittelbare Berührung beider Medien voraussetzt, während bei dem andern eine solche durch eine trennende Scheidewand ausgeschlossen ist. Die Benützung des ersten Weges ist von vornherein auf diejenigen seltenen Fälle beschränkt, in welchen die notwendigerweise damit verbundene Verunreinigung der Flüssigkeit durch Bauchbestandteile, wie Flugasche, Buss, Kohlensäure, ohne Belang ist. Diese Voraussetzung trifft in der Technik nur bei der Fabrikation von Schwefelsäure, Soda, Pottasche, Alaun etc. zu und finden dort entsprechende Ab dampfapparate unter der Bezeichnung: Gflover-und Laugentürme, Oberfeuerpfannen etc. Verwendung [2]. Als Vorzüge derartiger Vorrichtungen sind ihre geringe Beparaturbedürftigkeit sowie ihre gute Wärmeausnützung zu nennen. In den meisten Fällen ist jedoch nur der zweite Weg zulässig und wird das Abdampfen in der Begel in von aussen geheizten, oben offenen oder mit einer Abzugsöffnung versehenen Gefässen vorgenommen. Zu diesem Zweck dienende Gefässe werden gewöhnlich als Pfannen bezeichnet, und verwendet man je nach der Art der Fabrikation solche mit |flachem, kielförmigem (Bootspfannen), sattelförmigem (Wolfspfannen) und halbkreisförmigem (Thelenpfannen) Boden, welch letztere fast immer mit einem mechanischen Bührwerk zum Bewegen der Flüssigkeit und zum Ausschöpfen (Aussoggen) der während des Abdampfens zu Boden fallenden festen Salze versehen sind [2], Bd. II, S. 431. Alle diese Konstruktionen lassen nur eine ganz unvollkommene Ausnützung des Brennwerts der Heizstoffe zu. Einen besseren Nutzeffekt gewährt die dem Salzbergwerk NeustassfurG patentirte Pfanne mit mehreren die Flüssigkeit durchziehenden Flammrohren, durch welche die Heizfläche bei gleichbleibenden äusseren Dimensionen erheblich vergrössert wird [3 ]. Ausserdem bietet diese Anordnung den Vorteil, dass das Festbrennen von sich während des Abdampfens ausscheidenden Salzen vermieden wird und dass leicht mechanische Vorrichtungen zum Aussoggen angebracht werden können. — In Bezug auf das Abdampfen mit gespanntem Wasserdampf ist zu bemerken, dass dieses Verfahren namentlich dann besonders vorteilhaft ist, wenn man das Kondensationswasser wieder in den Dampfgenerator zurückführt. Zum Zweck der Beheizung mittelst Dampf werden die Abdampfgefässe mit einem Mantel, zweckmässiger mit einem stehenden oder liegenden Böhrensystem (Schlange) versehen, durch welches der Heizdampf zirkulirt [4]. Auch arbeitet man in der Weise, dass man die Flüssigkeit in dünner Schicht über Hohlkörper rieseln lässt, deren Inneres von Heizdampf durchströmt wird. Sowohl für das Material, aus welchem die Abdampfgefässe hergestellt werden, als auch für die Frage, ob im einzelnen Fall bei gewöhnlichem Ätmosphärendruck gearbeitet werden kann, oder ob das Abdampfen bei vermindertem Druck vorgenommen werden muss, ist die chemische Natur der gelösten Stoffe entscheidend. Falls es sich um indifferente Körper handelt, so benützt man in der Begel Gefässe aus Guss- oder Schmiedeeisen, seltener aus Kupfer oder aus Nickel ; bei Anwesenheit von Säuren tritt an Stelle der genannten Metalle das gegen chemische Einflüsse widerstandsfähigere Blei [2] Bd. I, S. 960 oder selbst Platin [2] Bd. I, S. 479, wie bei der Konzentration der Schwefelsäure. Unter besonderen Umständen verwendet man an Stelle von Metallen Glas, Porzellan, Steinzeug oder mit einem widerstandsfähigen Emailleüberzug versehene eiserne Gefässe [5]. In allen Fällen kann die Operation durch Bewegen der Oberfläche der Flüssigkeit sowie durch Arbeiten in niedriger Schicht beschleunigt und wenn es sich um blosses Konzentriren handelt, zu einer kontinuirlichen gestaltet werden. Zum Abdampfen der Lösungen solcher Substanzen, welche sich bei kürzerem oder längerem Erhitzen auf die Siedetemperatur des Wassers zersetzen, ist die Anwendung von Vakuumapparaten (s. d.) erforderlich, welche bei entsprechender Anordnung die Wärme des Wasserdampfs mehrfach zu benützen und dadurch einen hohen Nutzeffekt zu erzielen erlauben. Aus dem letztgenannten Grunde werden neuerdings Vakuumapparate auch da benützt, wo keine Zersetzungen ins Spiel kommen. Während man über freiem Feuer und in offenen Abdampfpfannen im Durchschnitt mit 1 kg Steinkohle nur 6 kg Wasser verdampft, gelingt es, • unter Zugrundlegung einer 8 fachen Verdampfung in dem den Heizdampf liefernden Kessel mittelst eines rationellen Valmumsystems das 18—20fache Gewicht Wasser (auf das Gesamtgewicht der verbrannten Kohle bezogen) in Dampf zu verwandeln [6] u. [7].

Iläussermann.

Litteratur : [1] Schwarzenberg, Technologie der chemischen Produkte, welche durch Grossbetrieb aus anorganischen Materialien gewonnen werden; Bolleys Handbuch der chemischen Technologie, Braunschweig 1865, Bd. II, Gruppe I, S. 106 ff. — [2] Lunge, Handbuch der Soda-Industrie, Braunschweig 1893, Bd. I, S. 518 ff. — [3] D. R. P. Nr. 37815. — [4] Zeitschrift für angewandte Chemie, 1892, S. 479. — [5] Chemiker-Zeitung, Cöthen 1892, S. 418. — [6] Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Berlin 1892, S. 805. — [7] Zeitschrift für Zuckerindustrie 1893 (43.), S. 236.

Abdecken, in der Litho- und Chemigraphie das Auflegen von Schablonen, Papierstreifen, das üebermalen mit Decktusche, um die Zeichnung vor der Einwirkung der Aetze oder des Lichtes zu schützen; in der Baukunst, ein Dach vollständig mit Deckung versehen (s. Eindeckung). — S. auch Abraum.

L. von Willmann.

Abdeckscliicht wird die oberste Schicht freistehender, nicht überdachter Mauern (Einfriedigungs-, Brüstungs-, Terrassen-, Flügelmauern, Strebepfeiler, Giebelmauern u. s. w.) genannt. Dieselbe bezweckt einerseits, das Eindringen des Regenwassers in die Stossfugen zu verhindern, andererseits eine möglichst rasche Abführung desselben zu bewirken. Bei horizontal abschliessenden Mauern wird daher die Oberfläche der Abdeckscliicht abgerundet oder dachförmig zu gestalten sein, wobei die Deckschicht auch in Form eines mit einer Traufkante versehenen Gesimses vor die Mauerflucht vorspringen kann. Die Abdecksteine, wenn solche aus Hausteinen verwendet werden, sind möglichst gross zu wählen, damit möglichst viele Stossfugen der Mauer gedeckt werden. Geschieht die Abdeckung mit Backsteinen in Form einer Rollschicht oder mit Dachziegeln, so ist als Bindemittel Zementmörtel zu verwenden. — Die Abdeckung der Flügelmauern, Strebepfeiler und Giebelmauern s. unter Geböschte Mauern.

von

Abdeckung der Brückengewölbe nennt man die Ueberdeckung der Gewölbe und ihrer Uebermauerung mit einer wasserundurchlässigen Schichte, um das Eindringen von Wasser, welches teils durch Auswaschen des Mörtelkalkes, teils durch die Frost Wirkung dem Mauer werk verderblich werden würde, nach Möglichkeit hintanzuhalten. Die Herstellung der Gewölbabdeckung hat immer erst nach erfolgter Ausschälung zu geschehen. Zur Abdeckung werden meist Zementbeton, eine mit Ziegelflachschichten überdeckte Zementlage, Asphaltschichten oder Asphaltplatten verwendet. In Oesterreich wird hiezu häufig „Ponti-Zement“, eine harzige Anstrichmasse, genommen. Man gibt auf den Gewölbrücken zunächst eine 6—8 cm starke Betonschichte, um die Unebenheiten auszugleichen, dann eine dünne Schicht Zementmörtel und hierauf eine 2—3 mm stark aufgestrichene Lage von Ponti-Zement; diese wird wieder mit einer 1—3 cm starken Zementmörtelschicht überdeckt und darauf eine 10 cm hohe Sandlage gegeben. Das früher angewandte Mittel, die Abdeckungsschicht noch durch Aufbringung einer starken Thonlage vor dem Eindringen des Wassers zu schützen, ist von zweifelhaftem Werte. Dagegen empfiehlt es sich, die Deckschichte in mehreren Lagen aufzubringen, da hiedurch eher ein Rissigwerden bei kleinen Bewegungen des Bauwerkes verhütet wird. Wird Zementmörtel (aus 1 Teil Portland-Zement, 2—3 Teilen Sand) zur Abdeckung verwendet, so soll er rasch aufgebracht und dann längere Zeit feucht erhalten werden. Bei Abdeckungen mit Asphalt werden zwei Schichten von zusammen etwa 3 cm gegeben und der oberen Schichte Kies zugesetzt. Elastischer und zäher als gestrichener Asphalt sind die von verschiedenen Firmen in den Handel gebrachten Asphaltplatten, welche bei sorgfältiger Ausführung, guter Ueberlappung und Verkittung der Stösse mit Asphalt eine gute Abdeckung geben [1]. Ein neues Mittel, das sich gut bewährt haben soll, ist Tektolitli von Malchow, ein Jutegewebe mit beiderseitigem Asphaltüberzuge, auf den Asche gepresst ist [2]. In einigen Fällen wurden auch Bleiplatten als ein gutes, aber teures Abdeckungsmittel verwendet. Die Siebelschen Patent - Blei - Isolirplatten haben eine sehr dünne Einlage Walzblei zwischen einem beiderseitigen Ueberzuge von Dachpappe [2].

Litteratur: [1] Osthoff, Ueber Mittel zur wasserdichten Abdeckung der Brückengewölbe, Zeitschrift d. Arch.- und Ingenieur-Vereins zu Hannover, 1879. — [2] Deutsche Bauzeitung, 1892, S. 619.    Mel„„'

Abdeckung, im Berg- und Tunnelbau die Sicherung einer horizontalen, söhligen Fläche beim Ausbau (s. d.) unterirdischer Bäume durch Auflegen von Brettern, Pfosten etc., deren Zusammenwirken durch Auflegen übergreifender Querhölzer (Grundsohlen, s. Grubenzimmerung) gesichert wird.

von Oer.

Abdobeln (Abdübeln), aus den Dübeln (s. d.) herausziehen. Vergl. auch Dübel holz.

Abdossiren, s. v. w. abböschen (s. Böschung).

Abdouciren der Bronze, s. Anlassen der Bronze.

Abdraht, der Abfall von der Metalldrehbank.

M. Fünfstück.

Abdruck, das Verfahren, durch Ein-oder Andrücken eines Gegenstandes in oder an ein unelastisches und nachgiebiges Material ein Abbild des Gegenstandes herzustellen, ferner Bezeichnung für das so erhaltene Erzeugnis. Da naturgemäss jeder derartige Abdruck zunächst ein verkehrtes Bild (Spiegelbild) des Gegenstandes liefert, so dient der Abdruck in der Begel nur zur Herstellung eines weitern, welcher dann den Gegenstand in der ursprünglichen Lage erkennen lässt. Im Buchdruck muss der abzudruckende Gegenstand (Letternsatz) verkehrt geschnitten sein, wenn er im Abdruck in richtiger Stellung erscheinen soll. Zum Abdruck von Münzen, Medaillen etc. verwendet man am besten Staniol, welches zum sicheren Abnehmen mit Alaun oder Gips überzogen wird. Für den Abdruck flacher, metallener Gegenstände empfiehlt sich am meisten aufgelöste Hausenblase oder durchgeseihter Tischlerleim. Feste und dauerhafte Abdrücke von Gegenständen aus beliebigem Material, ausgenommen Metall, liefert Celluloid (s. Cellulose), Guttapercha und ganz besonders mit Galläpfeln oder Eichenrinde abgekochter Leim, welchem man Kohle oder Schwefel beimengt. Mit Wasser angerührter Gips gibt alle Züge der Formen genau wieder, erstarrt sehr schnell und eignet sich darum besonders zum Einguss (s. Gipsgüsse). Ueber Abdrücke von Pflanzenteilen s. Natur selb st druck, über galvanoplastische Abdrücke s. Galvanoplastik.

Abdrücken, im Hochbau die Verschiebung von Mauern etc. aus der ursprünglichen Stellung infolge schlechter Beschaffenheit des Baugrundes, zu starken Druckes eines Bogens etc.; auch s. v. w. abscheren (s. Abscherung).

Ab dunkeln, in der Färberei das Entwickeln der Farbe auf der Gespinnst-faser entweder durch wiederholtes Kochen in dem gleichen Farbbade, oder in einem besonderen Bade mit Ferrosulfat, Kaliumbichromat, Alaun etc.

Ab dun steil, s. v. w. abdampfen (s. d.).

Abelmoschusfaser, Spinnfaser von Abelmoschus moschatus Moench; s. Spinnfasern.

M. Fünfstück.

Abelmoschuskörner (Bisamkörner), die Samen der in Aegypten, Ostindien und im tropischen Amerika einheimischen Bisam-Eibiscli (Abelmoschus moschatus Moench), welche in der Parfümerie, namentlich zu dem wohlriechenden cyprischen Haarpuder (Poudre de Cypre) verarbeitet werden. Sie sind erbsengross, nierenförmig, gestreift und riechen im frischen Zustande stark, sonst schwach nach Moschus.

Abelsche Integrale und Abelsche Funktionen. Abelsches Integral wird jedes Integral der Form J (p (x, y) dx genannt, in welchem cp (x, y) eine beliebige rationale Funktion von x und y ist, während y einer irreducibeln algebraischen Gleichung Xu yn + X, y deren Koëfficienten Xu, Xv) ... X„ ganze rationale Funktionen von x sind. Durch

V (x, y) dx

i—i

У+ xn

0 genügt,

lineare Transformation können solche Integrale auf die Form

df

dy

gebracht werden, wobei /(ж, у) — 0 die Gleichung bedeutet, in welche sich die obige Gleichung durch die Transformation verwandelt, und Ф (x, y) eine rationale Funktion von x und у bezeichnet. Sie lassen sich auf drei Gattungen von Inte-

mG (x,y)dx

gralen zurückführen [1], von welchen diejenigen erster Gattung die Form _

J dy

mit G (x, у) als ganzer rationaler Funktion von x und y, deren Grad

haben —

df

und sich dadurch auszeichnen, dass sie für alle (reellen und

n—3 beträgt

complexen) Werte von ж endlich bleiben. Zu jeder Gleichung /(ж, y) = 0 gehört eine gewisse Zahl p, das sog. Geschlecht, derart, dass jedes beliebige zu dieser

Gleichung gehörige bestimmte Integral erster Gattung F (x) =

G (x,y) dx

df

dy

X₀

sich aus p linear unabhängigen dieser Integrale, etwa Ft (ж), Ft (ж), . . . Fp (ж) mit Hilfe konstanter Koëfficienten linear zusammensetzen lässt. Zu den Abelschen Funktionen gelangt man durch sogenannte Umkehrung der Abelschen Integrale [2], [3]. Bildet man nämlich der Beihe nach die Summen ul} иг, ... up der Werte, welche die obigen Integrale Ft (ж), Fz (x) . . . Fp {x) für p verschiedene obere Grenzen ж,, хг, ... xp annehmen, d. h.

p

Щ = 2 Fx (х{), u₂ = 2 F₂ (х;), . . . Up = 2 Fp (x;).

i— i

1=1

so besteht das (Jacobische) Umkehrproblem [3] darin, die oberen Grenzen ж„ x2 . . . Xp als Funktionen von иг, ... щ darzustellen. Man nennt jede rationale symmetrische Funktion der Grössen ж„ хг, ... xp eine Abelsche Funktion der p unabhängigen Veränderlichen ut, щ, . .. up. Diese Funktionen sind 2p-fach periodisch, d. h. es gehören zu jeder Veränderlichen U; (i = 1, 2, . . . p) 2 p Grössen (Perioden) оз1>{} co2>i, . . .    , von der Beschaffenheit, dass die Funktionen

ihre Werte nicht ändern, wenn man die Veränderlichen щ, . . . up gleichzeitig um beliebige (und alle um dieselben) ganzzahlige Vielfache entsprechender Perioden vermehrt. Sie lassen sich durch Theta-Funktionen (s. d.) mit p Veränderlichen darstellen. Besondere Fälle der Abelschen Integrale und Abelschen Funktionen bilden die hyperelliptischen und elliptischen (s. d.).

Litteratur : [1] Clebsch und Grordan, Theorie der Abelschen Funktionen, Leipzig 1866. — [2] Briot, Théorie des fonctions Abéliennes, Paris 1879. — [3] C. Neumann, Vorlesungen über Riemanns Theorie der Abelschen Integrale, 2. Auflage, Leipzig 1884.

Abelscher Prober, s. Petroleum.

Abelsches Problem (Verallgemeinerung des Problems der Tautochrone). Abel hat in Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik, Bd. I, S. 153 (1826) zuerst das folgende Problem gestellt und gelöst: Die Kurve zu finden, auf welcher ein schwerer Punkt von einer Stelle M₀ zu einer um h tiefer liegenden Stelle О fallen muss, damit die zum Falle verwandte Zeit T eine gegebene Funktion ф (h) der Fallhöhe h sei. (Fig. 1.) Befindet sich der bewegliche Punkt zur Zeit t in M und sind x, у seine horizontal und vertikal abwärts gerechneten Koordinaten, wobei О der Koordinatenursprung sei und der Kurvenbogen OM — s sein möge, so ist seine

Geschwindigkeit v =

digen Kraft: Ju² = g(Ji—x) und daher, indem

1 ds

\Jlłg \f h—x

ist eine noch unbekannte Funktion von ж, nämlich s — cp (ж) und mithin ds —

cp‘ (ж) dx. Hiermit erhält man für die Fallzeit T:

T =

einander gleich setzt :dt = —

До

C.J

Mehmke.

— — Zugleich ist nach dem Prinzip der leben-man beide Ausdrücke für v

. Der Bogen s der gesuchten Kurve

<p‘ (x) d x

Fig. 1.

und demnach als Bedingungsgleichung der Aufgabe:

(p‘ (x) d x _

V h—x

V2g.y (A),

mit deren Hilfe die Funktion cp (ж) und hierdurch als Gleichung der Kurve s — cp (ж) zu finden ist. Die Lösung dieser scheinbar 'schwierigen Aufgabe

gelingt, indem man beide Seiten der Gleichung mit

dl,

= multiplizirt und

zwischen den Grenzen 0 bis g nochmals integrirt, wobei g beliebig bleibt, der so sich ergebenden Gleichung:

In

fi    A

f dh f

J V f —h J

о    0

<p' (x) dx

\/A — x

= Vs, j

0

xp (A) d h

lassen sich links die Integralzeichen wegschaffen. Die Substitution h — x = y² liefert für die linke Seite zunächst :

V'Ä

f dh Г

²J V7^Y(h

0 0

— yO dy

und, wenn man hierin weiter g -— h = x² setzt,

V"g Vg —

C_J

— x*— g²) dy.

Fig. 2.

Daher kann die Bedingungsgleichung der Aufgabe geschrieben werden:

V”g    #²

rp‘ (fi — ж²—g²) dxdy — \[%g

ip (A) d A

Vg — A

Eine leichte Interpretation dieser Gleichung genügt, um hieraus cp (x) zu finden. Der Sinn der Gleichung ist nämlich der, dass das Flächenelement dxdy mit der Funktion cp‘ (g — x² — y²) vom Quadrate des Badiusvektors r, nämlich r² — x² -h y² multiplizirt, bei konstanten x von у = 0 bis y = \/ fi — ж² und sodann von x = 0 bis x — \f у, d. h. über den Quadranten eines Kreises vom Badius V g integrirt werden soll. Drückt man daher das Flächenelement durch Polarkoordinaten r, ff aus, so wird das Element des Doppelintegrales cp¹ (g — r²) rdr did und seine Grenzen sind 0 und \f y für r und 0 und für ff (Fig. 2 und 3). Daher wird die linke Seite der Gleichung:

4-7Г Vg"

⁴J h"

о о

— r²) rdr did

oder, da die Integration nach ff bloss den Faktor 2 n liefert und die Integration nach r wegen <p‘ (g — r²) . 2 rdr = — cl. cp (g — r²) ebenfalls ausgeführt werden kann, n [93(g) — 9;(0)]. Die ganze Gleichung nimmt daher die Form an:

Y' (A) d h \f у—A

Hiermit ist aber s = 93 (x) gefunden, denn es wird der Bogen s — 0 für x = 0, da er von О aus aufwärts gerechnet ist ; daher ist 9 (0) = 0 und wenn man also für das willkürliche Argument g den Buchstaben x schreibt:

г 00 — ? 00

1    —fy>(h)dh

0

сэ

Fig. 3.

Eine Gleichung von der Form s = cp(x) stellt eine Kurve ebenso gut dar, wie eine Gleichung zwischen x und y. Sie gibt den Bogen s als Funktion der Abscisse x und aus ihr kann die Gleichung zwischen x und y hergeleitet werden, indem ds — 9-' (x) dx = \/'dx² + dy* ist. Für den Fall, dass man für Ф (h) eine Konstante setzt (etwa \fa . A° = \/«), wird die Fallzeit von der Fallhöhe unabhängig und geht das Abelsclie Problem in das Problem der Tautochrone (s. d.) über. Es ergibt sich nämlich: x

8 ag

n* -x’

welche Gleichung eine Cycloide vom Radius des Wälz

Ablasssclileuse, s. Schleuse.

Abrichtvorriclitimgeil, s. d. Art. Schleifen.

Absolute Konstante, s. Aneroid.

Abstreichmesser (Doktor, Rakel), eine elastische S

Abzweigstation, s. Telegraph.

Admiralitätsanker, s. Schiffsanker.

gesetzt gleiche Kräfte an demselben Punkte oder an

((72 Д — АД • H Cl\ Pt ClA,

Aeussere Verdampfungswärme, s. Yerdampfungswärme.

Aktinometer, von Pouillet erfundener Apparat zur B

Alaungerberei, s. Leder.

Alençon-Diamant-Rauchquarz, s. Quarz.

Alkalimetalle, s. Metalle.

Alpengranit, s. Granit.

Aluin iniumblitzlicht, s. Photographie.

Amerikanergrün, s. Chromgrün.

■ Л-::,

\сн=сн—сн3 (1)

Angularpfeiler, s. Eckpfeiler.

Ankerfallvorrichtung, s. Ankerlagerung.

gelegt werden. Die auf manuellem oder mechanischem

Antiphosphorhölzchen, s. Zündwaren.

К»

p dS

Archimedische Spirale, s. Spirale.

Arretiren der Magnetnadel, s. Bussole.

Aschenkastenspritzvorrichtung, an Lokomotiven, bes

«и = 0,

Astronomisches Fernrohr, s. Fernrohr.

Atmosphärische Linien, s. Spektralanalyse.

Atwood’sche Fallmascliine, s. Fallmaschine.

Aufsatzband, s. Bänder.

д,

2. I — lo (1 ff a‘ t),

Auslassschleuse, s. Schleuse.

Aussenliaiipt, s. Schleuse.

Automatische Feuermelder, s. Alarmvorrichtungen. Automatische Minen, s. Seeminen.

Axendruck, s. Druck.

Azimutkompass, s. Kompass.

Einzelartikeln naclizuselien. Eine Uebersicht biet

Bagasse, ausgepresstes Zuckerrohr, dient als Brenn

\ durch Nebengleise an die Hauptgleise angeknüpft

Membran unter Abscheidung einer v|t| Ą neuen Haut

Berechnungen s. [5] §§ 37, 38, 40, 42, 44, sowie i

Pig. IT.

Zusätze und Berichtigungen.

welche Gleichung eine Cycloide vom Radius des Wälzungskreises Yergl. den Artikel Tautochrone.

ag

darstellt.

JT²

Litteratur: Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, 2. Aufl., Bd. I, S. 406, Leipzig

1879/80.

Schell.

Abels Scliiesspulver, s. Geschosstreibmittel.

Abendröte, s. Dämmerungserscheinungen.

*[

Abendweite eines Gestirns ist der Bogen im Horizont (Winkel im Zenith) des Beobachtungsorts zwischen dem Untergangspunkt des Gestirns und dem Westpunkt auf dem Horizont. Ganz ebenso heisst Morgen weite eines Gestirns der Bogen zwischen Aufgangspunkt und Ostpunkt des Horizonts. — Bezeichnet w die Abend- und Morgenweite des Sterns mit der Deklination 8, so ist für einen Beobachtungsort mit der geographischen Breite rjr :

г<Л _ 2/ “

• /

oder wenn iv gross ist : tg I —

sin w

sin S

tg — Нт— о]

Hammer.

w ist ein spitzer Winkel mit dem Vorzeichen von 8. Sterne, die auf ihrer scheinbaren täglichen Bahn den Horizont im Südpunkt streifen (gerade nicht mehr aufgehen), haben die Abend- und Morgenweite — 90°; Sterne, die den Horizont im Nordpunkt streifen (gerade noch Circumpolarsterne sind) die Abend-und Morgenweite— 90°; ein Stern im Aequator hat die Abend- und Morgenweite 0. Die Abend- und Morgenweite der Sonne ist wegen des veränderlichen 8 veränderlich, erreicht extreme (und langsam veränderliche) Werte zur Zeit der Solstitien, ist Null (aber rasch veränderlich) zur Zeit der Aequinoktien ; für einen Beobachtungspunkt auf der Erdoberfläche zwischen Aequator und nördlichem Polarkreis nimmt der absolute Wert der Morgen- und Abendweite der Sonne vom 21. Dezember bis 20. März ab, von da an bis zum 21. Juni wieder zu, dann wieder ab bis zum 22. September und endlich wieder zu bis zum 21. Dezember. Abend- und Morgenweite sind ohne praktische Bedeutung, höchstens für rohe Orientirung brauchbar, wenn keine Bussole zur Hand ist.

Aberklaue, so viel wie Afterklaue (s. d.).

Aberration (Abbirrung) a. des Lichts. Die Aberration des Fixsternlichts, entdeckt von James Bradley 1727 [1], besteht in einer scheinbaren jährlichen Bewegung aller Fixsterne in Ellipsen, die wir als schiefgesehene Kreisbahnen von 41" Durchmesser auffassen können, deren Ebenen alle derjenigen der Erdbahn parallel sind, wobei jeder Fixstern jeweils in Richtung der Bewegung der Erde um 20,5" von seinem Orte verschoben wäre. Nur die Fixsterne in den Polen der Ekliptik beschreiben Kreise, die anderen um so flachere Eklipsen, je kleiner die Entfernung eines Sterns von der Ekliptik ist. Die Sterne in der Ekliptik beschreiben geradlinige Bahnen von 41" Länge und befinden sich dann in der Mitte ihrer Bahn, wenn sich die Erde gegen den Stern hin oder von demselben weg bewegt. Der genaue Betrag der sogenannten Aberrationskonstante, des Radius der scheinbaren Kreisbahn oder der halben grossen Axe der scheinbaren Ellipse, beträgt nach der mit der älteren Struves fast übereinstimmenden Bestimmung Loewys [2] 20,447 Sekunden. Zweifellos ist die Aberration eine Folge der relativen Bewegungen der Lichtwellen und der Erde,

worin a die Aberrations-

denn sie entspricht der Gleichung tang a =

konstante, v die Bahngeschwindigkeit der Erde und c die Geschwindigkeit bezeichnet, womit sich die Lichtwellen an der Erdoberfläche fortpflanzen. In diesem Sinne hat Bradley, welcher aber noch der Emissionstheorie (s. Licht) huldigte, die Erscheinung erklärt. Würde die Bewegung der Erde z. B. senkrecht stehen auf der Richtung des Strahls, so würden die Teilchen des Lichtstoffs, welche vorn in das Fernrohr des Astronomen eindringen, die Axe des nach dem Fixstern gerichteten Rohrs nicht genau durchlaufen, sondern, hinter der Axe zurückbleibend, das Rohr in scheinbar schiefer Richtung durchsetzen. Die Teilchen werden sich aber in der Axe des Rohrs bewegen, wenn man dieses um einen der obigen Gleichung entsprechenden Winkelbetrag vorwärts neigt. Auf die jetzt allgemein angenommene Undulationstheorie (s. Licht) ist diese

Erklärung nicht ohne weiteres übertragbar, wenn man nicht mit Thomas Young annehmen will, dass der Lichtäther an der Bewegung der Erde nicht teilnehme, eine Annahme, welche durch Versuche von Fizeau [3], Klinkerfues [4], Miclielson und Morley [5], besonders durch die letztgenannten, unhaltbar geworden ist. In Betreff der möglichen Erklärungen sei verwiesen auf [6], [7], [8], [9].

b.    Chromatische Aberration, auch chromatische Abweichung, nennt man eine Unvollkommenheit der Linsengläser und der durch dieselben erzeugten Bilder, welche von der Earbenzerstreuung des Lichts beim Durchgang durch brechende Substanzen herrührt. Parallel auffallende Strahlen weissen Lichtes zeigen nach ihrem Durchgang durch eine Linse eine grösste Brennweite (s. Linse) für rotes, eine kleinste für violettes Licht. Den Abstand der beiden Brennpunkte nennt man die chromatische Längenabweichung, den Radius des kleinen Kreises aber, der entsteht, wenn man das parallel einfallende Strahlenbündel nach seinem Durchgang auf einem Schirm auf fängt, welcher mitten zwischen beiden Brennpunkten aufgestellt wird, nennt man die chromatische Seitenabweichung. Rückt man den Schirm dem roten Brennpunkt näher, so zeigt sich dieser Kreis violett, wenn näher dem violetten Brennpunkt, rot gefärbt. Ebenso sind die Bilder, welche die Linsen erzeugen, farbig umsäumt. Ueber die Mittel, diesem Fehler der Linsen zu begegnen, s. den Artikel Achromasie.

c.    Sphärische Aberration, sphärische Abweichung, ist ein aus der sphärischen Krümmung der Flächen der Linsen und Kugelspiegel entspringender Fehler der optischen Instrumente und der von ihnen erzeugten Bilder, welcher daher rührt, dass von einem parallel auffallenden Strahlenbüschel sowohl die Spiegel als auch die Linsen (letztere auch bei einfarbigem Lichte) nicht einen bestimmten Brennpunkt erzeugen. Vielmehr konvergiren bei Hohlspiegeln und Sammellinsen die vom Rande kommenden Strahlen in einem näheren Punkt der Axe, als die zentralen Strahlen, das ganze Strahlenbüschel umhüllt eine kata-kaustische Fläche (s. Katakaustisch). Man unterscheidet auch hier eine Längenabweichung und eine Seitenabweichung wie bei der chromatischen Abweichung. Die sphärische Abweichung wächst in hohem Grade mit der Oeffnung der Spiegel,

d. h. mit dem Winkel, welchen ein vom Kugelmittelpunkt nach dem Spiegelrand gezogener Strahl mit der Axe einschliesst. Ebenso nimmt bei den Linsen die sphärische Aberration bei gegebener Krümmung der Flächen mit dem Linsendurchmesser, dessen Hälfte die Linsenöffnung heisst, oder bei gegebener Oeffnung mit der Stärke der Krümmung zu. Das weitere hierüber s. unter Aplanatisch.

Litteratur: [1] J. Bradley, account of a new discovered motion of the fixed stars, Phil. Trans. 1727—28. — [2] Comptes rendus, 1891, S. 549—555 und S. 1089—1098. — [3] Annales de chimie et de physique, 3me série, tome LYII, S. 385. — [4] Göttinger gel. Anzeigen, II. Band, 1870. — [5] American journal of science, Vol. XXXI, Mai 1886, und Silliman journal 34, S. 333—345. — [6] Brief Fresnels an Arago, Ann. de chim. tome IX., 1818. — [7j Lord Raleigh, englische Zeitschrift Nature, 1891 (45), S. 499—502. — [8] 0. Lodge, Aberrationsprobleme, Nature, 1892 (46), S. 497-502. — [9] A. Schmidt, die cyklische Refraction, Programm des

Stuttgarter Realgymnasiums 1878.

Aug. Schmidt.

zu sein.

Abessinisclie Bauweise. Abessinien, auch Habesch genannt, das Aethiopien der Alten, liegt in Ostafrika und sind dessen Bewohner schon seit dem 4. Jahrhundert zum Christentum bekehrt worden. Ueber ihre Bauten ist nicht viel bekannt; das Wenige, was wir hierüber wissen, verdanken wir englischen und deutschen Forschungsreisenden. Die Abessinier scheinen teils von mohammedanischer, teils von europäischer Kunst beeinflusst worden Von erhaltenen Monumenten aus alter Zeit sind namentlich 60 Obelisken, sowie ein teilweise erhaltenes Königsgrab zu Axum zu erwähnen. Im 15. Jahrhundert wurden die Abessinier von den Mohammedanern hart bedrängt, so dass sie gezwungen waren, die Portugiesen zu Hilfe zu rufen, diese kamen aber erst, als Axum bereits zerstört und Massaua eingenommen war. Trotzdem gelang es den Portugiesen, die Mohammedaner zu vertreiben. Aus dieser Zeit stammt, wie es scheint, der Königspalast (Oemp) zu Gondar, ein einfacher Bau mit Rundbogenfenstern und statt des Daches mit einer Terrasse und eigentümlichen Zinnen, während die ähnlich gestaltete unscheinbare Kirche zu Axum dem 17. Jahrhundert angehören dürfte. Im 19. Jahrhundert gelangte das Reich unter Theodor II. zu

grösserer Blüte, welche aber durch die Eroberung durch die Engländer 1868 ihr Ende erreichte. Der bedeutendste Bau, den die Engländer vorfanden und zerstörten, war die Hauptkirche zu Schel-Kut, ein streng durchgeführter Zentralbau mit zwei gemauerten, teilweise mit Fresken geschmückten Umgängen, sowie einem kreisförmigen Sanktuarium in der Mitte. Das Dach dieses Baues war kegelförmig und mit Stroh gedeckt.

Äbessinische Brunnen, auch Amerikanische, Norton’sche oder Böhrenbrunnen genannt, zuerst in den Vereinigten Staaten Amerikas (1861—65) angewendet, dienen zur Erschliessung von Grundwasser in massiger Tiefe bei geeignetem, leichtem, sandigem Boden. Ein auf etwa 1 Meter Länge mit Löchern oder Schlitzen, unten mit einer Stahlspitze versehenes Schmiedeisenrohr wird mittelst eines sogen. Schlagwerks (Dreibock mit Bammbär) in die Erde vertikal eingerammt, so weit, dass das durchlöcherte Ende in das Grundwasser kommt; genügt eine Bolirlänge nicht, so wird ein zweites Bohr durch Muffe dicht mit dem ersten verbunden, und so weiter, bis die Wassertiefe erreicht ist. Die hierbei verwendeten Schmiedeisenrohre sind stärker in der Wandung als die gewöhnlichen Bohre und haben eine Länge von 3—4 Metern. Liegt das Grundwasser nicht tiefer als 8 Meter, so setzt man unmittelbar auf das Bohr die Pumpe auf (mittelst Flantschverbindung) ; bei grösserer Tiefe kann man einen Schacht anlegen und in demselben einen Arbeitscylinder unterbringen. Behufs Einrammens der Bohre befestigt man an denselben eine Stahlklemme C (s. Fig.) mit starken Schrauben ; auf diese lässt man den das Bohr umschliessenden Bammbär A

von Schubert.

*]<«

i\

fallen. Bei sehr feinem Sand legt man um den durchlöcherten Teil des Bohres ein Drahtgewebe, dessen Maschen so eng sein müssen, dass sie das Eindringen des Sandes verhindern. Nach [2] sind folgende Preise üblich: Kom-\ pletes Schlagwerk (Dreibock, Bammbär, Stahlklemme, \\ Werkzeuge) Л. 222.— ; Stahlspitzen für 30, 40 und 50 Millimeter Bohr bezw. Л 13.90, 16.50, 18.80; 1 Längenmeter Bohr bezw. Л. 2.30, 2.75, 3.60; dazu gehörige Pumpen bezw. Л. 15.50, 21.—, 24.50. Bezugsorte: Grössere Installationsgeschäfte und Armaturfabriken für Wasserleitungsgegenstände.

-c

Massstab : 1 : 35.

Litteratur: [1] Lueger, Wasserversorgung, Heft III, S. 491 ff., Darmstadt 1890 (woselbst weitere Litteraturangaben). — [2] Deutsche Wasserwerks-Gesellschaft in Höchst a. M., Abhandlung über Schlagrohrbi’unnen, Mainz 1874.

Abfachen, eine Wand durch Hölzer in Felder (Fache) teilen; vergl. Fach wand.

Blecken.

Abfälle, s. unter Abfallstoffe und Fäkalien.

Abfahrt der Eisenbalmzüge. Im § 25 der Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 ist bezüglich der Abfahrt der Eisenbahnzüge folgendes bestimmt:

„Kein Zug darf ohne Erlaubnis des dienstthuenden Stationsbeamten von einer Station abfahren. Diese Erlaubnis darf, abgesehen von Störungsfällen, nicht erteilt werden, solange nicht festgestellt ist, dass der letzte in derselben Richtung voraufgefahrene Zug die nächste Station oder die nächste Blockstation erreicht hat. Einzeln fahrende Lokomotiven sind hierbei den Zügen gleich zu behandeln. — Kein zur Beförderung von Personen bestimmter Zug darf dev im veröffentlichten Fahrplan bekannt gegebenen Zeit die Station verlassen.“

Das Gesagte gilt also für den Betrieb von Bahnen, bei denen die. Züge in Baumdistanz fahren, d. h. zwischen zwei Stationen darf sich immer nur ein Zug befinden. Man lässt aber auch zwei Züge in der Weise einander folgen (s. Beihenfolge der Züge), dass nach dem Verfliessen eines bestimmten Zeitraumes ein Zug einem vorher in derselben Bichtung abgefahrenen folgen darf. Der dienstthuende Stationsbeamte muss also bei Erteilung der Erlaubnis

vor

zur Abfahrt eines Zuges von der vorliegenden Station oder Blockstation die Meldung erhalten haben, dass die zu befahrende Strecke frei bezw. ein vorher abgegangener Zug dort angekommen ist; ebenso muss er sich überzeugt haben, dass das Ausfahrtsgleis für den Zug frei ist. Der nächstfolgenden Station, bezw. den Streckenwärtern, wird durch besondere Signale die nahende Abfahrt des Zuges angekündigt. Wenn der Zeitpunkt für die Abfahrt des Zuges herangekommen und der Zug selbst vollständig in Ordnung befunden ist, so meldet der Zugführer dem dienstthuenden Stationsbeamten, dass der Zug zur Abfahrt vorbereitet sei, worauf der Stationsbeamte dem Zugführer die Erlaubnis zur Abfahrt erteilt und demselben den Zug übergibt. Für die Abfahrt der Züge sind noch besondere Signale (s. Abfahrtssignal) vorgeschrieben. Auf nord-amerikanischen Bahnen wird die Abfahrt eines Zuges auch vom Zugführer allein angeordnet.

Georg Meyer.

Abfahrtssignal. Abfahrtssignale werden im Zugverkehr der Eisenbahnen im allgemeinen gegeben: 1. für die Reisenden, 2. für das Zugpersonal. Die Signale unter 1. scheinen in neuerer Zeit mehr und mehr für überflüssig erachtet zu werden. Auf den deutschen Eisenbahnen sind mit Einführung der „Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands“ vom 5. Juli 1892 die bisher üblichen Signale dieser Art mit der Stationsglocke beseitigt worden, so dass die Reisenden von der bevorstehenden Abfahrt eines Zuges nur durch das Ausrufen in den Wartesälen benachrichtigt werden. Die Signale unter 2. werden vom Zugführer mit der Mundpfeife gegeben. Dem eigentlichen Abfahrtssignal geht das Signal Nr. 26 der Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands voraus: „Das Zugpersonal soll seine Plätze einnehmen“, ein massig langer Ton (—). Hierauf erfolgt das Signal Nr. 27 : „Abfahrt“, zwei massig lange Töne (--). S. auch Signalordnung.

Litteratur : Röll, Encyklopädie des gesamten Eisenbahnwesens, Wien 1890, S. 4. Köchy.

Abfallbach heisst man den zur Beförderung des Wasserablaufes aus dem Fanggebäude für Triftholz angelegten Kanal.

Abfallboden heisst man die Begrenzung zwischen der Kammer und dem Drempel einer Schiffsschleuse (s. d.).

Abfallpapier, ein aus Papierabfall, namentlich aus Druckmakulatur erzeugtes Papier minderer Qualität. S. Papiersorten und Papierfabrikation.

M. Kraft.

Abfallpritsche, die in der Regel horizontale oder schwach geneigte Fläche, welche unterhalb der Stauwand eines Wehres gelegen ist und den Stoss des über die Wehrkrone (den Fachbaum) abstürzenden Wassers aufzunehmen hat. Näheres über die Konstruktion im Art. Wehre.

Abfallrolire dienen zur Ableitung des in Dachrinnen aufgefangenen Regenwassers. Sie werden in Entfernungen von 15—25 m angebracht und dürfen des Einfrierens wegen nicht unter 12 cm Lichtweite haben. Zur Bestimmung ihrer Anzahl rechnet man in der Regel 1,0 bis 1,2 qcm Rohrquerschnitt auf 1 qm Grundfläche des Daches. Nach dem preussischen Ministerialerlass vom 31. März 1887 ist auf 15—25 m Frontlänge ein Abfallrohr von 130—150 mm Lichtweite anzuordnen. Das Material der Abfallrohre ist meistens Zinkblech Nr. 13—15, für Kupferdächer jedoch zur Vermeidung elektrischer Strömungen Kupferblech. Ausserdem verwendet man auch genietetes und nachträglich verzinktes Eisenblech. Die an Strassen befindlichen unteren Enden stellt man zur Sicherung gegen Verbiegungen durch Stösse am besten aus asphal-tirtem Gusseisen her. Die Abfallrohre werden in 1,5—3 m Entfernung durch Rohrschellen gestützt, auf welchen sie mit angelötetem Bund aufsitzen. Scharfe Krümmungen der Abfallrohre sind deshalb schädlich, weil sich in denselben leicht Schmutz oder Eiszapfen ansetzen und zu Verstopfungen Anlass geben. Letztere entstehen auch dann, wenn bei plötzlich eintretendem Tauwetter das Tauwasser in den Abfallrohren durch eine noch gefrorene Umgebung, wie z. B. Mauerwerk oder den Erdboden, geführt wird und infolge dessen selbst gefriert. Vorteilhaft ist es, wenn die Abfallrohre überall frei sichtbar sind, damit schadhafte Stellen an denselben leicht erkannt werden können. Wenn thunlich, führt man deshalb die Abfallrohre am Aeusseren der Gebäude überall frei sichtbar in gerader Linie herunter. Bei weit ausgedehnten Sheddächern ist man genötigt, die Abfallrohre im Innern der Gebäude, eventuell unter Benutzung eiserner Säulen, herabzuführen. Sind die betreffenden Bäume erwärmt, so ist dadurch die Gefahr des Einfrierens beseitigt. Diese Erfahrung hat dazu geführt, auch bei anderen Gebäuden die Abfallrohre im Innern anzulegen, bezw. sie von den ausserhalb befindlichen Dachrinnen nach Binnen in einem vor Kälte genügend geschützten Dachboden zu verständlich müssen alle im Innern von Gebäuden angebrachten Abfallrohre und Binnen mit besonderer Vorsicht hergestellt werden, da Undichtigkeiten derselben leicht verhältnismässig grossen Schaden herbeiführen können. Bei Abfallrohren am Aeussern von Gebäuden wird man jedoch aus den oben angeführten Gründen auf ein zeitweises Einfrieren des in den Erdboden eintretenden Tauwassers gefasst sein müssen, und hat man deshalb an diesen Stellen das Innere der Abfallrohre durch Beinigungskästen oder hochziehbare Ueberscliiebrohre zugänglich gemacht [2]. Sehr zweckmässig erscheint es auch, an den Stellen, an welchen Einfrieren zu befürchten ist, dem dadurch herbeigeführten Zerreissen der Abfallrohre in der Weise vorzubeugen, dass man Querschnitte aus flach gewelltem Blech oder mit Bleifalz verwendet, weil diese nachgiebig sind. Es kostet 1 m Abfallrohr von 30 cm Zuschnitt, d. h. Breite der verwendeten Blechstreifen, einschliesslich Schelleisen von Zinkblech Kr. 13 : 2,3 Æ und von Zinkblech Kr. 14: 2,5 Jt.

leiten [1]. Selbst-

Hacker.

Litteratur: [1] E. Nowak, Der Metallbau, Leipzig 1882, S. 309—311. — [2] Baukunde des Architekten, Berlin 1890, I., 1, S. 542.

Abfallsüure, Bezeichnung für die bei der fabrikmässigen Gewinnung von Kitroglycerin, Kitrocellulose, Kitrobenzol, Pikrinsäure etc. abfallende verdünnte Schwefelsäure, welche neben wechselnden Mengen Salpeter- oder salpeteriger Säure immer organische Verbindungen gelöst enthält. Der Bahntransport der Abfallsäuren erfolgt in liegenden, direkt auf dem Waggon montirten, inwendig verbleiten schmiedeisernen Cylindern oder in Thongefässen. Ihre hauptsäch-

lichste Verwendung finden die Abfallsäuren — in der Düngerfabrikation zum Aufschliessen der Phosphorite, des Knochenmehls etc.

falls sie nicht regenerirt werden

Hättssermann.

Abfallspiimerei, auch Barchent-Spinnerei genannt, weil aus dem Produkt derselben Barchentstoff hergestellt wird [1], [2], stellt Garne von Kr. 1 — 8 her mit Verwendung von ostindischer Bengal-Baumwolle oder aus Mischungen besserer und schlechter Baumwollabfälle. Der Arbeitsprozess besteht hier im Oeffnen, Karden und Spinnen, mit Wegfall des Streckens und Vor Spinnens (der Vorspinn-Prozess wird nur für bestimmte, feinere Produkte beibehalten). Vom Oeffner kommt die Baumwolle auf die Schlagmaschine, welche aus dem gereinigten Material einen Wickel bildet. Die Vorkarde (Tambourkarde) liefert das gekardete Material ab, entweder als Band, von dem dann je 25 durch eine Wattenmaschine zu einem neuen Wickel vereinigt werden oder als dünnes Vliess, welches in mehreren (100 und mehr) Lagen übereinander auf einer Trommel zu einem neuen, der Vor spinn kr empel vorzulegenden Wickel aufgerollt wird. Die Vorspinnkrempel ist eine Walzenkarde (s. Baumwollspinnerei) und liefert mit Hilfe des Florteilers Vorgespinnstspulen (4 Stück zu je 20 bis 24 Fäden), welche nur gewürgelt sind. Das Spinnen kann auf zwei Arten geschehen: 1) durch einen Selfaktor mit nur 2 Liefercylindern, dessen Wagengeschwindigkeit gegen das Ende langsamer wird, während die Spindeln sich mit doppelter Geschwindigkeit bewegen. Der Faden wird noch nachgedreht, nachdem der Wagenweg beendigt ist. 2) Durch einen Selfaktor mit 3 Streckcylindern und eigener Abwindwalze für das Vorgespinnst; Wagennach-zug bei stillgestellten Streckcylindern. Im übrigen ist die Maschine gleicher Konstruktion wie der Selfaktor für Baumwollspinnerei (s. d.). Das Prinzip des Abfallspinnens besteht darin, bei dünnen, der geringen Easerlänge angemessenen Streckcylindern, den Faden auseinander zu ziehen, wobei die zu starken Stellen dünner werden und die Drehungen, die sich vorher auf die dünnen Stellen konzentrirten, sich nunmehr auf die ganze Fadenlänge verteilen. Zur Schonung des kurzfaserigen Materials ist auch die Wagen- von der Spin delbew egimg unabhängig gemacht.

Bosshard.

Litteratur: [1] Niess, Baumwollspinnerei, 2. Aufl., Weimar 1885, S. 866 u. ff. (mit Abbildung). — [2] Karmarsch, Handbuch der mechanischen Technologie, 6. Aufl., Leipzig 1888. Bd. I, S. 187 u. ff.

Abfallstoffe, bei der chemischen und technischen Produktion derjenige Teil der Rohstoffe und Halbfabrikate, welcher eine Folge, aber nicht der Zweck der Fabrikation ist. Es ist daher Aufgabe einer jeden rationellen Industrie, die Entstehung von Abfällen auf ein möglichst geringes Mass zu beschränken, des weiteren die Abfallstoffe in möglichst nutzbringender Weise zu verwerten. Oft genug hängt von der richtigen Ausnutzung der Abfälle nicht allein die Rentabilität eines Unternehmens ab, sondern dasselbe wird überhaupt nur durch eine zweckmässige Verarbeitung der Abfallstoffe ermöglicht. Die Abfallstoffe machen oft einen sehr beträchtlichen Teil des Rohstoffes aus. Man erhält beispielsweise aus 100 kg Roheisen durchschnittlich nur 70—80 kg Stabeisen, aus 100 kg Stahldraht nur 60 kg Nähnadeln, aus 100 kg Stabeisen nur 45—60 kg Blech, aus 1 cbm Holz häufig nur 0,5 cbm Fourniere. Es erfordern ferner im Durchschnitt 100 kg Papier 145 kg Lumpen, 100 kg Wolle 250 kg Rohwolle, 100 kg Flachs sogar 800 kg roher Leinstengel. Dadurch, dass man die unvermeidlichen Abfälle in den Kreis der Fabrikationsprozesse zurückführt, verringert sich indes jener Materialverlust in der Regel sehr erheblich. In der Eisenindustrie z. B. bestehen die Abfälle zunächst aus Schlacke, Hammerschlag etc., deren hoher Eisengehalt (bis 70°/₀) die Wiederverwendung im Roheisenprozess ermöglicht, falls die demselben nachteiligen Substanzen (Phosphor, Schwefel) nicht zu sehr vorwiegen. Sodann bestehen die Abfälle aus etwa 15 °/₀ Ausschuss und Enden, welche mit ihrem vollen Gewicht wiederum in den Fabrikationsprozess zurückkehren. Es verringert sich auf diese Weise der Verlust durch Abfälle fast um die Hälfte. — Viele Abfallstoffe bilden gegenwärtig das Rohmaterial für selbständige und sehr wichtige Industriezweige [1], [2], so z. B. die Abfälle der Gasfabriken und Kokereien, aus denen Ammoniak, Benzol, Karbolsäure, Naphthalin und Anthracen gewonnen werden, die ihrerseits die Ausgangsmaterialien für die Darstellung der prachtvollen Teerfarbstoffe bilden. — Als weitere wichtige Abfallstoffe sind zu nennen:

1) Die Abbrände der auch in Deutschland viel verarbeiteten spanischen Pyrite, die auf Kupfer, Silber und Eisen verarbeitet werden. 2) Die Schlacken der Eisenhochöfen, welche zum Teil in Form von Schlackensand zur Herstellung künstlicher Bausteine, zum Teil auch in fein verteiltem Zustande als sog. Schlackenwolle eine ausgedehnte Verwendung als billiges Isolirmittel Anwendung finden. 3) Die aus Hüttenwerken, Affinirwerkstätten, Ultramarinfabriken etc. entweichende schweflige Säure (Hüttenrauch, s. d.), aus der jetzt ganz allgemein Schwefelsäure dargestellt wird. 4) Die Abfallstoffe der Gerbereien und Schlächtereien, von denen einzelne auf Leim, Knochenkohle, Albumin, Dünger etc. verarbeitet werden [3].    5) Die Abfälle der Bierbrauereien, Branntweinbrennereien

und Stärkezuckerfabriken liefern Viehfutter und das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Pottasche und anderer chemischer Präparate. 6) Die Abfälle der Wollspinnereien und Tuchfabriken werden zu Shoddy, Filtrirmaterial, Düngemitteln etc. verarbeitet [4].

7)    Die Rückstände der Leblancsodafabrikation, welche im wesentlichen aus einem Gemenge von Schwefelcalcium mit Kalk bestehen. Während diese massenhaft abfallenden Rückstände früher unbenutzt blieben und als mächtige Halden die Quelle zahlloser Belästigungen bildeten, werden dieselben heute ziemlich allgemein nach dem Chance-Clans’schen Verfahren auf Schwefel verarbeitet. Hiedurch ist der Import des sizilianischen Schwefels erheblich gesunken.

8)    Die Abfallsäuren, s. d. — Ueber die Verwertung der menschlichen Abfallstoffe s. d. Art. Fäkalien.

Zur Erleichterung ihrer Verwendung und vorteilhafteren Verwertung sind den Abfällen in Zoll- und Transporttarifen (vergl. Tarifbildung) besondere Vergünstigungen eingeräumt. Dagegen gehören fäulnisfähige tierische Abfälle (tierische Häute, Felle, Knochen, Hörner etc.) zu denjenigen Gegenständen, welche nur nach Erfüllung bestimmter sanitätspolizeilichen Vorschriften (Desinfektion, Verpackung in geschlossenen, festen Gefässen) zum Bahntransport zugelassen werden. Bei Auftreten der Rinderpest unterbleibt der Bahntransport frischer tierischen Abfälle. — An der rationellen Behandlung bezw. Entfernung der Abfallstoffe, zumal der menschlichen, hat die öffentliche Gesundheitspflege ein grosses Interesse. Näheres hierüber s. unter Abfuhr, Fäkalien und Kanälwässer.

M. Fünf stück.

Litteratur: [1] Süssengluth, Industrie der Abfallstoffe, Leipzig 1879. — [2] Koller, Industrie der Abfallstoffe, Leipzig 1880. — [3] Fleck, die Fabrikation chemischer Produkte aus tierischen Abfällen, 2. Auf!, Braunschw. 1880. — Possart, die Verwertung der Abfallstoffe aus den Tuchfabriken etc., Berlin 1879.

Treptow.

Abfallstiick, derjenige Teil des Freifallbohrers, der sich vom oberen Teile löst und zusammen mit dem Untergestänge und dem Bo hr meissei im Bohrloche niederfällt, um den Schlag zu führen (s. Tiefbohren).

Abfalltraufe, s. v. w. Dachtraufe.

Abfallwässer, s. Kanalwässer.

Abfallwerg’ (Zopf wer g), s. unter AVer g spinner ei.

Abfangegabel, s. unter Tiefbohren.

Ueber Abfangen der Tage-

Abfangen, in der Baukunst, die schiebenden, drückenden Kräfte eines Bauwerkes durch Stützen zweckmässig verteilen, wässer im Bergbau s. Wasserlosung.

Abfangkanäle, s. Kanalisation der Städte und Ortschaften.

Abfasen (Abkanten), an Hölzern, Steinen etc. die scharfen Kanten abarbeiten, so dass an Stelle derselben schräge Flächen (Fasen) entstehen.

Goering.

Abfasen der Eisenbahnschienen. Die Enden der Schienen werden mittelst Feilen am Kopfe nach einer Neigung von 45° abgefast, so dass (im Längenschnitt) ein Dreieck von 2 mm wagrechter und senkrechter Seite wegfällt, um den Uebergang der Bäder über die Stosslücke sanfter zu gestalten, namentlich mit Bücksicht auf ungleiche Senkung der beiden Schienenenden im Augenblick des Badüberganges, die selbst bei bester Stossverbindung nicht ganz zu vermeiden ist.

Abfertigungsgebühr. Die gesamten Betriebsausgaben der Eisenbahnen zerfallen in zwei Gruppen, die festen und die veränderlichen, von denen die festen ganz unabhängig von der Verkehrsmenge sind, wogegen die veränderlichen mit der Verkehrsmenge wachsen. Der von den veränderlichen Betriebskosten auf die Verkehrseinheit entfallende Betrag setzt sich aus einem Teile a zusammen, welcher die Ausgaben für Aufnahme und Abgabe des Verkehrs umfasst, und aus einem Teile bx, welcher aus der Beförderung der Verkehrseinheit auf die Entfernung x entsteht. Die Werte a und b haben für die verschiedenen Verkehrsgattungen sehr verschiedene Grösse und lassen sich in wünschenswerter Schärfe nur schwierig feststellen. Für die beförderte Person ist der Betrag a, wenn man wirklich alle von der Verkehrsmenge unabhängigen Ausgaben ausscheidet, auch die Kosten für das Beisegepäck unberücksichtigt lässt, gegenüber dem Betrage bx schon bei kleineren Entfernungen so unerheblich, dass er bei Feststellung des Personenfahrgeldes allgemein ausser Betracht gelassen wird. Für den Güterverkehr sind dagegen die Abfertigungskosten, die aus dem Be-und Entladen entstehen, ferner aus dem Zugverschiebungsdienste (Bangirdienste), aus dem Kartirungswesen und aus den gesamten Kosten der Güterbahnhöfe, soweit diese mit der Verkehrsmenge wachsen, nicht unerheblich und übersteigen den Wert b oft um mehr als das Fünfzigfache. Dementsprechend wird bei den Gütertarifen neben dem Streckensatze für das Kilometer in der Begel noch ein von der Beförderungsweite unabhängiger Satz erhoben, den man Abfertigungsgebühr nennt. In Deutschland beträgt beispielsweise die Abfertigungsgebühr für Stückgut und die Wagenklasse A 1 für 100 kg bei einer Beförderungsweite von weniger als 10 km 10 cf, bei 11—20 km Entfernung 11 f und für je 10 km weitere Entfernung 1 f. mehr, bis bei Entfernungen von mehr als 100 km die äusserste Höhe von 20 f erreicht ist. Bei dieser Art der Feststellung ist die Abfertigungsgebühr verquickt mit der Erhebung eines höheren Streckensatzes für die ersten 100 km, denn es kommt auf das Gleiche heraus, als ob für 1000 kg eine für alle Entfernungen unverändert bleibende Abfertigungsgebühr von 1 Л. erhoben und der Streckensatz für die ersten 100 km um je 1 f für das Kilometer erhöht würde. In Frankreich wird ausser einer Schreibgebühr von 0,1 fr. für jede Sendung eine Abfertigungsgebühr von 1,76 frs. für die Tonne Eilgut, von 1,50 frs. für die Tonne Stückgut und von 1,0 fr. für die Tonne Wagen-ladungsgüter erhoben. Die höchste Abfertigungsgebühr wird wohl in Italien erhoben, wo sie 2,04 Lires für die ersten 5 Klassen der Frachtgüter und 1,224 für die 3 letzten Klassen für die Tonne beträgt. Werden durch die Fahrt mehr als zwei Bahnverwaltungen betroffen, so tritt für jede Zwischenverwaltung ein Zuschlag von 0,306 Lires für die Tonne hinzu. — Ueber die Frage der zweck-massigsten Höhe der Abfertigungsgebühr vergl. den Artikel Tarifbildung.

Launhardt.

Abfett, s. d. Art. Dé gras.

Abfetten, das Abschöpfen der obersten Schicht von gebranntem Kalk, nachdem er mit Sand gemischt worden ist und einige Zeit gestanden hat. Jene Schicht ist in der Regel entweder zu wenig oder zu sehr gebrannt und erzeugt Bläschen im Putz.

Abfeuerung, s. Schiffsgeschütze.

G. Herrmann.

Abfinnen nennt man bei dem Schmieden der Metalle die Bearbeitung des Metallstückes mit der Finne des Hammers (s. d.) zu dem Zwecke, um das Material vorzugsweise nach einer Richtung wegzustrecken. Dabei wirkt die schmale, cylindrisch gewölbte Finne bei dem Schlage in gewisser Weise keilartig und verdrängt das Material in der zur Länge der Finne senkrechten Richtung, d. h. also bei den gewöhnlichen Hämmern mit querstehender Finne in der Richtung des Hammerstiels. S. auch Schmieden.

Abfischen der Teiche, s. Teichwirtschaft.

Abfitzen, an Mauern mit dem Annetzer (Sprengpinsel) den Putz glätten.

Lueger.

Abfhisskurve ist die Schaulinie, welche eine graphische Darstellung der periodischen Anschwellung und Abschwellung eines Wasserlaufes ergibt. Dabei bilden die Zeiten die Abscissen, die zugehörigen Wassermengen die Ordinaten (s. d. Art. Hochwasser).

Lubberger.

AbflllSSWege. Abflusswege der Drains müssen für die aus denselben ausfliessenden Wassermengen durch künstliche Schaffung einer Vorflut gewonnen werden, wenn eine solche nicht schon von Natur aus vorhanden ist. Sie sind in sorgfältigster Weise frei zu halten, damit die Drainwasser nicht in die Röhren hineingestaut werden; s. Drainage.

Goering.

Abfrlisen der Eisenbahnschienen, durch besondere Maschinen mit Schneiden auf einer umlaufenden Scheibe, geschieht, um einen geringen Ueberschuss an Länge oder auch (beim Abschneiden mit der Kreissäge) unsauber ausgefallene Enden zu beseitigen.

Abfrieren des Putzes, der Gurtsimse etc., s. unter Frost.

Abfuhr. Organisirte Abfuhr aller im menschlichen Haushalt sich ergebenden festen Abfälle und sonstiger in hygienischer Hinsicht bedenklichen Massen, des sogenannten Mülls, ist gegenwärtig in allen wohl verwalteten Städten eingerichtet. Es gehören hieher der Strassenkehricht, Staub und Unrat, eventuell auch Eis und Schnee, und die Hausabfälle aller Art [1]. Die Hausbewohner sind durch polizeiliche Anordnungen gehalten, alle derartigen Abgänge in besonderen Eimern zu sammeln und diese zu gewissen Zeiten auf der Strasse oder an bestimmten Plätzen im Hause zur Abfuhr bereit zu halten. Diese erfolgt in Gemeinderegie oder durch besondere Unternehmer je nach Bedarf, z. B. dreimal in der Woche zu genau festgesetzten Stunden vermittelst besonders konstruirter, möglichst sorgfältig geschlossener Wagen [2]. Da sich beim Entleeren der Eimer in die Wagen leicht lästiger Staub entwickelt und dieses Geschäft überhaupt einen hässlichen Anblick bietet, so wird empfohlen, die gefüllten Eimer selbst zu verladen und jeweils gegen leere umzutauschen. Hierbei muss aber die Stadt Eigentümerin der Kasten sein, was wieder zu anderen Unzuträglichkeiten führt und teuer wird. Die auf solche Weise gesammelten Massen, deren Menge durchschnittlich 0,8 bis 1 Liter auf den Kopf und Tag beträgt, werden auf besondere Plätze ausserhalb der Stadt verbracht und dort zu möglichst nutzbringender Verwendung vorbereitet oder unschädlich zu machen gesucht. Zur Zeit sind die Versuche der Verwertung oder Unschädlichmachung des Mülls noch nicht abgeschlossen. Für nicht zu grosse Städte ist eine Sortirung möglich. Die ganze Masse wird gesiebt, die unmittelbar verwertbaren Stoffe, Knochen, Metallteile, Lumpen, Glas etc. jeweils besonders ausgeschieden, alles Verwesbare dagegen sofort und zwar am zweckmässigsten mit Latrine und Torf kompostirt. Je nach Grösse des Angebots und der Nachfrage kann sich dieses Verfahren finanziell ganz günstig gestalten. Sowie aber die Städte an wachsen, entstehen Schwierigkeiten bezüglich des Absatzes, und diese können schliesslich zu besonderen Massregeln zwingen. Das einfache Aufschütten, das Auf höhen von Niederungen mit der ganzen Müllmasse ohne jede Desinfizirung muss sanitäre Bedenken erregen; die Fälle, dass die Gemeinden in der Nachbarschaft grösserer Städte sich weigern, in ihrem Bereich Abladeplätze für Müll zu dulden, nehmen auch that-sächlich stets zu. So ist der Gedanke, den Müll zu verbrennen, entstanden [3], [4]. Dieses gründlichste Verfahren der Unschädlichmachung desselben ist bis heute nur in England in zahlreichen Städten durchgeführt, in den anderen Ländern ist man meist wegen des Kostenpunktes noch mit Versuchen hierüber beschäftigt. Es dienen dazu besondere grosse Oefen, nach verschiedenen Systemen (Fryer, Horsfall etc.) konstruirt, welche jedoch nur in gewissen Einzelheiten von einander abweichen. Der Müll wird in einen Füllschacht von oben eingeschüttet, gleitet gegen einen Bost hinunter, wird auf diesem Wege durch die von letzterem aufsteigende Hitze vorgewärmt und getrocknet und verbrennt schliesslich auf dem Bost zu Asche und Schlacken, deren Aufschüttung nirgends beanstandet werden kann. Für Kauchverzehrungseinrichtung ist hei dem wasserhaltigen Material zur Verminderung der Belästigung der Nachbarschaft besonders zu sorgen. Auf solche Weise wird alles, auch grosse Gegenstände, wie Matratzen, Tierkadaver etc., verbrannt ; in Ealing wird sogar der Schlamm aus den Absatzbecken der Schwemmkanalisation mit dem Müll gemengt und nach kurzem Abtrocknen verbrannt. Nur zum Anfeuern, zum Inbetriebsetzen ist ein Kohlenfeuer nötig, später brennt die Masse ohne Zusatz von Kohlen, wenigstens hei englischen Anlagen. Ob dies auch anderwärts zutreffen würde, wo man nicht so ausschliesslich mit Kohlen heizt und wo der Müll also nicht so viele unverbrannte Kohlenstücke enthält, darüber fehlen die Erfahrungen. Die Kosten des Betriebs werden zu durchschnittlich 50 cj., mit Verzinsung und Amortisation der Anlagen zu 1 di. per Tonne Abfall angegeben [4]. Ausser für die Müllabfuhr muss in denjenigen Städten, welche nicht mit Kanalisationen nach dem Schwemmsystem mit Fäkaleinleitung oder nach dem Liernursystem (s. Kanalisationssysteme, besondere) versehen sind, für Abfuhr der menschlichen Fäkalien gesorgt werden. Unter einfachen Verhältnissen ist das Ausschöpfen der Gruben und Ausfahren des Düngers unmittelbar auf benachbarte Grundstücke Begeh Je enger gebaut und je grösser eine Stadt ist, desto misslicher wird dieses Verfahren; Verunreinigungen in den Häusern und auf den Strassen und grosse Belästigungen durch Gerüche sind nicht zu vermeiden. Eine rationelle und wenig belästigende Entleerung der Gruben erfolgt durch die neueren Einrichtungen zum Aufsaugen des Inhalts derselben in luftleer gemachte grosse fahrbare Fässer. Die Anwendung von Saug- und Druckpumpen ist nicht praktisch, weil die Ventile durch die trotz aller Vorsicht stets in die Gruben kommenden festen Körper bald unwirksam werden. Am zweckmässigsten dürfte die jetzt meist gebräuchliche Einrichtung sein, nach welcher vermittelst einer fahrbaren, von Hand oder mit Dampf betriebenen Luftpumpe zunächst die auf besonderen Wagen liegenden luftdichten Kessel luftleer gepumpt werden, worauf durch den Luftdruck in diese vermittelst eines in die Grube gesenkten Schlauchs durch einfaches Oeffnen eines Hahnens der Grubeninhalt hineingepresst wird. Eine ausführliche Erläuterung aller einschlägigen Fragen im allgemeinen und speziellen (Klosetts, Gruben- und Tonnensystem, Abfuhr, Kompostirung, Poudrettirung, Analysen etc.), sowie Beschreibung der diesbezüglichen Verhältnisse in einer grossen Anzahl von Städten findet sich in [5]. Derartig aus der Stadt entfernte Fäkalmassen werden am einfachsten direkt der landwirtschaftlichen Verwertung zugeführt. Am vollkommensten ist dieses System in Stuttgart durchgeführt. Die Gruben müssen dort unbedingt dicht und dürfen nicht grösser als mit 0,75 cbm Rauminhalt auf die Familienwohnung hergestellt sein. Deren Entleerung erfolgt gegen bestimmte Gebühren in regelmässigen Zwischenräumen von 4 Wochen obligatorisch vermittelst der städtischen Einrichtung eines grossartigen Regiebetriebs. Da die Verfrachtung unmittelbar auf die Grundstücke der Abnehmer naturgemäss nur in beschränktem Umfange möglich ist, hat sich mit der Zeit ein vollständiges System der Versendung des Fäkaldüngers mit der Eisenbahn ausgebildet. Die zur unmittelbaren Entleerung der Gruben dienenden kleineren Stadtfässer werden am Bahnhof in grosse, auf dem Gestell von Güterwagen festgemachte Fässer, drei von je 3000 Liter Inhalt auf jedem Wagen, pneumatisch umgeladen. Ein grosser besonderer Wagenpark, besondere Verladestätten mit Sammelgruben bei der Stadt für die Zeit des mangelnden Absatzes u. s. w. vermitteln die regelmässige Lieferung nach weit entlegenen Orten. Zahlreiche Gemeinden haben eigene Sammelbehälter bei ihren Bahnstationen angelegt und beziehen regelmässig ihr vereinbartes Quantum. Auf diese Weise ist ein grosses Absatzgebiet erschlossen [6]. Trotz der musterhaften Organisation scheint jedoch auch in Stuttgart die noch vor wenig Jahren gehegte Erwartung, dass die Abfuhr der Fäkalien eine Einnahmequelle für die Stadt bilden werde, sich nicht zu verwirklichen, ebensowenig wie die Erwartung, dass sich jenes System infolge der in Stuttgart erreichten Ergebnisse schnell ausbreiten werde. Obgleich in dem neuesten Stuttgarter Gemeindevoranschlag 1893/94 an Grubenentleerungsgebühren 256 000 dl. eingestellt sind, welche also von der Gemeinde nach der Kopfzahl aufgebracht werden, reicht diese grosse Summe in Verbindung mit den Einnahmen aus dem Düngerverkauf nur knapp zur Deckung der Betriebskosten [7]. Anderwärts werden die Fäkalmassen an Fabriken zur Herstellung von Poudrette, Fäkalextrakt etc. abgeführt, wobei aber die neuerdings immer wohlfeiler werdenden künstlichen Dünger schwere Konkurrenz bereiten. Eine etwas andere Art der Abfuhr findet da statt, wo das Tonnensystem üblich ist. Die mannigfachen, mit den Abtrittgruben verbundenen Missstände, Undichtigkeit der Gruben und infolge davon Verjauchung des Untergrunds, sowie die verschiedenartigen Belästigungen durch die Aufbewahrung der Fäkalmassen bei den Wohnungen und durch die nicht immer sehr sorgfältige Entleerung der Gruben haben dazu geführt, dieAbfallröhren der Abtritte nicht in Gruben, sondern in transportable Fässer einmünden zu lassen. In Heidelberg [5], S. 37 wurde dieses System zuerst in etwas grösserem Massstab durchgeführt und es heisst deshalb auch vielfach „Heidelberger Tonnensystem“. Für schwächeren Bedarf werden Tonnen von 1 hl, für stärkeren grössere fahrbare Fässer in besondere Kammern unter den Abtritten gestellt. Die Auswechslung der gefüllten Tonnen mit leeren und die Abfuhr erfolgt je nach der Grösse derselben in bestimmten Zwischenräumen. Letztere ist gegenüber dem Grubensystem insofern einfacher, als nur ein einmaliges pneumatisches Einfüllen in grössere Transportfässer nötig ist, muss aber mit um so mehr Pünktlichkeit vollzogen werden, als aus den meisten Häusern die Tonnen ausgetragen und klein gehalten werden müssen, weshalb die Gefahr zu frühzeitigen Vollwerdens um so grösser wird. Bei vermehrter Produktion scheinen die Kosten der Abfuhr der Fäkalmassen im allgemeinen unverhältnismässig zu wachsen und der Absatz schwierig zu werden. Wo Wasserklosetts eingeführt sind, wird die Abfuhr und die fabrikationsmässige Verarbeitung durch den übermässigen Wassergehalt ohnehin verteuert. Wasserklosetts und Abfuhr passen nicht zusammen, es wird niemand auf die Dauer den so sehr verdünnten Dünger kaufen wollen.

Litteratur : [1] Deutsche Yierteljahrschrift für öffentliche Gesundheitspflege, Braunschweig 1889, Band XXI, S. 215, Verhandlungen des Vereins für öffentliche Gesundheitspflege, mit sehr reichen Litteraturangaben. —    [2] Gesundheitsingenieur, München 1893, Nr. 9, Stuttgarter

Abfuhrwagen — [3] Th. Weyl, Studien zur Stras senhygiene mit besonderer Berücksichtigung der Müllverbrennung, Jena 1893, mit Zeichnungen und reichen Litteraturangaben. — [4] H. Krei, Verbrennungsöfen, Gesundheitsingenieur, München 1893, Nr. 7. — [5] Heiden, Müller und Langsdorf, Die Verwertung von städtischen Fäkalien, Hannover 1885. — [6] Sautter & Dobel, Abtuhr und Verwertung der Fäkalstoffe in Stuttgart, Stuttgart 1880. Hierin ist insbesondere auch die Organisation eingehend besprochen. — [7] Etat der städtischen Verwaltungen pro 1. April 1893/94, Stuttgart 1893. — [8] M. von Pettenkofer, Vorträge über Kanalisation und Abfuhr. Ein vollständiges Verzeichnis der vielen in dieses Gebiet gehörigen Arbeiten Pettenkofers findet

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

sich in der deutschen Vierteljahr Schrift für öffentliche Gesundheitspflege, München 1880, Jahrgang 1893, Band 25, S. 381. — [9] Fr. Erismann, Entfernung der Abfallstoffe, Handbuch der Hygiene, 3. Aufl., Leipzig 1882, II. Teil, mit zahlreichen Litteraturangaben. — [10] R. Pistor, Englisches Gesundheitswesen, deutsche Vierteljahrschrift für öffentliches Gesundheitswesen, Band 24, S. 348, Jahrgang 1892. — [11] Handbuch der Baukunde, Berlin 1890, III. Abteilung, 3. Heft ; Strassenwesen und Städtereinigung, von R. Baumeister ; gibt die beste Uebersicht über

den Gegenstand.

Lttbberger•

Abgang, in der Baumwollspinnerei dasjenige Nebenprodukt, welches beim Arbeitsprozess mit der Baumwolle entsteht. Es begreift in sich: 1) alle zu kurzen Fasern, Sand, Schalen-, Blätter-, Stengelbestandteile der Baumwollpflanze, welche durch die Mechanismen der Vorwerke (einschliesslich der Karden) aus dem Bohstoff entfernt werden müssen und bis 15°/₀ des Gesamtgewichts betragen können; 2) alle durch Störungen beim Arbeitsprozess vom Arbeiter abgenommenen Band-, Vorgespinnst- und Eadenbestandteile. Je besser das Rohprodukt, desto geringer der Abfall. Je vollkommener die Maschinen, je intelligenter der Arbeiter, je besser die Leitung, desto weniger entsteht Abgang der zweiten Kategorie. Abfälle der zuerst genannten Art werden zum zweitenmal gereinigt und zur Wattefabrikation verwendet, während der zuletzt aufgeführte Abgang wieder mit der Rohwolle vermischt und in der Spinnerei verwendet wird. Die zu stark gedrehten Abfälle müssen vom Fadenreisser (s. d.) wieder geöffnet werden.

Bosshard.

Litteratur: [1] Niess, Baumwollspinnerei, 2. Aufl., S. 857 ff., Weimar 1885.

Abgangswinkel, s. Ballistik.

Abgebell, der markscheidrische Ausdruck für abstecken (s. d.) oder ausstecken.

Abgepasste Stoffe, gemusterte Zeuge, bei denen das Muster nicht gleich-massig über die Gewebsfläche verteilt, sondern der Form des Stückes (z. B. bei Hand-, Tischtüchern etc.) angepasst ist.

Abgesetze (Achsel, Brüstung, Schulter), bei Holzverbindungen die rings um einen Zapfen befindliche, rechtwinkelig gegen denselben stehende Fläche.

Abgestemme heisst beim Oberharzer Gangbergbau der treppenartig hergestellte Bergeversatz in den Firstenbauen (s. Abbau).

Abgezogene Wasser, s. Aetherische Wasser.

Abgiessen (Dekantiren), das Abfliessenlassen überstehender Flüssigkeit von einem Bodensätze durch Neigen des Gefässes. Um zu verhindern, dass die Flüssigkeit an der Aussenseite herabläuft, bestreicht man den Rand mit Talg und lässt die Flüssigkeit an einem Glasstabe entlang fliessen, oder man entfernt die Flüssigkeit mit der Pipette (s. d.). In dieser Weise wird das Dekantiren meist nur für Laboratoriumszwecke ausgeführt, wo es sich um Gefässe von geringeren Dimensionen handelt, welche eine sichere und leichte Handhabung gestatten. Im grossen (Presshefen-, Stärkefabrikation etc.) dagegen entfernt man die Flüssigkeit mittelst eines Hebers (das sog. Abziehen) oder durch Oeffnen von Seitenlöchern (Zapflöchern), die in verschiedener Höhe an dem Abzieh-gefäss angebracht sind (Abzapfen).

Abgraten, s. unter Schraubenfabrikation.

Abgründen, s. unter Abblatten.

Abguss, Nachbildung eines Gegenstandes in einer flüssigen und später erstarrenden Masse. S. Gipsgüsse und Giesserei.

Abhängende Platte, s. Hängeplatte.

Abhängige Signale sind solche im Eisenbahnwesen gebräuchliche Signale, deren Stellung bedingt ist durch die Stellung eines anderen Signals; vergl. z. B. Blocksignal.    Köchy.

Abhängling heissen die grossen, insbesondere in spätgotischer Zeit häufig verwendeten, oft reich verzierten und tief herabhängenden Schlusssteine der Gewölbe.

Abhalten der Wasser, im Bergbau, s. Wasserlosung.

Abhang, s. Berg.

Abhaspeln, s. unter Baumwollspinnerei.

Abhauen, im Bergbau so viel wie einfallende Strecke (s. d.).

Abhebeschuli, s. unter Thonwaren.

Abholzig ist ein Baum, dessen Stamm sich nach dem Gipfel zu rasch verjüngt.

Abichit, s. unter Strahlerz.

Abkämmen, s. unter Kamm.

Abkämpfen, in der Baukunst, mit einem Kämpfergesims versehen. Abkaffen, in der Baukunst, nach oben mit einer schrägen Fläche ab-

schliessen.

Abkandeln, s. Kanalirung.

mm

Abkantemaschine ist die Vorrichtung, mittelst deren man bei der Verarbeitung dünnerer Bleche, z. B. der Weissbleche, geradlinige Bänder von der erforderlichen Breite in einer mehr oder weniger scharfen Kante bis zu einem bestimmten Winkel mit der Ebene des Bleches umbiegt. Im wesentlichen besteht eine solche Maschine (s. Fig.) aus den drei Schienen А, В und C von entsprechender Länge, von denen A fest am Gestelle angebracht ist, während В durch eine geeignete Hebelvorrichtung kräftig в j||y gegen A gepresst werden kann, so dass die beiden Schienen das V"' ^ 5 zwischen sie gebrachte Blech D wie in einer Zange oder Kluppe festlialten. Die Schiene C ist um zwei beiderseits an den Enden

G- Herr mann.

angebrachte Zapfen drehbar und kann durch einen Handhebel gedreht werden, so dass sie, aus der Lage C in diejenige C, übergehend, die beabsichtigte Umbiegung hervorbringt. E ist ein verstellbarer Bahmen, gegen den das Blech stösst, so dass durch ihn die Breite des Bandes bestimmt wird. Soll die Biegung unter rechtem oder stumpfem Winkel erfolgen, so beschränkt man die Drehung der Schiene C durch einen verstellbaren Anschlag. Will man die Maschine dagegen zum Falzen (s. d.) benützen, so kann das Zudrücken des Falzes zwischen A und C geschehen, auch lassen sich mittelst dieser Maschine bei geeignetem Querschnitte der Schienen A und C Hohlkehlen, Wulste und überhaupt geschweifte Bänder hersteilen. S. auch Blechbearbeitung.

Abkehlung, Einfassung mit Simsgliedern, wenn dieselben aus der von ihnen eingefassten Fläche herausgehobelt (aus einem Stück) sind.

Abkehren, 1. im Verhältnis der Bergarbeiter zum Betriebsleiter so viel wie kündigen; 2. in der Giesserei das Entfernen der auf dem flüssigen Metall schwimmenden Schlacken vor dem Einlassen in die Formen.

Abkett ein, s. Wirkerei.

Theod. Goebel.

Abklatschen, auch Klischiren genannt, in der Buchdruckerei die Vervielfältigung von Vignetten, Typen etc. auf mechanischem Wege mittelst Schriftmetall oder einer leichtflüssigen Metallkomposition. Der zu reproduzirende Gegenstand wird mit Bolus eingestäubt, um das Anschmelzen zu verhüten, und sodann in das flüssige, in ein flaches Pappkästchen oder dergleichen gegossene Metall kräftig und gerade hineingeclrückt, wofür der Augenblick kurz vor dem Wiedererstarren des letzteren zu wählen ist. Man erhält dadurch erst die eigentliche Form oder Matrize, die man jetzt auf ein Brettchen nagelt, um damit den Abklatschprozess wiederholen und so den druckfähigen Abklatsch, das Cliché erzeugen zu können. Seit Erfindung und Vervollkommnung der Galvanoplastik (s. d.) und der Papierstereotypie (s. Stereotypie) ist das Abklatschen meist nur noch in kleineren Buchdruckereien gelegentlich im Gebrauch.

Abklopfprobe, s. Technologische Proben.

anlagen.

Abklopfvorrichtung, s. die Art. Sichterei und. Entstaubungs-

G. Herrmann.

Abkneipen nennt man die Abtrennung einzelner Stücke von dünnen Metallstäbchen, insbesondere von Drähten, mittelst der Beisszange (Kneip- oder Zwickzange). Die Trennung unterscheidet sich wesentlich von der durch eine Schere bewirkten dadurch, dass die Backen der Zange beim Zusammenpressen zunächst bis zu geringer Tiefe von beiden Seiten in das Metall eindringen, welches dann durch die Keilwirkung der Zangenbacken abgerissen wird ; dieser Wirkung entspricht auch die Gestalt der Trennungsflächen, welche nicht "wie beim Abscheren eine ebene ist. S. a. Beisszange.

Abknistern, kristallisirten Stoffen (z. B. Kochsalz, Salpeter), deren Kristalle Wasser enthalten, dieses durch Erhitzen entziehen, wobei die Kristalle unter einem eigentümlich knisternden Geräusch zerspringen.

Abkochen (Ab sie den), das Ausziehen löslicher, nicht flüchtiger Stoffe aus festen Körpern durch Kochen derselben mit Flüssigkeiten. Das erhaltene Produkt heisst Abkochung (Absud, Dekokt). Enthalten Flüssigkeiten Substanzen, welche bei Siedetemperatur gerinnen, d. h. unlöslich werden, so kocht man znr Entfernung dieser Substanzen die Flüssigkeiten nur so lange, bis die Gerinnung (Koagulirung) eingetreten ist. Hierauf lässt man die unlöslich gewordenen Verbindungen sich aus der Lösung absetzen. Auf diesem Vorgänge beruht beispielsweise die Klärung mancher mineralischer Farben durch Abkochen vor dem Abreiben.

Fiinfstiick.

Abkommen, s. v. w. Verreibung (s. d.).

Abkommkanone verwendet man bei der Schiffs- und Küstenartillerie, um das Richten und Abfeuern schwerer Geschütze zu üben, ohne dass das Rohr derselben angegriffen wird. Die Abkommkanonen werden aus Bronze oder Gussstahl ohne Schildzapfen hergestellt und vom Ladeloch aus in die Bohrung der schweren Geschütze eingeführt.

T. Schwarz.

Litteratur: Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens, Jahrg. 1886, S. 424.

Abkreuzung, s. d. Art. Andreaskreuz.

Abkiihleii. Der Vorgang der Temperaturerniedrigung der Körper, uns bald erwünscht, bald unseren Zwecken schädlich, bald von uns künstlich verhindert und verzögert, bald künstlich beschleunigt und geregelt, spielt im Leben und in der Technik eine sehr mannigfaltige Rolle. Die Bekleidung unseres Körpers, die Verpackung der Dampfrohre in schlechte Wärmeleiter, die Bedeckung unserer Frühbeete mit Glasfenstern und vieles andere sind Vorkehrungen zur Verzögerung und Verhinderung des Vorgangs. Hier wollen wir unter Verweisung auf die besonderen Artikel für einzelne Punkte nur im allgemeinen die Umstände und Regeln bezeichnen, von denen das Abkühlen der Körper und die Geschwindigkeit des Vorgangs abhängt: a. Je grösser die Wärmekapazität eines Körpers (spezifische Wärme) um so grösser ist bei gegebener Temperatur sein Wärmevorrat, um so grösser die Wärmemenge, die er abgeben muss, um eine bestimmte Temperaturerniedrigung zu erfahren, b. Je grösser die Oberfläche bei gegebener Masse oder je kleiner die Masse innerhalb derselben Oberfläche, um so leichter erfolgt der Wärmeübergang an die Umgebung, c. Je grösser der Temperaturunterschied zwischen Körper und Umgebung, um so rascher erfolgt die Temperaturerniedrigung. d. Je rauher und dunkler die Oberfläche eines Körpers, um so leichter verliert er seine Wärme durch Strahlung (s. Wärmestrahlung), e. Am raschesten erfolgt die Abkühlung durch Wärmestrahlung beim ungehinderten Ausstrahlen nach dem kalten Weltraum, f. Je besser die Leitungsfähigkeit umgebender Flüssigkeiten (Kühlmittel) und Gase und je rascher deren Erneuerung, um so besser ist deren abkühlende Wirkung, die Wärmeabfuhr durch Leitung (s. Wärmeleitung) und Konvektion, g. Ausser durch Strahlung, Leitung und Wärmekonvektion kann die Temperaturerniedrigung auch erfolgen durch Latentwerden von Wärme (s. Latente Wärme), sei es im Innern der Körper beim Uebergang vom starren in den flüssigen Aggregatzustand (Kälte-mischungen), sei es nur an deren Oberfläche durch Verdampfen und Verdunsten ihrer eigenen Substanz oder anderer Flüssigkeiten (Wasser, Schwefeläther, schweflige Säure u. a.), mit denen die Körper benetzt werden unter Beschleunigung der Verdunstung durch Daraufblasen von Luft. h. Gase kühlen sich ab durch ihre eigene Ausdehnung, zu deren Vollzug sie Wärme absorbiren (s. Wärme-theorie, mechanische), i. Endlich sei noch auf die physikalisch interessante Abkühlungserscheinung durch elektrische Ströme hingewiesen, das Peltier’sche Phänomen (s. d.). Der Zweck der Abkühlung und deren künstlicher Beschleunigung ist teils bei organischen Substanzen die Verhinderung von Fäulnis- und Gärungsprozessen, bezw. Regelung solcher Prozesse (Gärungsgewerbe), teils bei Dämpfen deren Kondensation und bei Lösungen die Abscheidung der bei niederer Temperatur schwer löslichen Bestandteile, teils bei Körpern, die aus dem flüssigen oder weichen Zustand in den harten, starren Zustand übergehen, die Hervorrufung einer besonderen molekularen Lagerung (amorpher Schwefel, gehärteter Stahl, Hartglas, Glasthränen). Besonders bemerkenswert aber ist die Erhöhung des Nutzeffekts derjenigen Kraftmaschinen, welche zur Umwandlung

von Wärme in Arbeit dienen, durch Abkiililen der aus der Maschine entlassenen Träger der Wärme.

Aug. Schmidt.

Abkühlung des Bodens, s. unter Bodenphysik.

Georg Meyer.

Abkürzungszeichen im Eisenbahnbetriebe. Im § 18 der Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 ist vorgeschrieben, dass jeder Wagen Bezeichnungen haben muss, aus denen zu ersehen ist: a. die Eisenbahn, welcher derselbe angehört; b. die Ordnungsnummer; c. das Eigengewicht desselben; d. bei Güter- und Gepäckwagen das Ladegewicht und die Tragfähigkeit; e. der Zeitpunkt der letzten Untersuchung; f. der Radstand; g. ob Lenkaxen oder verschiebbare Mittelaxen vorhanden sind; * h. Zeitpunkt der letzten Schmierung bei Anwendung periodischer Zuführung des Schmiermaterials zu den Axbüchsen. Diese Anschriften werden an den Seitenflächen der Wagen, teils an der Seitenwand, teils am Langträger meist in abgekürzter Gestalt angebracht. Z. B. deutet die Bezeichnung K. P, E. Y. an, dass das betreffende Fuhrwerk Eigentum der Königl. Preussischen Eisenbahn-Verwaltung ist. Ferner wird bei bedeckten Güterwagen auch für Militärtransporte die Zahl der Mannschaften oder Pferde (M. P., 40 Mann oder 6 Pferde), welche im Wagen 'untergebracht werden können, angegeben. Die Weichentürme (s. Stellwerke) erhalten auch wohl Anschriften wie W. S. Beim telegraphischen Verkehr bedient man sich ebenfalls der Abkürzung für Stationsnamen, z. B. statt Berlin die Abkürzung Bn. Bei der Meldung der Stationen über abzugebende bezw. erforderliche leere Wagen werden Abkürzungen angewendet, z. В. В für bedeckte Güterwagen, К für Kohlenwagen u. s. w. Ebenso sind in den Kursbüchern, Fahrplänen u. s. w. Abkürzungen im Gebrauch, z. B. S. Z. für Schnellzug, P. Z. für Personenzug u. s. w.

Abkunmiern, s. Abraum.

Abläufer, s. V. w. Prellstein (s. d.), auch s. v. w. Eisbrecher

(s. d.).

Abläutern. Die in den Bergwerken gewonnenen Massen müssen häufig von dem anhaftenden Schlamme oder Staube durch Ueberbrausen mit Wasser

gereinigt werden, damit das Erkennen der verschiedenen Gemengteile möglich wird. Diese Arbeit heisst Abläutern und wird gewöhnlich in Siebtrommeln, welche um eine wagrechte Axe rotiren, zugleich mit der Trennung nach der Korngrösse vorgenommen (s. Aufbereitung).    Treptow.

Ablagerung, seitliche, oder seitliches Aussetzen des Bodens geschieht, wenn Abtragsmassen aus den Einschnitten zur Bildung der Dämme unverwendbar sind also wenn die Abtragsmassen die benachbarten Auftragsmassen überwiegen oder auch, wenn sie wegen ihrer Beschaffenheit zur Verwendung als Schüttungsmaterial ungeeignet sind. Bei Eisenbahnen geschieht die Ablagerung häufig in Gestalt von Schneedämmen (s. d.) zu Seiten der Einschnitte. Bei Kanalanlagen muss fast aller Abtrageboden seitlich abgelagert werden. S. auch Erdmassenverteilung.    ^    Goering.

Ablagerung von festen Stoffen, welche von einer Flüssigkeit mitgeführt werden, in dieser aber nicht gelöst sind (Kies, Sand, Schlamm u. s. w.), findet dann statt, wenn diese Flüssigkeit an eine Stelle gelangt, an welcher sie infolge geringeren Gefälls oder grösseren Durchflussprofils geringere Geschwindigkeit annehmen muss oder ganz stillsteht und darum nicht mehr die Kraft hat, jene Teile weiter zu stossen oder schwebend zu erhalten [1]. Je nach fortschreitender Verringerung der Geschwindigkeit bleiben zuerst die gröberen und dann die feineren Teile liegen. Dies lässt sich am besten an Flussläufen beobachten; je weiter ein solcher in die stets flacher werdenden Niederungen vordringt, desto feiner sind die Massen der Sandbänke. In ähnlicher Weise gilt dies von dem durch die bewegte Luft mitgerissenen Staub [2]. Andere Ablagerungen, solche von gelösten Stoffen, bilden sich infolge von Aenderungen der chemischen Zusammensetzung oder der Temperatur der Flüssigkeiten, welche jene Stoffe gelöst enthalten. So entstehen die sogenannten Niederschläge der verschiedensten Art, welche fest bis pulverförmig werden können. Diese Wirkungsarten, die Aenderungen in der Geschwindigkeit, in der chemischen Zusammensetzung und in der

Temperatur der Flüssigkeiten können in mehrfachen Kombinationen auch gleichzeitig zur Bildung von Ablagerungen beitragen. Vergl. auch Absätze.

Litteratur: [1] Seddon, Wasserklärung durch Absetzen, Journ. f. Gasbeleucht, u. Wasserversorgung, Jahrg. 1890, S. 8. — [2] Günther, Geophysik, Stuttgart 1884, Bd. П, Abt. 7, Кар. II, S. 36.    Ltibberger.

Lueger.

Ablagerungsbassin heisst man den Behälter, in welchem das Wasser die mitgeführten Suspensionen durch Sedimentation verliert. Voraussetzung für die Sedimentation ist Buhe oder sehr geringe Geschwindigkeit des Wassers im Bassin. Die Ablagerungsbassins werden angewendet in Speisegräben für Schiffahrtskanäle und dann in der Begel an der Abzweigungsstelle des Speisegrabens vor dem offenen Wasserlauf, der ihn versorgt, und an der Stelle, an welcher der Speisegraben in den Schiffahrtskanal einmündet, angeordnet. An der letzteren muss auch eine Ablassschleuse zur Entfernung der Sinkstoffe angebracht sein. (Vergl. den Artikel Schiffahrtskanäle). Bei der Wasserversorgung für Städte etc. dienen die Ablagerungsbassins der Vorbereitung getrübten Flusswassers für die Filtration; man nennt sie in diesem Falle auch Klärbecken. Die Klärung erfolgt durch Sedimentation und ist um so vollkommener, je grösser bei angemessener Tiefe der Inhalt des Klärbeckens ist. Technisch kann die Ablagerung so bewirkt werden, dass man das Becken rasch mit Wasser füllt, das Wasser eine Zeit lang darin stehen lässt und dann wieder abzieht ; ebensowohl kann man das Wasser durch das Becken durch- und kontinuirlich ablaufen lassen. Im ersten Falle geht die Zeit der Füllung und Entleerung für die Ablagerung verloren; im zweiten Falle findet die Ablagerung vom Augenblicke des Eintritts bis zu jenem des Austritts statt. Man benützt entweder grosse, offene, durch Mauern oder gepflasterte Erdböschungen begrenzte Behälter von 2,5 bis 3,5 Meter Tiefe, oder man überwölbt die Klärbecken, um dem Wasser Schutz gegen Frost und Hitze zu gewähren. Im deutschen Klima und unter ähnlichen äusseren Verhältnissen ist das letztere stets empfehlenswert bezw. ökonomisch vorteilhaft. Nachdem die Becken von Zeit zu Zeit zu reinigen sind, ist bei kontinuirlichem Betriebe eine Teilung notwendig, die Klärbeckenanlage muss dann aus zwei oder mehreren Bassins bestehen. Die Erfahrung lehrt, dass durch die Ablagerung nicht nur ein grosser Teil der gewöhnlichen Sinkstoffe aus dem Wasser entfernt werden, sondern dass zugleich auch ein Teil der Mikroorganismen mit auf den Grund sinkt. Ob es zweckmässiger ist, die abgelagerten Stoffe von der Sohle auszuschöpfen und abzufahren oder durch Spülung zu entfernen, richtet sich nach speziellen Umständen. Die Ablagerung ist um so vorteilhafter, je mehr die Trübungen des Wassers in sandigen, gröberen Zumengungen ihren Anlass haben; sie nützt nicht viel, wenn dieselben hauptsäclilisli durch lehmige oder schleimige Verunreinigungen hervorgerufen sind. Bei der Städtekanalisation bilden die Ablagerungsbassins einen der wichtigsten Teile der Gesamtanlage und werden im Artikel Beinigung städtischer Abwässer ausführlicher besprochen werden.

Ablageriliigsplatz heisst man im allgemeinen die Stelle, welche zur Ansammlung von Schutt aller Art dient. Im Wasserbau versteht man darunter die Fläche, welche dazu bestimmt wird, die von den Wildbächen mitgeführten Geschiebe zu sammeln. S. a. den Artikel Flussregulirung.

Ablassen (Abschlagen) der Wasserläufe, s. Fischpflege.

AblassgeAYÖlbe (Ablassseite), diejenige Seite am Hochofen, an welcher sich der Abstich befindet.

Ablassliäline der Lokomotiv к essel werden an dem unteren Teile des Feuerkistenmantels und zwar an den Seitenwänden oder an der Vorder- und Hinterwand angebracht, um das Kesselwasser ablassen zu können. Es muss dies von Zeit zu Zeit geschehen, weil das Kesselspeisewasser stets mehr oder weniger verunreinigt ist, und diese Beimischungen durch das Verdampfen des Wassers immer konzentrirter werden. Ebenso findet ein Ablassen des Kesselwassers statt, wenn die Lokomotiven zu grösseren Beparaturen den Werkstätten überwiesen, oder für längere Zeit ausser Dienst gestellt werden. Die Ablasshähne befinden sich bis zu 300 mm über dem Boden und vermögen deshalb nicht alles

Wasser abzulassen. Der Eest muss durch die Auswaschlöcher (s. d.) entfernt werden. Steht das Wasser unter Druck, so genügt das Oeffnen des Hahns Ablassen des Wassers, andernfalls muss dem Kessel Luft zugeführt werden, um einen ruhigen Ausfluss aus dem Ablasshahne zu ermöglichen.

zum

'"'•'•'А

Dies geschieht durch Oeffnen irgend eines Kesselhahns, z. B. eines Wasser-standsprobirhahns. Der Verschluss des Hahns geschieht durch einen (

Fig. 1.

Hahnkegel к (Fig. 1 und 2), der Г gegen das Herausfliegen einerseits V durch eine Mutter m, anderseits durch

VA

та

Fig- 2.

eine mittelst zweier Schrauben gehal-tene Scheibe s geführt wird. Da der Ablasshahn ^ auch zum Füllen des Kessels benutzt wird, so versieht man ihn aussen mit Gewinde, innen '1|§|!!!|^ mit einer Kegelfläche, um den Schlauchstutzen des Füllschlauchs anschrauben zu können. Fig. 1 ^ und 2 stellen in !/₃ der natürlichen Grösse die Normalkonstruktion für Ablasshähne der preussi- ^ sehen Normal-Lokomotiven dar. — Vergl. auch Ablassventile Und Schiffskessel. Albert Frank.

зШВе

iii

Ablassleitimg* ist jene Böhrenfahrt oder jener Kanal, mittelst welcher bestimmte Strecken von Druckleitungen oder offenen Kanälen behufs Beinigung und Beparatur entleert werden können.

Ablassrolir, s. unter Dampfkessel.

Ablasssclileuse, s. Schleuse.

Ablassventile (Entleerungsventile) dienen zur Entleerung des Inhalts von kleinen und grossen Behältern, von Waschschüsseln an bis zu grossen Wasserbehältern. Das ü~i_i Ventil, meist ein rundes Tellerventil, bestehend aus Ventil- pT~| gehäuse und Verschlussvorrichtung, wird in den Boden des Gefässes gelegt, bleibt durch den Wasserdruck geschlossen und wird behufs Entleerung des Gefässes ГЗЩ mittelst Zugkette, Zugstange oder Sehr au- " '■ benspindel gehoben. Fig. 1 stellt ein Ab- i lassventil für eine Badewanne etc., Fig. 2    ■

Fig. 1. Massstab: 1 : 8. Fig. 2.

Blecken.

ein solches für einen grösseren Wasserbehälter dar. Bei ganz grossen Wasserbehältern bedient man sich der Glockenventile oder der Schieber, welch letztere in dem Auslaufrohr eingebaut sind. Zu vergl. den Artikel В es er voir, wobei auch die Formeln für die Entleerungszeit angegeben sind.

Lueger.

Ablassvorrichtung muss bei jedem Behälter oder Gerinne vorgesehen sein, damit diese behufs etwaiger Beinigungen oder Beparaturen zugänglich werden. In der Begel bedient man sich hierzu einer Schleuse, eines Schiebers oder Ablassventils in Verbindung mit einer Ablassleitung, welche die nötige Vorflut besitzt. Ist die letztere nicht vorhanden, so muss das Wasser künstlich durch Zentrifugalpumpen, Wasserstrahl-, Luftstrahl- oder Dampfstrahlapparate etc. entfernt werden, welche am tiefsten Punkte der zu entleerenden Strecke angebracht sind. Die erforderlichen Dimensionen dieser Vorrichtungen bestimmen sich aus der zu entfernenden Wassermenge und der Zeit, innerhalb welcher die Entfernung erfolgen soll, wobei das während der Entleerung etwa durch Undichtigkeiten kontinuirlich zutretende Wasser zu berücksichtigen ist.

Ab lass Vorrichtung en für Wasserleitungsröhren. Jedes Wasserleitungsrohr, sowohl die unter der Strasse liegenden Bohrstränge der Wasser-

Versorgungsnetze, als auch die Privatleitungen in den Häusern sollen mit Vorrichtungen zur Entleerung versehen sein. Bei den Hausleitungen bedient man sich hierzu eines am tiefsten Punkt der Leitung (gewöhnlich im Keller) seitlich an der Bohrleitung hinter dem Hauptabsperrventil oder an diesem selbst angebrachten Entleerungshahns; bei den Bohrsträngen der Versorgungsnetze ordnet man an allen tiefsten Punkten einen Entleerungsschieber an. Derselbe sitzt an einem in die Leitung eingebundenen Abzweigstück mit unten tangentialer Abzweigung. Am besten legt man die Ablassvorrichtungen in einen gemauerten zugänglichen Schacht, rund oder quadratisch von ca. 1 m Lichtweite; derselbe erhält einen Abfluss (Thonrohrleitung) nach einem benachbarten Kanal oder nach Senkbrunnen. Die Ablassschieber an Bohrleitungen erhalten in der Begel 50 mm Durchflussweite, bei grösseren Bohrdurchmessern auch mehr — bis zu 100 mm. Es kommt vor, dass die Gelegenheit, das Wasser in der Tiefe der Bohrlage abzuführen, fehlt; in diesem Falle führt man vom Schieber aus ein geschlossenes (gusseisernes) Bohr in die Höhe, event, bis zur nächstliegenden Strassenrinne, und lässt das Wasser hier austreten. Eine vollständige Entleerung des Bohrstrangs ist in diesem Falle nur durch Auspumpen (durch einen in das Abflussrohr gehängten Schlauch) möglich; bei gemauertem Schacht kann man das Wasser auch frei in diesen auslaufen lassen und dann den Schacht, soweit er nicht einen geeigneten Abfluss hat, auspumpen. Zweck der Ablassvorrichtungen ist hauptsächlich die Entfernung aller etwaigen Ablagerungen von Sand etc. aus den Leitungen (Spülschliessen) und die Entleerung der Stränge behufs Vornahme von Beparaturen, Herstellung von Anschlüssen etc.

Blecken.

Ablasswehr, im Wasserbau ein oberhalb des Triebwerkes befindlicher Ablass in Form eines Wehres (s. Wehre).

Ablastebogen, s. v. Entlastungs-, Stützbogen.

Ablation, s. Erosion.

Ablauf, in der Baukunst eine leichte Einziehung eines Gliedes, die dort angewendet wird, wo eine breitere Form in eine schmälere übergeht, -ДЬДЯ)р namentlich bei dem oberen Teile des Säulenschaftes (s. Fig.), aber auch bei anderen Baugliedern. — Ablauf von Schiffen, s. Stapellauf.

Ablaufgerüste, s. Helling.

Goeritig.

Ablaufgleise, geneigte Gleise zum Bangiren der Eisenbahnwagen mit Hilfe der Schwerkraft. S. auch Bangirdienst.

Ablaufsbalm, s. Stapellauf.

Ablaufsgeschwindigkeit, s. Stapellauf.

Ablaufvorrichtungen, s. Destillation und Spiritusfabrikation.

M. Kraft,

Ablegeapparat, eine bei den Maschinen der Gewehe-Appretur häufig verwendete Vorrichtung, welche dazu dient, das aus der Maschine austretende Gewebe in regelmässige, gleich breite Schichten über einander zu legen. Es besteht gewöhnlich aus einem Holzrahmen, durch welchen das Gewebe kontinuirlicli hindurchläuft und welcher durch eine Kurbel in schwingende Bewegung versetzt wird. S. Tuchfabrikation.

Theod. Goebel.

Ablegen, in der Buchdruckerei das Auseinandernehmen des Schriftsatzes nach erfolgtem Druck. Es wird dabei jede Type wieder in das ihr gehörige Fach des Setzkastens oder, handelt es sich um Setzmaschinen (s. d.), in die entsprechende Typenröhre oder Binne zurückgebracht. In letzterem Falle bedient man sich auch eines eigens zu diesem Zwecke konstruirten Ablegeapparats. Aufräumen nennt man das Ablegen, wenn nicht bloss eine bestimmte Schrift, sondern die ganze Satzform, sie möge bestehen, aus was sie wolle, auseinandergenommen und die einzelnen Teile an den ihnen zukommenden Orten verwahrt л\ге1ч!еп.

Ablegen, beim Bergbaubetriebe so viel wie Kündigen seitens der Betriebsleitung; Anlegen, so viel wie Annehmen zur Bergarbeit.

Ableitungen, s. unter Differentialrechnung.

Ablenkung der Magnetnadel, s. Magnetismus. Ablenkung des Lichts, s. die Artikel Beugung, Brechung, Spiegel. — Ablenkung der Geschosse, s. unter Ballistik.

Ableiikungsweiclien, bezwecken die Ablenkung von Eisenbabnzügen oder -Wagen von solchen Stellen der Gleisanlagen, wo deren Eintritt zu Zeiten Gefahr eines Zusammenstosses mit anderen Wagen, namentlich mit ein- oder auslaufenden Schnellzügen veranlassen könnte. Solche Ablenkungsweichen, in Nebengleisen gelegen, dienen besonders zur Abhaltung der Rangirbewegungen von den Hauptgleisen; ihre Normalstellung ist dann unter Verschluss derart, dass sie den Einlauf in das Hauptgleis verhindern, vielmehr auf andere Nebengleise ablenken. Ausserdem kommen Ablenkungsweichen auch in Hauptgleisen selbst vor, um einen einlaufenden Zug, sofern sein Gleis besetzt ist, noch rechtzeitig vorher abzulenken. Entgleisungsweichen sind solche Ablenkungsweichen, welche nicht auf ein längeres Nebengleis, sondern nur auf ein ganz kurzes, stumpfes Gleis lenken (oft auch nur aus einer Zunge an einer Seite bestehen), um im Falle der Gefahr den Zusammenstoss durch eine minder schädliche Entgleisung abzuwenden. Solche Entgleisungsweichen finden u. a. unmittelbar vor Einmündung einer Zweigbahn auf offener Strecke (besonders in England) Anwendung. Goering.

Ablenkungswinkel, s. Buys-Ballotsches Gesetz.

Ablesen, s. Ablesevorrichtungen.

Hammer.

Ablesevorrichtungen nennt man die Apparate, die eine schärfere Angabe der Stellung einer an einer feinen Teilung verschiebbaren Ablesemarke (Zeiger, Indexstrich oder Indexpunkt) gegen die Striche jener Teilung ermöglichen, als es die Schätzung gestatten würde ; es wird mit ihrer Hilfe die Teilung oder an der Teilung abgelesen, indem sie den kleinen Zwischenraum zwischen dem Index und dem ihm vorhergehenden Teilungsstrich zu messen gestatten. Es ist dabei ohne Bedeutung, ob die Teilung (der Limbus) eine geradlinige oder eine Kreis-Teilung ist. Nachdem die alte Transversalen-Ablesung vollständig aufgegeben ist, sind noch folgende Ablesevorrichtungen für Teilungen im Gebrauch : 1) der sog. Nonius oder Vernier, 2) das sog. Schätzmikroskop oder Skalenmikroskop, 3) das Schraubenmikroskop ; es sind darüber die einzelnen Artikel nachzusehen. —- Die Mikroskope bedürfen der Rektifikation und erfordern sehr sorgfältige Behandlung; insbesondere das Ablesemikroskop mit Mikrometerschraube ist ein sehr feines Werkzeug, und es wird deshalb seine Anwendung auf die Instrumente der Astronomie, höheren Geodäsie und Physik beschränkt, während z. B. für die zur Feldmessung bestimmten Instrumente meist der unveränderliche und Beschädigungen kaum ausgesetzte Nonius als Ablesevorrichtung angewendet wird.

Abliegen der Erze, Verfahren im Hüttenbetrieb, nach welchem bestimmte Erze der Verwitterung ausgesetzt werden, um das Gefüge zu lockern und die Verarbeitung zu erleichtern.

M. Fünf stück.

Ablösung von Servituten, soweit solche in naturgemässer Verbindung mit technischen Arbeiten stehen, bilden einen Teil des Güterzusammenlegungsgeschäfts, wie es sich speziell in den östlichen Provinzen Preussens entwickelt hat. Wo z. B. mehreren Grundbesitzern eine gemeinsame Benützung von Ländereien durch Weidberechtigungen zusteht, hat man die Ablösung dieser Lasten dadurch ermöglicht, dass die Berechtigten als Entschädigung für den Verzicht auf ihre Rechte Teile der betreffenden Ländereien als freies Eigentum zugewiesen erhalten, welche dem Wert jener Rechte entsprechen. Dabei wird darauf gesehen, dass die neu zuzuweisenden Stücke eine wirtschaftlich passende Lage und freie Zufahrten erhalten. Sind die Verhältnisse nicht ganz einfach, so führt dieses Auseinandersetzungsverfahren zu einer Güterzusammenlegung, da andernfalls unwirtschaftliche Zerstückelungen eintreten müssten. S. auch Gemeinheitsteilung.    Lubberger.

Abloteinstrumente. Man kann beim unmittelbaren Abloten (s. d.) unterscheiden: 1. mechanisches Abloten und 2. optisches Abloten. 1) Das einfache

Ablöschen, rasches Abkühlen glühender Metalle durch Eintauchen in Wasser, um das Abspringen der Oxydschichten herbeizuführen. Die meisten Metalle werden durch dieses Verfahren zugleich hämmerbar und weicher, Eisen dagegen härter. —- Ueber Ablöschen des Kalkes s. d. Art. Löschen des Kalkes.

Instrument zum mechanischen Abloten ist das Senkel (s. d.), für gewöhnliche Zwecke, z. B. zum Zentriren des Theodolits über einem gegebenen Standpunkt auf 1 bis 2 mm oder in der Staffelmessung (s. d.) bei der Feldlängenmessung in der allbekannten Ausführung; bei grösserer verlangter Genauigkeit mit feiner und beim Gebrauch genau vertikal unter dem Schwerpunkt der Senkelbirne sich befindender Spitze und mit sehr feinem (Metall-) Faden einzurichten. Noch vor wenigen Jahrzehnten wurde diese unmittelbare Senkelablotung auf kleine Höhen selbst für sehr feine Messungen, z. B. Basismessungen, gebraucht: es wurde hier am Abend eines Messungstags von dem abzulotenden Endpunkt einer Basismessstangenlage ein Senkel mit scharfer zentrischer Spitze an feinem Silberdraht herabgehängt und auf einem zuvor in den Kopf eines Pfahls eingeschlagenen Metallplättchen durch Fallenlassen des Senkels aus geringer Höhe ein feiner Eindruck der Stahlspitze erzeugt [1]. Auch neuerdings wird das Senkel als Ablotwerkzeug für feinere Messungen und sogar auf grosse Höhenunterschiede (in der Markscheidekunst, in Schächten, oft auf mehrere hundert Meter) noch vielfach benutzt, aber in der Form schwerer „schwingender Lote“, vergl. d. Art. Anschluss- und Orientirungsmessungen. Vielfach war aber auch das Bedürfnis vorhanden, sich für schärfere Messungen von den Unzuträglichkeiten des in jedem leisen Luftzug schwankenden Senkels auch für die mechanische Ab- und Auflotung unabhängig zu machen durch die sogenannten starren Lote, die übrigens an Stelle der Schnurlote schon seit Ende des vorigen Jahrhunderts an manchen Messinstrumenten im Gebrauch waren, z. B. durch S tu der [2]. Ein sehr bequemes und jetzt weit verbreitetes solches Lot für den kleinen Höhenunterschied von etwa 1,3 bis 1,4 m beim Zentriren eines Messinstruments auf seinem Stativ über einem auf dem Boden gegebenen Punkt, haben Müller und Re in ecke (Firma Meissner) angegeben [3]. Ein starres Lot zum Abloten bei Basismessungen (s. oben) ist ferner neuerdings von Rep sold in Hamburg im Auftrag des Preuss. Geodät. Instituts ausgeführt worden, feinerung des unmittelbaren Ablotens ist durch die optischen Abloteinstrumente oder Abloter gegeben worden, die für verschiedene Zwecke und verschiedene Lothöhen in mehreren Formen ausgeführt worden sind. Wenn es sich nur um Heraufbringen eines Bodenpunkts auf Stativhöhe handelt, könnte man auf ein Fernrohr ganz wohl verzichten; es sind jedoch auch hier meist Fernrohrinstrumente im Gebrauch. Einen solchen Abloter für kleine Höhen hat z. B. neuerdings Hildebrand nach Angabe von Nagel hergestellt [4]: die Axe eines kleinen Fernrohrs ist mit Hilfe zweier Libellen, deren Axen senkrecht zur Zielaxe des Fernrohrs und gekreuzt stehen, genau vertikal zu richten; nachdem durch Verschiebung auf der den Fernrohruntersatz tragenden Stativplatte der heraufzubringende Punkt genau eingestellt ist, kann man den Abloter entfernen und zentrisch durch den Theodolit ersetzen. Andere Abloter für denselben Zweck, Tlieodolit-Zentrirung über gegebenem Punkt, haben Fennel in Kassel [5], Jordan (M echaniker R a n d h a g e n in Hannover) [6] und Dennert und Pape in Altona [7] angegeben, erwähnten kleinen Instrument von Nagel übereinstimmend sind die besonderen Abloteinstrumente für grosse Höhen und für möglichst scharfe Arbeit, die in der Markscheidekunst gebraucht werden (vergl. Anschluss- und Orien-tirungsm.es sung en), z. В. das Lotinstrument von Nagel [8]. Es muss nur die Libelle der Tiefe, auf die abgelotet werden soll, entsprechend empfindlich sein; ferner gehört hier zum Apparat noch eine besondere Zieltafel, auf welcher der in die vertikale Ziellinie in der Tiefe einzurückende Punkt in zwei zu einander senkrechten Richtungen verschoben wird, wobei der Betrag der beiden Verschiebungen an Randteilungen abgelesen werden kann. Jeder Theodolit mit exzentrischem Fernrohr kann übrigens für weniger grosse Tiefen ebenso verwendet werden und man kann (nach dem Vorgang von Bohnenberger am astronomischen Passagen-Instrument) die vertikale Richtung der Zielaxe auch ganz ohne Libelle herstellen mit Hille eines künstlichen (Flüssigkeits-, z. B. Quecksilber-) Horizonts, in dem man das Fadenkreuzbild aufsucht und einstellt.

2) Eine andere Ver-

Im Prinzip vollständig mit dem oben

Litteratur : [1] Kollier, Die Landesvermessung des Königreichs Württemberg, Stuttgart 1858, S. 55. — [2] Schmidt, in Zeitschr. für Yermess. 1888, S. 252. — [3] Gerke, in Zeitschr. für Vermess. 1888, S. 115. — Jordan, ebd. 1889, S. 43. — Jordan, ebd. 1890, S. 37. — Dörgens, Neuere Horizontir- und Centrir-Vorrichtungen für geodätische Instrumente, Centralbl. der Bauverw. 1890. — [4] Civil-Ing. 1886 (Bd. XXXII), Heft 3 mit Taf. XIV, Auszug in Zeitschr. f. Vermess. 1888, S. 39. — [5] D. R. P. Xo. 45593, später verbessert, Zeitschr. f. Vermess. 1890, S. 33—35: Theodolit mit besonderem gebrochenem Centrirfernröhrchen. — [6] Theodolit mit zentrischem Ablotefernröhrchen, wobei dann aber das Fernrohr des Theodolits selbst excentrisch angebracht werden muss, Zeitschr. f. Vermess. 1890, S. 35—36. — [7] D. R. P. Xo. 47061 : Das Fernrohr des Theodolits selbst gibt durch den Stativkopf hindurch die vertikale Absehlinie. — [8] Vgl. z. B. Brathuhn, Markscheidekunst, Leipzig 1884, S. 249—253 ; mit Genauigkeitsangaben.

Hammer.

Hammer.

Abloten, in der praktischen Geometrie die Aufgabe, einen Punkt anzugeben, der mit einem gegebenen Punkt derselben Vertikalen angehört. Je nach der Lage und Art des gegebenen Punktes, je nach der verlangten Genauigkeit des Herablotens dieses Punktes und je nach dem Höhenunterschied, der beim Abloten zu überwinden ist, hat die Ausführung der Aufgabe die verschiedensten Formen anzunehmen. Jedenfalls ist zu unterscheiden: 1) mechanisches Ahloten, 2) optisches Abloten; das erste (Absenkeln) benutzt eine materielle Linie, die durch die Schwerkraft ohne weiteres (Senkelfaden) oder mit Hilfe der Libelle, das zweite eine Absehlinie, gewöhnlich die Zielaxe eines Fernrohres, die ebenfalls durch besondere Mittel vertikal gerichtet wird. Vergl. zu diesen beiden Arten des unmittelbaren Ablotens den Artikel Abloteinstrumente und die daselbst gegebenen Andeutungen über ihren Gebrauch. — Neben dem unmittelbaren Abloten kommt auch die Aufgabe des mittelbaren Ablotens vor: z. B. ist der gegebene Punkt eine Kirchturmspitze und man hat diesen Punkt zum Zweck des Anschlusses einer Zugmessung u. s. f. „herabzubringen“; es geschieht dies durch unmittelbare Projektion von zwei Standpunkten aus, oder es entsteht eine trigonometrische Aufgabe. Oft ist auch der gegebene Punkt der untere in der herzustellenden vertikalen Linie, so dass eigentlich von Auf loten oder Heraufbringen zu sprechen wäre, so z. B. unmittelbar, wenn die Umdrehungs-axe eines Theodolits über einen auf dem Boden bezeichneten Punkt zu bringen ist (Zentriren des Instruments über einem gegebenen Punkt), oder mittelbar, wenn im Fundamentquader eines geodätischen Pfeilers der durch den Pfeiler zu bezeichnende trigonometrische Punkt eingehauen oder eingelassen ist und nun über diesem Quader der Pfeiler aufgemauert wird, wobei zum Schluss auf dem Deckquader des Pfeilers ein mit dem unteren, jetzt nicht mehr zugänglichen Punkt übereinstimmender, d. h. mit ihm in derselben Vertikalen liegender Punkt anzugeben ist.

Abloter, s. Abloteinstrumente.

Abmeldesignale, werden im Eisenbahnverkehr vor der Abfahrt eines Zuges gegeben, um das Streckenpersonal bezw. die folgenden Stationen von der Abfahrt eines Zuges in Kenntnis zu setzen. Die Benachrichtigung der Stationen erfolgt telegraphisch, die des Streckenpersonals dagegen gewöhnlich auf akustischem Wege. Auf den Eisenbahnen Deutschlands werden zu diesem Zweck elektrische Läutewerke oder Hornsignale verwendet. Die Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands schreibt folgende Abmeldesignale vor. Mit Läutewerken: Nr. 1. Der Zug fährt von A nach B, einmal eine bestimmte Anzahl von Glockenschlägen. Nr. 2. Der Zug fährt von В nach A, zweimal dieselbe Anzahl von Schlägen. Mit dem Horn: Nr. la. Einmal die Tonfolge lang, kurz, kurz, lang (— / w —). Nr. 2a. Zweimal dieselbe Tonfolge (zu w ^ —)• S. auch Durchlaufende Liniensignale.    Köchy.

Abmeldung* der Eisenbahnzüge, s. Abfahrt der Eisenbahnzüge. Abnageln, beim Richten eines Bauwerkes das Einschlagen sämtlicher

Abnahme der Bahn ist die technisch- und sicherheitspolizeiliche Prüfung neuerbauten Eisenbahn durch die zuständigen Oberbeamten der Staats

Holznägel.

einer

Goering

Abnahme eines Baues, die vollständige Abrechnung des Bauherrn mit dem Bauunternehmer oder den Gewerken nach Massgabe einer genauen

regierungen vor Erlaubnis zur Betriebseröffnung. Eine solche ist fast in allen zivilisirten Staaten durch Gesetze oder Konzessionsbedingungen der Regierung Vorbehalten. Sie geschieht auch bei Staatsbahnen.

Ueberprüfung (Ko 11 au dining) des Bauwerkes, ob dasselbe den Einzelheiten des Bauvertrages und dem Bauplan entspricht. Tadelhaft befundene Arbeiten werden beanstandet und sind entweder nochmals auszuführen oder der Preis dafür entsprechend zu ermässigen.

Treptow.

Abnehmen, 1. bei der bergmännischen Förderung die Entfernung der Last vom Förderseile, sowohl bei der Strecken- als auch bei der Schachtförderung im Gegensatz zu Anschlägen (s. d.), so viel wie befestigen. — 2. So viel wie messen. Der Bergmann nimmt eine Länge, eine Neigung ab, d. h. er misst sie. Namentlich wird der Ausdruck Abnehmen auch angewendet beim Ausmessen der Leistung bei bergmännischer Akkordarbeit, sei es nach Baum-, Flächenoder Längenmass.

Ab ne hm en (Decken, Mindern) ist das Vermindern der Warenbreite durch Einwärtshängen der Bandmaschen am Wirkstuhle (vergl. Wirkerei).

Abnehmer, s. Baumwollspinnerei.

Vergl. auch die Art. Frei-

Hammer.

Abney Level (A. Clinometer). Eines der kleinen, freihändig zu gebrauchenden Instrumente zum Nivelliren (mit noch grösserem Nutzen zum Gefäll-messen zu verwenden), die für weniger genaue Arbeiten, z. B. Neigungsmessung auf 0,°1 zuerst in England und Amerika hergestellt wurden und neuerdings auch in Deutschland viel verwendet werden; von Kapt. Abney (verbessert von Trough-ton) in England, von Locke in Amerika u. a. konstruirt. Die eben genannten Instrumente beruhen darauf, dass das Bild der Blase einer kleinen, auf dem Zielrohr sitzenden Libelle, mittelst eines Ausschnitts im Bohr und eines unter 45° geneigten Spiegelchens oder eines kleinen gleichschenklig-rechtwinkligen Prismas in das Gesichtsfeld gebracht wird: wenn der Horizontalfaden das Bild der Libellenblase halbirt, ist bei berichtigtem Instrument die Zielung horizontal und man kann also das Instrumentchen, wie erwähnt, freihändig verwenden. Uebrigens sind auch, in Deutschland besonders von Tesdorpf in Stuttgart, neuerdings vielfach grössere, zur Befestigung auf einem Stativ bestimmte Nivellir-instrumente mit dieser Einrichtung des gleichzeitigen Betrachtern des Horizontal-fadens und der Libellenblase gebaut worden, handinstrumente zum Nivelliren und Höhenwinkelmessen und Nivellir-instrumente.

Abnutzung der Eisenbahnschienen. Die regelmässige Abnutzung erfolgt bei Schienen aus Flussstahl, wie sie seit längerer Zeit allgemein in Anwendung sind, durch allmäliches Abschleifen der Ober- und inneren Seitenfläche des Kopfes beim Hinüberrollen der Bäder. Die Grösse der Abnutzung hängt ab von Material der Schienen, Neigungen und Krümmungen der Bahn, von Badlast und Geschwindigkeit, endlich von guter oder weniger guter Unterhaltung der Gleislage, welche ihrerseits wieder von der Konstruktion und Bettung des Gleises beeinflusst wird. Wesentlich erhöht wird die Abnutzung durch Bremsen der Bäder, also vor Bahnhöfen und auf steilem Gefälle. Um die durchschnittlichen Grössen der auf 1 mm Abnutzungshöhe (-Ablaufhöhe) über die Schienen gerollten Bruttolasten bei verschiedenen Neigungsverhältnissen kennen zu lernen und daraus auf die Dauer der Schienen Schlüsse ziehen zu können, werden seit vielen Jahren sorgfältige Messungen der Abnutzung durch genaue Instrumente (Abnutzungsmesser) vorgenommen. Nach deren bisherigen Ergebnissen scheint für 1 mm Abnutzung bei mittleren bis günstigen Verhältnissen 10 bis 20 Millionen Tonnen Bruttolast erforderlich zu sein; während diese Zahl mit wachsender Neigung erheblich herabsinkt, bei den für Hauptbahnen steilsten Neigungen von 25°/₀₀ und Krümmungen von 200 m Halbmesser sogar bis auf 2, ja 1 Million. Neben dieser regelmässigen Abnutzung des Schienenkopfes kommen auch unregelmässige Abnutzungen vor, so z. B. am Schienenfuss an den Befestigungsstellen, namentlich aber an den Anschlussflächen der Laschen für die Stossverbindung (s. Oberbau), und diese Abnutzung führt bei den meisten Schienen voraussichtlich früher zur Auswechslung, bevor die mit 13—15 (auch wohl mehr) bemessene Ablaufhöhe der Schienen ausgenutzt ist. Endlich kommen auch plötzliche Aussprünge und vollständige Schienenbrüche vor, namentlich an den Enden, wo die für die Laschenbolzen erforderlichen grossen Durchlochungen und die eben besprochene Abnutzung der Entstellung weitergehender Sprünge und wirklicher Brüche Vorschub leisten. Um solche thunliclist zu vermeiden, werden Ausklinkungen des Schienenfusses, überhaupt alle nicht unbedingt notwendigen Schwächungen der Schiene durchaus unterlassen. Auch darf das Material nicht zu spröde sein und müssen die Abmessungen quer zur Walzrichtung (Fussbreite) sorgfältig abgemessen werden, damit beim Walzen und Abkühlen keine gefährlichen Spannungen entstehen. Ebenso sind bei der Bearbeitung (Lochung, Biegung) alle scharfen Stempel und harten Stösse zu vermeiden. Früher, so lange man Schienen aus weichem Schweisseisen mittelst Paketirung walzte, war solche Vorsicht weniger nötig, dagegen erfolgte die Abnutzung sehr rasch, namentlich durch Abblätterung des Kopfes, zufolge Lösung der Schweissfugen. Gegenwärtig beträgt die durch Schienenbrüche veranlasste Beseitigung etwa 15 °/₀ der Gesamtauswechslung. Unmittelbare Gefahr der Entgleisung ptlegt durch Schienenbrüche nur selten einzutreten, a. Goering.

Abnutzung des Oberbaues, s. Unterhaltung des Oberbaues.

Albert Frank.

Abnutzung der Bad reifen wird durch Gleitbewegungen der Badreifen auf den Schienen herbeigeführt. Diese entstehen besonders bei Bewegung der Fahrzeuge durch Gleiskurven, namentlich wenn die Axen in den Balimen festgelagert sind. Das Fahrzeug, welches ohne äusseren Zwang geradlinig fortlaufen würde, wird durch den äusseren Spurkranz der Vorderaxe und unter Umständen durch den inneren Spurkranz der Hinteraxe zur Kurvenbewegung gezwungen, wobei ein ständiges Abgleiten in der Spurkranzhohlkehle, eine Verschiebung in der Bichtung der Axe und ein teilweises Gleiten in der Bichtung des Gleises stattfindet. Die Stärke der Abnutzung wird erheblich vermindert, wenn den Axen die Möglichkeit gewährt wird, sich radial zur Kurvenmitte einzustellen (freie Lenkaxen), oder wenn sie durch geeignete Vorrichtungen gezwungen werden, solche Badialstellung einzunehmen (zwangläufige Lenkaxen). Auch kann die Abnutzung dadurch vermindert werden, dass die Spurkranzhohlkehle geschmiert wird. (S. Schmiervorrichtungen der Badreifen). Vermehrt wird die Abnutzung durch schlechte Gleislage. Bei Bremsaxen entsteht einerseits eine gewisse Abnutzung durch die Beibung der Bremsklötze an den Badreifen, andererseits durch das Gleiten der Bäder auf den Schienen, wenn die Bäder durch den Bremsdruck festgestellt sind. In diesem Falle entstehen leicht flache Stellen und infolge der örtlichen Erhitzung und raschen Abkühlung auch kleine Querrisse in der Lauffläche, die ein Kaclidrehen der Badreifen erforderlich machen können. Die Bollbewegung der Bäder sollte deshalb durch die Bremsen nicht aufgehoben werden, so lange sich das Fahrzeug noch in Bewegung befindet. Die Bremsklötze sind aus Holz oder aus einem gleichmässigen weichen Gusseisen anzufertigen, um keine zu starke Abnutzung der Badreifen zu veranlassen. Die Badreifen der Treib- und Kuppelaxen sind durch die Veränderlichkeit der Tangentialkräfte, welche die Kurbeln der Axen zu drehen suchen, vermehrter Abnutzung ausgesetzt, weil die Bäder in den Stellungen der grössten Drehmomente am leichtesten auf den Schienen gleiten und so eine ungleichmässige Abnutzung erleiden. Nach § 166 der Technischen Vereinbarungen des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen darf die geringste noch zulässige Stärke der Badreifen bei Lokomotiven und Tendern 22 mm, bei Wagen 19 mm betragen und zwar an der Stelle gemessen, wo das Mittel vom Angriff der Bahnschiene den Badreifen berührt. Da neue Badreifen in der Laufstelle etwa 65 mm stark gemacht werden, so beträgt die für Abnutzung zur Verfügung stehende Stärke 43—45 mm.

Abnutzung der Strassen, s. unter Strassenabnützung..

Abnntzung’SmesSer, s. Abnutzung der Eisenbahnschienen.

Abort (Abtritt, Privet, Betirade, Klosett). Wenngleich den Griechen und Bömern der Nutzen sowohl privater als öffentlicher Aborte bekannt war, wie dies aus vereinzelten Ueberresten hervorgeht, so waren derartige Anlagen doch nicht allgemein eingeführt. Auch im Mittelalter war die Anbringung von Aborten in den Wohnhäusern nur selten zu finden, und wo sie vorhanden waren, selbst in den Burgen und Klöstern, waren sie von ursprünglichster und naivster

Art. Bemerkenswerte Anlagen befanden sich in der Alhambra hei Granada wo von einem in steinernem Sitz eingemauerten Becken eine Bölire c bis zu einer Schale d hinabführte (s. Fig. 1), durch welche fortwährend Wasser hindurchfloss, das die Fäkalstoffe fortführte und gleichzeitig einen Wasserabschluss bewirkte, so dass in der Bölire kein Luftzug entstehen konnte. Diese vollkommene Einrichtung aus dem dreizehnten Jahrhundert steht jedoch vereinzelt da, und erst seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts gelangte man immer mehr zu der Erkenntnis, dass die möglichst vollkommene Ausführung eines Aborts zu den gesundheitlich notwendigen Einrichtungen eines jeden Wohnhauses gehört. Derselbe wird entweder an einer geeignet gelegenen Stelle des Gebäudes selbst, am besten an der Nordoder Ostseite desselben, oder in einem Anbau, seltener in einem selbständigen Abortbau im Hofraum untergebracht. Das letztere geschieht hauptsächlich bei öffentlichen Gebäuden und Schulen und unterscheidet sich eine derartige Anlage in keiner Weise von den öffentlichen Bedürfnisanstalten (s. d.). Geschieht die Anlage im Gebäude selbst, oder in einem vom Innern des Gebäudes aus zugänglichen Anbau, so muss der Zugang bequem gelegen sein und der Abortraum, auch Abortzelle oder Abortkammer genannt, muss genügende Abmessungen haben, für welche bei nach aussen sich öffnender Thür für einen Sitz mindestens 80 cm Breite und 1 m Tiefe gelten. Auch ist es unter Umständen erwünscht, einen besonderen Vorraum, in welchem eine Waschvor-riclitung angebracht sein kann, anzulegen, um die Wohnung gegen das Aus-strömen der Gase mehr zu sichern. Sind mehrere Abortzellen neben einander

[2],

--

Гг

Fig. 1.

angeordnet, so genügt ein gemeinsamer Vorraum. Als wesentliche Bestandteile der neueren Aborteinrichtungen sind zu unterscheiden : 1) Der mit einer runden

AA h §

ijii

oder ovalen, durch einen Deckel verschliess-baren, entsprechend grossen Oeffnung, der sogen. Brille, versehene Sitz, welcher für Erwachsene 45 bis 47 cm über dem Euss-

boden sein muss und am besten aus polirtem Holz hergestellt wird; 2) das Becken, auch Abortschüssel, Abortpfanne oder Cuvette genannt, welches aus Steingut, emaillir-tem Eisen, Fayence oder weiss glasirtem Porzellan hergestellt sein kann (Steingut und emaillirtes Eisen sind weniger zu empfehlen); 3) das Abfallrohr, welches an das Becken angeschlossen sein muss und in einen beweglichen (Kübelsystem) oder Щ unbeweglichen Behälter (Abortgrube) mün-й det, oder bei vorhandenem Strassenkanal oder Siel die Fäkalstoffe diesem letzteren direkt zuführt. Bei den vielfach noch auf dem Lande anzutreffenden Aborten fehlen Becken und Abfallrohr und der offene Sitz befindet sich direkt über der Abortgrube, in welche

rw.jp

füf\

/ а

VV\ ;1/

dï/ A

il

1.

Fig. 2.

Fig. 3.

die Fäkalien frei hineinfallen. Diese Einrichtung hat den Nachteil, dass die übelriechenden Gase durch die Brille in den Abortraum gelangen und während der Benutzungsdauer der menschliche Körper der Zugluft ausgesetzt ist. Verwendet man statt einer Abortgrube Eimer oder Kübel, die durch eine verschliessbare Thür von aussen unter den Sitz oder unter das Abfallrohr gestellt werden, so vermeidet man zwar die Zugluft, jedoch bleibt der erste Uebelstand, wenn auch etwas abgemindert, bestehen (vergl. den Artikel Abfuhr). Als Notbehelf kann es angesehen werden, wenn in diesem Fall der Baum unter dem Sitz durch Anschluss an einen Schornstein, oder durch ein besonderes Ventilationsrohr entlüftet wird. Gleich misslich bezüglich des üblen Geruchs sind die tragbaren

Aborte oder Nachtstühle, auch Zimmeraborte genannt, die daher nur in Krankheitsfällen entschuldbar sind. — Für Aborte höherer Stockwerke ist ein Abfallrohr nicht zu umgehen. Meist befinden sich die Aborte der verschiedenen Stockwerke direkt über einander und genügt in diesem Falle ein einziges Abfallrohr, an welches alle Aborte an-geschlossen werden. In einfachster Form besteht dasselbe 6 (s. Fig. 2) aus zusammengespundeten, geteerten oder ver-pichten Kiefernbrettern, die in Entfernungen von etwa j 1,5 m durch Eisenschienen i zusammengehalten werden.

Mi*’

Die Stelle des Beckens vertritt hier das eine    I

Fl

if

Fi£. 4.

Fig. 5.

Rutsche bildende, schräg liegende, ebenfalls hölzerne Rohr d, welches die Fäkalien in das Fallrohr gleiten lässt [2]. Die beiden vorhin hervorgehohenen Uebelstände bestehen auch bei dieser ursprünglichen Einrichtung. Zwar hat man durch das über Dach geführte Aufsatzrohr e die Gfase abzuleiten gesucht, und solange die Lufttemperatur in der Grube und im Rohre höher ist als die Aussentemperatur, wird auch der grösste Teil der Gase abgeführt werden, im entgegengesetzten Falle jedoch kann eine umgekehrte, die Gase in die Abortzelle führende Luftströmung eintreten; auch wird durch die Röhre die dem menschlichen Körper schädliche Zugluft noch vermehrt. Diese Missstände führten dazu, die in das Fallrohr mündende Zweigröhre d gegen das erstere und dieses selbst gegen die in der Abortgrube oder im Strassenkanal sich entwikelnden Gase abzuschliessen, was zunächst, wie Fig. 3 und 4 zeigen, durch selbstthätig sich Öffnende und schliessende Klappen (h und g in Fig. 3; Cj und c₂ in Fig. 4) versucht wurde [1], S. 264 und [2]. In Fig. 4 ist von Paul unter dem Becken ein doppelter Klappenverschluss angeordnet, bei welchem die obere Klappe im unbenutzten Zustande geschlossen, die untere c₉ geöffnet erscheint.

Das um die Hinterkante drehbare Sitzbrett s ist mit dem Fusstritt t durch zwei Eisenstangen verbunden und wird im unbenutzten Zustande durch eine Feder hoch gehalten.

Fig. G.

Fig. 7.

Пи

V»

pm

Fig. 8.

Betritt jemand den Fusstritt t, so wird mit diesem auch das Sitzbrett niedergedrückt und gleichzeitig durch einen Hebelarm die obere Klappe cx geöffnet, die untere c₂ zur Vermeidung des Zuges geschlossen. Die letztere nimmt somit die Fäkalien auf und lässt dieselben, sobald der Fusstritt verlassen wird und sie sich dadurch wieder öffnet, in die Röhre r fallen. Gleichzeitig schliesst sich die Klappe c1? welche also in der Regel nicht beschmutzt wird und die Gase * abhält. Die Funktionirung der Klappen g und h in Fig. 3 erklärt sich von selbst. Diese Klappenverschlüsse sind auf die Dauer jedoch nicht dicht zu erhalten, da sich die Ränder verunreinigen, und auch eine Nachspülung, die vielfach versucht wurde, hilft dem nur in ungenügender Weise ab. Einen viel vollkommeneren Abschluss erzielt man durch stehenbleibendes Wasser. Im Prinzip geschieht dies durch Einschaltung - förmiger Röhren, sogenannter Siphons, s. Fig. 5, in denen ein Teil der flüssigen Exkremente (Kotabschluss) oder des Spülwassers (Wasserabschluss — Spiilabort) stehen bleibt, wodurch sowohl das Aufsteigen der übelriechenden Gase, als auch der Luftzug verhindert wird [1], S. 300. Zu den Abfall- und Zweigröhren werden hauptsächlich Röhren aus Gusseisen und glasirte Thonröhren, seltener Zinkblech-, Blei- und Asphaltröhren verwendet. Der Durchmesser derselben sollte nicht unter 12 cm betragen, bei weniger glatten Wandungen bis

zu 20 cm. Die gusseisernen Röhren werden am besten emaillirt, meist jedoch nur asphaltirt. Zinkblechröhren widerstehen den ätzenden Einwirkungen der Gase und des Harns weniger. Bleiröhren sind unverhältnismässig teuer. Asphaltröhren haben den Vorteil der glatten Wandungen, besitzen gute Widerstandsfähigkeit, sind schlechte Wärmeleiter, elastisch und leicht und werden daher in

Statt der

йРШШ

с/

„JSS&

Fig. 9 a.

Fig. 9 b.

neuerer Zeit vielfach mit gutem Erfolg verwendet, ursprünglich einfachen Siphonform (s. Eig. 5) für den Wasserabschluss des Beckens, bei welcher von D aus eine Reinigung nach etwa erfolgter Verstopfung vorgenommen werden kann, sind in neuerer Zeit die verschiedenartigsten Beckenformen entstanden, welche sowohl einfachen Wasserabschluss (s. Eig. 6 und 7), als auch doppelten Wasserabschluss (s. Eig. 8) aufweisen und sich hauptsächlich für Wasserspülung eignen [1], S. 30 L u. 310. Damit stets ein bestimmtes, zur Spülung nötiges Wasserquantum verwendet wird, ist für Orte, in denen eine Druckwasserleitung vorhanden ist, die Anbringung eines besonderen Spülbehälters in jeder Abortzelle anzuempfehlen, welcher die Aufgabe hat, sowohl die schädliche Stosswirkung bei zu plötzlichem Oeffnen und Schliessen des Abschlusshahnes

WF®

!: в

гХ0_

fi

/p

//

W--

"Z ,

vl

__

Л : ¹ uui—i—L

8felg

J J pp

Jj®

lik

■'S

j? ж

Fig. 10.

auf die Leitungsröhren, als auch eine Wasservergeudung durch Offen-lassen der Hähne zu verhüten. Diese Spülbehälter bestehen aus eisernen Kästen, welche etwa 6 bis 10 Liter Wasser zu fassen vermögen. Der Anschluss an die Wasserleitung erfolgt durch einen Schwimmerhahn, der bei ?<Met entsprechender Füllung den Zufluss selbstthätig abschliesst. Zur Entleerung des Behälters bezw. zur Spülung des Abortbeckens dient ein Ventil, das durch Zug geöffnet wird und nach Abfluss der zur Spülung erforderlichen Wassermenge sich selbstthätig schliesst. Vielfach wird dieses Ventil, um ein absichtliches oder unabsichtliches Unterlassen der Spülung zu vermeiden, mit der Abortthür oder mit dem, dann beweglich anzuordnenden Sitzbrett in Verbindung gebracht, so dass die Spülung beim Verlassen des Sitzes oder der Abortzelle selbstthätig erfolgt. Die Spülaborte bedürfen in kälteren Klimaten mehr als alle anderen Abortanlagen des Schutzes gegen das Einfrieren, was am besten durch Anbringen einer Heizvorrichtung bewirkt wird; ist eine solche nicht möglich, so ist wenigstens die Wasser-

41

leitimg abstellbar und die Rohrleitung Г entleerbar zu machen, damit an besonders kalten Tagen (von —8 bis —10° an) abgestellt werden kann. Um eine Verunreinigung des Sitzbrettes zu verhüten, ist es zu empfehlen, im Abort ein besonderes Wandbecken als Pissoir anzubringen, oder den Sitz als Vasensitz oder Kon-solsitz mit aufklappbarer Brille [1], S. 249: Excelsior-Water-Closet von F. A. Mehlem in Bonn, anzuordnen (s. Fig. 9 a). Fig. 9 b stellt den Querschnitt eines solchen Vasensitzes dar.

Fig. 11.

Gegenüber dieser praktischen Neuerung haben die sonst üblichen Kasten- und Mantelsitze auch noch den Nachteil, dass das Innere derselben nur schwer oder gar nicht zu reinigen ist, weshalb sich dort übelriechende Massen ansammeln können, während die Vasensitze bis an ihren Fuss eine Säuberung des Bodens ringsum zulassen. —- Ausser diesen konstruktiven Verbesserungen der Aborteinricli- гул tungen sind es noch die Desinfektion und die Lüftung    t

der Aborte, welche in neuerer Zeit wesentliche Be-    I

//

achtung gefunden haben. Die Hausdesinfektion wird allerdings, mit Ausnahme epidemischer Krankheitszeiten, nur erforderlich bei Anwendung von Abortgruben und Kübeln oder Tonnen (s. Abfuhr), sowohl bei einzelstehenden Wohnhäusern als auch in Städten, in welchen j keine Kanalisation vorhanden ist, oder wenn, bei Vorhandensein der letzteren, dieselbe weder das Berieselungssystem noch die Sammeldesinfektion an den Ausmündungspunkten des Kanalisationsnetzes gestattet und daher nicht direkt an die Abfallröhren, sondern nur an die zu desinfizirenden Abortgruben der einzelnen Häuser angeschlossen werden kann. In diesem Fall wird die Desinfektion entweder an jeder Abortstelle (Einzeldesinfektion), oder für das ganze Gebäude in der Abortgrube selbst (Reservoirdesinfektion) vorgenommen.    Die

von

//

Vf

mmmm

Fig. 12.

Abortgruben sind dann, abgesehen von der auch sonst üblichen Bauweise mit wasserdichten Mauern etc. [3], so einzurichten, dass die festen von den flüssigen Bestandteilen nach der Desinfizirung getrennt werden. Die desinfizirten und dadurch unschädlich gemachten Flüssigkeiten können durch den Strassen- oder Privatkanal den Wasserläufen zugeführt werden, während die festen, desinfizirten Stoffe in der Grube Zurückbleiben und dort auf gewöhnliche Weise von Zeit zu Zeit zu entfernen sind. Dies veranschaulicht Fig. 10, wo die Ueberführung ^ der nach В durch die Abfallröhre A gelangenden und durch Einwerfen von Desinfektionsmasse desinfizirten Abfallstoffe, durch wöchentliches Aufschrauben des Abschlusses C: nach der Klärgrube E erfolgt. Das zweite Desinfektionsventil G hat den Zweck, die nach F über-fliessenden Flüssigkeiten, bevor sie durch H in den Kanal gelangen, einer weiteren Desinfektion zu unterwerfen [2], S. 34. Bei ЦЩ JD der „Einzeldesinfektion“ wird die Abteilung В der Grube überflüssig, dadann

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

jeder Abort eine Vorrichtung besitzt, bei welcher das Spülwasser einen Desinfektionsapparat durchläuft, die dort eingeschüttete Desinfektionsmasse aufrührt und mit derselben gesättigt in das Becken tritt. Die Fig. 11 Seite 49 zeigt z. B. eine solche Einrichtung von W. Tuch und E. 0. Wilhelmy in Leipzig, wie sie von v. Grumbkow & Cie. in Berlin geliefert wird [1], S. 328. Im Desinfektor D, der durch die Verschlussschraube rt von Zeit zu Zeit mit Desinfektionsmasse versehen wird, endet die vom Spülhahn и abgeschlossene Leitung (U in einem ringförmigen, mit Ausspritzöftnungen versehenen Bohr r, so dass durch das austretende Wasser die Masse gelöst und durch die zusammengepresste Luft die Lösung in das nach dem Abortbecken führende Bohr v gedrückt wird. Als Desinfektionsmasse wird gewöhnlich eines der im Handel vorkommenden Präparate, die nach ihren Erfindern (Petri, Lenk, Friedrich, Süvern etc.) benannt sind, angewendet und enthalten dieselben sowohl fällende, als absorbirende Substanzen, wie Karbolsäure, Kreosot, schwefelsaure Alkalien, Chlorverbindungen von Eisen, Zink etc., ferner Kalk, Erde, Torfmull etc. Die Verwendung von Torfmull bietet den Vorteil, dass die nach einiger Zeit aus der Senkgrube ausgehobene geruchlose Masse ein vorzügliches Düngemittel bildet. Bei Aborten ohne Spülung geschieht die Desinfektion durch Einstreuen trockener Desinfektionspulver von Hand oder durch Streuapparate (Streuaborte). Vergl. auch den Art. Desinfektion. — Die Lüftung ш . . . ]    [4] der Aborte bezweckt die Abhaltung des Eindringens der

[ Gase in den Abortraum, oder des Absaugens der Abortluft durch I I die Brille. Wird nämlich eine mit einfachem Wasserabschluss versehene Abortschüssel nur selten benutzt, so absorbirt das lange im Siphon stehende Wasser die im Fallrohr aufsteigenden Gase und lässt sie durch die Brillenöffnung in den Abortraum gelangen; auch kann ein Absaugen des im Siphon stehenden Abschlusswassers durch den im Fallrohr, beim Hinabfallen grösserer Kotmassen aus dem oberhalb gelegenen Abort, entstehenden luftverdünnten Baum erfolgen. Hiergegen schützt der doppelte Wasserabschluss (s. Fig. 8) einigermassen; bei einfachem Wasserabschluss jedoch lassen sich obige Missstände

>co

IP

iP

sSa ш

1    _ j nur durch Anbringung eines besonderen Ventilationsrohres

oberhalb des Siphons vermeiden, welches über der obersten р§Ц Abortschüssel in das über Dach, als gemeinschaftliches Venti-i|:    lationsrohr, verlängerte Abfallrohr eingeführt werden kann.

Damit ferner unter dem Sitz gar keine aufsteigende Bewegung der Gase in den Abortraum stattfinden kann, erscheint es zweckmässig, die Abortschüssel selbst durch eine Bohrverbindung nach dem gemeinschaftlichen Fallrohr oder nach einem besonderen Dunstrohr zu entlüften. Beispiele solcher Lüftungseinrichtungen geben die Fig. 12 und 13; erstere ist von Gill [1], S. 351. die letztere von Boyle & Sons 11], S. 352, in Glasgow vorgeschlagen worden. Wenn auch beide Anlagen für unsere klimatischen Verhältnisse nicht völlig geeignet erscheinen, so kann durch Verlegung der Böhren ins Innere des Gebäudes, womöglich neben den Küchenschornstein, ferner durch Heizung des Dunstrohres etc. eine richtige Funktionirung herbeigeführt werden. In Fig. 12 bewirken die Dunstrohre À die Lüftung der Aborträume und Becken, während die Böhren ф die Aussenluft ansaugen und in das Fallrohr führen, auch ein Absaugen des Wasser-verschlusses verhindern sollen.

тШшШШ

Tig. 13.

In Fig. 13 wird die Luftbewegung in den Böhren durch Saug- und Blasköpfe со und cp in der durch die eingezeichneten Pfeile angegebenen Weise geregelt. Eine umfassende und zugleich ausführliche Abhandlung über Aborte findet sich in [1]. Siehe auch die Artikel Abfuhr und Bedürfnisanstalten.

Litteratur: [1] Handb. d. Arch., 2. Aufl., Darmstadt 1893, III. T., Bd. 5, Kap. 7—12

u. Kap. 15—26. — [2] Mothes, Illustrirtes Baulexikon, 3. Aull.. Leipzig 1881, S. 29. — [3] Petermann, Die Anlage wasserdichter Dungstätten und Abtrittgruben, Stuttgart 1871 ; Vorschläge zur Verbesserung der Abortgruben, Baugewerks-Ztg. 1882, S. 366 u. 383; Hittenkofer, „Abortanlagen“ in Haarmanns Ztschr. f. Bauhandw., 1873, S. 22 u. 33; A. Lorenz, Abort- u. Senkgrubenanlagen, Reichenberg 1878; Wolpert, Ueber geruchlose Abtritte, Ztschr. d. bayer. Arch.- u. Ing.-Ver. 1873, S. 96; G. Brown, Water-Closets etc., New-York 1884. — [4] W. Wagner, Ventilationsvorrichtungen f. Aborte u. Senkgruben. Deutsche Bauztg. 1884, S. 331; Ueber Lüftung der Aborte, Deutsche Bauztg. 1885, S. 479 u. 548.

L. V. Willmann.

Abplattung' der Erde, s. Erde.

Abpocheil (Hartschlageil), im Hüttenwesen Bezeichnung für die Bearbeitung der hammergaren, noch rotwarmen Kupferplatten mit dem Schwanzhammer, um sie zu dichten.

Abpressmaschine, eine in der Papierfabrikation zur Herstellung mehr oder weniger trockenen Halbzeuges angewendete Maschine. Sie liefert, je nachdem das Halbzeug in der Fabrik weiter verwendet oder aber versendet wird, dasselbe in Pappenform mit 67 °/₀ oder 60 °/₀ Wasser ab und wird ebenso wie die Papiermaschine, entweder als Lang- oder Cylinderformmaschine, aber in einfacherer Konstruktion gebaut. S. Papierfabrikation.    m. Kraft.

Abpressmaschine, in der Buchbinderei, s. unter Buchbinder ei-maschinen.

Abprotzspritzen haben dieselbe Konstruktion wie die gewöhnlichen Fahrfeuerspritzen (s. Feuerspritze), sind jedoch nicht mit einem vierräderigen Wagen fest verbunden, sondern stehen auf einem Schlitten und werden mit diesem auf einem mit Handdeichsel versehenen Karren von der Mannschaft zum Uebungsplatz bezw. zur Brandstätte gefahren und hier von dem Karren abgenommen, d. h. „abgeprotzt“ und auf den Boden gestellt. Worn am Schlitten befindet sich die Protzkette, mittelst welcher die Spritze an den an der Deichsel angebrachten Haken gehängt wird, und hinten an der Spritze hängt an einer Kette

ÜJ

ГА

LJ

CsD*

von nur

ma □

an der Demi sich dann an

ein Bolzen, — der Protznagel — welcher, so lange die Spritze auf dem Karren ruht, durch den Schlitten und durch den Boden des Karrens gesteckt ist. Ausserdem ist der Schlitten vorn und hinten mit je zwei Handgriffen versehen. Der Schlitten ermöglicht, dass die Spritze in abgeprotztem Zustande zwei Mann leicht auf eine andere Stelle geschleift werden kann, was ja hei Brandfällen häufig notwendig wird. Zur Bedienung der Abprotzspritze wählt jüngere, kräftige und gewandte Mannschaft und kleinere Leute, erstere, weil sie das Ab- und Aufprotzen besser fertig bringt als ältere Mannschaft, und kleinere Leute, weil sie die Bewegung beim Pumpen leichter ausführen können und hiebei weniger ermüden wie grosse Leute. Der höchste Angriffspunkt a der Druckstangen und der tiefste Angriffspunkt b derselben (s. Fig.) liegen nämlich bei der während der Arbeit direkt auf dem Boden ruhenden Abprotzspritze wesentlich tiefer als bei der mit vierrädrigem Wagen fest verbundenen Fahrfeuerspritze, so dass also die Mannschatt nicht so hoch hinaufzureichen hat, sich aber tiefer bücken muss. Zum Abprotzen bedarf man 4 Mann, welche von 1 bis 4 numerirt werden. Kummer 1 ergreift die Deichsel und hält sie wagrecht, Kummer 2 löst die Protzkette und fährt damit einmal um den Haken zugleich heben Kummer 3 und 4 den Protznagel aus und stellen beiden Bädern auf. Kun lässt Kummer 1 die Deichsel langsam

in die Höhe, so dass sich der Karren hinten abwärts neigt, 2 hält die Protzkette, 3 und 4 halten den Karren an den Kadern fest und sobald die Hinterseite desselben den Boden berührt, macht Kummer 2 die Protzkette los, 3 und 4 ergreifen die vorderen Handgriffe des Schlittens, heben die Spritze so weit in die Höhe, dass 1 und 2 mit dem Karren wegfahren können, und lassen sie dann langsam auf den Boden herab. Beim Aufprotzen der Spritze heben 3 und 4 dieselbe an den vorderen Handgriffen in die Höhe, 1 und 2 fahren mit hochgehaltener Deichsel unter die Spritze, 3 und 4 lassen sie auf den Karren nieder ; alsdann schlingt 2 die Protzkette um den Haken an der Deichsel, 1 drückt diese abwärts, 2 hält die Protzkette, 3 und 4 den Karren an den Rädern fest und nachdem die Spritze auf demselben in die richtige Lage vorgerutscht ist, versorgt 2 die Protzkette und 3 und 4 stecken den Protznagel. Es gibt neuerdings auch Abprotzspritzen, bei denen der Protznagel vorn angebracht ist und das Abprotzen ausschliesslich von vorn geschieht, um Verletzungen der Mannschaft beim Ab- und Aufprotzen möglichst zu vermeiden. Abprotzspritzen von mehr als 120 mm Cylinderweite werden in der Kegel nicht gebaut, weil sie wegen des stärkeren Gewichtes mühsamer ab- und aufzuprotzen, auch auf zweiräderigem Karren schwieriger fortzuschaffen sind. Um die Abprotzspritzen wie die gewöhnlichen Fahrfeuerspritzen mit Pferden transportiren, auch solche von grösserer Cylinderweite und starkem Gewicht verwenden zu können, versieht man sie jetzt vielfach mit Vorderwagen oder regelmässigem vierräderigen Wagen und richtet sie so ein, dass sie sowohl auf dem Wagen ruhend als auch abgeprotzt in Thätigkeit gesetzt werden können. Derartige Abprotzspritzen sind jedoch nicht so praktisch wie die gewöhnlichen Fahrfeuerspritzen, die dann in erster Linie in Betracht kommen, wenn es sich um Spritzen von grösseren Dimensionen und um solche Spritzen handelt, die auch zur Hilfeleistung bei auswärtigen Brandfällen dienen.

Grosmann.

Abputz, s. Mauerputz.

Abra, türkische Silbermünze, ungefähr 0,90 Ж.

Abrasion, s. Erosion.

Abrauchen, s. v. w. Abdampfen (s. d.).

Abraum, das Deckgebirge (s. d.), welches eine Ablagerung nutzbarer Mineralien, z. B. ein Braunkohlenfiöz, in dünner Schicht überlagert. Der Abraum muss entfernt werden, damit man die Kohle von der Oberfläche her durch Tagebau (s. d.) gewinnen kann. In gleichem Sinne gilt die Bezeichnung auch bei Steinbrüchen. Abdecken und abkummern sind gleichbedeutend mit abräumen.

Abraumsalze nennt man die in der Deckschicht, in dem Abraum der mächtigen Salzlager von Magdeburg und Halberstadt eingeschlossenen Kali- und Magnesiasalze. Sie gehören wie das untergelagerte Steinsalz der oberen Zechsteinformation an und werden von Salzthon, Gips und Anhydrit derselben Schichtenreihe überlagert. Im Hangenden der letzteren folgt der untere Buntsandstein. Das Salzlager gliedert sich bei Stassfurt von oben nach unten in 4 Kegionen [1], [2], benannt nach ihren charakteristischen Mineralien: 4. Carnallit-region, 45 Meter mächtig, bestehend aus buntfarbigen Lagen von Steinsalz (25°/o) und verschiedenen Salzen des Kaliums und Magnesiums, unter denen Kainit, Kieserit, Carnallit (55%), Tachyhydrit einschliesslich weissen, knollenförmigen Boracites die wichtigsten sind. 3. Kieseritregion, 60 Meter mächtig, vorwiegend aus abwechselnden Lagen von Steinsalz (65%), Kieserit (17%) und nesterförmigem Sylvin (17%), letzterer mit Carnallit und leichtlöslichem Chlormagnesium bestehend. 2. Polyhalitregion, 66 Meter mächtig und zu 91% aus derbem Steinsalz zusammengesetzt, welches von parallelen Schnüren von Polyhalit (6,6%) durchzogen wird. 1. Anhydritregion, über 300 Meter mächtig, zusammengesetzt aus reinem Steinsalz, das durch dünne, parallele Schnüre von Anhydrit in Bänke von 0,08 bis 0,16 Meter Mächtigkeit geteilt wird. Diese 4 Regionen sind keineswegs scharf von einander geschieden, sondern gehen in einander über. — Aehnliche Salzlager und Abraumsalze wurden bei Kalucz und Bochnia im Tertiär Galiziens [5], in Persien und Ostindien nachgewiesen. Ihre Entstehung ist auf das Eintrocknen und Verdunsten von flachen.

seichten Meeresarmen zurückzuführen, wobei die schwer löslichen Salze zuerst zur Abscheidung gelangten und zu unterst lagerten, die leichter löslichen, die Abraumsalze, dagegen zuletzt als Decke abgeschieden wurden [3], [5]. Aehnliche Verhältnisse zeigen in der Gegenwart noch das tote Meer, der Eltonsee an der unteren Wolga u. a. den fünfziger Jahren als zur Herstellung der wichtigen Kalisalze (s. d.) dienlich erkannt und werden heute in bedeutenden Mengen bergmännisch gewonnen und in den Kalisalzfabriken für gewerbliche und besonders für landwirtschaftliche Präparate (Düngemittel) verarbeitet [4], [5]. Die Versorgung der ganzen Welt mit Kalisalzen geht beinahe gänzlich vom Magdeburg-Halberstädter Becken aus. Die jährliche Förderung betrug in Tonnen:

Die anfangs für wertlos gehaltenen Salze wurden in

Steinsalz

Carnallit und Kieserit

Kainit

Boracit

44 494 58 937 64 233 96 856 168 240 280 746 365 910

Litteratur: [1] Reinwarth, Ueber die Steinsalzablagerung bei Stassfurt und die dortige Kali-Industrie, Dresden, 1871. — [2] Bischof, Die Steinsalzwerke bei Stassfurt, 2. Aufi., Halle 1875. — [3] Ochsenius, Die Bildung der Steinsalzlager unter spezieller Bei’ücksichtigung der Flötze von Douglashall, Halle 1877. — [4] Precht, Die Salz-Industrie von Stassfurt und Umgegend, 5. Aufi., Stassfurt 1891. — [5] Pfeiffer, E., Handbuch der Kali-Industrie. Die Bildung der Salzlager von Stassfurt und Umgegend, sowie von Kalucz und Beschreibung dieser Salzlager, Braunschweig 1887. (Nach jeder Richtung hin das ausführlichste Werk.)

Abregeln, s. v. w. Ab winkeln.

Abreiben der Farben, s. Farbenreibmaschinen.

Abreifeil heisst die Bearbeitung metallener Gegenstände, wodurch scharfe rechtwinkelige Kanten abgestumpft werden, so dass an ihre Stelle schmale, schrägliegende Flächen oder Facetten treten.

Geschieht diese Bearbeitung durch Feilen an nicht zu dicken, platten-förmigen Arbeitsstücken, so bedient man sich zu- deren Festhalten bequem des Beifklobens (s. Fig.), eines in den Schraubstock zu spannenden zangenartigen Gerätes, dessen Greifbacken eine derartig schräge Stellung haben, dass das zwischen sie gespannte Arbeitsstück bei wagrechter Führung der Feile mit der beabsichtigten Abschrägung versehen wird.

Abreisser, s. d. Art. Reissmodel.

Abreiter, s. v. w. Rüttelsieb (s. d.).

Abrichten heisst im allgemeinen das Ebnen einer unregelmässigen Fläche, wie sie durch die Bearbeitung entstanden ist. So verstand man unter Abrichten bei der früher gebräuchlichen Darstellung des Blechs durch Schmieden die Beseitigung der in den Platten entstandenen Beulen durch die Schläge des mit einer breiten Bahn versehenen Abrichthammers, der durch Niederdrücken der Hervorragungen wirkt. Bei Holz geschieht die Ébnung durch Wegsclmeiden der vorstehenden Teile in Form feiner Späne durch das breite Eisen des Abriclit-hobels (s. d.). Bei Sensenschmieden wird auch die gehörige Ausbildung der Spitze und das Aufbiegen des Rückens Abrichten genannt.

Abriclithammer, s. unter Abrichten.

Abrichthobel, ein Hobel (s. d.) mit genau gerader und ebener Bahn und einem Doppeleisen zum Abnehmen ganz feiner Spänclien behufs Ebnung von Flächen. Insbesondere werden damit die durch den Gebrauch abgenützten Bahnen der gewöhnlichen Hobel wieder geebnet.

Abrichthobelmaschine nennt man eine Holzhobelmaschine, deren Zweck vornehmlich in der Ebnung unregelmässiger oder windschiefer Flächen der Arbeitsstücke besteht, wie zum genauen Zusammenpassen derselben und

von 1861—65 „    1866-70

1871—75 1876—80 „    1881—85

,,    1886—90

1891

29 603 118 099 433 859 643 363 834 969 826 759 818 764

11689 18 039 55 773 195 115 369 279 466 359

16

17

84

149

152

Leppla.

Gust. Herrmann.

Gust. Herrmann.

Gust. Herrmann.

zur

Herstellung guter Leimfugen erforderlich ist. während es auf eine besondere Glätte der Flächen weniger ankommt. Diese Maschinen arbeiten immer nur mit einer Messerwelle, die meistens wagrecht, nur in seltenen Fällen senkrecht gelagert ist. Hat der Schneidapparat die Form einer Walze, mit am Umfange ange-brachten, nach der Richtung der Axe gestellten geraden Messern, so lässt man ШШШ/Ш dieselbe aus dem wagrechten Tische nach W' M • oben nur um die Dicke des abzuneh-P:. menden Spanes hervorragen und schiebt das Holz über die Walze hinweg. Fig. 1 stellt eine solche Maschine vor. A ist die Messerwelle, В und C sind die beiden Tischhälften, von denen jede durch Schrauben und Handräder auf den schrägen Führungen zu verschieben und in ihrer

Kl

ёШШШ

JF

Fig. 1.

IIP

Ш"

K3ïiSÉA \ » .

Höhe genau einzustellen ist, der Anschlag D dient dem Holzstücke zur Führung. Wenn der Schneidapparat die Form einer Scheibe A, Fig. 2, erhält, die mit geraden Messern В versehen ist, so wird das auf den Tisch C gelegte Holzstück durch den Anschlag D mittelst eines durch einen Hebel zu bewegenden Exzenters gegen die Messer vorgedrückt, wmhrend es durch den

Winkel E niedergehalten wird. Nur selten hat man - ^    den Schneidapparat aus

BS|^E einer stehenden Axe mit

fa*

few

pF

=w~—_

Fig. 2.

Gust. Herrmann.

am unteren freien Ende angebrachten mit Messern versehenen Armen ausgeführt, so dass die obere Fläche des auf einem Tische befestigten Holzes bearbeitet wird, wenn dieser Tisch unter der Scheibe her verschoben wird. Näheres s. unter Hobelmaschine.

Abriclltlauge, in der Seifensiederei (s. Seife) bei der Bereitung der Laugen Bezeichnung für den zweiten Aufguss, лхе1сЬег eine schwächere Lauge liefert, im Gegensatz zu der zuerst abgezogenen Lauge (Feuerlauge).

Abrichtvorriclitimgeil, s. d. Art. Schleifen.

Abriegeln, s. Bleichwand.

Abriilden, s. Bauholz.

Abriss ist die von der Preuss. Landesaufnahme eingeführte, von Gauss herrührende [1] Bezeichnung für die Zusammenstellung der (Ausgleichungsergebnisse aller) Winkelmessungen, die auf einen Punkt eines trigonometrischen Netzes ausgeführt worden sind. Der Punkt, auf den sich diese Zusammenstellung bezieht, wird oft als Abrisspunkt bezeichnet.

Hammer.

Litteratur: [1] K. Preuss. Landes-Triangulation, Polar-Coord., Greogr. Coord, und Höhen, 1882, Y. Teil, S. 4.

Abrisspimkt, s. Abriss.

Abrutschung, s. Rutschungen.

Absackung*, das ungleich massige Absinken eines Erddammes, einer Mauer etc. Ursachen derselben sind das Nachgeben des Untergrundes, Zusammendrückung einzelner Partien des Dammkörpers oder der Mauer, Eintrocknungen innerhalb des Profiles, leere Zwischenräume, das Aufgefrieren gefrorener Schollen et. etc.

Absätze. Als solche bezeichnet man diejenigen Bildungsweisen von Gresteinen und Mineralien, bei welchen sich deren kleinste Teile aus einem andern Medium (Wasser, Wind u. s. w.), sei es auf chemischem oder mechanischem Wege, abscheiden oder niederschlagen. Der genaue Bildungsvorgang ist in vielen Fällen noch unbekannt und allgemein gütige Kriterien sind nicht vorhanden. Im einzelnen Fall entscheidet meist der chemische Versuch oder eine mikroskopische Untersuchung. Wir unterscheiden: 1. Chemische Absätze. Hier kennt die Geologie nur ein einziges Medium, das Wasser. Entweder führt es schon im gewöhnlichen Zustand eine Reihe von Stoffen in Lösung (Meerwasser) oder es löst teils in reinem, teils (und häufiger) im Zustand der Verunreinigung (durch Kohlensäure), endlich aber unter dem Einfluss hoher Temperatur und hohen Druckes eine Reihe von Mineralsubstanzen auf und scheidet sie wieder entweder infolge der Abkühlung, Verminderung der Lösungskraft oder der Verdunstung oder chemischer Veränderung durch andere Substanzen als chemische Absätze äh. Zu ihnen gehören beim Meerwasser die Lager von Gips, Steinsalz und Abraumsalzen. Aus einem Binnenmeere scheiden sich bei allmäliehern Verdunsten zu unterst und zuerst Anhydrit und Gips, dann Steinsalz und zu oberst und zuletzt die leicht löslichen schwefelsauren und Haloidsalze aus [1]. Weiter werden zu den chemischen Absätzen des Meerwassers die meisten mächtigeren Ablagerungen von Kalksteinen, Dolomit, von Rogenstein, Oolithen u. s. w. gerechnet. Als chemische Absätze der in den Erdschichten zirkulirenden Gewässer sind die Mineral- und Erzgänge, die Ausfüllungen der Blasenräume der Eruptivgesteine (Mandeln, Drusen), die Tropfsteinbildungen der Höhlen anzusehen. Bei allen diesen Bildungen hat sich das Mineral aus wässerigen Lösungen abgeschieden, deren Ursprung oder Gehalt an gelösten Stoffen oft auf vulkanische Thätigkeit zurückzuführen ist. Die chemischen Absätze der zu Tag ausgehenden Wasser, der Quellen, sind ebenfalls Ausscheidungen aus Lösung durch Verdunstung und Abkühlung: Kalksinter oder Kalktuff, Sprudelstein, Kieselsinter, Eisenocker u. s. w. [2]. -— 2. Mechanische Absätze (Ablagerungen, Sedimente) werden da erzeugt, wo die Bewegung des Mediums nicht mehr stark genug ist, um die in ihm schwebenden (suspendirten) Teilchen vor dem Niedersinken zu bewahren. Die in der Natur vorkommenden Medien, Wasser, Wind und Eis, nehmen im Fliessen und Bewegen vielfach kleine Teilchen auf, tragen sie schwebend weiter und lassen sie bei verminderter Geschwindigkeit wieder zu Boden sinken. Auf diese Weise entstehen viele Schichtgesteine oder Sedimente, teils in Flüssen, teils an der Küste des Meeres in Form von Kies, Sand, Grand, Lehm, Löss, Schlamm unserer Thäler, die Ablagerungen der Flussdelta als Sandbänke und Barren u. s. w. Vielfach gehen hierbei auch chemische Absätze vor sich, indem mit dem mechanischen Absatz auch die gelösten Stoffe im Fliesswasser zur Abscheidung gelangen, z. B. der Kalkgehalt des Lösses, des kalkigen Sandes u. s. w. Der Wind reisst bei grosser Geschwindigkeit feine, staubartige Teilchen des Bodens, auch Sand mit sich fort und lässt sie bei verminderter Geschwindigkeit als Staub, Flugsand wieder fallen. Das Eis transportât in der Form von Gletschern oder Treibeis in Flüssen sehr grobes Material, Gerolle, grosse Gesteinsblöcke vom Berg zum Thal und lässt sie hier in den Moränen und Schottern ablagern (Gletscherschutt) [3], [4]. — 3. Organische Absätze reihen sich insofern an die chemischen an, als sie aus Lösungen entstehen, die von Organismen, Meeres- und Süsswassertieren, Pflanzen getragen werden. Eine grosse Reihe von Organismen im Meer scheidet Kalk aus und bildet bei ihrem Absterben und Zubodensinken Ablagerungen: Kalkalgen, Foraminiferen, Spongien, Korallen. Echinodermen, Mollusken u. s. w. Auf diese Weise wurden in früheren Erdperioden mächtige Ablagerungen von Kalkstein in den verschiedensten Formen, als Biff-(Korallen-)Kalk, Kreide, Mergel u. s. w. erzeugt. Auf Diatomeen werden viele Absätze des Süsswassers in Form von Kieselgulir und Polirscliiefer zurückgefülirt. Durch verwesende Pflanzen kann das im Boden enthaltene Eisenoxyd zu Oxydul reduzirt werden, welches sich mit der neuentstandenen Kohlensäure zu kohlensaurem Eisenoxydul verbindet. Dieses verliert wieder an der Luft die Kohlensäure und es entsteht Eisenoxydul und durch dessen Oxydation in Verbindung mit Wasser Eisenoxydhydrat [2], [3].

Leppla.

Litteratur : [1] Ochsenius, Die Bildung der Steinsalzlager u. s. w., Halle 1877. — Allgemein: [2] Roth, J., Allgemeine und chemische Geologie, Berlin 1879, Bd. I, S. 532. — [3] Gümbel, C. W. von, Grundzüge der Geologie, Kassel 1888, S. 279—390. —• [4] Credner, H., Elemente der Geologie, Leipzig 1891.

Absätzig, s. Erz.

Köchy

Absaigeni, 1. in der Markscheidekunst s. v. w. abloten (s. d.); 2. im Hüttenwesen, s. Saig er n.

Absattehmg, im Hochbau, die provisorische Stützung durch einen Sattel (s. d.).

Absatzahle, s. unter Ahle.

Absatzaufnagelmaschiiie. Die Herstellung der Absätze für Schuhe und Stiefeln geschieht in der Art, dass sogenannte Flecke, d. h. Lederstücke, von der Grundrissform des Absatzes, wie sie mit der Absatzfleckstanzmaschine (s. d.) ausgeschnitten sind, in mehr oder minder grosser Zahl (bis zu 12) entsprechend der Höhe des Absatzes über einander gelegt und in einer passenden Form dem Drucke einer kräftigen Schrauben- oder Hebelpresse ausgesetzt werden. Gleichzeitig werden die einzelnen mit oder ohne Klebmaterial aufeinander gelegten Flecke durch eine Anzahl von Stiften mit einander verbunden, die alle zu gleicher Zeit durch sämtliche Lederlagen hindurchgetrieben werden. Zu diesem Zwecke

werden die Nägel oder Stifte zuvor in die cylindrischen Bohrungen einer Nagelbüchse a (s. nebenstehende Fig. 1) eingelegt, auf deren oberer Fläche die zur Aufnahme der Flecke Ъ dienende Form c ruht. Jeder der beiderseits

Absagesignale werden im Eisenbahnverkehr gegeben, um dem Strecken-personal bezw. den folgenden Stationen anzuzeigen, dass ein bereits abgemeldeter Zug nicht kommt. Die Verständigung der Strecke kann durch Laufzettel, die der Stationen telegraphisch erfolgen. Auf deutschen Bahnen kann nach der Signalordnung das Absagen durch die elektrischen Läutewerke und zwar mittelst des Kuhesignals Nro. 3 : „dreimal eine bestimmte Anzahl von GlockenschlägeiA erfolgen.

r~

;9

i-----

Fig. 1.

zugespitzten Nägel ruht mit seinem unteren Ende in der Vertiefung des Kopfes eines darunter hängenden Stiftes d, der als Nageltreiber wirkt, indem er den auf ihm ruhenden Nagel in die Lederflecke eindrückt, sobald die ganze Form c samt der Nagelbüchse а niederwärts geschoben wird und die Stifte d sich gegen die feste Platte e setzen. Diese Abwärtsbewegung erfolgt durch den Stempel/, der, auf die Flecke Ъ drückend, dieselben zunächst fest in die Form c presst und bei weiterer Bewegung das Eintreiben der Nägel bewirkt. Die Form c führt sich hierbei an vier in e festen cylindrischen Stiften g unter Zusammendrückung der über g geschobenen Schraubenfedern, die bei nachlassendem Drucke die Form mit dem Absätze und der Nagelbüchse wieder emporheben. Der in der Mitte der Nagelbüchse a lose verschieblich hängende Stift h dient nachher in leicht ersichtlicher Weise zum Ausstossen des gepressten Absatzes aus der Form [1]. Für sehr stark geschweifte Absätze werden in dieser Weise zwei Teile einzeln in besonderen Formen gepresst und durch Nageln vereinigt [21.

Гт einen so vorbereiteten Absatz auf den Schuh zu nageln, wird der erstere wieder in eine Form a, Figur 2, gebracht und der Schuh darauf gesetzt. Wird nun ein dem Innern des Schuhes entsprechend geformter Stahlstempel b mit kräftigem Drucke niedergepresst, so schieben sich die an der Unterfläche des Absatzes hervorstehenden Nägel, die sich gegen die feste Platte c setzen, nach oben hin durch die Sohle des Schuhes hindurch, wobei sie, gegen den Stahlstempel b treffend, sich umlegen. Es wird dabei vielfach die Einrichtung getroffen, dass die Nägel unten noch um eine halbe Lederdicke

’îffl

vorragen, so dass der unterste oder sogenannte Deckfleck dadurch auf _

La

dem Absätze befestigt werden kann, dass man diesen Deckfleck zu ~ unterst in die Form einlegt und den an den Schuh genagelten Absatz nochmals darauf drückt. Hierbei sind die nur bis zur halben Lederdicke in den Deckfleck eintretenden Nägel von aussen gar nicht sichtbar. Man nagelt in Deutschland indessen auch у vielfach den Deckfleck mit besonderen Messingnägeln auf, deren —

Köpfe von aussen sichtbar sind, wozu eine ähnliche Maschine

[3] dient. Auch trifft man wohl die Anordnung so, dass

vor dem Eindrücken der Nägel die dazu erforderlichen Löcher durch

Ahlen genau an den gehörigen Stellen vorgestochen werden [4]. Nach

Fig. 2.

einem andern Verfahren werden die Nägel vom Innern des Schuhes

durch die Sohle und den Absatz eingetrieben, zu welchem Zwecke

das betreffende Nagelgehäuse in dem Kopfe eines aufrecht stehenden Ständers

angebracht ist, über welchen der Schuh gehängt wird, so dass der niedergehende

Pressstempel auf den nach oben gekehrten Absatz trifft [5].

Litteratur: [1] Weber und Miller, D. R. P. 535. — [2] Desgl., D. R. P. 13157. — [3] Larrabee, D. R. P. 12611. — [4] Desgl., D. R. P. 1091. — [5] Keats, D. R. P. 28731 ; Kiele, D. R. P. 53979.    Gust Herrmann.

Absatzbeschneidmascliine nennt man die Maschine, mittelst deren die auf die Schuhe oder Stiefeln genagelten Absätze auf der inneren nach der Fuss-mitte hin gekehrten Brust mit einem geraden oder bei manchen Absätzen mit einem hohl gekrümmten Messer beschnitten werden. Der Schuh wird hierbei gewöhnlich über einen festen Ständer nach Art des Aufzwickständers (s. d.) gehängt, so dass die Sohle und der Absatz nach oben gerichtet ist, an dessen Innenseite dann das in senkrechten Führungen gleitende Messer durch eine Trittvorrichtung herabgezogen wird, um die vorstehenden Kanten der einzelnen Lederlagen zu beschneiden. Durch einen Anstoss wird dabei der Hub des Messers begrenzt, um dessen Eindringen in die Sohle zu ■ vermeiden. Man hat auch wohl bei den Absatzaufnagel- Ц maschinell (s. d.) ein solches Messer angebracht [1], um den Absatz gleichzeitig mit dem Aufnageln zu beschneiden.

Maschinen, die den Absatz auch auf seiner äusseren Um-fangsfläche durch ein Messer beschneiden sollen [2], scheinen aber weitere Anwendung nicht gefunden zu haben, da man diese Arbeit fast allgemein mit den Absatzfräsmaschinen (s. d.) vornimmt.

Gust. Herrmann.

Absatzfeil- und -ausglasmaschine dient zur weiteren Bearbeitung der gefrästen Schuhabsätze, um die noch vorhandenen Ungleichheiten der Oberfläche zu beseitigen, ehe die Absätze der Absatzp olirmaschine (s. d.)___

zugehen. Man benutzt hierzu raspelartig am Umfange auf- ===ад'_ -==sse===== gehauene Scheiben [1], sowie Schleifscheiben, die am Umfange mit Schmirgel oder Glaspulver überzogen sind. Diese der Form des Absatzes entsprechend profilirten Scheiben werden sehr schnell (800—1200 Umdrehungen in der Minute) um ihre Axe gedreht und der zu bearbeitende Absatz aus freier Hand so dagegen geführt, dass er überall durch Abstossen feiner Spänchen

Litteratur : [1] D. R. P. 48970. — [2] D. R. P. 38388.

ausgeschlichtet wird. Durch einen Ventilator wird der dabei gebildete Staub abgesaugt. Anstatt der Schleifscheiben hat man auch vorteilhaft Schleifbänder [2] verwendet, d. h. endlose Bänder aus Leder, Gummi oder Gewebe, die auf I der äusseren Oberfläche mit einem Ueberzug aus dem betreffenden Schleifmaterial versehen sind und vermöge ihrer Biegsamkeit sich an die Umfänge der profilirten Scheiben anschmiegen, über welche sie in hinreichend gespanntem Zustande geführt werden. Die nebenstehende Figur zeigt eine solche Ausglasmaschine der Deutsch-Amerikanischen Maschinengesellschaft in Frankfurt a. M.

Litteratur : [1] D.R.P. 15297. — [2] D. R. P. 21925. Gust. Herrmann.

№.

Gust. Herrmann.

Absatzfleckstaiizmascliine ist eine für Handoder Dampfbetrieb eingerichtete Schrauben-, Kurbeloder Exzenterpresse, mittelst deren man durch geeignete Ausstanz mess er (s. d.) von der Form der beistehendenFiguraus starkem Sohlen- Æ Ц leder die Absatzflecke, d. h. die Leder- mjk stücke ausschneidet, aus denen die Absätze ЩЛ von Schuhen und Stiefeln zusammengesetzt werden. Das Ausstanzmesser wird dabei auf der festen Unterplatte der Presse mit aufwärts gekehrter Schneide angebracht, auf welche das Leder gelegt wird, so dass der niedergehende, an der Unterfläche aus Holz bestehende Pressstempel den Fleck ausstanzt, der durch das Messer und eine Oeffnung der Unterplatte hindurch in einen untergestellten Korb fällt.

Absatzfräsmaschine dient dazu, die aus einzelnen Lederstücken (Flecken) zusammengesetzten und auf die Sohlen der Schuhe oder Stiefeln genagelten Absätze an dem Umfange glatt und der gewünschten Form entsprechend zu bearbeiten. Zu dem Ende wird der Schuh mittelst der Spindel a fest gegen die Platte b gepresst, welche letztere nicht nur dem Deckflecke des Absatzes zur

«Ё

ШШЖ-г

сШ

чШтжШЩА :

-ъпг

OB

Stütze dient, sondern gleichzeitig als führende Schablone wirkt. Zum Bearbeiten des Absatzes dient die Fräse c, deren Messer dem Profil des Absatzes entsprechend geformt sind und deren Axe durch einen auf die kleine Scheibe d laufenden Kiemen 1000 bis 3000 mal in jeder Minute umgedreht wird. Damit nun durch diese Fräse dem Absätze die gewünschte Form gegeben werde, ist die den Absatz stützende Platte b mit einer Axe e verbunden, die an der Handhabe / umgedreht werden kann und deren Lager durch Federn unterhalb nachgiebig gestützt wird. Durch den Druck dieser Federn wird die Axe e nebst dem Absätze immer nach oben gepresst und dabei die Platte b, sowie die ihr gleiche b, gegen einen gabelförmigen Hebel g gelegt. Da nun b und b, eine der Grundrissform des Absatzes entsprechende Gestalt haben, so wird bei der langsamen Umwendung, die man der Axe e und dem Schuh mittelst des Hebels f mitteilt, die Bearbeitung in der gewünschten Form ermöglicht. Ueber die Ferse des Schuhes wird eine Kapsel h gelegt, deren Form derjenigen des Absatzes in seinem oberen Teile entspricht, und mit welcher die Stützung gegen den festen Anschlag i stattfindet, indem die an der Spindel a angreifende Feder к den Schuh stetig nach oben zieht [1]. Die mannigfachen Verbesserungen, die man an dieser Maschine vorgenommen hat, beziehen sich vornehmlich auf die der Absatzform angepasste Unterstützung [2] des Schuhes

und dessen Führung bei der Hinwendung [3]. auch hat man dieses Wenden selbständig durch die Maschine bewirkt [4].

43440.

Litteratur: [1] D. R. P. 535. — [2] D. R. P. 55233. — [3] D. R. P. 12159. — [4] D.R. P.

Gust. Herrmann.

Absatzpolirmaschinen. Das Poliren der aus Leder bestehenden Absätze des Schuhwerks kann, wie bei allen weichen Körpern, nur durch Niederdrücken der vorhandenen kleinen Erhabenheiten durch einen harten, hoch polirten und abgerundeten Polirkolben geschehen, der zur besseren Wirkung erwärmt wird, und bei dessen Verwendung vielfach eine dünne Wachsschicht in das Leder verrieben wird. Demgemäss arbeiten die Maschinen zum Poliren der gefrästen und auf der Ausglasmaschine (s. Absatzfeil- und -ausglasmaschine) vorgerichteten Absätze mit einem harten stählernen Polirblocke, welcher gegen den Absatz des in einen Halter gespannten Schuhs durch eine Feder kräftig angepresst wird. Bei der meist gebräuchlichen Maschine von Tapley (s. nebenstehende Figur) wird die zum Poliren nötige Bewegung dem Polirkolben [1] erteilt, und zwar derart, dass dieser Kolben a mit einer Axe b verbunden ist, die in eine schwingende Bewegung durch ein kleines Zahnrad versetzt wird, in welches ein gezahnter Sector c eingreift, der von einem Kurbelzapfen auf der Antriebswelle d hin und her bewegt wird. Infolge dieser Schwingung der Axe b wird der Polirkolben an den gekrümmten Hinter- und Seitenflächen des Absatzes entlang geführt, wobei man durch geeignete Neigung des in den Halter e gespannten Schuhs erreichen kann, dass alle Punkte der zu polirenden Fläche möglichst gleichmässig von dem Polirstahle bestrichen werden. An dieser Maschine sind mancherlei Verbesserungen vorgenonnnen, welche teilweise die Form des Polirbolzens und dessen Verbindung mit dem oscillirenden Arme betreffen, und teilweise den Zweck haben, dem Polirbolzen ausser der gedachten oscillirenden Bewegung noch eine gewisse hin und her gehende Verschiebung [2] parallel zur Axe 6 zu erteilen, um dadurch selbstthätig alle Punkte des Absatzes unter den Polirstahl zu bringen. Auch ist vorgeschlagen, den Schuhhalter mit dem darin eingespannten Absätze unter dem feststehenden Polirbolzen schwingen zu lassen [3]. Die Erwärmung des Bolzens kann durch eine Gasflamme geschehen, auch hat man dazu Dampf oder lieisses Wasser angewendet [4]. Anstatt eines festen Polirstalils hat man auch eine rotirende Scheibe verwenden wollen [5].

Litteratur: [1] D. R. P. 11723, 54718. — [2] D. R. P. 38954, 49967. — [3] D. R. P. 47401. — [4] D. R. P. 63264. — [5] I). R. P. 44220.    Gust. Herrmann.

Absatzstifte sind kleine, 15—35 mm lange Nägel von quadratischem Querschnitte und ohne Kopf, von denen 1000 Stück zwischen 140 und 470 gr wiegen.

Absatzzwecken sind die von den Schuhmachern bei der Arbeit zur Befestigung des Absatzes benützten Nägel (s. Nägel und Nägelfabrikation) von 65—80 mm Länge, rundem Querschnitte und mit würfelförmigem Kopfe versehen. Gleich den kürzeren (25 mm) Schusterzwecken, die zur Befestigung des ausgespannten Leders auf dem Leisten dienen, werden sie am besten aus Stahl gefertigt und gehärtet. Näheres in [1] und [2].

Gust. Herrmann.

Litteratur: [1] Prechtls Technolog. Encyklopädie, Bd. 10. — [2] Karmarsch, Handbuch der Mechan. Technologie, 5. Aufl., Hannover 1875.

Absauberer, s. v. w. llütteisieb (s. d.)

Abschätzen, s. unter Bauanschlag.

Abschäumen (Abstreichen), das Abnehmen der auf der Oberfläche

schmelzender Metalle sich ansammelnden Oxydschichten, des sogen. Abstriches (s. Blei und Silber).

Abschenke, s. v. w. Buffet.

/7/

Weyrauch.

Abscherung. In jedem durch einen Körper gedachten Schnitte kann man sich 2 Flächen zusammenhängend denken. Abscherung heisst die Trennung solcher Flächen durch Kräfte in den Ebenen derselben (s. Fig.). Annähernd hat man es mit diesem Falle beim Schneiden mit der Schere zu thun. Der Widerstand gegen das Abscheren heisst Scherfestigkeit oder Schubfestigkeit. Dieselbe pflegt auf die Flächeneinheit bezogen zu werden. Nach der Elastizitätstheorie sind mit der Beanspruchung auf Schub stets auch Beanspruchungen auf Zug und Druck verbunden. S. auch Schubfestigkeit.

Absclilämmen (Schlämmen), s. die Art. Bodenphysik und Herdarbeit.

Abschlag, in der Schriftgiesserei an der Matrize die Vertiefung für den zu giessenden Buchstaben; im Wasserbau die Entleerung eines Werkkanales behufs dessen Reinigung.

Abschlagen (Ablassen) der Wasserläufe, s. Fischpflege.

Abschlagen von Schiffen, s. Schnürboden.

Abschlagmaschine, s. d. Art. Zündwaren.

Absclilämmen, das Abziehen des auf den Schotter- und Kiesstrassen sich bildenden Schlammes mittelst hölzerner Schlammkratzen, oder bei dünnflüssigem Schlamm auch mittelst des Besens ist mindestens im Herbst und Frühling, sonst nach anhaltendem Regenwetter, jedenfalls aber vor einer Heubeschotterung erforderlich, um das schädliche Eindringen der Feuchtigkeit in den Strassen-körper zu verhindern und ein rasches Austrocknen der Oberfläche zu ermöglichen. Der in Haufen zusammengekehrte Schlammabraum muss möglichst bald abgefahren werden. Die Tagesleistung eines Arbeiters beträgt etwa 600 bis 800 qm. In neuerer Zeit werden zum Abschlammen auch Kehrmaschinen (s. d.) benutzt. S. auch Strassenreinigung und Strassenreinigungsmaschinen. L.v.wnimann.

Absclilicliten, eine zu malende Wand mit Milch schlämmen; vorstehende Holznägel glatt abarbeiten; auch s. v. w. scharriren (s. d.).

Gust. Herrmann.

Abschlichthammer, ein kleiner Handhammer mit zwei fast vollkommen ebenen, schön polirten Bahnen, von denen die eine kreisrund, die andere viereckig ist, wird ebenso wie der mit nur einer kreisrunden und gewölbten Bahn versehene Ausschlichthammer bei der Anfertigung getriebener Blechwaren benutzt, um die bearbeitete Fläche zu glätten (schlichten), indem die Spuren der vorher ausgeübten Hammerschläge durch Niederdrücken der entstandenen Hervorragungen beseitigt werden (s. u. Blechbearbeitung).

Abschliessbremse, s. Loskorb.

Abschlüssen, s. Loskorb.

Abschlussdamm, eine Erdanschüttung zur Absperrung von Wassermassem welche für gewerbliche Zwecke (Speisung von Kanälen, Flösserei etc.), zur Wasserversorgung oder für landwirtschaftliche Zwecke (Berieselung) anzusammeln sind. Die Abschlussdämme eignen sich besonders für ein feuchtes Klima und dann, wenn die Stauhöhe bei kurzen Dämmen 15 m, bei langen 12 m nicht übersteigt. Sie müssen mit gut ausgewählter Erde, welche etwa 40 % Thon und 60 % Sand enthält, so angelegt werden, dass die Kronenbreite des Dammes mindestens 3 m beträgt, die Dammkrone 3 bis 4,5 m über dem höchsten Wasserspiegel liegt und die Böschungen mit mindestens zweifacher Anlage abgehen. Vorsichtig und empfehlenswert ist es, an beiden Seiten oder wenigstens an der Wasserseite die Böschung mit 1 : 2,5 bis 1 : 3 anzulegen. Das verwendete Material muss in der Schüttung in 10 bis 20 cm hohen, horizontalen Schichten aufgetragen und festgestampft bezw. gewalzt werden; es ist von allen der Verwesung unterliegenden Substanzen zu reinigen und vor dem Feststampfen bezw. Ab walzen zu begiessen oder durch eine dem Fortschreiten des Dammbaues folgende Wasseraufstauung feucht zu erhalten. Das Damm-fundament soll nahezu undurchlässig sein, darf aber nicht aus Felsen bestehen; im letzteren Falle ist stets eine Abschlussmauer am Platze. Wenn das Dammfundament nicht genügend undurchlässig erscheint, aber eine undurchlässige Schichte (Thon, Fels etc.) in nicht zu grosser Tiefe unter Terrain erreichbar ist, so pflegt man im Innern des Dammes einen Thonkern einzubringen, welcher in der Pegel von der Fundamentfläche nach unten und nach oben keilförmig angeordnet wird [1]. Die wasserseitige Böschung des Dammes ist mit grossen Blöcken so solid als möglich abzupflastern ; die Blöcke sind in ein Mörtelbett zu versetzen und müssen gut ausgefugt werden. Zum Schutze der thalseitigen Böschung gegen zerstörende Wirkungen des Frostes ist es empfehlenswert, dieselbe zu drainiren. Im übrigen sollte man möglichst vermeiden, Mauerwerk für Grundablässe etc. in die Abschlussdämme zu verlegen, weil an allen Berührungsstellen beider Materialien, besonders an den vertikalen Berührungsflächen, der Zusammenhang fehlt und dem unvermeidlichen Sickerwasser Gelegenheit zum Aufsuchen von Wegen geboten wird. Die meisten grösseren Abschlussdämme sind in Indien errichtet ; doch finden sie sich auch bei uns in beträchtlicher Zahl. Wegen der speziellen Einrichtungen an solchen Dämmen für Zwecke der Wasserversorgung s. d. Art. Thalsperre und [2]; für Zwecke der Binnenschiffahrt s. d. Art. Schiffahrtskanäle und [31.

Lueger.

Litteratur : [1] Beloe, Ch. On the construction of catcli-water-reservoirs in mounting-districts for the supply of towns and other purposes. London 1872. — [2] Lueger, Wasserversorgung, Abschn. Ill, Darmstadt 1892, woselbst ausführliche Litteraturangaben. — [3] Lagréné, Cours de navigation intérieure, Bd. I, Кар. Ill, S. 33—89, Paris 1869.

Abschlussgerinne, s. Gerinne.

Abschlussmauer, wird zu gleichen Zwecken wie der Abschlussdamm (s. d.) verwendet, sobald der undurchlässige Untergrund aus Felsen besteht. Weiche Art von Mauerwerk man anzuwenden hat, ist von der örtlichen Lage des Bauwerkes abhängig; in der neueren Zeit werden solche Mauern auch aus Beton [1] hergestellt. In allen Fällen muss das Mauerwerk mit dem Felsenfundamente in solidester Weise verbunden und so ausgeführt werden, dass dasselbe gleiche Widerstandsfähigkeit gegen Verschiebung in allen denkbaren Schnittebenen zeigt. Sodann sollen sowohl der zwischen den einzelnen Mauersteinen befindliche Mörtel als auch die Mauersteine selbst möglichst wasserdicht sein und bleiben. Das letztere trifft um so mehr ein, je stärker das Mauerprofil unter sonst gleichen Umständen gewählt wird, je weniger also die Temperaturunterschiede an der luftberührten und wasserberührten Fläche der Mauer die Temperatur im Innern zu verändern vermögen; vollständige Wasserdichtigkeit ist in einem Klima, in welchem kalte Winter mit warmen Sommern bei sehr verschiedenen Feuchtigkeitsgehalten der Luft wechseln, nicht denkbar. — Die Formen und Dimensionen, welche den Abschlussmauern zu geben sind, werden von den Ingenieuren sehr verschieden gewählt, je nach den örtlichen Bücksichten und dem Werte, den man auf grosse Sicherheit und Wasserdichtigkeit legt. In der Pegel beschränkt man das zulässige Mass von Pressung in der Mauer auf 6 bis 8 Kilogramm pro Quadrat-centimeter und wählt das Profil so, dass in allen unterhalb des normalen Wasserspiegels gelegenen Horizontalschnitten die grössten Pressungsdifferenzen sich auf ein minimales Mass reduziren. Die Inanspruchnahme wird durch das grapho-statische Verfahren bestimmt [2]. Ueber die Dimensionirung ist in dem Art. Thalsperre nachzusehen. Je nach dem Zwecke, dem eine solche Abschlussmauer dient, wechselt auch ihre Kronenbreite; in der Pegel geht man mit derselben nicht unter 2 m und nicht über 4 bis 5 m, wenn die Mauerkrone nur begangen wird. Wird sie befahren, so richtet sich die Breite nach den Verkehrsbedürfnissen. Die Höhe der Dammkrone über dem höchsten Wasserspiegel beträgt im Maximum 3,5 m und wird im Mittel zu einem Zehntel der grössten Wassertiefe angenommen. Theoretisch übt die Länge der Abschlussmauer auf die Profildimensionen derselben keinen Einfluss aus, wenn man die Angriffe der Sturmfluten gegen die Mauer ausser Berechnung lässt. In Rücksicht auf die letzteren ist es jedoch angezeigt, das Mauerprofil mit zunehmender Länge der Mauer zu vergrössern. Werden solche Mauern zum Schutz gegen Hochwasser von Flüssen errichtet (Wassermauern), so erhalten sie kurze, flussabwärts gerichtete Sporen in Entfernungen von 50 bis 100 m (s. Hochwasser, Ufermauer, Wil d b ac h v e rb a u u n g).

Litteratur: [1] The Butalo Concrete-Dam. Engineering, Jahrg. 1891, 3. Juli, S. 23. — [2] Lueger, Wasserversorgung, Abt. III, S. 331, Darmstadt 1892.    Lueger.

Absclilusssignal, Signalvorrichtung meist optischer Art, mittelst welcher den Eisenbahnzügen die Einfahrt in Bahnhöfe gestattet oder versagt wird.

S. auch Bahnzustandssignale.

Köchy.

Abschlussvorriehtungen (Barrieren, Schranken), siehe Wegeschranken.

Abs cbm i egen, das Abarbeiten von Kanten und Ecken an Hölzern, Steinen etc., wodurch schräge Flächen entstehen.

Absehneiden, s. Zeichnen, technisches.

Mehmke.

Abschnitt (Segment) einer begrenzten ebenen Fläche oder eines Körpers heisst jedes durch einen geradlinigen bezw. ebenen Schnitt abgetrennte Stück dieser Fläche bezw. dieses Körpers. Ueber die Berechnung der Inhalte von Abschnitten s. unter Quadratur und Kubatur; die Inhalte von Kreis- und Kugelabschnitten findet man unter Kreis bezw. Kugel angegeben.

Abschniiren, s. unter Schnurschlag. ,

Abschöpfgerste, s. Malz.

Abschräge, s. v. w. Wasserschlag (s. d.).

Abschrecken, rasche Abkühlung erhitzter fester Körper, um eine Lockerung ihres Gefüges zu erzielen. Das Verfahren findet namentlich in der Porzellan-und Glasfabrikation bei Zerkleinerung von Bohmaterialien Anwendung. Vergl. auch Giesserei.

Abschreiten, Längenmessung einer Strecke durch Abzählen der Schritte, die zu ihrer Zurücklegung notwendig sind; dabei ist vorausgesetzt, dass die Länge eines Schritts a priori bekannt ist oder bei der Messung selbst dadurch bestimmt wird, dass das Abschreiten nicht einseitig geschieht, sondern ein Punkt zwischen feste Endpunkte eingeschritten wird. Diese auf den ersten Blick roh erscheinende Längenmessmethode ist bei richtiger Anwendung vielfach überraschender Genauigkeit fähig und für manche Zwecke, flüchtige Aufnahmen auf Beisen, topographische Aufnahmen (Einschreiten von Punkten in den Lagenplan bei Flächennivellirung oder barometrischer Höhenbestimmung) auf horizontalen oder gleichmässig geneigten Linien völlig genügend. — Die Schrittlänge auf horizontaler Balm ist individuell verschieden, im allgemeinen deutlich abhängig von der Körperlänge, schwankt auch beim erwachsenen Individuum mit dem Alter, der Ermüdung u. s. f. ; sie muss für jeden Abschreitenden, der seinen gewöhnlichen Schritt beibehalten und nicht einen „Normalschritt“ anstreben soll, besonders bestimmt werden auf Grund von Versuchen an mit Latten abgemessenen Strecken. — Jordan hat sich besonders eingehend mit der natürlichen Schrittlänge beschäftigt; er findet [1] aus 410 Zahlen von jungen Männern (Studirenden in Karlsruhe und Hannover, durchschnittliches Alter 20 Jahre) eine mittlere Schrittlänge von 0,81 m. Wenn man von der wirklichen Schrittlänge des Abschreitenden nichts weiss, kann man, bei Schätzungen und dergl., seinen Schritt zu 0,80 m annehmen und hat dabei einen mittleren Fehler von etwa 5 °/₀ zu befürchten. — Verfasser hat bei 154 Studirenden der Technischen Hochschule Stuttgart fast genau dasselbe Besultat erhalten : mittlere Schrittlänge 0,82 m bei einer mittleren Körperlänge von 1,73 m. -— Für einigermassen gute Messung ist aber, wie schon angedeutet, stets unmittelbare Bestimmung der individuellen Schrittlänge erforderlich oder es ist noch besser, in geeigneten Fällen das Abschreiten auf Einschaltung von Punkten zwischen gegebene Festpunkte zu beschränken. Diese Einschaltung leistet ohne weiteres auch noch gute Dienste auf gleichmässig geneigter Strecke: es seien z. B. A und В zwei Hektometersteine auf einer Strasse von gleichförmiger Steigung von einigen Prozenten ; von A his zum Punkt C zwischen A und В seien 48 Schritte, von A bis В 130 Schritte gezählt, die Strecke

А C = ~ . 100 m = 37 m ist dann mit derselben Genauigkeit bestimmt, der das Abschreiten auf horizontaler Strecke fähig ist. — Diese Genauigkeit beim man im

Abschreiten einer freien Strecke auf fester horizontaler Bahn darf Mittel

Steigungen: xt = s (1 — sin a), Gefälle: x₂ = s (l

zu 1% der abgeschrittenen Strecke schätzen, während beim Einbinden von Punkten auf nicht zu langer Strecke die Genauigkeit leicht aufs Doppelte zu bringen ist. Jordan hat auch das Abschreiten auf geneigter Strecke zum Gegenstand der Untersuchung gemacht [2] und man kann die von ihm gefundenen eigenen Schrittwerte für Steigungen und Gefälle mit Rziha [3] in die empirischen Formeln fassen:

• n\ - ⁸¹¹¹ 2)’

wo «

den Neigungswinkel der Steigung oder des Gefälles, auf denen abzuschreiten ist, xx und x₂ die Horizontalprojektion der Schrittlänge in beiden Fällen, s den normalen Schritt auf horizontaler Bahn bedeuten. Diese Schrittverkürzungen auf nicht horizontaler Strecke, bei denen offenbar die Mehrarbeit des Abschreitenden, also auch dessen Gewicht und insbesondere Ganggeschwindigkeit in Betracht kommt, sind aber individuell höchst verschieden, z. B. sind dem Verfasser zahlreiche Beispiele dafür bekannt, dass auf schwachen Steigungen längere Schritte gemacht werden als in der Ebene, auf Gefällstrecken aber kürzere u. s. f., und sie wechseln auch bei demselben Individuum mit Ermüdung u.s.f. viel stärker als die „natürliche“ Schrittlänge in der Ebene. Zum Einbinden zwischen feste Endpunkte leistet deshalb, z. B. bei topographischen Barometermessungen, das Einschreiten auf geneigter Strecke vielfach recht gute Dienste, wobei man in den Aneroiddifferenzen das Mittel zur Reduktion der abgeschrittenen geneigten Strecken auf die Horizontale besitzt (vergl. Barometrische Einschaltung [4]); bei einseitigem Anbinden und besonders bei wenig gangbarem, rauhem Boden ist aber das Abschreiten geneigter Strecken nur sehr vorsichtig anzuwenden und besser durch das Mitziehen eines Messbandes zu ersetzen [5]. Ueber mechanische Hilfsmittel zum Schrittzählen, s. Schrittzähler.

Hammer.

Litteratur: [1] Jordan, Handbuch der Vermessungskunde, II. (1893), S. 64. — [2] Zeitschr. für Vermess. 1884, S. 485. — [3] S. z. B. Schweiz. Bauztg. 1894, 27 Jan., S. 28. — [4] Ferner ausser [2] auch [1], II., S. 573; Heil, Tabellen zur Verwandlung von Schrittwerten in Meter-mass, Darmstadt 1891. — [5] Hammer, Zeitschrift für Vermess. 1885, S. 305 und Hammer, Zeitschr. für Vermess., 1892, S. 353 bis 368.

Abschrot ist ein feststehender, seine Schneide nach oben kehrender stählerner Meissei (s. d.), der mit einem vierkantigen Stiele oder Ansätze in ein passendes Loch des Ambosses (s. d.) gesteckt werden kann und zum Durcli-und Abhauen von Eisenstücken im rotwarmen Zustande gebraucht wird,

Gust, Herrmann.

Beim Gebrauche legt man dazu das Arbeitsstück auf die Schneide des H Abschrots und führt gegen das erstere von oben her Hammerschläge, so Ц^В dass die von unten eindringende Schneide eine Einkerbung hervorbringt, вИИР'' die nachher ein Abbrechen des Stückes durch einen leichten Hammer- IW schlag ermöglicht. Dickere Stücke kerbt man in dieser Weise auch Щ wohl auf zwei gegenüberliegenden oder auf allen Seiten ein. Gänzliches Durchhauen findet auf dem Abschrot nicht statt, weil dessen Schneide durch den Schlag des Hammers beschädigt würde. Der Blockmeissel der Nagelschmiede ist ebenfalls ein Abschrot, der seinen Platz dauernd neben dem Ambosse erhält. S. Schmieden.

Abschwefeln, im Hüttenwesen den Schwefelgehalt eines Erzes durch Rösten verringern oder ganz beseitigen (Totrösten). Früher bezeichnete man irrtümlich auch das Verkoken der Steinkohlen als Abschwefeln, weil man meinte, dass den Steinkohlen durch das Verkoken der Schwefel entzogen werde. Vergl. auch d. Artikel Silber.

Abscisse, s. Koordinaten.

gung

digkeit (s. d.), durch den ersten Differentialquotienten der Abscisse, nach der Zeit genommen, angegeben wird, gibt der zweite Differentialquotient die Abscissenbeschleunigung. So ist die Abscissenbeschleunigung für die Projektion

oo

der Bewegung auf die гс-Ахе:

Abscissenbeschleunigung ist die Beschleunigung der Projektionsbewe-eines Punktes auf eine Koordinatenaxe. Während die Abscissengeschwin-

Schell.

Abseite, eine selten gebrauchte Bezeichnung für Seitenschiff.

von Tiedemann.

Abseiten nennt man niedrige schmale Läume, die zur Seite der Scheunenbansen durch Verlängerung des Daches über das Gesims hinaus und Umschliessung mit Wänden gewonnen und zu untergeordneten landwirtschaftlichen Zwecken, z. B. Fremden- und Krankenställen, Geräteschuppen, Holz- und Kohlenställen, auch wohl zur Vergrösserung des Scheunenraumes benützt werden (s. Scheunen).

Hammer.

Absenkeln heisst mechanisches Abloten (s. d.) mit Benützung eines Schnuroder Drahtlots, eines Senkels (s. d.). Ueber Längenmessung mit Absenkeln vergl. Staffelmessung.

Absetzen, s. d. Art. Erz.

Absetz sä ge ist ein kurzes, an das mit rechtwinkeligem Ansätze A versehene Holzheft В seitlich angeschraubtes Sägeblatt (7, welches in dem Arbeitsstücke D einen dünnen Schlitz von einer Tiefe erzeugt, die dem Hervorragen des Blattes über die Fläche E gleich ist, sobald das Werkzeug mit dem Anschläge A an der geraden Kante des Arbeitsstückes ähnlich - wie ein Falzhobel hin und her geführt wird. Der Karne -E Absetzsäge rührt daher, dass man durch Wegschneiden des auf der einen Seite neben dem Schlitze befindlichen Holzes das Arbeitsstück absetzen, d. h. mit einem Ansätze versehen kann. Das Werkzeug ist nur wenig in Gebrauch, da die betreffenden Falzhobel die Arbeit schneller und besser verrichten; höchstens kann es bei dünnen Stücken und zum Arbeiten in Hirnholz von Vorteil sein, wo ein Hobeleisen leicht einreisst. Auch lassen sich Zapfen an den Enden von vierkantigen Stäben damit herstellen, wenn man alle vier Seiten mit dem Einschnitte versieht.

Gust. Herrmann.

Abscissengeschwindigkeit. Die Bewegung eines Punktes kann projizirt werden auf Linien und auf Flächen. Die Projektion des Punktes ist der

bewegliche Punkt für die Projektionsbewegung, die Projektionen seiner Geschwindigkeit und seiner Beschleunigung sind die Geschwindigkeit und Beschleunigung der Projektionsbewegung. Erfolgt die Projektion auf Koordinatenaxen, so nennt man wohl auch die Geschwindigkeit der Projektionsbewegung Koordinatengeschwindigkeit. So ist z. B. für die Projektionsbewegung des Punktes M auf

die ж-Ахе die Geschwindigkeit Geschwindigkeit des Punktes M selbst gleich ist. Erstere ist die Abscissen-geschwindigkeit in der Lichtung der x. Ebenso gibt es noch zwei andere Abscissen-

Schell.

Ч-

i' i

x.

Я—Х

clj'

während die

dz

gescliwindigkeiten in den Lichtungen der у und z, nämlich ~ und

Absehebene oder Zielebene, früher auch „das Absehen“, heisst die durch die zwei Teile eines Diopters (s. d.) aus einem geodätischen Instrument bestimmte, beim Gebrauch des Instruments vertikal stehende Ebene, die auf den Zielpunkt zu richten oder in die ein Fluchtstab einzuweisen ist. S. auch Kreuzscheibe, Kippregel.

Absehlinie, s. v. w. Ziellinie oder Zielebene (s. d.) eines Diopters oder insbesondere wie Zielaxe (s. d.) eines Fernrohrs an einem Messinstrument.

Hammer.

Hammer.

Absetztubben, s. unter Stärkefabrikation.

Abside, s. v. w. Apsis (s. d.).

Absieden, s. unter Abkochen.

Absiilken, im Bergbau s. v. w. Abteufen (s. Schachtbau).

Absolute Beschleunigung*, s. Beschleunigung.

Absolute Festigkeit, s. Festigkeit.

Absolute Feuchtigkeit, s. Feuchtigkeit der Luft.

Absoluteffekt oder Lohleistung einer Kraftmaschine ist diejenige Arbeitsmenge, welche die Kraftmaschine leisten könnte, wenn sie vollkommen wäre, fl. h. wenn in ihr keinerlei Arbeitsverluste stattfänden. Im Gregensatze dazu ist Nutzeffekt oder Nutzleistung die wirklich zweckdienlich von der Kraftmaschine geleistete Arbeitsmenge. Die Rohleistung stellt also die Einnahme, die Nutzleistung die zweckdienliche Ausgabe an Energie vor, die Arbeits- oder Effektverluste als Unterschied beider den Energieaufwand, welcher zum Betriebe der Kraftmaschine an sich nötig ist. Die Rohleistung einer Wasserkraftmaschine ist demnach das Produkt aus dem Gewichte der zufliessenden Wassermenge und dem Gefälle oder die lebendige Kraft der zufliessenden Wassermenge oder die Summe von beiden; die Rohleistung einer Wärmekraftmaschine ist das Produkt aus dem Wärme gewichte der zugeführten Wärmemenge und dem Temperaturgefälle; die Rohleistung eines Windrades die vom Winde auf die Flügel desselben übertragene Arbeitsmenge etc,

Schüttler.

■в

Ум

'H'

Absolute Geradführung. Wird vermittelst eines Mechanismus, dessen Glieder durch Axengelenke beweglich verbunden sind, eine geradlinige Bewegung erzeugt, so heisst dieselbe eine absolute Geradführung. Man hat es lange Zeit für unmöglich gehalten, dass durch einen Gelenkmechanismus, bei dem also jedes Glied gegen ein benachbartes eine Kreisbewegung vollzieht, eine geradlinige Bewegung erzeugt werden könne, bis von Peaucellier [1] zuerst der in Fig. 1 schematisch dargestellte Gelenkmechanismus erfunden wurde, durch den eine absolute Geradführung bewirkt wird. Dieser Peaucellier’sehe Mechanismus ^ besteht aus acht Gliedern, die durch sechs parallele    //

O'.

A 7T

Axengelenke verbunden sind. Das Glied MO ist fest ^ und als solches durch eine Schraffur von den beweg- Q v liehen Gliedern unterschieden. Um die feste Axe О v drehen sich die beiden gleich langen Glieder OH,

Fîg. 1.

OH¹, die in H, H‘ mit einem Gelenkrhombus PHQH‘ gelenkig verbunden sind; um die feste Axe M dreht sich das Glied MP, welches = MO und in P drehbar

an

trv

(ft

Fig. 2.

diesen Gelenkrhombus angeschlossen ist. Die sechs Gelenke, deren Axen senkrecht zur Zeichnungsebene sind, werden durch die betreffenden Punkte in der Zeichnung vertreten. Wird nun das Glied MP gedreht, dann bewegt sich der Gelenkpunkt Q in Bezug auf das feste Glied MO in einer aut MO senkrechten Geraden q. Einer Schwingung von MP entspricht eine. Bewegung des Gelenkpunktes Q auf einer Strecke der Geraden q. Der Beweis für diese absolute Geradführung ergibt sich durch die folgende Betrachtung. Die Punkte OPQ liegen, weil НОП, HPH‘, HQH gleichschenklige Dreiecke sind, stets auf einer Geraden, die in der Mitte auf der veränderlichen Strecke HH‘ senkrecht steht. Setzen wir die Länge der gleichlangen Glieder OH, OH‘ gleich a, die Länge der vier gleichen Rhombusseiten gleich b, und denken wir uns um H den durch P,Q gehenden Kreis beschrieben, so ist nach einem geometrischen. Satze das Produkt OP. OQ — (а—b) (a + &) = а²—&²; also konstant. Der um M mit dem Radius MP = r beschriebene Kreis geht durch 0, weil MP = MO ist, und schneidet

fl « — 6 8 2 r ’

folglich bewegt sich der Punkt Q in einer auf OM senkrechten Geraden q, deren Abstand O F von О durch den erhaltenen Ausdruck bestimmt ist. Bei dem in Fig. 2 gezeichneten Peaucellier’sehen Mechanismus ist а <C Ъ,

ferner die Gerade OM in einem Punkt T\ die durch Q auf OM senkrechte Gerade q schneidet OM im Punkte F. Wegen der ähnlichen rechtwinkeligen Dreiecke OPT, OFQ ist:

1"

OP: ОТ = OF.OQ und OP. OQ = ОТ. OF — a² — b², OF =

und die feste Axe 0 liegt dann zwischen P und Q. Für diese Anordnung ergibt sich OP. OQ

auf der Geraden q ergehen sich hei beiden Mechanismen dadurch, dass Oq‘ = Oq“ — a -j- b gemacht wird, und diesen entsprechen die Grenzlagen

p‘, p“ des Punktes P auf dem durch О gehenden Kreise. Diese Punkte p‘, p“ liegen resp. auf den Geraden Oq' und Oq“. Wenn also P auf dem C grössten zulässigen Bogen p‘ Pp“ schwingt, bewegt sich der Punkt Q auf der Geraden q in der grössten Hubhöhe q‘ q“. -— Nachdem durch den Peaucellier-schen Mechanismus das Problem der absoluten Geradführung gelöst war, welches man als unlösbar, wie die Quadratur des Zirkels, betrachtet hatte, wurden bald mehrere Gelenkmechanismen erfunden,

- welche eine absolute Geradführung erzeugten. Hart [2] erfand den in Pig. 3 dargestellten sechsgliederigen Mechanismus mit sieben Axengelenken. Derselbe besteht aus einem Antiparallelogramm AB CD, auf dem die drei Punkte OPQ in einer zu АC resp. BD parallelen Geraden liegen; ferner aus dem festen Gliede OM mit der festen Axe 0, um welche sich die Seite AB des Antiparallelogramms dreht, und dem Gliede MP — MO, welches sich um die feste Axe M dreht und in P gelenkig Г mit der Seite AD des Antiparallelogramms verbunden ist. Wird nun das Glied MP gedreht, daun bewegt sich der Punkt Q des Gliedes BC in einer auf OM senkrechten Geraden q. Die drei Punkte 0, P, Q teilen die Glieder AB, AD, CB in gleiche Verhältnisse und bleiben deshalb während der Bewegung stets in einer zu AG oder HD parallelen Geraden. Setzen wir die gleichen Gliedlängen AB, CD gleich a und die gleichen Gliedlängen AD, BC gleich b, so ist:

OP : BD — АО : a, OQ:AC=BO:a und OP.OQ

('а² — b'¹).

Die Grenzlagen q‘, q“ des Punktes Q

fj

/l

Fig. 3.

1*

АО. ВО

«2

.АС. BD.

Ziehen wir die Gerade DE, welche AG in E trifft, parallel zu BA, dann ist;

—

AC.BD AC.AE = 62 — a*. Hiernach ist das Produkt OP.OQ = АО. BO.

konstant; und es folgt demnach in gleicher Weise, wie oben begründet wurde, dass der Punkt Q sich in einer auf OM senkrechten Geraden q bewegt, wenn das Glied MP gedreht wird. Die Grenzlagen q‘, q“ des Punktes Q auf der Geraden q ergeben sich dadurch, dass Oq¹ — Oq“ = OB -f-BQ gemacht wird, und diesen entsprechen die Grenzlagen p‘, p“ des Punktes P auf dem durch 0 gehenden Kreise. Die Punkte p‘, p“ liegen resp. in der Geraden Oq' und Oq“. Von Sylvester [3] und Kempe [4] wurde dieser У Mechanismus gleichzeitig verallgemeinert. Bei den betrachteten Mechanismen entspricht einer schwingenden Bewegung auf einem Kreisbogen eine schwingende Bewegung auf einer Geraden. Hart [5] hat aber auch einen anderen, in Pig. 4 dargestellten sechsgliederigen Mechanismus mit sieben Axengelenken erfunden, durch welchen während einer vollen Umdrehung eine schwingende Bewegung auf einer Geraden erzeugt wird. Dieser Mechanismus, dessen Konstruktion hier noch ohne Beweis angegeben werden soll, besteht aus einem Doppelkurbelgetriebe (s. d.) ФЕВА, dessen Kurbeln ФЕ, AL sich

und an diesen Kurbeln sind die Glieder AQ, BQ eines Knies AQB drehbar

PA

/ \

ГЙ

Fig. 4.

ез>

um

«2

;>б

die festen Axen Ф, yl des festen Gliedes ФА herumdrehen,

angeschlossen, dessen Gelenkpunkt Q während der Umdrehungen der beiden Kurbeln auf der Strecke q‘ q" der auf Ф A senkrechten Geraden schwingt. Um diesen Mechanismus zu konstruiren, nehmen wir ein beliebiges Doppelkurbelgetriebe tPFLA als gegeben an. Wir konstruiren die Mittelpunkte a, ß der den Dreiecken Ф-FU und ALT umschriebenen Kreise, deren zweiter Schnittpunkt Z ist, ziehen auf a Z die Senkrechte ZA, auf ß Z die Senkrechte ZB und machen AQ — BZ, BQ ■— AZ. Hierbei liegt der Gelenkpunkt Q in der auf aß senkrechten Geraden TZ, weil AB parallel TZ ist, und es ist ФА : ФF — AB : AL. [6]. Andere Mechanismen für absolute Geradführungen wurden von Kempe [7 ] angegeben.

Burmester.

Litteratur: [1] Peaucellier, Nouvelles annales de mathématiques, 1864, Sér. II, T. III, p. 414. — 1873, Sér. II, T. XII, p. 71. — [2] Hart, Messenger of Mathematics 1875, Vol. IV, p. 82. — 13] Sylvester, Nature, July 15, 1875, Vol. XTI, p. 214. — [4] Kempe, Nature, May 31, 1877, Vol. XVI, p. 88. — [5] Hart, Proceedings of the London Mathematical Society, 1877, Vol. VIII, p. 288. Kempe das., 1877, Vol. IX, p. 138. — [6] Burmester, Zeitschrift für Mathematik und Physik, 1893, Jahrg. 38, S. 193, und Burmester, Lehrbuch der Kinematik, 1887, Bd. I, S. 564, mit weiterer Litteratur-Angabe. — [7] Kernpe, Proceedings of the Royal Society of London, June 17, 1875, Vol. XXIII, p‘. 565. — Nature, June 14, 1877, Vol. XVI, p. 125.

Absolute Konstante, s. Aneroid.

Mehmke.

Absoluter Betrag' (Absoluter Wert) einer positiven reellen Grösse heisst diese selbst, einer negativen reellen Grösse a = ■— a dagegen die zugehörige positive Grösse a. Der (auch Modul genannte) absolute Betrag einer komplexen Grösse a -f- ib (a und b reell, i = \J—1) ist gleich dem positiven Wert von \/a² + 5².

Absoluter Heizeffekt, s. Brennstoffe.

Absoluter Nullpunkt, s. Absolute Temperatur.

Absoluter Wänneeffekt, s. Brennstoffe.

Absolutes Masssystem. Das absolute Masssystem unterscheidet sich von den sonst gebräuchlichen Masssystemen dadurch, dass es nur für Längen, Zeiten, Massen je eine willkürliche Einheit des Masses festsetzt und die Masse aller anderen messbaren Grössen so auf diese Grundmasse zurückführt, dass alle Keduktionsfaktoren erspart werden. Würden wir z. B. als Einheit des Holil-masses den Scheffel und als Einheit des Längenmasses das Meter wählen, so würden wir sowohl bei der Berechnung der Dimensionen eines gegebenen Hohlraumes als auch bei der umgekehrten Berechnung der Grösse eines Hohlraumes aus den Längen seiner Dimensionen stets denjenigen Reduktionsfaktor in Rechnung zu bringen haben, der die Zahl Scheffel angibt, welche im Kubikmeter enthalten sind. Solchen Unbequemlichkeiten entgeht man durch Einführung des Kubikmeters als Einheit des Yolums. Das aus den Vorschlägen von Gauss und Weber und der Feststellung durch den Pariser Kongress vom 21. September 1881 hervorgegangene absolute Masssystem, das sogen. Gramm-Centimeter-Sekunde-System (abgekürzt = G. C. S.), hat als Einheit der Masse das Gramm, d. h. die Masse von 1 cbcm Wasser, als Einheit der Länge das Centimeter und als Einheit der Zeit die Sekunde. Diese drei sind die fundamentalen Einheiten; alle anderen sind abgeleitete Einheiten und lassen sich in Punktionen von Potenzen der fundamentalen Einheiten ausdrücken. Diese Punktionen heissen ihre Dimensionen und werden durch in eckige Klammern gesetzte Produkte der Potenzen der drei fundamentalen Grössen: [L] Länge, [3/] Masse, [U] Zeit dargestellt. Wir unterscheiden 1. geometrische, 2. mechanische, 3. kalorische, 4. elektrostatische, 5. magnetische und 6. elektromagnetische Einheiten.

1.    Flächen sind von der Dimension [17], ihre Masseinheit ist das Quadrat-centimeter; Volumina [I/] haben als Einheit das Kubikcentimeter.

2.    Die mittlere Geschwindigkeit eines Körpers wird gefunden, wenn man seinen Weg [L] durch die Zeit [T] dividirt, in welcher der "Weg zurückgelegt wird, die Geschwindigkeit hat daher die Dimension \LT~‘J; ihre Einheit ist diejenige, bei welcher pro Sekunde ein Centimeter Weg beschrieben wird. Die gleich massige Beschleunigung oder die für die Zeiteinheit berechnete Zunahme der Geschwindigkeit innerhalb einer gemessenen Zeit, ist von der Dimension [h21_î]. Die Beschleunigung der Schwere hat am Aequator den

Wert g = 978,1, am Nordpol g — 983,1 und unter 45° Breite g = 980,6, weil z. B. in letzterer Breite die Geschwindigkeit eines freifallenden Körpers sich sekundlich um 980,6 cm vermehrt. Eine Kraft ist um so grösser, je grösser die von ihr bewegte Masse und je grösser die von ihr bewirkte Beschleunigung ; sie ist von der Dimension    ihre Einheit, die Dyne, ist der 980,6. Teil

des Gewichts von 1 Kubikcentimeter Wasser, denn die Masse von 1 Gramm erleidet durch die Schwere eine Beschleunigung von 980,6 cm. Man verwechsle also nicht die beiden Bedeutungen: Gramm gleich Einheit der Masse im absoluten Masssystem und Grammgewicht gleich Einheit einer Kraft im konventionellen Masssystem im Betrage von 980,6 Dynen. Letztere Grösse, das Grammgewicht, ist mit der geographischen Breite und mit der Erhebung über die Meeresoberfläche veränderlich, erstere unveränderlich. Das Gewicht eines Körpers, das an sich eine mit dem Orte veränderliche Kraft ist und bei seiner Ermittlung mittelst einer Federwage sich als solche erweist, dient scheinbar als konventionelles Mass für die Masse. In Wirklichkeit vergleicht die Wägung mittelst einer Gewichtswage die Massen, weil Ware und Gewichtstücke ihre Gewichte in gleichem Verhältnis mit dem Orte verändern. Ein Körper hat in der That ebenso viel Gramm Masse nach absolutem Masssystem, als er nach dem konventionellen Gewichtsystem Gramm an Gewicht besitzt. Die Einheit der Arbeit heisst Erg. Wir setzen die Arbeit gleich dem Produkt aus der Kraft und der Projektion des Weges auf die Kraftrichtung; daraus folgt die Dimension \MU T~r\ und die Definition von Erg als diejenige Arbeit, welche verrichtet wird, wenn die Kraft von 1 Dyne über den Weg von 1 cm wirkt. Von derselben Dimension und daher eine der Arbeit gleichartige Grösse, welche in derselben Einheit gemessen wird, ist das halbe Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, die sog. lebendi ge Kraft. Die Arbeit, durch welche ein Kilogramm ein Meter hoch gehoben wird, heisst nach konventionellem Masssystem ein Kilogrammmeter oder Meterkilogramm (mk). Da ein Meter gleich 100 Längeneinheiten und ein Kilogramm des konventionellen Masssystems gleich 980600 Krafteinheiten (Dynen) des absoluten Masssystems ist, so ist ein Meterkilogramm gleich 98060000 Erg. Die Einheit des Effekts, d. h. der in der Zeiteinheit geleisteten Arbeit, Dimension [J/Z7T⁷⁻³] verhält sich zu einer Pferdekraft (75 mk pro Sekunde) wie 1 : (75.98060000). Der zehnfache Betrag dieser absoluten Einheit heisst Watt. Eine Pferdekraft ist daher gleich 735,5 Watt. Bei den drehenden Bewegungen sind noch weitere Begriffe zu unterscheiden: Die Winkelgeschwindigkeit ist die in der Zeiteinheit beschriebene Kreisbogenlänge vom -Radius 1, sie ist von der Dimension    die Winkelbeschleunigung (s. d.)

ist von der Dimension [jT~"²], das Drehungsmoment, das Produkt aus Kraft in ihren Hebelarm, hat die Dimension \MIj Т~~г\ das Trägheitsmoment, das Produkt oder die Summe der Produkte aus Masse und Quadrat des Dreharmes hat die Dimension [MLl\ Noch sei die Dimension [J/L“‘ jP~²] des Elastizitätsmoduls erwähnt, er ist eine auf die Flächeneinheit bezogene Kraft, diejenige Kraft, durch deren Zug ein Stab von 1 qcm Querschnitt in seiner Länge verdoppelt wird. Von derselben Dimension ist der Druck, das auf die Flächeneinheit bezogene Gewicht einer Quecksilbersäule. Der Druck von einer Atmosphäre, gleich 76 cm Quecksilbersäule, ist gleich 1013200 Einheiten des absoluten Masssystems.

3. Die der Arbeitseinheit, dem Erg, äquivalente Wärmemenge ist die Einheit der Wärme im absoluten Masssystem. Die konventionelle Einheit Kalorie, oder genauer Grammkalorie, nämlich diejenige Wärmemenge, welche die Temperatur eines Gramms Wasser von 0 auf 1°C. erhöht, ist entsprechend dem mechanischen Wärmeäquivalent (1 Kalorie = 0,425 Meterkilogramm) gleich 41,7 Millionen Erg. Die sog. absolute Temperatur ist kein dem absoluten Masssystem entspringendes Temperaturmass, sie ist der 273fache Betrag einer Zahl, welche das Volumen eines idealen Gases bei der zu messenden Temperatur zu demjenigen Volumen ins Verhältnis setzt, welches bei gleichem Druck demselben Gas beim Gefrierpunkt des Wassers zukommt. So wenig wie das Temperaturmass aus dem absoluten Masssystem abgeleitet ist, kann auch

4. Die Abstossung zweier elektrisch geladenen kleinen Kugeln ist dem Produkt der Elektrizitätsmengen e und e‘ direkt und dem Quadrat der

der davon abhängige Massbegriff Aus dehn un g sko efficient aus demselben abgeleitet werden. Begriffe dieser Art haben in Beziehung auf die drei Gruudmasse die Dimension Eins, d. h. [Mu If T'], ebenso verhält es sich mit den Massbegriffen : spezifische Wärme, spezifisches Gewicht, Atomgewicht und anderen.

Entfernung r umgekehrt proportional. Wir setzen daher den Quotient ^ gleich

einer Kraft [MLT~²], und es ist e von der Dimension [M%T~*]. Die Einheit der elektrischen Menge stosst eine gleich grosse Menge im Abstand von 1 cm mit der Kraft von 1 Dyne ab. Diese Menge heisst genauer die Einheit der elektrischen Menge in elektrostatischem Mass. — Ein elektrisch geladener Körper übt auf andere geladene Körper Kraftwirkungen aus, die man als Summen von Fernwirkungen auffassen kann, welche zwischen je zwei geladenen

Punkten stattfinden. Der Quotient — der elektrischen Ladung e eines Punktes

und seines Abstandes r von einem andern Punkt heisst das Potential der Ladung e auf den Punkt in der Entfernung r. Die nach r gebildete Ableitung

gibt ein Mass für die zwischen den

zwei Punkten wirkende Kraft, wenn der eine die elektrische Quantität e, der andere die Quantität 1 als Ladung enthält. Das elektrostatische Potential ist von der Dimension \Mf> T~']. Das elektrostatische Potential gibt die Arbeit an, welche die elektrische Abstossung leistet, wenn die Quantität 1 von der Quantität e bis auf unendliche Entfernung abgestossen wird. — Eine leitende Kugel vom Radius q, welche mit der Quantität e geladen ist, übt auf einen

Punkt im Abstande r vom Kugelmittelpunkt das Potential v = ~ aus, falls dagegen das Potential v = ~ falls r < ç. Für einen irgendwie gestalteten Konduktor hat das Potential v an jedem Punkte seiner Oberfläche einen kon

der Potentialfunktion, die Funktion

stanten Wert v = L, wenn e die Quantität der Ladung des Konduktors ist. Die

Grösse c, der Quotient der Ladung und des Oberflächenpotentials heisst die Kapazität des Konduktors und hat die Dimension \L\. Derjenige Konduktor besitzt die Einheit der Kapazität, dessen Oberfläche infolge der Ladung durch die Menge e = 1 in beliebigem Punkte das Pontential v = 1 erhält. — Der Massbegriff Elektrizitätskonstante ist vom absoluten Masssystem unabhängig und daher von der Dimension Eins.

5. Aus ähnlichem Grunde wie bei der Menge der elektrischen Ladung setzt man die Dimension der Polstärke der als Ladung gedachten Menge des freien Magnetismus gleich [M-L^T^¹]. Die Fernwirkungen eines Magnets lassen sich ersetzen durch diejenigen eines idealen Magnets, dessen nord- und südmagnetische Ladungen je in einem Punkt vereinigt sind. Ein mit der Menge Eins geladener Magnetpol stösst einen mit derselben Menge geladenen Pol eines andern Magnets auf 1 cm Entfernung mit der Kraft von 1. Dyne ab. Das Produkt l aus dem Abstand der Pole l eines Magnets in die Stärke der Ladung u des einen Pols heisst das magnetische Moment des Magnets, Dimension \M% Ifi T~'\. Dem elektrostatischen Potential entsprechend ist auch das magnetische Potential von der Dimension    l] und stellt eine durch eine Ladungsmenge

dividirte Abstossungsarbeit dar. Würde ein Magnetpol von der Ladung g in einem Punkte des Feldes eines Magnets eine Abstossung К erleiden, so nennt man den Quotienten aus der Kraft К und der magnetischen Menge g die Feldstärke im betreffenden Punkt. Die Feldstärke oder Intensität des magnetischen Feldes ist von der Dimension [Jf*ZT^T⁻¹]. Die Einheit der Feldstärke ist diejenige, bei welcher auf einen nordsuchenden Einheitspol die Abstossung von 1 Dyne ausgeübt wird.

6. Diejenige Stärke eines galvanischen Stromes wird gleich der Einheit der Stromstärke gesetzt, bei welcher 1 cm Stromlänge zum Kreisbogen von 1 cm Radius gebogen auf einen magnetischen Einheitspol im Kreismittelpunkt eine zur Kreisebene senkrechte Abstossung von 1 D}me erzeugt. Oder auch: Der Strom von der Intensität Eins, wenn er eine Fläche Eins umströmt, wirkt in die Ferne wie ein Magnet vom Moment Eins. Der 10. Teil dieser absoluten Einheit der Stromstärke heisst ein Amper (Ampere); das Amper dient als praktische Einheit. Ein Kreisstrom vom Radius r und der Intensität (Stärke) i

• 2 7t

erteilt einem Pol von der Stärke y im Kreismittelpunkt eine Abstossung K= y i-y. Daraus ergibt sich die Dimension von i als Produkt von Kraft und Länge dividirt durch Polstärke, also \MTL* P—‘]. Die Stromstärke kann auch aufgefasst werden als die in der Sekunde durch einen Querschnitt des Leitungsdrahtes strömende Elektrizitätsmenge, oder: Die Elektrizitätsmenge ist ein Produkt von Stromstärke und Zeit, Dimension    Diese Dimension unterscheidet sich von

derjenigen im elektrostatischen Masse Iß T~~'] durch die einer Geschwindigkeit [LP⁻¹]. Durch Messung derselben Elektrizitätsmenge in beiderlei Mass fanden Weber und Kohlrausch [1] und andere den Wert des Yerhältnisses beider Masse gleich 3.10¹⁰ cm (Lichtgeschwindigkeit). Durch einen Leitungsdraht, dessen Strom die Intensität Eins besitzt, fliesst in der Sekunde die Elektrizitätsmenge Eins. Der 10. Teil dieser absoluten Einheit der Menge ist die praktische Einheit, das Coulomb. — Das umgekehrte Verhältnis, wie zwischen den Dimensionen der Menge, besteht zwischen denen des elektrostatischen und elektromagnetischen Potentials, letzteres ist von der Dimension \M^lßT~‘!], denn in beiden Massen ist das Produkt von Menge und Potential eine Arbeit. Der Unterschied der Potentialwerte zweier leitend verbundenen Punkte heisst die elektromotorische Kraft (E. K.) der Leitung. Dieselbe hat also als Potentialdifferenz dieselbe Dimension wie das Potential. Die elektromotorische Kraft einer Leitung hat den Wert Eins, wenn die Einheit der Arbeit nötig ist, um die Menge Eins vom Punkte niedrigeren zum Punkte höheren Potentials überzuführen, oder wenn bei umgekehrtem Ueberfliessen die Einheit der Arbeit gewonnen wird. Der 10⁸fache Betrag dieser absoluten Einheit ist die praktische Einheit, das Yolt. — Strömt in t Sekunden die Menge q, also pro Sekunde die

Menge i =j (i— Stromstärke) von einem Punkt höheren zu einem andern um

V Einheiten niedrigeren Potentials, so liefert der Strom vi Arbeitseinheiten pro Sekunde. Der Effekt eines elektrischen Stroms ist daher gleich dem Produkt aus Stromstärke und elektromotorischer Kraft und von derselben Dimension wie der mechanische Effekt IßT~'] x IßP~‘] = MUT"']. Die praktische Einheit des Effekts ist ein Volt-Amper oder ein Watt gleich 10⁷ absoluter

Einheiten (s. oben unter 2.). — Das Verhältnis -r der elektromotorischen Kraft

Wird ein Kondensator durch die elektrische Menge q bis zum

zur Stromstärke ist nur von der Beschaffenheit der Leitung abhängig (Gesetz von Ohm) und heisst Wider stand, Dimension [LT~']. Die praktische Widerstandseinheit ist das Ohm, gleich dem 10⁹fachen Betrag der absoluten Einheit des Widerstands, so dass für die in praktischen Einheiten ausgedrückten Werte von Widerstand w, Stromstärke i und elektromotorischer Kraft v dieselbe Beziehung ivi = v besteht, wie für die in absoluten Einheiten ausgedrückten Werte.

Potential v geladen, so heisst der Quotient c = ~ die Kapazität des Kondensators,

Dimension [L~;T], Dieselbe ist in elektromagnetischem Mass (ЗЛО¹⁰)⁷ mal kleiner als in elektrostatischem, oder ihre Einheit ist 9.10,u mal grösser im elektromagnetischen Mass. Als praktische Einheit dient der 10 !’fache Betrag der absoluten elektromagnetischen Einheit oder der Betrag von 9.10“ elektrostatischen Einheiten, das Farad.

Ober- und Unterabteilungen der praktischen Einheiten bezeichnet man durch

Vorsilben: Megohm = 1000 000 Ohm, Mikrohm = lööööOO Farad’ Milliamper = ~ Amper.

ГоЖбоо Olim, Mikrofarad =

Nach Versuchen von F. und W. Kohlrausch [2] scheidet ein Coulomb (oder der Strom von 1 Amper pro Sekunde) im Voltameter 1,11826 mgr. Silber aus (nach Lord Raleigh 1,11794 mgr.); es ist daher den Aichungen durch die physikalisch-technische Reichsanstalt der Betrag von 1,118 mgr Silber pro Coulomb zu Grunde gelegt. Der Widerstand von 1 Ohm ist gleich dem Widerstand eines Quecksilberfadens von 106,3 cm Länge und 14,452 gr. Masse (oder 1 Quadratmillimeter Querschnitt bei 13,5956 spezifischem Gewicht.)

Für weitere Ausführungen sei verwiesen auf [3], [4] und [5].

Aug. Schmidt.

Litteratur: [1] ß. Kolilrausch und W. Weber, Zurückführung der Stromintensitätsmessungen auf mechanisches Mass, Abh. der k. sächs. Ges. d. Wiss., Bd. 3, Leipzig 1857, S. 221. —■ [2] F. und W. Kohlrausch, das elektrochemische Aequivalent des Silbers etc., Wiedem. Annalen, Bd. 27 (1886), S. 1. — [3] Elementare Vorlesungen über Elektrizität und Magnetismus von Silvanus P. Thompson, übersetzt von Himstedt, Tübingen 1887, S. 298—300 und S. 348—349. — [4] P. Kohlrausch, Leitfaden der prakt. Physik, Leipzig 1892, S. 380—400. — [51 Hovestadt, Lehrbuch der absoluten Masse und Dimensionen der physikalischen Grössen, Stuttgart 1892 ; enthält zahlreiche Aufgaben nebst deren Lösungen.

Weyrauch.

Absolute Temperatur. Dieselbe pflegt in Graden der Temperatur t nach Celsius ausgedrückt zu werden und weicht dann um eine konstante Grösse a von der letzteren ab, so dass die absolute Temperatur T = a +t, worin gesetzt werden kann a = 273° (gleich dem reziproken Werte des Ausdehnungskoefficienten a = 0,003 665 möglichst vollkommener Gase). Der absolute Nullpunkt der Temperatur, T = o, liegt hiernach bei t = — a = — 273°C., er ist nie erreichbar. Näheres s. u. Temperatur.

Mehmke.

Absolutglied wird in einer Gleichung zwischen bekannten und unbekannten Grössen das von den letzeren freie Glied genannt ; z. B. in a X¹ + Ъ X + с = о ist с das Absolutglied.

SO

Absonderung nennt man die Eigenschaft der Gesteine, bei der Lösung des inneren Zusammenhanges bestimmte Formen anzunehmen. Sie ist entweder die Folge der Zusammenziehung oder der Erkaltung, der Austrocknung, des Gebirgsdruckes oder auch der chemischen Umwandlung; in den beiden ersten Fällen eine primäre, bei der Entstehung des Gesteins auftretende, in den letzteren Fällen eine sekundäre Erscheinung. Während die Spaltung (s. Spaltbarkeit) nur bei den kristallisirten Mineralien vorkommt, tritt Absonderung nur bei Gesteinen auf, welche sich aus mehr oder minder regellos gemengten Mineralien oder kristallisirten Substanzen aufbauen. Sie beschränkt sich also im grossen und ganzen auf die massigen Gesteine ; doch spricht man auch bei den geschichteten von Absonderung. Die Absonderungsflächen sind meist ziemlich eben, selten gebogen, aber immerhin rauh ; sie durchschneiden die einzelnen Gemengteile in ihrer Ebene oder auch nach der Spaltung des betreffenden Minerals und sind vielfach mit einem dünnen Ueberzug von Zersetzungsprodukten des Gesteines (Kalkspat, Quarz u. s. w.) bedeckt und kenntlich gemacht. An verschiedenen Stellen eines Gesteinkörpers wechselt oft die Form der Absonderung; sehr häufig ändert sie sich mit der Struktur des Gesteins, oder am Ausgehenden desselben, in diesem Falle wahrscheinlich infolge von chemischen Umwandlungen. Bei Ergussgesteinen (Laven) ändert sie sich mit dem grösseren oder geringeren Gehalt an Blasenräumen. Zersetzung und chemische Umwandlung verkleinert durchgehends das Mass der durch Absonderung geschaffenen Gesteinsbruchstücke. Nach den verschiedenen Gestalten der letzteren unterscheidet man: säulenfömige Absonderung, wenn das Gestein in mehr oder minder langgestreckte prismatische Stücke zerfällt. Die Zahl der Seiten- oder Prismenflächen ist wechselnd, 3 bis 9, gewöhnlich 4, 5 oder 6, so dass der Querschnitt ein nicht allzu sehr in irgend einer Richtung in die Länge gezogenes Vier-, Fünf- oder Sechseck darstellt. Die Länge der Säulen hängt von der Mächtigkeit des ganzen Gesteinkörpers (Lagers oder Ganges) ab. Haben Querrisse eineu annähernd gleichmässigen und die Dicke der Säulen nicht wesentlich übersteigenden Abstand, so entsteht besonders bei beginnender Zersetzung eine ausgezeichnete Quergliederung (Käsegrotte von Bertrich). Werden die Säulen im Verhältnis zur Länge dicker

bezeichnet man die Absonderung auch als pfeilerförmig. Die Säulen sind m der Regel unter sich parallel angeordnet und ihre Längsrichtung senkrecht auf die Grenzfläche des eruptiven Lagers oder Ganges gestellt; nicht allzu selten ordnen sie sich auch fächerförmig an. Bei eingepressten Eruptivgesteinen, Gängen und Lagergängen scheint die säulenförmige Absonderung häufiger zu sein als bei ergussförmigen Eruptivgesteinen. Bei starkblasigen und mandelsteinartigen Gesteinen wird sie sehr selten beobachtet. In regelmässigster Weise zeigt sie der Basalt. Hier werden die Säulen bei geringer Quergliederung häufig ohne jede weitere Bearbeitung zu Geländer für Strassen, Abweisern (Eckenschutz), Wegweisern, zu Ufer- und Dammbauten verwendet. (Basalte Hessens, des Siebengebirges u. s. w.) Bei Trachyten, Melaphyren, Porphyriten, Pechsteinen, Ker-santiten u. s. w. fehlt die säulenförmige Absonderung keineswegs. Sie ist zweifellos eine Erstarrungserscheinung und zwar die Folge der Zusammenziehung (Kontraktion) bei der vollständigen Abkühlung nach dem Erstarren des ursprünglich feurig-flüssigen Magmas. Sie wird um so regelmässiger sein, je langsamer die Abkühlung vor sich ging [2j, [3]. — Parallelepipedische Absonderung trifft man häufig bei Schichtgesteinen, besonders bei Sandsteinen. Sie entsteht hier dadurch, dass eine Schicht von zwei Richtungen unter sich paralleler Klüfte durchsetzt wird. Wenn die beiden Richtungen nahezu senkrecht zu einander und zu der Schichtfläche stehen, bezeichnet man die Absonderung als eine quaderförmige, weil das Gestein in grosse, annähernd rechtwinkelige Parallelepipede oder Quader zerfällt. Die Ursachen dieser Absonderung sind bei Schichtgesteinen oft ikustrocknung, häufiger aber Gebirgsdruck, Pressung in der Nähe starker Störungen und Verwerfungen [1]. Sind die Absonderungsflächen in keinerlei gesetz-massigen Richtungen zu einander angeordnet, so wird die Absonderung als unregelmässig polyedriscli bezeichnet. Ihre Formen besitzen immerhin glatte Flächen und scharfe Kanten. Sie tritt am häufigsten bei Eruptivgesteinen auf und ist auf die gleichen Ursachen wie die der säulenförmigen Absonderung zurückzuführen. — Plattige Absonderung zeigen viele eruptive Gesteine (Pho-nolithe, Felsitporphyre u. s. w.), besonders die dichten und porphyrischen, indem sie in dünne, breite Tafeln zerfallen, deren grösste Fläche gewöhnlich dem Salband der Gänge und Lager oder der Auflagerungsfläche des Ergusses parallel liegt. Die Flächen der Platten sind oft hohl oder ausgebogen und ordnen sich mitunter zu grossen Rosetten und sclialigen Sphäroiden an, besonders bei ergussförmigen Gesteinen (Porphyriten). In diesem Falle ist die plattige Absonderung eine Folge der Zusannnenziehung während der Abkühlung nach der Erstarrung. In denjenigen Fällen, wo die Gemengteile des Gesteins eine ziemlich parallele Richtung haben, wird die Zusammenzielrang diese Richtung benützen und ihr parallele Ablösungsflächen erzeugen. Die dünnplattige Absonderung erleichtert die Benützung von Gesteinen zu Beschotterungsmaterial und Kleinschlag, wenn die einzelnen Platten durch Querrisse in kurze, kleinprismatische Stücke fallen [3], [4]. — Konzentrisch-schalige, kugelig-schalige und sphäroidische Absonderung zeigen viele körnige und eingepresste gangförmige Eruptivgesteine, sich polyedrische Blöcke beim Verwittern in konzentrische Schalen zerlegen (Diabase, Olivindiabase, Melaphyre, Kersantite, Granite, Diorite u. s. w.). Sie ist also in erster Linie eine Verwitterungserscheinung. Grosse und plumpe Sphäroide werden auch als Wollsackformen bezeichnet. Bei konzentrisch-schalig abgesonderten grossen Blöcken von Eruptivgesteinen ist der Kern oft noch frisch und technisch verwendbar, besitzt auch weniger zahlreiche Sprünge und Klüfte. Doch macht die Bearbeitung des Mangels an scharfen Kanten wegen grössere Mühe. — Bankige Absonderung unterscheidet sich von der plattigen dadurch, dass sie dickere und mächtigere Blöcke liefert ; sie ist häufig bei Schichtgesteinen, Sandsteinen, Kalken, auch bei Eruptivgesteinen, hier bei Gängen und Lagern dem Salband, bei Ergüssen der Ober- und Unterfläche parallel. Vielfach wird jede dickere, mächtige Schicht unmittelbar als Bank bezeichnet. — Schieferige Absonderung entsteht dadurch, dass ein geschichtetes oder parallelstruirtes oder ein plattig abgesondertes Gestein durch Druck neue unter sich parallele Ablösungsflächen erhält, deren Ebene unter einem spitzen Winkel zu den bereits

zer-

wenn

vorhandenen Schicht- oder Absonderungsflächen steht. Sie ist in gefalteten Schichten eine sehr häufige Erscheinung, fehlt aber auch bei massigen Gresteinen da nicht, wo diese gepresst, gequetscht oder sonst mechanisch verändert sind, z. B. in der Nähe von Verwerfungen, Faltungen u. s. w. [1], [2]. Zerlegen Schieferung und Schichtung ein Gestein in dünne, lange, prismatische Bruchstücke, so entsteht eine stengeliche oder griffelförmige Absonderung, z. B. bei Thonschiefern, Sandsteinen von feinem Korn, Gneiss u. s. w.

Litteratur : [1] Daubrée, Synthetische Studien zur Experimental-Geologie. Deutsch von A. Giurlt, Braunschweig 1880. — [2] Roth, J., Allgemeine und chemische Geologie, Berlin 1887, Band II, S. 25—84. — [3] Naumann, C. F., Lehrbuch der Geognosie, 2. Aufl., Leipzig 1858, Band I, S. 477. — [4] Zirkel, Lehrbuch der Petrographie, Bonn 1866, Band I, S. 98—110. Leppla.

Wasser von der Temperatur 0 Grad

Absorption. Die Absorption der Gase durch feste Körper und Flüssigkeiten ist eine Wirkung derselben Molekularkräfte, welche die Erscheinungen der Adhäsion und der Lösung hervorbringen. In vielen Fällen, ohne dass feste stöchiometrische Beziehungen bis jetzt nachweisbar wären, spielt wohl die chemische Affinität eine wichtige Bolle, in anderen Fällen steht die Bildung chemischer Verbindungen "fest, wie z. B. bei der Absorption von gasigen Säuren durch flüssige oder feste Basen, wie von Kohlensäure durch Kalilauge, oder bei Absorption von Ammoniak durch Säuren oder von Wasserdampf durch gebrannten Kalk oder Chlorcalcium. Wir betrachten Vorgänge letzterer Art nicht als reine Absorptionserscheinungen. Genauer unterscheidet man wohl auch von der eigentlichen Absorption, der Aufnahme der Gase ins Innere der Körper, welche, wenn die absorbirenden Körper Metalle sind, auch Okklusion heisst, die Adsorption, die Verdichtung von Gasen nur an der Oberfläche der Körper. Bei porösen und feinzerteilten Körpern gehen beide Begriffe in einander über. Als auffallendste Erscheinungen der Absorption sind zu erwähnen: a. Die Absorption von Gasen durch Wasser, löst pro Liter bei gewöhnlichem Luftdruck folgende Gasmengen: Ammoniak 875 gr gleich 1148 1, Salzsäuregas 825 gr gleich 520 1, schweflige Säure 80 1, Schwefelwasserstoff 4,37 1, Kohlensäure 1,797 1, ölbildendes Gas 0,256 1, Grubengas 0,054 1, Sauerstoff 0,041 1 u. s. w. — b. Die Absorption von (lasen durch poröse Körper. — Mittelst gut ausgeglühter, unter Quecksilber abgelöschter Kohle aus Buchsbaumholz, welche er in die betreffenden über Quecksilber aufgefangenen Gase brachte (s. Fig.), fand Saussure folgende Vielfache des Volums der Kohle, welche diese von den einzelnen Gasen absorbirte: Ammoniak 90, schweflige Säure 65, Schwefelwasserstoff 55, Kohlensäure 35,

Sauerstoff 9,4, Stickstoff 7,5, Wasserstoff 1,75. — c. Beispiele der Okklusion. — Silber und Kupfer in geschmolzenem Zustand absorbiren reichliche Mengen Sauerstoff, welche sie beim Erkalten abgeben.

1ВИ

4ä:i

seinem

Legirung, in welcher der Wasserstoff auf das spezifische Gewicht 1,7 verdichtet erscheint, d. Die Eigenschaft der Hygroskopie ist eine mit der Luftfeuchtigkeit veränderliche Absorption von Wasserdampf. Die Veränderungen, welche Gewicht, Volum, Form der hygroskopischen Körper erleiden, sind Mittel zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit (Hygrometer). Wird das absorbirte Wasser chemisch gebunden (Schwefelsäure, Chlorcalcium), so entweicht dasselbe an trockener Luft nicht wieder. — e. Die Absorption an der Oberfläche des Glases. — Beim Gebrauch des Glases als elektrischer Isolator ist seine oberflächliche Hygroskopie sehr störend, dieselbe wird durch einen Firnisüberzug verhindert. Die an der Wand der Barometerröhren verdichtete und adhärirende Luft wird durch Auskochen der Quecksilberbarometer entfernt. Die Gasschicht an der Oberfläche der Glasgefässe ist die Quelle erheblicher Fehler bei exakten gasometrischen Bestimmungen. Bunsen [1] fand durch Versuche, dass die Fähigkeit des Glases, oberflächlich Kohlensäure

f. Die Wärmebildung

Ist die Oberfläche des Silbers erstarrt, ehe der im Innern okldudirte Sauerstoff entweicht, so entsteht das Spratzen des Silbers. Palladium, welches im Wasserzersetzungsapparat zum negativen Pol gemacht wird, absorbirt nach Graham bis zu 936 fachen Volum Wasserstoff und bildet damit eine

zu

binden, erst nach Jahren ihren Sättigungspunkt erreicht.

bei der Absorption. — Jede Absorption ist von einer Temperaturerhöhung der absorbirenden Substanz begleitet und umgekehrt das Entweichen des absorbirten Gases von einer Temperaturerniedrigung.

Man kann sich diese Wärme als

aus

gleichartig mit derjenigen vorstellen, welche beim Uebergang vom starren oder flüssigen in den gasigen Aggregatzustand gebunden wird, doch ist nach Messungen von Favre und Silbermann die Absorptionswärme von Gasen bei der Absorption durch Kohle grösser als die Yergasungswärme. Bei den Pyrophoren (Eisen, Kickei, Kobalt in feinster Zerteilung, welche bei nicht zu hoher Temperatur ihren Oxyden mittelst Wasserstoff reduzirt wurden) erzeugt die Absorptionswärme Entzündung, im Döbereinerschen Feuerzeug wird sauerstoffbeladener Platinschwamm bei der Absorption von hinzugeleitetem Wasserstoff zum Glühen erwärmt und dadurch der Wasserstoff entzündet. — g. Die Absorption bei verschiedenem Druck. — Soweit nicht chemische Vorgänge eine Ausnahme bewirken, nimmt die Menge des absorbirten Gases mit dem Druck des Gases zu, bei der Absorption durch poröse Körper in kleinerem Verhältnis, bei der Absorption durch Flüssigkeiten genau im Verhältnis des Drucks (Gesetz von Henry). So nimmt Wasser bei etwa 10° C. unter 1 Atmosphäre Druck der Kohlensäure von diesem Gas sein gleiches Volum auf, ebenso auch bei 2, bei 3 u. s. w. Atmosphären sein gleiches Volum, also das zweifache, das dreifache u. s. w. Gewicht, weil nach dem Mariotteschen Gesetz im gleichen Baum die Gasmenge dem Druck proportional ist. Bei abnehmendem Druck entweicht dann der entsprechende üeberschuss des absorbirten Gases. Auf dieser Erscheinung beruht das Mous siren kohlensäurehaltiger Getränke, die bei fallendem Barometer zunehmende Gefahr schlagender Wetter in den Kohlenbergwerken, die Zunahme der Ausdünstung von Kloakenwassern ebenfalls bei abnehmendem Luftdruck. Das vom Druck unabhängige Verhältnis des absorbirten Gasvolums bei der Sättigung und des Flüssigkeitsvolums nennt man den Absorptionskoefficienten. K. Bimsen hat mittelst seines Absorptiometers [2] eine grössere Zahl von Ahsorptionskoefficienten bestimmt für die Absorption von Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, atmosphärischer Luft, Kohlenoxydgas, Kohlensäure, Grubengas, ölbildendem Gas, Stickoxydulgas, Stickoxydgas, Chlorgas, schwefliger Säure, Schwefelwasserstoff, Aethylgas, Methylgas, meist je für Wasser und für Alkohol und innerhalb Temperaturgrenzen von 0 bis 20° oder 0 bis 40°, woraus er Formeln berechnete, welche die Absorptionskoefficienten in Funktion der Temperatur ergeben (vergl. Absorptions-ko efficient der Gase). Die Koefficienten von Wasserstoff in Wasser, von Sauerstoff in Alkohol, von Kohlenoxyd in Alkohol erwiesen sich als unabhängig von der Temperatur, die anderen zeigten eine sich mehr und mehr vermindernde Abnahme mit steigender Temperatur. Ausser in der Originalahhandlung [2] sind die Versuchsresultate wiedergegeben in [3]; die Temperaturfunktionen findet man nach der Methode der kleinsten Quadrate aus Bunsens Versuchen neu berechnet in [4]. Auch für Gasgemenge gilt, soweit nicht chemische Umsetzungen störend einwirken, das Henrysche Gesetz. Für die Absorption jeden Bestandteils des Gemengs ist seinKoefficient und sein Partialdruck (Daltonsch.es Gesetz) massgebend, so dass die Zusammensetzung des absorbirten Gasgemenges von dem nicht absorbirten sich um so mehr unterscheidet, je verschiedener die Absorptionskoefficienten der Bestandteile sind. So ist der Absorptionskoefficient des Sauerstoffs in Wasser von 0° etwa 0,04, der des Stickstoffs etwa die Hälfte, nämlich 0,02. Während daher in der atmosphärischen Luft die Partialdrucke von Sauerstoff und Stickstoff annähernd im Verhältnis 1:4 stehen, stehen die Mengen dieser Bestandteile in der vom Wasser absorbirten Luft im annähernden Verhältnis 2:4. Presst man Luft in Wasser und entzieht dem Wasser die Luft wieder mittelst einer Luftpumpe, so erhält man ein an Sauerstoff reicheres Gasgemenge ; wiederholt man mit diesem dasselbe Verfahren u. s. f., so erhält man nach einander Gasgemenge, in welchen Sauerstoff und Stickstoff annähernd in den Verhältnissen: 1:2, 1:1, 2:1, 4:1, 8:1 u. s.w. stehen, ein Verfahren zur technischen Herstellung unreinen Sauerstoffgases.

Litteratur : [1] Wiedem. Ann. 24 (1885), S. 321. — [2] Ann. der Chemie u. Pharm., Bd. XCIII, S. 10. — [3] Handwörterb. der reinen und angewandten Chemie von Fehling, 2. Aufl., Art. „Absorption“. — [4] J. Henrich, Ueber die von Bunsen aufgestellten Gleichungen etc., Zeitschr. für phys. Chemie 9 (1892), S. 435—443.    Aug. Schmidt.

Absorption des Lichts und der strahlenden Wärme. Licht-und Wärmestrahlen, zwischen denen kein qualitativer, sondern nur der quantitative Unterschied verschiedener Wellenlänge besteht, erleiden beim Durchgang durch verschiedene Mittel und besonders an der Grenze verschiedener Mittel Veränderungen, welche teils ihre Richtung, teils ihre Intensität betreffen. Die letzteren Aenderungen, die Schwächung der Strahlung, wohl infolge von Ueber-tragung der Energie des schwingenden Lichtäthers auf die Körpermoleküle, nennen wir Absorption der Licht- und der Wärmestrahlen. Sie kann sowohl das an der Oberfläche der Körper regelmässig oder diffus reflektirte Licht betreffen, als auch das in die Körper eindringende, von ihnen durchgelassene Licht. Vollständige Absorption erzeugt Schwarz. Teilweise Absorption ist entweder eine allgemeine, die Strahlen der verschiedensten Wellenlängen gleich-massig betreffende und lässt die weiss beleuchteten Körper in den Abstufungen von Weiss über Grau bis Schwarz erscheinen, oder eine auswählende, elektive. Bei der elektiven Absorption, soweit sie zunächst die Lichtstrahlen betrifft, erscheinen die Körper farbig. Ihre Farbe setzt sich stets aus denjenigen Bestandteilen des auffallenden oder durchgehenden weissen Lichtes zusammen, welche von der auswählenden Absorption verschont blieben. Ist das auffallende oder durchgehende Licht ursprünglich selbst nicht weiss, so erscheinen die Körper unter Umständen in wesentlich anderer Färbung, als bei weissem Licht (bei gelbem Gaslicht erscheint Grün und besonders Blau anders als am Tageslicht). — Das Spektrum des durch Absorption veränderten weissen Lichtes heisst Absorptionsspektrum. Die Absorptionsspektra zeigen teils scharf begrenzte dunkle Linien, bestimmten Wellenlängen entsprechend (s. Spektralanalyse), teils mehr oder weniger breite, scharf begrenzte oder verwaschene Streifen, Banden, Schatten, teils von bestimmten Stellen beginnende einseitig oder zweiseitig zunehmende kontinuirliche Absorption. Ganz wie bei den Emissionsspektren entsprechen einfache Linien der Absorption durch Elemente im Gaszustand, sie sind die Umkehrungslinien der den glühenden Gasen charakteristischen hellen Linien (s. Fraunhofer sehe Linien) und lassen die stoffliche Zusammensetzung der Sonne und der Fixsterne erkennen. Diese Linien entstehen, wenn von einer Lichtquelle höherer Temperatur (Photosphäre der Sonne) weisses Licht durch Gase niedrigerer Temperatur (Chromosphäre der Sonne) hindurchgeht, an denselben Stellen des Spektrums, an welchen die letzteren Gase selbstleuchtend helle Linien erzeugen (Kirchhoff 1860). Die Stärke der Absorption wächst mit der Temperaturdifferenz zwischen Lichtquelle und Absorptionsschicht und ebenso mit der Dichte und der Dicke der durchstrahlten Schicht. Nach Kirchhoff [1 j ist „das Verhältnis zwischen dem Emissionsvermögen“ (s. Emission) „und dem Absorptionsvermögen für alle Körper bei derselben Temperatur dasselbe.“ Die Absorptionsbanden entstehęn bei der Absorption durch zusammengesetzte chemische Verbindungen. Schon die Absorption durch Metalldämpfe, wohl im Zusammenhang mit einem fortschreitenden Zerfall von Molekülen in Atome, zeigen mit steigender Temperatur einen Fortschritt von einer kontinuirlichen Absorption zu kannellirten Bandenspektren und bei noch höherer Temperatur zu Linienabsorptionsspektren. Zusammengesetzte Gase, durchsichtige, feste und flüssige Körper und Lösungen, zeigen charakteristische Bandenspektren. So erzeugt der Wasserdampf der Erdatmosphäre im Spektrum des Sonnenlichts Absorptionsbanden und Linien, deren tellurischer Ursprung sich durch die mit abnehmender Höhe der Sonne zunehmende Stärke dieser Banden verrät. Die charakteristischen Absorptionsbandenspektra, welche besonders durchsichtige organische Körper erzeugen, bilden ein auch technisch wichtiges Mittel zur Prüfung, teilweise sogar zur quantitativen Analyse solcher Körper, zur Erkennung ihrer Reinheit, ihrer Verfälschungen. Zur Untersuchung bringt man die Flüssigkeiten in Glasgefässe mit planparallelen Wänden und stellt diese zwischen Lichtquelle und Spalt des Spektralapparats. Unter Verweisung auf die von H. W. Vogel [2] gegebenen Absorptionsspektra einer grossen Zahl solcher Körper seien hier nur einige dieser Anwendungen der Absorptionsspektralanalyse erwähnt : Lösungen von Didymsalzen und Didymglas, Blutfarbstoff, eine ätherische Lösung

von Chlorophyll zeigen ihre charakteristischen Banden noch bei grosser Verdünnung der absorbirenden Substanz ; das künstliche Alizarin besitzt nicht die Banden des natürlichen und des Purpurins; Vergiftungen durch Kohlenoxyd oder Schwefelwasserstoff lassen sich an der veränderten Absorption des Bluts leicht erkennen ; mit Holundersaft oder Malven gefärbter Rotwein unterscheidet sich deutlich vom reinen Weinfarbstoff; die Farbstoffe der Pikrinsäure, der Colombowurzel im Bier unterscheiden sich von den unverfälschten Färbungen durch Malz und Hopfen; die Reinheit von Speiseölen, von Butter und anderen Nahrungsmitteln lässt sich nach den Absorptionsstreifen beurteilen. Auch die den Sehnerv nicht erregenden dunklen Wärmestrahlen zeigen sowohl bei der diffusen Reflexion an der Oberfläche undurclilassender Körper, als bei der Transmission durch wärmedurchlassende d iathermane Körper ein den Lichtstrahlen ganz entsprechendes Verhalten; die Körper bewirken nicht bloss eine allgemeine, sondern auch eine elektive Absorption der Wärmefarben, sie sind thermochroisch. Das weitere über die Erscheinungen und (besetze der Diathermanität und Thermochrose s. in dem Art. Wärmestrahlung.

Litteratur: [1] G. Kirchhoff, Untersuchungen über das Sonnenspektrum, Berlin 1862. — [2] H. W. Yogel. Praktische Spektralanalyse irdischer Stoffe, Nor düngen 1877.

Absorption der Sonnenwärme, s. Gfeothermik.

Absorption, pliotochemische. Da Licht, das auf irgend welche Substanzen chemisch einwirkt, dabei offenbar eine gewisse Arbeit leistet, so ist zu erwarten, dass es stärker absorbirt wird, als wenn keine chemische Einwirkung statthat. Ueber die gewöhnliche optische Absorption lagert sich also eine photochemische Absorption. In der That beobachteten Bunsen und Roscoe [1], dass Licht, welches eine Schicht Chlorknallgas passirt hat, in höherem Grad in seiner chemischen Wirksamkeit (gemessen durch ein Chlorknallgasaktinometer) geschwächt wird, als wenn es die beiden Gase getrennt passirt und so keine Gelegenheit zur chemischen Arbeitsleistung findet. Die Gesetze beider Arten von Absorption sind identisch; bedeutet J₀ die Intensität des einfallenden, J die des austretenden Lichtes und d die Schichtdicke so wird —ad

Aug. Schmidt.

, worin a den photochemischenAbsorptionskoefficienten

J=J₀.10

bedeutet ; bei der optischen Absorption tritt an Stelle dieses bekanntlich der optische Äbsorptionskoefficient cd. Setzen sich beide Wirkungen über einander, — (« + a‘) d

. Für die Strahlen einer Leuchtgasflamme fanden

so wird also J— J₀.10 Bunsen und Roscoe z. B., dass rund zwei Drittel der strahlenden Energie optisch absorbirt und somit zur Erwärmung des Gases verbraucht werden, während ein Drittel zur Leistung chemischer Arbeit dient, also photochemische Absorption erfährt. Vergl. auch d. Art. Photographie. Ausführliches über die photochemische Absorption findet sich in [1] und [2].

Litteratur: [1] Pogg. Ann. 101 (1857), S. 254. — [2] Pringsheim, Wied., Ann. 32 (1887), S. 384.

Absorptionsfarben, s. unter Farben.

Äbsorptionskoefficient der Gase. Für viele Gase gilt das von Henry 1805 aufgestellte Gesetz, dass sie sich bei konstanter Temperatur in einer Flüssigkeit proportional ihrem Drucke lösen; mit der Temperatur nimmt die Löslichkeit meistens sehr stark ab. Nach Bunsen [1], der das Gesetz von Henry eingehender prüfte, bezeichnet man das von derEinheit cfesFlüssigkeits-volums bei Atmosphärendruck gelöste Gasvolum, letzteres gemessen ebenfalls bei Atmosphärendruck und bei 0°, als Absorptionskoeffi-ci en ten; letzterer variirt ausser mit der Temperatur noch mit der Natur des Gases und des Lösungsmittels. Wenn also das Volum V einer Flüssigkeit bei der Temperatur t und dem Drucke p Atm. v Volumina eines Gases löst,

Nernst.

vp

so beträgt das auf den Normalzustand reduzirte gelöste Gasvolum v‘ —

Nach dem Gesetz von Henry wäre beim Drucke 1 Atmosphäre anstatt v‘ das Volum — gelöst worden, so dass der Äbsorptionskoefficient a sich ergibt

• Als Löslichkeitskoefficienten A bezeichnet man

1 +0,00367 t'

zu

ll

Vp

7(1 + 0,003670

mit Ostwald [2] zweckmässig das Verhältnis der Konzentrationen der gelösten Substanz im Flüssigkeits- und im Gaszustande A = ÿ, welche Grösse also in

einer einfachen Beziehung zu a steht. Für den Absorptionskoefficienten a einiger Gase in Wasser liefern die neueren sehr genauen Bestimmungen von Winckler [3] bei den nebenstehenden Temperaturen:

Stickstoff

Sauerstoff'

Wasserstoff

О» 0,02848

0,04890

0,02148

100

1857

1955

200

1542

3103

1819

300

1339

2616

1699

400

1182

2306

1644

500

1087

2090

1608

600

1022

0947

1946

1700

1600

1600

1000

Für Kohlensäure gehen Naccari und Pagliani [4] die Formel

«==1,5062— 0,036511 -f 0,0002917 t*

als zwischen 17 bis 27 ⁰ gütig an. Eine Zusammenstellung der bisherigen Messungen bildet sich in [7]. In einem Gasgemisch löst sich jedes einzelne Gas nach Massgabe seines Absorptionskoefficienten und seines Partialdruckes, als ob die anderen Gase gar nicht zugegen wären (Gesetz von Dalton 1807). Das Gesetz von Henry gilt nur für Gase, die in Lösung gleiche Molekulargrösse besitzen, wie im Gaszustande (van’t Hoff [5], für im Dissociationszustande bebndliche Gase gilt obiges Gesetz für jede beliebige herausgegriffene Molekülgattung [6]. Vergl. auch d. Art. Absorption, S. 74.

Litteratur: [1] Bimsen, Gra sometrische Methoden, II. Aufl., Braunschweig 1877. — [2] Ostwald, Lehrbuch der allgemeinen Chemie, II. Auf!., Bd. 1, 8. 616. — [3] Zeitschr. physik. Chem. 9 (1892), 171. — [4] Nuovo Cim., 7 (1880), 71. — [5] van’t Hoff', Zeitschr. phys. Chem., 1 (1887), 481. — [6] Nernst, Theoret. Chemie, Stuttgart 1893, S. 388. — [7] Landolt und Börnstein, Physikal.-chem. Tabellen, 2. Auf!., Berlin 1894.    Nernst.

Absorptionsspektrum, s. Spektralanalyse.

Absorptionsvermögen des Bodens, s. unter Bodenphysik.

Absorptionswärme, s. unter Wärme.

Abspannen, s. v. w. abspreizen (s. Absteifungen und Abspreizungen), die Spreizen wagrecht oder doch nahezu wagrecht stehen. Abspannstange, s. Telegraph.

Absperrschieber, Apparate zum Abschliessen und Oeffnen des Durcli-ffusses in Rohrleitungen, (Gas-, Wasser-, Wind-, Dampf- etc.). Sie unterscheiden sich von den Absperrventilen durch die vertikale Lage des Gesperr-organs, welches in gehobener Stellung den vollen Rohrquerschnitt offen lässt. Das Gesperrorgan ist ein keilförmig gearbeiteter kreisrunder Schieber mit (einerseits oder beiderseits) Gleitflächen, der durch (ТГ7 eine starke Schraubenspindel, die aus dem Gehäuse heraustritt \ 'Л und von aussen gedreht werden kann, bewegt wird (vergl. nebenstehende Fig.). Das Gehäuse des Absperrschiebers ist so kon-struirt, dass der Keilschieber, durch die Spindel in die Höhe geschraubt, in dem oberen Teil (der Haube) vollständig Platz findet. Das Schiebergehäuse wird jetzt meistens in ovaler Form ausgeführt, Gehäuse und Keil in Gusseisen, beide mit Dichtungsringen in Rotguss, Spindel und Spindelmutter in Rotguss.

Die Neigung des Schieberkeils nimmt man l/₅ bis ⁴/₆. Der Anschluss des Schiebers an die Rohrleitung kann mit Muffen oder Flanschen geschehen; letztere Art ist vorzuziehen wegen leichterer Auswechslung. Die Baulänge L der Absperrschieber ist normal L = D -(- 200 Millimeter, wenn D den Durchmesser der Rohrleitung (Lichtweite) in Millimeter bezeichnet. Bei offenliegenden Leitungen wird der Spindelkopf des Schiebers mit Handrad versehen; liegt die Leitung in der Erde, so wird die Schieberspindel durch eine schmiedeiserne Schlüsselstange bis annähernd auf Terrainhöhe verlängert und mit einem Schutzrohr

wenn

einem

L_

Massstal) : 1 : 15.

nebst Strassenkappe umgeben (Einbaugarnitur), wie in vorstehender Zeichnung angedeutet ist. Die Preise der Absperrschieber sind zur Zeit für die gangbarsten Dimensionen folgende :

Durchm. D = 40    50    65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500

JL 20 22.50 27 30 37    50    61 106 156 206 265 340 475 635

Blecken.

Gusseiserne Handräder kosten 1—10 JL pro Stück; die Einbaugarnituren 10—12 JL pro Stück. Es werden indessen auch besondere Absperrschieber mit kürzerer Baulänge und flachem Gehäuse, mit Scheiben- und Bäderzeigerwerk, mit Cylindergehäuse (für hohen Druck), ferner sogenannte Pfannenschieber (für Brauereizwecke) hergestellt. Die Durchgangsweiten erstrecken sich bis 1000 Millimeter. Bezugsorte: die grösseren Armaturfabriken für Wasserleitungsgegenstände, welche Preislisten und Zeichnungen zur Verfügung stellen. Zu vergleichen: die Preisliste der deutschen Wasserwerksgesellschaft in Höchst a. M., von Bopp & Beuther in Mannheim, A. L. G. Dehne in Halle a. d. S. und andere Armaturfabriken.

Absperrsignal, Signal zur Sicherung des Zugverkehrs an besonders gefährdeten Stellen der Eisenbahnen. S. auch Bahnzustands signale.

Absperrungsröhren, s. unter Tiefbohren.

Absperrventile (Durchgangsventile) in den Leitungen sitzend, dienen zum Absperren der Leitungen (Dampf, Wasser etc.). Sie unterscheiden sich von den Absperrschiebern durch die horizontale Lage des Gesperrorgans (vergl.

Absperrventil, gewöhn!. Modell. Massstab 1 : 5.

nebenstehende Fig.), bei welchem der Abschluss im rechten Winkel zur Lichtung der Bohrleitung erfolgt. Während bei Leitungen grösserer Durchmesser — etwa von 40 Millimeter an — die Absperrschieber fast ausschliesslich angewendet werden, sind bei kleineren Bohrleitungen Absperrventile allgemein im Gebrauch, bei Dampfleitungen auch für grössere Bohrdurchmesser. Im letzteren Falle werden die Gehäuse gewöhnlich aus Gusseisen, Ventil, Spindel etc. aus Botguss hergestellt. Die Absperrventile der Wasserleitungen sind bezüglich ihrer Konstruktion sehr verschiedenartig gestaltet; zumeist sind, wie bei den Auslaufhahnen, zu unterscheiden: Gewöhnliche Absperrventile mit ziemlich verengtem Durchgang, Frankfurter Absperrventile, bei denen der Durchgang möglichst gross gehalten ist, und Gumminiederschraubventile, bei denen das Absperrorgan aus einer Gummiplatte besteht. Bei allen Arten von Absperrventilen treten aber ausserdem die verschiedenartigsten Kombinationen auf in Bezug auf die beiderseitigen Anschlüsse an die Bohrleitungen, je nachdem der Anschluss an Eisenrohr oder Bleirohr und in letzterem Falle durch einfache Lötzapfen oder Anlötverschraubungen bewerkstelligt werden soll. Auch gibt es Absperrventile, welche einerseits an Eisenrohr, anderseits an Bleirohr anschliessen. Alle diese bei Wasserleitungen verwendeten Absperrventile werden meistens in Messing, oft auch in Botguss ausgeführt. Letzteres ist bei eisenhaltigem Wasser unbedingt erforderlich. Eine besondere Anwendung finden die Absperrventile bei städtischen Wasserleitungen zum Abschluss der Privatleitungen vor dem Eintritt in das Privatgrundstück. Diese Absperrventile müssen wegen der Gefahr des Einfrierens der Leitungen mindestens 1 Meter tief unter der Erdoberfläche liegen und werden ähnlich wie die Absperrschieber mit einer Einbaugarnitur versehen, so dass sie von oben geöffnet und geschlossen werden können; es empfiehlt sich, für diesen Zweck stark gebaute Ventile anzuwenden, namentlich starke Spindeln, weil diese andernfalls beim Oeffnen und Scliliessen mittelst eines Schlüssels von oben leicht abbrechen. Die Absperrventile werden in Deutschland noch nach Durchgangs-

weiten in englischen Zollen hergestellt. Für Eisenrohranschluss (beiderseits Verschraubungen) sind die Preise hei Messingventilen in Mark zur Zeit: Gewöhnliches Modell:    : 1,40; 1/2": 1,60; ³/₄": 2,75; 1":3,90; 6/4": 8,0; IV =11,0; 2" : 16,0.

Frankfurter Modell: ³/₈": 3,10; V': 3,50;    : 5,40; 1": 7,20; ⁵U" : 11,50; l'/₂": 16,0,

Blecken.

nach der Preisliste der Deutschen Wasserwerksgesellschaft zu Höchst а. M. Bezugsorte: Armaturfabriken für Wasserleitungsgegenstände.

Ab sp err V orr iclitungen der Gasanstalten. Um die einzelnen Apparate einer Gasanstalt ein- oder auszuschalten, d. h. in oder ausser Thätigkeit zu setzen, ohne gleichzeitig den Betrieb der Gasanstalt gänzlich unterbrechen zu müssen, bedient man sich sehr verschieden konstruirter mechanischer Vorrichtungen. Man unterscheidet Absperrvorrichtungen mit Wasserverschluss und solche mit trockener Dichtung. Zu den ersteren gehören die sog. nassen Wechsler, welche sich nur noch in älteren Gaswerken finden und entweder für einen einzigen Apparat eingerichtet sind oder mehrere Apparate derart verbinden, dass ein Apparat ausgeschaltet werden kann und das Gas durch die übrigen in einer bestimmten Reihenfolge hindurch geht. Die ^

Einrichtung eines solchen Apparates zeigt Fig. 1. In einem bis zu einer bestimmten Höhe mit Wasser gefüllten Gefässe befindet sich eine Anzahl über der Wasserlinie mündender Bohre, die „ unterhalb des Gefässes mit den Apparaten verbunden sind. Hach unten sind diese Bohre verlängert bis in ein zweites, mit Teer gefülltes Gefäss, in welches der in den Leitungen sich ansammelnde Teer abfliesst. Im Gefässe befindet sich eine durch Zwischenwände, die um ein bestimmtes Mass in das Wasser ein-tauchen, in Kammern eingeteilte schmiedeeiserne Glocke, die mit Hilfe einer Spindel gehoben, gesenkt und beliebig um ihre Axe gedreht werden kann. Je nach der Stellung dieser Glocke gelangt    L—-

\Ö

Ql

das Gas durch das Mittelrohr in den einen oder andern Apparat und aus diesem entweder in einen zweiten Apparat oder in das s, Ausgangsrohr des Wechslers. Die Anzahl der Bohre richtet A sich nach der Anzahl der mit dem Wechsler zu verbindenden Г//0 Apparate. Dieser Wechsler hat den grossen Uebelstand, dass U,    ,

im

aus

Augenblick des Wechselns, wobei die inneren Scheidewände Г\МГ)0О// | dem Wasser herausgehoben und über die Bohrmündungen “    :

Fig. 1.

hinwegbewegt werden, sich unreines Gas mit dem gereinigten mischt. — Die Ventile mit Wasserverschluss (Eig. 2) bieten grosse Sicherheit für einen gasdichten Verschluss und werden vielfach in grossen Gaswerken angewendet. Ueber das in einem mit Wasser bis zu einer bestimmten Höhe gefüllten Gefässe befindliche Vertikalrohr, welches mit der Gasleitung verbunden ist, ist eine Glocke gestülpt, die mittelst einer . ^ . Spindel gehoben und gesenkt werden kann. Beim höchsten Stand der Glocke ist eine ungehinderte Verbindung zwischen Gasleitung und Apparat hergestellt, die durch Eintauchung der Glocke in das Sperr- J1 wasser unterbrochen wird.    / \

Die Absperrvorrichtungen mit trockener Dichtung finden    1 i t j

auf den Gasanstalten die ausgebreitetste Anwendung und zwar je nach dt Ц_ ihrem Zwecke in verschiedener Gestalt. Sie bestehen aus einer    Tb

Metallplatte, die mit oder ohne besondere Dichtungsringe (Blei) auf    j LU

Fig. 2.

m einem

zu

den Band der abzuschliessenden Oeffnung aufgeschliffen ist, und durch П eine Spindel auf die Sitzfläche aufgepresst wird. Die verbreitetste I, Vorrichtung dieser Art sind die Gasschieber (Fig. 3), bei denen schmalen Gehäuse, an der die Ein- und Ausgangsöffnungen einander gegenüber stehen, eine Ventilplatte durch eine Spindel auf und nieder bewegt 'wird und sich an die beiderseitigen Sitzflächen anpresst. Sie werden angewendet, um den Durchgang des Gases durch eine gerade Rohrstrecke unterbrechen. Die Gasschieber haben den Nachteil, sich festzusetzen, wenn sie längere Zeit nicht geöffnet worden sind. Es bedarf dann einer grossen Kraft-

anstrenguiig, um sie wieder zu öffnen. Auch scliliessen die Schieber mangelhaft gasdicht ab, venu sie längere Zeit offen gestanden haben. Die Bestrebungen, die angeführten Nachteile der Grasschieber zu beseitigen, haben zur Konstruktion der D u r c h g a n g s s p e г г V e n t i 1 e (Big. 4) geführt, bei denen ein Tellerventil auf

eine horizontale Sitzfläche gepresst wird. Der Uebelstand der Bewegungsrichtungs-änderungen des Gases beim Durchgang des m Gases durch das Ventil und die Erschwerung pnrmi der Entwässerung der Rohrleitung infolge der I JJ. ( den Ventilsitz bildenden Wand im G ehäuse

г,,

hat Elster in Berlin veranlasst, Sperrventile (Eig. 5) zu konstruiren, bei denen der Ventilteller mittelst Spindel und Kniehebel gegen eine zur Bohrrichtung senkrechte Sitzfläche gepresst wird. Ebenfalls ein Tellerventil haben die Eckventile (Eig. 6), bei denen Ein- und Ausgangsstutzen einen rechten Winkel mit einander bilden, und die dort angewendet

werden, wo es gilt, das Gas aus einer horizontalen Richtung in eine vertikale und umgekehrt überzuführen. Durchgangsventile unterscheiden sich von den Eckventilen dadurch, dass dem horizontalen Stutzen noch ein zweiter Vi gegenüber steht, wie in Fig. 6 (punktirt) angedeutet ist. In Verbindung mit Eck-ZI ventilen finden sie als Umgänge Verwendung.

bezwecken insbesondere bei Umgängen (s. d.) eines von den drei Ventilen entbehrlich zu machen und dadurch das Ein-und Ausschalten des Apparates, sowie die Anordnung der Bohrverbindung vereinfachen. Bei denselben sind für ein und dasselbe Tellerventil zwei Sitzflächen vorhanden, die eine unterhalb, die andere oberhalb desselben, an welche es abwechselnd angepresst wird, wie z. B. bei der Konstruktion von Baumert (Eig. 7). Je nachdem das Ventil oben oder unten angepresst „ wird, ist die Verbindung zwischen Leitung und Apparat oder die Umleitung geöffnet. Bei der Konstruktion

Fig. 3.

Fig. 7.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Die

ETZ

fl

Fig. 8.

Die Drei wegventile

ZU

JL

HIV

von

Il ) I Gar eis (Fig. 8) sind zwei über einander liegende Teller-ventile, von denen jedes seine Sitzfläche hat, starr mit ° ji ⁴ einander so verbunden, dass entweder das eine oder das ШЫ andere sich auf seine Sitzfläche legt; in jedem Gehäuse sind zwei Paar solcher Tellerventile, die gleichzeitig durch eine einzige Spindel bewegt werden.

Wechsler von W e с к (Fig. 9), welcher für die Beinigeranlagen der Gaswerke bestimmt ist und vorzugsweise bei beschränkten räumlichen Verhältnissen angewendet wird, vereinigt in einem einzigen Gehäuse von rechteckiger, bisweilen auch kreisförmiger Grundform die sämtlichen für die Reiniger erforderlichen Ventile, für jeden Reiniger deren zwei (Ein- und Ausgang). Durch die Einrichtung der im Gehäuse befindlichen Kammern ist es ermöglicht, dass je nach Stellung der Ventilteller der Ein- oder Ausgang dieses oder jenes Reinigers direkt mit den Leitungen in Verbindung steht, und das Gas von einem oder mehreren der übrigen Reiniger in den folgenden Reiniger tritt. — Ein anderer trockener "Wechsler ist der Cockeysche Hahn, der wegen seiner schweren Beweglichkeit und der Möglichkeit, leicht undicht zu werden, kaum noch Anwendung findet. Er besteht aus zwei cylindrischen Gelassen, die gasdicht auf einander geschliffen sind und

а ь,

c 4.

Fig. 9.

Der Ventil-

von denen das untere durch radiale Wände in Kammern geteilt ist, die mit einem Ein- oder Ausgangsstutzen versehen sind, welcher mit dem betreffenden Apparat verbunden ist. Das obere Gefäss enthält Kammern von genau doppelter Grösse, so dass durch sie zwei benachbarte Kammern des unteren Gefässes verbunden werden können. — Zu den Absperrvorrichtungen der Gasanstalten sind noch die Hähne zu rechnen, welche aber zum Ein- und Ausschalten der Apparate keine Anwendung finden, weil es schwer hält, gute, dicht schliessende und leicht bewegliche Hähne in den Grössen, wie sie für diesen Zweck erforderlich wären, herzustellen.

Schaar.

Abspitten, das Abgraben eines Baugrundes bis zur erforderlichen Tiefe.

Spitzhaue (s. d.).

Abspitzeil, Bearbeitung eines Bruchsteins mit dem Zweispitz bezw. der Yergl. auch Bossiren.

Absplinten, an Bauholz, die Bildung von sogen. Trockenrissen an der Grenze zwischen Splint- und Kernholz (s. Hol z), in der Kegel Folge unzweckmässiger Lagerung.

Abspreizungen, s. Absteifungen und Abspreizungen.

Andes.

Absprengen der Vergoldungen oder Wiedergewinnen des Goldes von alten vergoldeten Gegenständen kann auf verschiedene Weise geschehen. Ein vielfach angewendetes Verfahren besteht darin, dass man die vergoldeten Stücke mit einem vorher mit Essig zu einem Brei angemachten Gemenge von Schwefel, Salmiak, Salpeter und Borax bestreicht, nach dem Trockenwerden eine zweite Lage aufträgt, abermals trocken werden lässt, dann zur Kotglut erhitzt und in verdünnter Schwefelsäure ablöscht. Bei der nun folgenden Behandlung mit der Kratzbürste löst sieli die obere Schichte des geglühten Stückes in Schuppen ab, die neben den oxydirten und geschwefelten Metallen auch das Gold enthalten. Die Schuppen schmilzt man mit Borax und Salpeter ein und treibt den Kegulus mit Blei ab, wobei das Gold rein oder, wenn auch Silber vorhanden war, mit diesem legirt zurückbleibt.

Abspritzen einer Mauer, s. Mau er putz.

Abständig, s. unter Bauholz.

Abstand (Zwischenweiten) der Säulen, Triglyphen, Konsolen, Zahnschnitte ist die Entfernung, von Mitte zu Mitte gemessen; in der Geometrie die Strecke zwischen zwei Punkten, die normale Strecke zwischen einem Punkt und einer Geraden etc. — Abstand der Niete, s. Nietverbindung.

Abstecheiseil (Abstechmeissel), s. unter Drehen.

Abstechen, 1. das Ablassen oder Abzapfen der in den metallurgischen Oefen sich ansammelnden, geschmolzenen Massen, geschieht durch zeitweiliges Oeffnen der in den Oefen vorgesehenen Stichlöcher (s. Oefen, metallurgische), welche mit Lehm oder Steinpfropfen verschlossen gehalten werden ; 2. im Erdbau, Käsen abstechen, d. h. denselben in regelmässigen Stücken zur späteren Wiederverwendung von dem Unterboden scheiden; 3. ein Mass durch Abstechen mit dem Zirkel übertragen; 4. die Bearbeitung der Hölzer mit dem Stechbeutel; 5. in der Farbenlehre der Kontrast zwischen zwei Farben etc. — S. auch Herdarbeit.

Abstechpflug (Schälpflug), s. d. Art. Kasenpflug.

Absteck en, bei Vermessungen, das Bezeichnen von Punkten oder Linien, welche zu irgend welchen anderen Punkten oder Linien eine bestimmte Lage haben sollen, welche Lage in jedem Fall durch die betreffende Aufgabe vorgeschrieben ist (Kreisbogen-, Winkel-, Parallelen-, Ordinaten-, Leitlinien-, Gebäude-, Tunnelabsteckung). — Ueber das Abstecken von Bauplätzen s. d. Art. Schnurgerüst.— Abstecken gerader Linien. Die einfachste Aufgabe ist die unmittelbare Absteckung „gerader Linien“. Im Sinne der Geodäsie wird eine gerade Linie bestimmt durch eine Keihe von lotrechten Stäben (Absteck-, Flucht-, Visirstäben, Baken), welche in einer lotrechten Ebene liegen. Der Abstand der einzelnen Stäbe ist unter gewöhnlichen Verhältnissen in ebenem und offenem Gelände zu rund 50 m, in unebenem und bedecktem Gelände entsprechend geringer bis zu 20 oder 10 m zu nehmen. Dem hinter einem der Stäbe befindlichen Auge erscheinen sämtliche nachfolgenden gedeckt (geradlinige Fortpflanzung des Lichts).

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Sind zwei Punkte A und E (Fig. 1) gegeben, so kann verlangt sein: 1. Die Linie über einen der Punkte z. B. E hinaus fortzuführen (verlängern, ausstecken, ausfluchten) oder 2. auf der Geraden zwischen A und E (Fig. 2) weitere Punkte (Zwischenpunkte) zu bezeichnen (einwinken, einrichten). Bei dem ersten Verfahren werden in entsprechenden Abständen Stäbe 1, 2, 3... (in dieser Reihenfolge) mit A und E zur Deckung gebracht. Bei dem zweiten Verfahren wird von einem der Endpunkte aus, z. B. A, ein Stab 1, darnach 2, 3 ^ u. s. w. abgesteckt. Dabei ist ein Gehilfe erforderlich, welcher die Stäbe nach bestimmten Zeichen (Auflieben der Arme, rechts, links) in die verlangte Stellung bringt. Diese Absteckung kann auch mit Hilfe eines Prismen- oder Spiegelkreuzes (s. d.) vorgenommen werden, wodurch der Gehilfe überflüssig wird. Sind die Endpunkte A und E gegenseitig nicht sichtbar oder nicht zugänglich, so kann in der folgenden Weise (Fig. 3) verfahren werden: Es werden annähernd in der Geraden Ac zwei Punkte b und c gewählt, von denen aus die Endpunkte sichtbar sind. Sodann wird von c aus b in Ac, dann von b aus q in bE, von q aus bx in q A u. s. w. eingewinkt, bis В und C in AE gefunden sind. Diese Absteckung kann auch unmittelbar mit dem Prismen- oder Spiegelkreuz ausgefülirt werden. Befinden sich in einer abzusteckenden Linie Hindernisse (Bäume, Getreidehaufen u. s. w.) so muss das Hindernis H (Fig. 4) durch Abstecken einer zu AE parallelen Linie

Fig. 1.

• o-

Fig. 2

Fig. 3.

o-----p--

Fig. 4.

(s. Parallelenabsteckung) oder durch eine andere Hilfslinie cd (Fig. 5) mit Benutzung eines Instrumentes zum Abstecken rechter Winkel (Winkel-₀ Spiegel, -prisma) umgangen werden. Werden die E Abstände 0—1—2 auf den beiden Zweigen der Hilfslinien von 0 aus einander durch Messung gleich gemacht (z. B. 20 m, 40 m) so sind auch die rechtwinkeligen Abstände h einander gleich. Mit £ freiem Auge oder mit Benutzung eines Handfernrohres können kurze Linien sehr scharf und Linien

bis zu etwa 1 km Länge mit einer für die Zwecke der Feldmessung genügenden Genauigkeit abgesteckt werden. Ist eine besonders scharfe Ausrichtung erforderlich, so ist es geboten, den Theodolit zu benutzen. — Das Abstecken langer Linien mit Hilfe des Theodoliten [1]. Das Verfahren ist je nach den vorliegenden Verhältnissen verschieden. 1. Absteckung von einem Endpunkte aus. Zwei weit entfernte Punkte A undE (Fig. 2) sind gegenseitig sichtbar. Der Theodolit wird genau zentrisch über einem der Endpunkte z. B. A aufgestellt (Vertikal und Horizontalaxe nach der Libelle genau eingerichtet, s. Theodolit), E angezielt und nun die Punkte 1, 2, 3 ... in die Absehebene eingerichtet. Die Zeichen (links, rechts) müssen auf weite Entfernungen durch Flaggensignale gegeben werden; dadurch wird das

Verfahren umständlich und zeitraubend [2]. Deshalb ist es vorteilhaft, diese Absteckung auf einige Hauptpunkte zu beschränken. Zweckmässiger ist ~~£    das folgende indirekte Verfahren: in der Nähe der

Linie wird ein Hilfspunkt C, (s. Fig. 6) ausgewählt und mit dem Theodolit möglichst genau der Winkel cp gemessen. Es ist der rechtwinkelige Abstand h, durch welchen der Zwischenpunkt C gefunden wird, h = stg cp; da auf Grund der Auswahl E des Hilfspunktes h stets klein ist im Vergleich zu s,

Cp“

so ist auch h= s, worin q“ den Winkel cp in

Sekunden, ç" = 206265 bei alter Teilung des Kreises, q" = 636 620 bei neuer Teilung bedeutet. Die Entfernung s kann aus einer Karte entnommen, auf indirektem Wege (trigonometrisch) abgeleitet, oder (wenn eine genäherte Kenntnis genügt) abgeschritten werden. 2. Absteckung von einem Zwischenpunkte C aus.

fl

Fig. 5.

C,

-r»'

Auf einem an AE angenommenen Hilfspunkte Cl (Fig. 7) wird der Winkel AC,E gemessen. Der Abstand h, welcher zwischen den Schenkeln des hohlen Winkels

abzusetzen ist, berechnet sich aus h = —.Sa,Sc , worin ф = АС. H=L 180° alter

⁷    _    gSa + Sc 7    7    1

Fig. 7.

neuer

Teilung (+200° neuer Teilung). Die Entfernungen sa und sc sind zu ermitteln, wie vorhin. 3. Abstecken einer Linie durch stückweises д Verlängern. Es soll (Fig. 8) AH nach E verlängert werden. Der Theodolit wird in В aufgestellt, A angezielt und mit Hilfe der Teilung nach C ein Winkel von 180° (bezw. 200°

Fig. 8.

Teilung) abgesetzt. Statt dessen kann das Fernrohr auch durchgeschlagen werden; um hierbei die Ziellinie nach C frei vom Zielaxenfehler (s. Theodolit) zu erhalten, muss diese Absteckung in beiden Fernrohrlagen vorgenommen werden. Auch bei dieser Aufgabe ist die indirekte Absteckung in vielen Fällen vorteilhaft. Es wird auf В der Winkel А В Q nach dem Hilfspunkt Cl gemessen und wie früher berechnet cp“ s

F'

h— [3]. Unter besonders schwierigen Verhältnissen wird längs der abzu-

steckenden Linie ein Polygon mit Brechungswinkeln von nahezu 180° (bezw. 200° neuer Teilung) abgesteckt, gemessen und berechnet (s. Polygonzug). Die Abstände der Linienpunkte von den Polygonbrechpunkten werden aus den Koordinaten berechnet und abgesetzt.

Littérature [1] Jordan, Handbuch der Vermessungskunde, 3. Aufl., Stuttgart 1888, Bd. II., S. 691. — [2] Zeitschrift des Hannoverschen Architekten- und Ingenieurvereins 1851, S. 212. — [3] Zeitschrift für Vermessungswesen 1880, S. 383 und 1883, S. 581.    Reinhertz.

Reinhertz.

s. Vorarbeiten zu

Absteckstäbe, Stäbe zum Bezeichnen von Messungspunkten. Ein Punkt wird in der Geodäsie bestimmt durch die ihn enthaltende Lotlinie. Diese wird beim Absteckstab gewonnen durch die Mittellinie eines regelmässig (in der Regel cylindrisch) geformten hölzernen Stabes von etwa 20 bis 35 mm Durchmesser und 2 bis 3 m Länge, welcher mit einer starken stählernen Spitze zum Einstossen in den Boden versehen ist. Die Stäbe werden in der Regel von ¹/₂ zu */₂ m weiss und rot oder schwarz gestrichen. Um die Stäbe auf grössere Entfernungen sichtbar zu machen, werden an denselben weisse oder rot-weise Fahnen befestigt. Neuerdings werden an Stelle der Holzstäbe auch Stäbe aus Möbelrohr verwendet. Auf hartem Boden oder Pflaster, in welche die Spitze nicht eingetrieben werden kann, werden die Stäbe durch eiserne Dreifussgestelle gestützt oder durch andere Stäbe, mit denen sie durch Halteringe (Doppelring von Reiss in Liebenwerda) verbunden sind.

Absteekungsarbeiten bei Eisenbahnen Eisenbahnen.

Absteifungen und Abspreizungen. Bei Herstellung von Gräben für Gas-, Wasserleitungs- und Kanalisationsanlagen werden Abspreizungen bezw. Absteifungen zum Schutze der Arbeiter gegen Verschüttung und zur Verhütung von Nachfall etc. notwendig. Insbesondere ist in leicht beweglichem Boden schon bei geringer Grabentiefe eine vollständige Holzverschalung an den Wänden anzubringen, die mit zwischengestellten und angekeilten Spreizhölzern festgehalten werden muss, während bei standfestem Boden unter Umständen ohne Abspreizung bis zu 2 m Grabentiefe vorgegangen wird. Im letzteren Falle sucht man eine Art Versteifung dadurch zu erzielen, dass man von Zeit zu Zeit Butzen von Erde stehen last, so dass der Rohrgraben einer Reihe hinter einander folgender Gräben gleich sieht. Die Butzen werden dann unterminirt. Die Art der Ab-spriessung richtet sich, abgesehen von der Bodenbeschaffenheit und Grubentiefe, ganz wesentlich nach dem Raumbedarf der Baugegenstände, die in den Graben abgelassen und dort zusammengefügt werden müssen. In der Regel wird die Deckung der Grabenwände durch horizontal eingelegte Bohlen bewirkt ; spriesst man indessen, wie üblich, jeweils zwei sich gegenüber liegende Bohlen durch Querhölzer (Steifen) ab, so erschwert dies, der vielen erforderlichen Steifen wegen, die Manipulationen mit den Baumaterialien, besonders wenn letztere nicht von Hand, sondern maschinell abgelassen werden müssen. Man stellt deshalb auch häufig die Bohlen vertikal, wobei eine geringere Zahl von Steifen genügt; noch häufiger ist das Verfahren, eine Partie Bohlen auf Rahmen oder Vorsteckhölzer zu halten bezw. abzusteifen. Bei Anlagen von Gräben im durchnässten Boden (Grundwasser) müssen die Bohlen dicht aneinander gefügt werden; in diesem Falle sind Vertikalbohlen (Pfähle) die zweckmässigste Einrichtung. Durch richtige Abspriessung wird es möglich, selbst in engen städtischen Strassen Grabentiefen bis zu 10 m und bis zu 2 m im Grundwasser durchzuführen. Man sollte keine Bohlen unter 50 mm Stärke und stets kräftige Steifen verwenden, da durch mangelhafte Abspriessung unberechenbarer Schaden entstehen kann. Vergl. auch die Art. Kanalisation, Rohrlegung, Stollen. — Absteifungen und Abspreizungen werden bei Gebäuden dort angewendet, wo entweder Decken oder Mauerwerk zeitweise ihrer Unterstützung beraubt oder alte Gebäude gegen Einsturz geschützt werden sollen. Ihrer vorübergehenden Bestimmung wegen werden sie im wesentlichen aus Hölzern

Fig- 2.

er

Vy

hergestellt, zu welchen sich zum tfjt Zwecke der Kostenersparnis altes // 1 Bauholz eignet. Ein öfters vor-kommendes Beispiel ist in Fig. 1 V\ I erläutert, in welchem im Erdgeschoss чЦ eines Gebäudes ein gemauerter Pfeiler zur Herstellung eines Schaufensters beseitigt und letzteres durch eiserne J Träger überdeckt werden soll. Zu diesem Zweck steckt man zunächst alte Eisenbahnschienen, nachdem die Löcher dazu gestemmt sind, unter-oder oberhalb der Balkenlage über dem Erdgeschoss durch das Mauerwerk hindurch und lagert dieselben zu beiden Seiten des letzteren auf

Rahmhölzer, welche von senkrechten Spreizen getragen werden; die letzteren erhalten eine Verspreizung durch angenagelte Bretter. In den meisten Fällen wird die Berechnung , i    ,    ,    ergeben, dass die Schienen ohne

'    '    * ~1    Zwischenstützen nicht ausreichen, um

den über dem Schaufenster befindlichen Pteiler nebst seiner Last zu tragen (dieselbe beträgt bei einem Gebäude mit vier Stockwerken über dem Erdgeschoss 35 bis 50 t) und weil eiserne J Träger für diesen Zweck zu kostspielig sind, so wendet man ausserdem im Aeusseren höher angreifende schräge Steifen an, welche die Hauptlast aufnehmen müssen. Damit das Mauerwerk am oberen Ende derselben nicht

Fig. I.

j£

zu grossen Druck erhält, bringt man daselbst etwa 15/15 cm starke Querstücke aus hartem Holz an. Wie leicht ersichtlich, haben die schrägen Steifen infolge ihrer lotrechten Belastung die Neigung, die Mauer nach innen zu schieben, sie müssen deshalb so gestellt werden, dass ihre Verlängerung eine Balkenlage trifft, welche diesen Schub aufnimmt. Diejenige Kraft, welche Hölzer dem Zerknicken entgegen setzen, berechnet

man gewöhnlich nach der Formel P =

Eine 10 m

wenn man

—; P in Tonnen, Ъ und h Querschnittsmasse (h das kleinste) und l Länge in cm. Für provisorische Konstruktionen kann man von dem oben angegebenen P das D/₂ fache nehmen, lange, 25/25 cm starke Steife, würde darnach 6 t aushalten können, diese Steifen jedoch mit dem unteren Gerüst bei a in Fig. 1 links verbolzt, so vermindert sich ihre freie Länge fast auf die Hälfte und können sie dann das Drei-bis Vierfache tragen. Die schrägen Steifen setzen unten mit Zapfen in Schwellen, sogen. Treibladen, ein, welche den Druck auf den Boden verteilen. Letzterer

bestellt sehr oft aus Auffüllung; man kann ihn in diesem Falle nur mit 2 kg Druck auf den qcm belasten und gebraucht bei 25 cm breiten Treibladen und 40 t Druck 800 cm Holzlänge, weshalb die Treibladen dann noch auf Querschwellen zu lagern sind. An den Enden der Treibladen müssen diese durch Pfähle gegen Fortgleiten geschützt sein. Würden die Steifen die Last ohne weiteres aufnehmen, so drückten sie sich in die Schwellen und auch die letzteren würden teilweise in den Boden gedrückt werden. Hierdurch würde ein schädliches Setzen des getragenen Pfeilers entstehen. Um dies zu vermeiden, müssen die Steifen vor Aufnahme der Last an ihren Fusspunkten mittelst Keilen angetrieben werden. Senkrechte Steifen kann man etwas schräge stellen und dann antreiben. Bei den schrägen Steifen werden Keile vor ihren Zapfen in die Treibladen eingetrieben. Die Belastung der Absteifungen kann man sehr vermindern, wenn man die JTräger über dem Schaufenster allmälich einbringt, also z. B. zuerst nur so viel ausstemmt, dass der äusserste Träger Platz findet, und erst nach Einbringung desselben mit dem Ausstemmen fortfährt. In ähnlicher Weise verfährt man auch, wenn in einem Stockwerk eine Scheidewand beseitigt, in dem oberen dieselbe aber belassen werden soll; jedoch werden dann nur senkrechte Steifen zu beiden Seiten der Wand gebraucht, welche, wenn sie auf Balkenenden treffen, auf diesen stehen können ; andernfalls muss die Absteifung bis zur Kellersohle herabgeführt werden. Die Absteifungen zur Herstellung eines Schaufensters nebst Einbringen und Liefern der Träger kosten bei Verwendung alten Absteifungsholzes ungefähr 800 bis 350 Ji. Die oben beschriebenen schrägen Steifen nebst Treibladen werden auch bei Absteifung baufälliger Gebäude verwendet oder wenn ein Nachbargebäude abgebrochen wird, und besonders dann, wenn dies mit tieferer Fundamentirung als das abzusteifende Gebäude neu gebaut werden soll. In diesem Falle wendet man auch zwischen zwei Nachbargebäuden sogen. Sprengböcke an (Fig. 2). Es sind dies einfache oder bei grösserer Länge verstärkte Balken mit vier Kopfbändern an jedem Ende, welche in ein Holzkreuz greifen. Diese, sowie die schrägen Steifen, dürfen sich nur gegen Balkenlagen oder Scheidewände setzen. Zu erwähnen ist noch, dass freistehende Rüstungen zum Versetzen von Quadern für hohe Gebäudefronten auch Abspreizungen gegen Sturmangriff gebrauchen, da nach angestellten Berechnungen das Umsturzmoment desselben nur zu etwa einem Viertel vom Rüstungsgewicht überwunden wird.

Hacker.

Litteratur: Baukunde des Architekten, Berlin 1890, Teil I, S. 101—106.

Bosshard.

Abstellung, elektrische, in der Baumwollspinnerei, hat zum Zweck, die Maschine abzustellen, wenn ein Band vor oder hinter dem Cylinder bricht, oder bei Streckmaschinen, wenn die Kanne vollgelaufen ist, sowie die Maschine zum Stehen zu bringen, wenn einer der einlaufenden Vorgarnfäden bricht, um damit bei Vorspinnmaschinen das Einfachlaufen zu verhindern. Prinzip und Wirkungsweise aller dieser Apparate: Eine kleine Dynamomaschine leitet eine positive Elektrode bis zu einem Kontaktcylinder und eine negative Elektrode bis zu einem Fadenleiter (resp. Obercylinder), der den Faden an ersteren anpresst. So lange dieser passirt, ist der Strom unterbrochen, (weil Baumwolle ein schlechter Leiter ist). Bricht aber der Faden, so wird der Strom durch die Eisenteile der Maschine hindurch in die Eisenkerne eines Elektromagneten geleitet, welche einen Hebel anziehen, der den Riemen auf die Leerrolle der Maschine schiebt. Vergl. auch elektrische Selbstabstellung für Streck- und Vorspinnmaschinen im Artikel Baumwollspinnerei.

Abstellvorrichtungen dienen zur Unterbrechung der Bewegung von Kraftmaschinen, Arbeitsmaschinen und Transmissionen. Die Stillsetzung von Kraftmaschinen erfolgt durch Absperrung des Zutritts des Kraftmittels zur Maschine (vergl. Dampfmaschinen, Wassermotoren, Gasmaschinen, Heiss-luftmaschinen, Pneumatische Kraftübertragung, Dynamomaschine), bei Windrädern (s. d.) durch geeignete Einstellung der dem Winddruck ausgesetzten Windflügel oder Radschaufeln. Für Arbeitsmaschinen und Transmissionen wird die unmittelbare Ausserbetriebsetzung durch Abstellen des Antriebs mittelst Ausrückvorrichtungen (s. d.) bewirkt. Besondere Bauart

Hartmann.

erhalten die Abstellvorrichtungen, wenn sie auch von entfernteren Stellen aus und möglichst rasch zur Wirksamkeit gebracht werden sollen, um bei Eintritt eines Unfalls oder bei vermuteter Gefahr einen Stillstand der gefahrbringenden Teile zu erzielen (s. Unfallverhütung). Diese schnell zur Ruhe zu bringen, sind häufig Bremsen notwendig, die gleichzeitig mit den Abstellvorrichtungen in Thätigkeit treten. Für manche Arbeitsmaschinen werden die Abstellvorrichtungen so konstruirt, dass sie selbstthätig nach Verlauf einer bestimmten Zeit, Zurücklegung eines gewissen Weges oder nach Abschluss eines Arbeitsprozesses (vergl. weiter unten) die Antriebsmaschine oder Antriebsvorrichtung in Stillstand setzen (vergl. Fahrstühle, Schachtförderung).

Abstellvorrichtungen, selbsttliätige, in der Spinnerei, sind Mechanismen, welche die ganze Maschine oder einen bestimmten Teil derselben stillstellen, wenn ein Bruch des durchlaufenden Materials stattfindet, oder wenn die Ablieferung vollendet ist. Sie verhindern ungleichmässiges Produkt und Materialveidust, und sind deshalb an allen Maschinen anzubringen, welche den Anspruch auf Vollkommenheit machen. Vergl. Baumwollspinnerei.

Absterben, 1. Bezeichnung für das Zerfallen des gebrannten Kalkes an der Luft infolge der Aufnahme von Kohlensäure und Wasser; 2. in der Zuckerfabrikation das Undurchsichtigwerden des Zuckers, wenn er aus dem durchsichtigen amorphen Zustande in den kristallinischen übergeführt wird.

Abstich, 1. bei den Zimmerleuten Bezeichnung für jedes rechtwinkelig von der langen Seite eines Balkens etc. abgemessene Mass (z. B. für die Tiefe von Zapfenlöchern).

Bosshard.

2. s. Oefen, metallurgische und Herdarbeit.

Abstossen (Narben), s. unter Leder. — Vergl. auch Herdarbeit.

Abstossung und Anziehung. Die thatsächlichen Erscheinungen von Beschleunigung räumlich getrennter Körper, durch welche deren Entfernung eine Vergrösserung oder Verminderung erfährt, führen zur Annahme fernwirkender

Kräfte, welche die Körper auf einander ausiiben.

чх _ Die Abstossung gleichnamiger, die Anziehung

==-

Fig. 1.

fei

Fig. 2.

ungleichnamiger Magnetpole, oder gleichnamiger bezw. ungleichnamiger elektrischer Ladungen, das Gewicht der ruhenden Körper an der Erdoberfläche, dem wir durch die Gegenwirkung unserer Muskelspannung das Gleichgewicht halten können, die wachsende Geschwindigkeit frei fallender und geworfener Körper nach unten, die fortdauernde Ablenkung der Planeten und Trabanten aus der dem Gesetz der Trägheit entsprechenden Bewegung in gerader Linie, sind uns Belege für die magne-tische und elektrische Fernwirkung und für die fernwirkende Kraft der Schwere und der allgemeinen Massenanziehung. Die Frage, ob es auch Jj| —fernwirkende Kräfte gibt, welche weder Abstossung noch Anziehung, sondern Beschleunigung in zur Verbindungslinie der Körper senkrechter Ricli-~    ~ tung hervorbringen (Wirkung eines Stromteils auf

Fig. 3.

einen Magnetpol), können wir um so mehr unentschieden lassen, als wenigstens für die elektrische und magnetische Fernwirkung seit Faraday die wesentliche Beteiligung des Zwischenmittels ausser Zweifel steht und daher die Vorstellung unvermittelter Fernwirkung überhaupt gerechte Zweifel ihrer Berechtigung erweckt. Andererseits ist es den scharfsinnigsten Bemühungen [lj noch nicht gelungen, das „Rätsel der Schwerkraft“ aus Druck- und Stosswirkungen der Körper und des Weltäthers im Einklang mit dem Gesetz von der Erhaltung der Energie zu erklären. Ueber die Gesetze dieser, wenn auch vermittelten Fernwirkungen vergl. Gravitation, Elektrizität, Magnetismus. Ausser diesen Fern Wirkungen beobachten wir auch Nah Wirkungen der Körper, die teils in Anziehung, teils in Abstossung bestehen. Wird ein elastischer Körper gedehnt, so haben seine Teilchen das

Lehrb. der Physik, Leipzig 1890, 7. Aufl., S. 327.

Bestreben, sich gegenseitig zu nähern, wird er gepresst, so streben die kleinsten Teilchen, sich zu entfernen. Solche nahwirkende Kräfte nennt man Molekularkräfte und unterscheidet unter denselben die Kohäsion (s. d.), die Adhäsion (s. d.) und die chemische iknziehung, Affinität (s. Yerwandtschaft, chemische). Als Beispiele vermittelter mechanischer Abstossung und Anziehung von Körpern sind zu erwähnen: 1. Der in Fig. 1, 2 und 3 dargestellte Versuch mit auf Wasser schwimmenden Kugelpaaren aus hohlem Glas oder aus Kork. In Fig. 1 sind beide Kugeln vom Wasser benetzt und schwimmen infolge der Kapillaranziehung des Wassers gegen einander, in Fig. 2 sind beide Kugeln befettet und schwimmen infolge der Kapillarabstossung des Wassers ebenfalls gegen einander, in Fig. 3 aber, wo die eine Kugel benetzt, die andere unbenetzt ist, bewirkt das entgegengesetzte kapillare Verhalten Abstossung. 2. Die akustische Abstossung und Anziehung, bestehend in der Anziehung oder Abstossung leichter Körper gegen tönende Stäbe oder Platten, deren Ursache nach Dvorak eine kleine Druckerhöhung in den Knotenpunkten der stehenden Schallwellen ist. Näheres in' [2].

Litteratur : [1] Isenkrahe, das Rätsel von der Schwerkraft, Braunschw. 1879. — [2] P. Reis,

Aug. Schmidt.

Abstreichen, s. Abschäumen; auch s. v. w. Fügen (s. d.)

Abstreichmesser (Doktor, Rakel), eine elastische Stahlklinge von der ungefähren Dicke und Breite des Blattes einer gewöhnlichen Tischlersäge und von der Länge der Walzen in der Walzendruckmaschine (vergl. Druckmaschinen). Mit der einen Längsseite wird es in den Rakelhalter eingespannt, der aus zwei eisernen, durch Schrauben zusammengehaltenen Eisenschienen besteht und mit der Rakel eine langsame Hinundherbewegung entlang der, horizontal in die Rouleauxdruckmaschine eingelegten, Druckwalze ausführt. Die zweite Längsseite des Messers, welche ca. 4 cm aus dem Rakelhalter hervorsteht, wird mit Feile, Schleif- und Polirstein bearbeitet, um ihr je nach Muster und Gravüre einen mehr oder weniger scharfen oder runden Schliff zu geben. Dann wird die Rakel, von unten nach oben gerichtet, unter geeignetem Winkel an die hintere Seite der sich drehenden Walze angelegt, so dass die Schneide des Messers von dem erhabenen, nicht gravirten Teil der Walze alle Farbe abstreicht und nur in dem vertieften Grunde Farbe zurücklässt, welche von dem über die Walze geführten und vom Pressoir an die Walze angedrückten Woll- oder Baumwollgewebe aufgenommen wird. Gewöhnlich wird auch auf der vorderen Seite der Druckwalze ein Ahstreichmesser, die sog. Contre-rakel (von oben nach unten gerichtet) schief angelegt, um den von der Ware während des Drückens abgeriebenen Flaum auf der glatten Oberfläche der sich drehenden Druckwalze abzufangen. — Stark saure Farben greifen die Stahlrakel an und machen ihren Schliff rauh und zackig, wodurch unreiner Druck und sog. Rakelstreifen entstehen. In solchem Falle muss sie öfters aus der Maschine herausgenommen und frisch geschliffen werden. Für Druckfarben mit gelösten Kupfersalzen nimmt man zuweilen eine Messingrakel oder Kompositions-rakel, welche zwar chemisch vom Kupfersalz weniger angegriffen wird, aber die Härte der Stahlrakel nicht erreicht und sich mechanisch rasch abarbeitet. Für Alizarinrot und -rosa hat man die Stahlrakel mit alkoholischer Schellacklösung bestrichen, um durch diesen Ueberzug die gegen Eisen sehr empfindliche Farbe vor direkter Berührung mit dem Eisen des Abstreichmessers zu sichern. Jetzt werden beiden Farben Rhodanverbindungen zugefügt, welche die von der Stahlrakel in die Druckfarbe gelangte Eisenverbindung verhindern, im Dampf auf der Baumwolle sich zu befestigen. Neuerdings werden Rakeln aus Aluminiumbronze empfohlen, die in der Druckerei von Schlumherger fils u. Co. in Mülhausen i. E., namentlich für Farben mit Natriumbisulfit, im grossen sich bewährt haben sollen ; doch sind weitere Erfahrungen jedenfalls abzuwarten. Auch beim Druck von Naphtholfarbstoffen, Anilinschwarz, Alizarinrot und -rosa soll Aluminiumbronze sich bewährt haben. Ein Comité der Soc. Indust, de Mulhouse prüfte die neue Rakel, fand sie besser, als frühere Versuche mit Aluminiumbronze erwarten Hessen, gab aber doch der Stahlrakel den Vorzug [1]. Das ausschliessliche Hecht der Herstellung und des Verkaufes der Aluminiumbronze-rakel gehört für den Kontinent der Firma Vogt & Co. in Niederbruck bei Masmünster i. E. — lieber Verwendung des Abstreichmessers bei der Linksappretur s. Appretur.

Kielmeyer.

Litteratur: [1] Bull, de la Soc. Indust. d. Mulhouse, 1893, S. 270.

Abstrich, s. unter Blei, Silber.

Abstücken (der Seile) das Zusammendrehen starker Taue aus 3 bis 4 einzelnen Seilen.

Abstützimg- von Schiffen, s. Dock.

Abstumpfen, in der Chemie s. v. w. neutralisiren, die Aufhebung der sauren Reaktion einer Flüssigkeit durch entsprechenden Zusatz von Basen.

cHS

Absturzschacht, ist ein in der Regel senkrecht oder nahezu senkrecht angelegter Schacht, in welchem die Vernichtung ш der lebendigen Kraft des Wassers durch Aufstürzen auf die Schach t-|r sohle erfolgt (s. W a s s e r 1 e i t u n g).

t    Absud (Weis s sud), Sieden der Münzplatten in verdünnter

Schwefel- oder Weinsteinsäure (auch in Vogel- oder Johannisbeersaft). Durch dieses Verfahren beseitigt man den Kupfergehalt h an der Oberfläche der Platten, wodurch die Münzen nach dem Prägen den bekannten schönen Gold- oder Silberglanz erhalten. — S. auch Abkochen.

I-

Absüssen (Aus süssen), s. unter Auswaschen.

Abtakeln, bei Schiffen und Booten die Herabnahme der gesamten oder eines Teiles der Betakelung; s Takelage.

Abteikirche, s. Klosterkirche.

Abteilungszeichen, früher Meilensteine, jetzt auch Kilometersteine genannt, sind an dem Strassenrande ange-- brachte grössere Steine, auf denen die Längeneinteilung der Strassen nach km und Unterabteilungen von je 100 m vermerkt ist. Der Anfangspunkt der Zählung liegt bei Hauptstrassen stets innerhalb einer grösseren Ortschaft; bei Nebenstrassen beginnt die Einteilung an den Abzweigstellen von der Hauptstrasse. Die Nummern werden am besten in den Stein vertieft eingehauen und mit schwarzer Oelfarbe angestrichen.

Abteilung, wasserdichte, auf Schiften, s. Drainage-

•v. Will mann.

£ einrichtung.

.<?

К.

Hubpumpe als S enksatz.

С Kolbenrohr.

К Kolben.

G Gestänge.

V Saugventilkasten.

S Saugrohr oder Schlaucher.

L Liderkasten.

St Steigrohre.

В Hängestangen. Sch Senkschrauben.

T Traghölzer.

M Wasserdichte Mauerung.

Ab teufen, s. unter Sch acht bau.

Abteufpumpe. Beim Niederbringen eines Schachtes (s. Schachtbau) sammelt sich das zudringende Wasser im tiefsten Punkte, dem Abteufen, an und muss von dort entfernt werden, um die Abteufarbeit nicht zu behindern. Wichtig ist das Abfangen der Tagewasser (s. Ж a s s e r 1 о s u n g), da hierdurch die aus dem Abteufen zu hebende Wassermasse wesentlich vermindert werden kann. Bei geringer Wassermenge genügt das Einschöpfen des Wassers in die Schachtfördergefässe und das Heben mittelst der (( Fördermaschine, bei grösserem Wasserandrang müssen maschinelle Hilfsmittel wie Pulsometer, Strahlpumpen oder Kolbenpumpen (s. Was serbe bung) benutzt werden [1]. Diese Apparate sollen leicht beweglich sein, da sie beim Fortschreiten des Abteufens der zulässigen Saugliöhe entsprechend von Zeit zu Zeit tiefer gehängt werden müssen (derartige Einrichtungen führen daher auch den Namen Senksatz oder Senkzeug, vergl. Fig.) und es bei Anwendung der Sprengarbeit möglich sein muss, sie schnell aus dem Schussbereiche zu entfernen und dann wieder in Betrieb zu setzen. Die Abteufpumpen giessen das gehobene Wasser in besondere Behälter aus, wo es sich klärt, um dann von den im oberen Teile des Schachtes bereits endgiltig eingebauten Wasserhaltungsmaschinen weiter gehoben zu werden.

Kleinere

Abteufpumpen werden mittelst Flaschenzügen und Ketten am Schaclitausbau aufgehängt; die Aufhänge- und Senkvorrichtung . für grössere Pumpen befindet sich der leichteren Handhabung und des Raumbedarfes wegen über Tage; es werden Drahtseile an Handwinden und Dampf haspeln oder Hängestangen und Senkschrauben, welche an über dem Schachte verlegten Traghölzern ihr Auflager haben, verwendet, auch Stützung durch hydraulische Pressen [2] mittelst übergelegten Querstückes ist benützt worden. Die Hängestangen bestehen aus einzelnen, mit einander verschraubten Stangen, deren Länge dem Masse der Saughöhe entspricht; sie sind im Schachte senkrecht geführt und tragen mittelst Querstückes die Abteufpumpe. Die obersten Stangen schliessen an die Senkschrauben, d. s. starke, durch die Traghölzer hindurchgeführte Schraubenspindeln, an, welche durch Drehen der zugehörigen Muttern allmälich gesenkt werden können. Eiserne Unterlagsplatten übertragen den Druck der Muttern auf die Traghölzer. Nach dem jedesmaligen Heben und Senken werden die Abteufpumpen auf eingelegten Hölzern oder eisernen Trägern fest verlagert; dabei müssen sich die nötigen Verlängerungen der Dampf- oder Pressluftleitung bezw. des Gestänges für die Kraftübertragung und des Steigrohres schnell ausführen lassen. Das Saugrohr besteht entweder aus teleskopartig gegen einander verschiebbaren Rohren oder aus einem durch eingelegte Drahtspiralen verstärkten Saugschlauche, damit die Abteufpumpen, während das Abteufen einige Meter fortschreitet, auf denselben Lagern verbleiben, und auch das Wasser von verschiedenen Punkten des Abteufens fortgesaugt werden kann. Bei anderer Einrichtung, die namentlich für starken Wasserzugang zweckmässig ist, steht der Saugkorb der Hubpumpe stets im Abteufen auf und sinkt beim Fortschreiten dieses mit dem Kolbenrohre nach; dann muss die Länge des letzteren entsprechend grösser sein als der Kolbenhub, damit eine Gestängeverlängerung sich nicht zu oft nötig macht.

Treptow.

Litteratur: [1] J. v. Hauer, Wasserhaltungsmaschinen der Bergwerke. 2 Bände mit, 65 Tfln. Leipzig 1879. A. Riedler, Die Abteufung des Max-Schachtes der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft in Kladno. Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure 1892, S. 446. — [2] Notte-bohm, Preussische Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen 1862, S. 241.

Abtränken der Gruben, in der Gerberei (s. Leder) das Füllen der Lohgruben, in welche zuvor die Häute oder Felle mit der Lohe eingeschichtet worden sind, mit reinem Wasser, Sauerbrühe oder mit Brühen, die durch Auflösung von Gerbextrakten oder durch Extraktion von Gerbmaterialien erhalten werden. Pässier.

Abtrag (Bahneinschnitt) die zur Herstellung eines Bahnplanums (Strassenkörpers oder Kanals zu beseitigende Erdmasse; s. Erdarbeiten.

Abtragung, s. Erosion.

d. Schubert.

Abtraufe (in neuerer Zeit häufiger Wasserspeier oder Dachtraufe genannt), Dachrinne, welche das auf dem Dache sich ansammelnde Regenwasser in der Weise herabrinnen lässt, dass es in genügender Entfernung von dem Gebäude abfliesst, um demselben keinen Schaden zuzufügen.

Abtraufsrecht, s. Tr aufrecht.

v. Oer.

Abtreib eu, diejenige Art der bergmännischen Gesteinsgewinnung, bei welcher möglichst tiefe Löcher in die Gesteinswand geschlagen werden, um von diesen aus zur Gewinnung thunlichst grosser Stücke die ganze Fläche streifenförmig abzuspitzen. Der Bergmann bedient sich zu dieser Arbeit des Schlägels und Eisens (s. Schlägelarbeit), mit denen er zunächst einen Einbruch (s. d.) macht, von dem aus dann die ganze Gewinnung leichter vor sich geht. Das Abtreiben wird auch bei der Schramarbeit (s. Keilhauenarbeit), dem Zubrüsten (s. d.) und der Herstellung kleiner Hohlräume angewendet. — S. auch Silber und Herdarb eit.

Abtrennig (Abtrienig), s. v. w'. Schwarte (s. d.)

Abtrepp eil, s. unter Kreuzverband.

Abtrifft ist der Weg nach Lee (s. d.) eines am Winde segelnden Schiffes normal zur Kiellinie infolge des Winddruckes auf die Segel und das Schiff. Unter Zugrundelegung des einfachsten Falles, ein Schiff mit nur einem Raasegel (s. Besegelung) ergeben sich folgende Verhältnisse. In nachstehender Figur

gibt AB die Kiellinie des Schiffes, CD die Richtung der Raa (Stellung des Segels) und F JE die relative Richtung des Windes zum Schiff an. Gibt FE zugleich die Grösse des Winddruckes in Kilogramm an und zerlegt man FE in zwei Komponenten, die eine F G parallel zum Segel wirkend, die andere GE normal zum Segel gerichtet, so wird für die Fortbewegung des Schiffes in der Richtung AB nur die Komponente GE in Frage kommen. Unter der

JL.

--Л

Annahme, dass der Wind in horizontaler Richtung weht, kann man den Normaldruck GE zerlegen in eine Komponente HE in der Richtung der Kiellinie und eine solche GH normal zu derselben, d. h. querschiffs. Die Kraft HE wirkt auf Vorwärtsbewe-

У gung des Schiffes, die Kraft GH erzeugt die Abtrifft nach Lee. Ist bei stetigem Winde und gleicher Segelführung eine gleichförmige Bewegung eingetreten, so entspricht der vorwärtstreibenden Kraft HE ein bestimmter Frontwiderstand des Schiffes im Wasser, desgleichen der querschiffs treibenden Kraft GH, der sog. seitliche oder Lateralwiderstand. Die aus beiden Kräften sich ergebende Resultante zeigt den wirklichen Kurs des Schiffes in der Linie XY an. Der Winkel, welchen die Kursrichtung mit der Kiellinie des Schiffes bildet, heisst der Abtrifftswinkel; derselbe übersteigt je nach der Schiffsform und der Art der Segel bei scharf angeholten Segeln selten 12 Grad. Die Grösse dieses Winkels hängt, abgesehen von der Segelstellung, von dem relativen Wasserwiderstand des Schiffes in der Richtung nach vorne und nach Lee ab. Da der seitliche Widerstand infolge der grossen Fläche des Longitudinalplanes (s. Ruder und Besegelung) bedeutend grösser ist als der Frontwiderstand, — nach den älteren Formeln (s. Schiffswiderstand) im Verhältnis der Grösse des Longitudinalplanes zur Hauptspantsfläche — so wird in gleicher Zeit der Leeweg des Schiffes ein bedeutend kleinerer sein als die Fahrt des Schiffes voraus. Um den Leeweg, das Abtreiben, nach Möglichkeit zu vermeiden, d. h. um eine möglichst grosse Höhe heraussegeln zu können, werden verschiedene Mittel angewendet, den seitlichen Widerstand zu vergrössern. Bei flachgehenden Segelschiffen, Küstenfahrern, werden an den Bordwänden Schwerter -— Leebords — angebracht, die beim Kreuzen — Amwindesegeln — heruntergelassen werden. Seltener finden bei den Kauffahrern die Kielschwerte (s. Bootsbau) Verwendung, da sie den Laderaum beengen, dagegen sind dieselben bei Segelyachten sehr beliebt. Bei seegehenden Segelyachten zieht man unter Benützung eines Bleikieles bei scharfen Spanten (s. Schiffbau) sehr hohe Kiele vor (s. Segelkutter).

Litteratur: White, Manual of Naval Architecture, London 1882; Dixon Kemp, Yacht Designing, London 1876.    Schwärs.

Abtritt, s. Abort.

Abtrittstoffe, s. Fäkalien.

M. Kraft.

Abtropfsteine, die den Doppelboden der Abtropfkästen in Papierfabriken bildenden, aus Zement oder Thon hergestellten, gelochten Steine, welche von der Bleichflüssigkeit nicht angegriffen werden. S. Papierfabrikation.

Abts Zahnradbalmsystem bezweckt eine Vereinigung des Zahnstangenbahnsystems mit dem der Reibradbahnen (Adhäsionsbahnen), um auf starken Steigungen unter Zuhilfenahme des Zahnradbetriebes grosse Zugkräfte auszu-üben, auf massigen Steigungen aber unter alleiniger Anwendung des Reibrad-systemes dieselben Züge mit entsprechend grösseren Geschwindigkeiten befördern zu können. Weil die leiterförmige Zahnstange (s. Zahnstangenbahnen) bei

Abtropf kästen, zur Entwässerung des gebleichten Halbzeuges in den Papierfabriken dienende, verschieden grosse Behälter, welche aus Holz oder Mauerwerk hergestellt werden. Der Doppelboden derselben besteht entweder aus gelochten Brettern, welche mit Sackleinwand bedeckt werden, oder aus mit Löchern versehenen, aus Zement oder Thon hergestellten Abtropf- oder Filtrir-steinen. S. Papierfabrikation.

grossen Zahndrücken grosse Teilung und deshalb auch grosse Teilkreisdurchmesser bedingen würde, um einen genügend gleichmässigen Zahneingriff zu erhalten, so hat Abt durch Nebeneinanderlegen dreier oder mehrerer verzahnten Flachschienen eine Zahnstange gebildet, die ohne Unterbrechung fortläuft, indem neben dem Ende einer Flachschiene sich immer mindestens zwei durchgehende Flachschienen befinden und bei welcher infolge der verschränkten Zahnstellung dem Zahnrade ein vermehrter Eingriff verschafft wird, so dass eine kleinere Teilung

05Г135Г

Fig. h

шьм,:

120

[МА(\СГЛ£7^СГЛСГл/7ЛСЛ

_>-~i7o -■-*    . S._I

Fi». 2.

und ein kleinerer Teilkreisdurchmesser Platz greifen kann. In weiterer Folge davon hat die TJehertragung der Bewegung von den Dampf kolben auf dieKurbel-welle ohne Vorgelege durch einfache Hebelübersetzung erreicht werden können. Diese Zahnradanordnung ist nun einer bewährten Lokomotivkonstruktion als selbständiges Glied hinzugefügt, so dass beide Bewegungsvorrichtungen von einander getrennt arbeiten, aber auch sich gegenseitig unterstützen können. — Der Oberbau [1], [2], [3] besteht aus breitbasigen Stahlschienen (Fig. 1 u. 2), welche auf eisernen Vautherinschwellen unter Anwendung des schwebenden Stosses mittelst eiserner Keile befestigt sind. Diese Schwellen werden nur an beiden Enden unterstopft, in der Mitte aber auf eine Länge von 0,750 m freigelassen, um Verbiegungen zu verhindern, die eine nachteilige Aenderung der Höhenlage der Zahnstange gegen die Schienenoberkante zur Folge haben würden. Die Zahnstangen bestehen meist aus 3 um il₃ der Teilung gegen einander versetzte Flachschienen mit Evolventenverzahnung, die mittelst Stahlgussstühlen auf den Querschwellen befestigt sind. Eine Längsverschiebung der Stühle wird durch ihre Form und die Art der Auflagerung auf den Schwellen gehindert. Da wo die

ft

.... j

ML

TJpH

Fig. ЗЪ.

Fig. 3 a.

durch zu tief herabhängende Ketten erfasst werden zu

Zahnstangen aufhören, sind besondere Einfahrtsstücke angeordnet, um die Zahnräder der Lokomotive in die Zahnstange einzuführen [1]. Dieselben sind aus den gleichen Lamellen hergestellt wie die Zahnstange, besitzen auch die gleiche Zahnteilung, haben aber nach dem Ende hin allmälich abnehmende Zahnhöhen und fiach abgerundete Zähne. Dabei ruht jedes Einfahrtsstück auf zwei Paar Spiralfedern mit 50 mm Spiel und ist an einem Ende durch Scharniere mit der Zahnstange verbunden, an dem andern dagegen nach unten umgebogen, um nicht

können. Wenn daher die Zähne der Zahnräder beim Einfahren nicht mit den Zahnlücken der Einfahrtsstücke Zusammentreffen, so drücken sie diese nieder, werden aber selbst durch die allmälich höher werdenden Zähne in Drehung versetzt und ohne merkliche Stösse zum richtigen Eingriff gebracht. Damit dieser Eingriff in möglichst sanfter Weise erfolgen kann, werden die Zahnräder kurz vorher durch Dampf in ganz langsame, der Fahrgeschwindigkeit entsprechende Bewegung versetzt, zu welchem Zwecke die richtige Regulatorstellung genau ausprobirt und markirt wird. Die Weichen und Kreuzungen werden thunlichst in die Reibungsbahnen verlegt. Da, wo dies nicht angeht, finden besondere Zahnschienenweichen Anwendung. — Die Lokomotiven [1], [3], soweit sie auf den Reibradbahnen wirken sollen, unterscheiden sich nicht von den gebräuchlichen Güterzugkonstruktionen. Für die Harzbahn Blankenburg - Tanne ist z. B. eine Tenderlokomotive verwendet (Fig. 3a und 3b) mit drei vor der Feuerkiste liegenden gekuppelten Axen von 1,250 m Laufkreisdurchmesser, einer vierten, hinter der Feuerkiste liegenden Laufaxe von 0,750 m Laufkreisdurchmesser und seitlich angebrachten Wasser-und Kohlenkasten. Während die drei Treibaxen in dem ausserhalb der Räder liegenden Hauptrahmen festgelagert sind, ist die Laufaxe nach Bissels System radial verstellbar angeordnet. Mit dieser Lokomotivkonstruktion ist die Vorrichtung für den Zahnradbetrieb in sehr einfacherWeise verbunden. Das Zahnradgetriebe wird nämlich mittelst eines zweiten Rahmens aus 0,030 m starken Blechen an der vorderen und hinteren Treibaxe der Lokomotive aufgehängt und durch Axlager getragen. In diesem Rahmen sind die beiden Zahnradwellen mit einem Radstande von 2,2 m einem Treibraddurchmesser von 0,573 m in einer Höhe von 0,341 m über Schienenoberkante angebracht. Die Zahnräder bestehen aus je drei verzahnten Scheiben, welche auf die gemeinschaftliche Axe durch hydraulische Pressen aufgezogen, gegen einander um */з der Teilung versetzt und mit einander verschraubt sind. Die beiden zusammen verkuppelten Zahnräder sind gegen einander um ¹/₆ der Teilung versetzt, um einen möglichst gleichmässigen Zahneingriff zu erreichen. An ihren Enden tragen die Zahnradwellen aufgezogene Kurbeln von 0,140 m Länge. Die hintere Kurbel empfängt ihren Antrieb unter Anwendung eines doppelarmigen Hebels, überträgt durch Kuppelstangen die Bewegung auf die vordere Kurbel und trägt ausserdem zwei Paar Exzentrikscheiben, um mittelst Allanscher Steuerung die Dampfverteilung für die zugehörigen Dampfcylinder zu bewirken. Diese für das Zahnradgetriebe bestimmten Dampfcylinder liegen wagerecht innerhalb der Hauptrahmen in einer Höhe von etwa 1,150 m über Schienenoberkante, während die zugehörigen Schieberkasten sich unter diesen Cylindern befinden. Der Dampf der äusseren Dampfcylinder strömt unterhalb der Rauchkammer in ein gemeinsames Ausströmungsrohr, welches senkrecht durch die Rauchkammer geführt wird und hier den Dampf durch das Blasrohr entlässt. Dabei wird der aus den innenliegenden Dampfcylindern kommende Dampf durch ein zweites, aber mit dem ersten zusammengegossenes Rohr ebenfalls durch die Rauchkammer geführt, um sich mit dem ausströmenden Dampfe des ersteren unmittelbar unter dem Blasrohre zu vereinigen. Bei dieser Aufhängung des Zahnradgetriebes wird der Zahneingriff durch das Federspiel der Lokomotive nicht beeinträchtigt. Zum Bremsen dienen drei von einander unabhängige Vorrichtungen. Eine gewöhnliche Schraubenbremse, bei welcher die Bremsklötze gegen die Treibräder der Lokomotive gedrückt werden, wird regelmässig beim Anhalten auf den Stationen benützt. Eine zweite Schraubenbremse presst die Bremsklötze gegen die zu beiden Seiten der Zahnräder auf den Zahnradwellen befestigten Bremsscheiben und vermag die Lokomotive an jeder Stelle der Bahn festzustellen. Ausserdem ist noch jedes Cylinderpaar mit einer besonderen Luftbremse nach Riggenbachs System versehen.

Albert Frank.

Litteratur: [1] Glasers Annal, für Gew. u. Bauw., 1885, IL, S. 105; 1889, IL, S. 177, 194 und 211. — [2] Organ, f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw., 1886, S. 138 ; 1888, S. 287. — [3] Zeitschr. d. Yer. deutsch. Ingen., 1887, S. 136 und 362.

Ab- und anliegender Gang, s. Schiffbau.

Abwachsteich (Mastteich), s. Teichwirtschaft

Abwägen, eine zuweilen gebrauchte Verdeutschung für Nivelliren (s. d.)

Abwälzen, s. Räder sehn eidzeug.

Lubberger.

Ab was S eriin gsgebiet nennt man diejenige Fläche, von welcher gewisse Wassermengen an bestimmten Punkten Zusammenflüssen. Dies können ab fliessende atmosphärische Niederschläge oder künstlich zugeleitete Wasser sein, welche nach ihrer Benützung im menschlichen Haushalt oder zur Wässerung von Wiesen als Abwässer abgeleitet werden. In letzterem Sinne spricht man von dem Abwässerungsgebiet eines Kanals an einer gegebenen Stelle.

Abwasser, das von Be- und Entwässerungsanlagen, aus Städten, Dörfern, Fabriken etc. abfliessende Wasser. Die Menge desselben hängt von der besonderen Beschaffenheit des Abwässerungsgebiets und der demselben auf natürlichem Weg (als atmosphärischer Niederschlag) oder in künstlicher Weise zugeführten Wassermengen, sowie bei Entwässerungsanlagen von etwaigem Gfrund-und Quellwasser ab; dieselbe ist in jedem Einzelfall durch Berechnung nach Massgabe der besonderen Yerhältnisse zu bestimmen. — Die zufolge fremder Beimengungen dem Abwasser zukommenden besonderen Eigenschaften sind bei der Einleitung von Abwässern in die dem Gemeingebrauch dienenden fliessenden Gewässer (Flüsse und Bäche), sowie bei deren Benützung zur Bewässerung von Ländereien von Bedeutung. Die Einleitung von Abwässern in die öffentlichen Wasserläufe ist dann unstatthaft und in der Kegel gesetzlich untersagt, wenn dadurch die Eigenschaften des dem Gemeingebrauch dienenden fliessenden Wassers in einer für diesen Zweck schädlichen Weise verändert werden. So dürfen die Abwässer aus städtischen Kanälen im allgemeinen nicht ohne weiteres in die öffentlichen Wasserläufe eingeführt werden, sondern bedürfen häufig der vorherigen Reinigung (s. Reinigung städtischer Abwässer), weil sie durch ihren Gehalt an fäulnisfähigen organischen Stoffen die Gesundheit der Menschen beim Gebrauch des so verunreinigten Fluss- oder Bachwassers gefährden können. Dasselbe findet bei den Abwässern mancher gewerblichen Anlagen statt (s. Ab-wasserreinigung), welche nicht selten auch die Fischzucht schädigen. — Die Benützung von Abwässern zur Bewässerung von Ländereien erfordert Vor-sicht, da Abwässer ebensowohl schädlich als nützlich auf den Pflanzenwuehs einwirken können. Yon schädlicher Einwirkung sind die Abwässer aus Sümpfen, Mooren, Torfstichen infolge ihres Gehaltes an sauren humosen Bildungen und Eisenoxydulsalzen, weil reduzirend wirkende Yerbindungen allgemein nachteilig für die Wurzelthätigkeit der Pflanzen sind; dieselben können jedoch, nachdem sie eine genügende Strecke weit in offener Leitung sich bewegt haben, durch Aufnahme von Sauerstoff aus der Luft und dadurch erfolgende Oxydirung der pflanzenschädlichen Stoffe zur Bewässerung tauglich werden. Ebenso wirken die sauren Abwässer aus Bergwerken und Erzaufbereitungsanstalten, sowie aus einzelnen gewerblichen Anlagen schädlich auf den Pflanzenwuchs. Nach Dünkelberg [1] lassen sich diese Abwässer unter Umständen durch Zusatz von Kalkmilch, wodurch Ausfällung der schädlichen Stoffe erfolgt, für die Bewässerung unschädlich machen. Auch ein übermässiger Gehalt (über ¹/₂⁰/₀) an Kochsalz lässt nach Bardeleben [2] die Benützung des Wassers zur Bewässerung unrätlich erscheinen. Zuträglich für das Pflanzenwachstum ist dagegen die Bewässerung mit Abwässern aus Städten, Dörfern, von gedüngten Feldern etc., überhaupt mit allen denjenigen Abwässern, welche unterwegs Gelegenheit hatten, sich mit abgeschwemmten, für die Pflanzenernährung tauglichen Schwebestoffen organischer oder mineralischer Natur zu bereichern. Bei Bewässerungsanlagen ist die Wiederbenützung des Abwassers von Wichtigkeit, da es nur hiedurch möglich wird, den Ansprüchen einer ausgedehnten Bodenbewässerung mit den in den fliessenden Gewässern dargebotenen Wassermengen gerecht zu werden. Die Möglichkeit einer mehrmaligen Wiederbenützung des Wassers hängt indessen von den Gefällsverhältnissen der zu bewässernden Grundflächen ab, auch muss hierbei mit der durch den Wässerungsbetrieb infolge Versicherung und Verdunstung eintretenden Verminderung des Wasserquantums gerechnet werden. Das Nähere hierüber s. unter Bewässerung und Wasser Verluste.

Litteratur : [1] Dünkelberg, Encyklopädie u. Methodologie d. Kulturtechnik, Braunschweig 1883, Bd. ТГ. — [2] Bardeleben, Bericht d. Kgl. Provinzialgewerbeschule in Bochum 1868. Drach.

Abwasserreinigung'. Es ist nicht möglich, die Frage der Abwasserreinigung für die gesamte Industrie zu generalisiren, bezw. durch allgemeine Vorschriften zu lösen, da die verschiedenen Betriebe Abwässer von ganz verschiedener Zusammensetzung in die Bäche, Flüsse oder Seen laufen lassen. — Woll-und Seidenbleichen, die vorzugsweise mit Soda und Seife arbeiten, haben einen weit geringeren Droguenverbrauch als die Leinen- und Baumwollbleichen mit ihrem Massenkonsum von Alkalien, Alkalikarbonaten, von Kalk, Chlorkalk, Schwefelsäure oder Salzsäure. Wo aber eine Woll- oder Seidenbleiche in

grösstem Massstabe betrieben wird, da tritt an die Stelle der Abwasserreinigung die lohnendere Verarbeitung der Seifenwässer auf ihren Fettsäuregehalt.— Anders liegt der Fall bei den Leinen- und Baumwollbleichen, wo auch kleinere Betriebe jeden Tag eine grössere Menge einer stark alkalischen, dunkelgefärbten Bleichflüssigkeit (s. Bleichen), abwechselnd mit sauren oder chlorhaltigen Wässern, in den Ablaufkanal fliessen lassen. Die alkalische und saure Natur dieser Abwässer verbietet das für Leinen- und Baumwollbleichen wiederholt, aber vergeblich vorgeschlagene Berieselungsverfahren im vorhinein, weil binnen kurzem der Graswuchs zerstört wäre, so dass der Boden nur noch als Filter wirken würde und bald eine Verjauchung des Bodens, also auch des Grundwassers eintreten müsste. Es kann somit nur die chemische Reinigung in Sammelbehältern in Frage kommen, um das Abwasser wenigstens so weit zu dass die Anrainer und benachbarten Fabriken keinen Anlass zu Be

reinigen

Der chemische Teil der

schwerden haben. Das Moskauer Preisausschreiben für die Reinigung der Abfallwässer von Färbereien, Druckereien und Bleichereien vom Jahre 1893/94 stellt die Bedingung auf, dass der Gehalt des gereinigten Wassers an verschiedenen Substanzen folgende Grenzen pro Liter nicht überschreiten darf: organischer Stickstoff 4 Y₂ mg, organischer Kohlenstoff 40 mg, suspendirte trockene Mineralsubstanzen 30 mg, suspendirte trockene organische Substanzen 5 mg, metallische Substanzen (exkl. Calcium, Magnesium, Kalium, Natrium) 20 mg, Arsen (gelöst und suspendirt) ¹/₂ mg, wirksames Chlor 10 mg, Schwefel als HZS 1 mg oder Schwefel als lösliches Metallsulfid 5 mg, endlich von freier Säure oder Aetzlauge so viel, als 20 mg Salzsäure oder Aetznatron entspricht. Schliesslich wird verlangt, dass das gereinigte Abflusswasser keinen besonderen Geruch hat ; auch darf es bei auffallendem Licht, in einer 30 mm dicken Schicht, auf einer weissen Unterlage keine irgendwie ausgesprochene Farbe zeigen und soll auf der Oberfläche des gereinigten Abwassers kein von öligen Substanzen herrührendes Häutchen schwimmen.

Reinigung lässt sich erst erledigen, wenn man über die richtige Anlage und Bemessung des oder der Sammelbehälter nebst den entsprechenden Zu- und Ablaufkanälen für das Abfallwasser einen Entschluss gefasst hat. Meist wird von den Fabrikanten die Bedingung gestellt, dass die Anlage keine Kraft für Pumpen und Rührapparate und keine umständliche Bedienung beanspruchen solle. Dieser Bedingung ist vorzugsweise Rechnung getragen in dem österreichischen Patent (14643 und 39554) von Ingenieur Franz Thyll in Wien. Verfasser hatte Gelegenheit, diese Anlage in mehreren Etablissements in Betrieb zu sehen und an Ort und Stelle günstige Urteile über ihre Leistungsfähigkeit zu hören. Bei der Thyllschen Anlage befinden sich die Chemikalien für die Reinigung in Lösung vorrätig in Fässern, die, in angemessener Entfernung von einander, über oder neben dem zum Sammelbehälter führenden Ablaufkanal, aufgestellt sind. Während das Abwasser durch den Ablaufkanal dem Sammelbehälter zuströmt, öffnet man die Hähne der Fässer und lässt nach Bedarf die Lösungen der Chemikalien in den Kanal liinunterfliessen, wo sie sich mit dem Abwasser vermischen. Eine Anzahl gezackter und durchlöcherter Schützen im Kanal (sogen. Artischoken), sorgen, w^enn genügendes Gefall vorhanden ist, für die innige Mischung der Chemikalien und des Schmutzwassers schon im Kanal. Der Sammelbehälter besteht aus drei gemauerten Abteilungen, deren Scheidewände durch senkrechte, von einer Breitseite des Behälters zur andern reichende Koksfilter gebildet werden. Die Hauptmasse der unlöslichen Bestandteile des Schmutzwassers und der von den Chemikalien erzeugten Niederschläge setzt sich in der ersten Abteilung ab. Der Weg der Strömung von liier bis in die zweite Abteilung führt von unten nach oben durch das erste, mit Koks gefüllte Holzlattenfilter. Hier setzt die Flüssigkeit einen weiteren Teil ihrer Niederschläge ab und gelangt auf dieselbe Weise in die dritte Abteilung, an deren Ende sich wieder ein senkrechtes Koks-, Holzkohlen- oder Holzwollefilter befindet. Das gereinigte und geklärte Abwasser verlässt den Sammelbehälter durch Filter kontinuirlich in einem breiten, dünnen Strahl, womöglich einen kleinen Wasserfall vom Ablaufkanal des Klärbassins bis zum Bach oder Fluss bildend. Die Sohle des wasserdicht her-gestellten Reservoirs hat in jeder Abteilung eine Neigung gegen eine Seite und einen bestimmten Punkt hin, wo der Satz sich sammelt und durch Abzugsventile sowie eine Rohrleitung in eine tiefer angelegte Schlammgrube abgelassen werden kann. Jede der drei Abteilungen ist wieder durch eine Bretterwand in zwei ungleiche Abteile geschieden, damit die zuströmende Flüssigkeit nur in dem kleineren, vorderen Abteil eine Bewegung in der Flüssigkeit hervorbringen kann, während die Klärung im zweiten, hinteren Abteil durch keine horizontale Strömung aufgehalten wird. — In rationell arbeitenden Leinen- oder Baumwollbleichen gelangen Chlorkalk- oder Säureflüssigkeit nur beim Waschen der gechlorten oder gesäuerten Ware in den Ablaufkanal. Es genügt, das erste Waschwasser in den Sammelbehälter laufen zu lassen; das zweite, dritte u. s. w. Waschwasser kann direkt dem Bache oder Flusse zugeführt werden. Die Bäuchflüssigkeit kann Kalk, Natron, Soda, Harzseife enthalten, ist von der in ihr gelösten Metapektinsäure dunkelbraun gefärbt und wird, wenn es sich um Kalkabkochungen handelt, mit Schwefelsäure, andernfalls mit Salzsäure neutralisirt. Das salz- oder schwefelsaure Abwasser, dem immer freies Chlor beigemengt ist, wird mit Kalkmilch abgestumpft. In Oesterreich genügt den Gewerbehörden die Neutralisation mit überschüssigem Kalk zugleich für das Unschädlichmachen des freien Chlors. Will man besonders skrupulös sein, so kann man das saure, chlorhaltige Abwasser mit Eisenvitriollösung vermischen, bevor man die Kalklösung zufliessen lässt. Die Flüssigkeit im Sammelbehälter darf und muss schliesslich einen schwachen Ueberschuss von Kalkhydrat haben, um sicher zu sein, dass die gefärbten Pektinkörper, die Fettsäure des Baumwollöls, und die Harzsäuren an Kalk gebunden und unlöslich gemacht worden sind. Die Kalkniederschläge ziehen zugleich die vom Bleichgut abgearbeiteten Gewebsfasern mit sich zu Boden. Der schwache Ueberschuss von Aetzkalk absorbirt auf dem Weg vom Sammelbehälter zum Fluss, sowie in diesem selbst, Kohlensäure und verwandelt sich rasch in Calcium-karbonat. — Oppermann [1] in Bernburg will den überschüssigen Aetzkalk durch Zusatz von Magnesiumkarbonat als Calciumkarbonat aussclieiden (D. R. P. 31312). Auch schwefelsaure Magnesia oder Kieserit ist wiederholt zur Entfernung des Aetzkalks aus der Flüssigkeit vorgeschlagen worden. Landgraf in Besedau bei Aisleben a. d. Saale leitet das mit Kalk bis gerade zur Alkalität übersättigte Abwasser über ein Gradirwerk [1], um es mit Luft durchzupeitschen (D. R. P. 58552).

Komplizirter wird die Frage in den Färbereien, gleichviel, ob Schafwoll-, Baumwoll- oder Seidefärberei m Betracht kommen. Ein Färbereiabwasser kann enthalten: Blauholz, Gelbholz, Rotholz etc., dann Sumach, Tannin, Katechu, Holzteile, Leim, Curcuma, Kochenille, saure und basische Anilinfarbstoffe, Azofarbstoffe, Alizarinfarbstoffe u. s. w., ferner Schwefelsäure, Salzsäure, Oxalsäure, Essigsäure, Weinsäure, Weinsteinersatz, Seife, Kalk-, Natron- und Ammoniakverbindungen, Thonerde-, Eisen-, Kupfer-, Antimon- und Chromsalze, Silikate, Phosphate u. s. w. Manche dieser Substanzen finden sich im Abwasser zu unlöslichen Verbindungen, Salzen, Farblacken, Tannaten zusammen, aber damit sie unlöslich bleiben, muss das Schmutzwasser mit Aetzkalk selwach alkalisch gemacht werden. Der Kalk schlägt zugleich die freien Gerbstoffe, manche Farbstoffe und die Fettsäuren der Seife nieder, neutralisirt alles, fällt zum teil die Säuren und scheidet die unlöslichen Basen aus den Metallsalzen aus. — Um die Schmutzwässer der Färbereien für alle Fälle zu entfärben, versetzt sie Kielmeyer mit dem klaren Teil einer Mischung der Lösungen von schwefelsaurer Thonerde und Chlorkalk (50 1 Chlorkalklösung 7°Bé. und 7 kg schwefelsaure Thonerde, gelöst in 2001 Wasser) [2]. Kommt diese saure Chlorflüssigkeit vor dem Vermischen des Schmutzwassers mit Kalk zur

Anwendung, so lässt sie sofort und bleibend die vom Blauliolz etc., von Anilinfarbstoffen, vom Kongorot u. s. w. herrührende Färbung des Abwassers verschwinden. Zugleich bringt sie eine grössere Menge Thonerde in das Wasser,, vervollständigt dadurch die Fällung von Farb- und Gerbstoffen, vermehrt den Niederschlag und beschleunigt die Klärung. Nach diesem sauren Chlor folgt dann der Zusatz von Kalk, oder, wenn man will, kann man auch zwischen beiden Zusätzen eine Antichlor- oder Eisenvitriollösung dem Schmutzwasser zufiiessen lassen, um das etwa überschüssige Chlor sicher unschädlich zu machen. Dieses Verfahren ist in mehreren österreichischen Färbereien mit Erfolg eingeführt worden.

Karl Liesenberg in Münsterberg versetzt die Abwässer der

Färberei zunächst mit Kalkmilch, bis sie schwach alkalisch reagiren, und fügt dann die im Flammofen mit einem Eisenerz oder eisenhaltigen Mineral (wie Beauxit, Thoneisenstein etc.) und mit Soda erhaltene, gepulverte Schmelze hinzu, wobei sich Eisenoxydhydrat (bezw. Thonerdehydrat) ausscheidet, das die Bildung von H₂S verhindert und viele der in Lösung befindlichen organischen und unorganischen Verbindungen niederschlägt [1]. In den Wollfärbereien von Roubaix und Tourcoing werden die Kiesabbrände, die A. & P. Buisine durch Erhitzen mit Schwefelsäure löslich machen, zur Reinigung der Abfallwässer verwendet. Aus dem Ferrisulfat wird bei Gegenwart von freien Alkalien oder Erdalkalien Eisenoxyd in unlöslicher Form ausgeschieden, das die suspendirten Fett- und Eiweissstoffe, Farb- und Riechstoffe mit sich niederzieht, rasch sich absetzt und die etwa vorhandenen löslichen Sulfide in unlösliches Eisensulfid umsetzt [3]. — Jean de Mollins reinigt in der Kammgarnfabrik von Isaak Holden & Frères in Croix bei Roubaix das von der Zerlegung des Seifenwassers her-rülirende fett- und mineralsaure Abwasser durch Zusatz von fein in Wasser suspendirter blauer Walkerde oder von gewöhnlichem Thon. Wird einem Liter des milchigen Abwassers 1 g Thon von 15—20% Wassergehalt zugefügt, so sammeln sich am Boden des Gefässes reichliche Flocken, die überstellende Flüssigkeit wird kristallhell und goldgelb. Der entstandene Niederschlag enthält nach dem Trocknen ausser 30 % Fettsubstanz und anderer organischer Substanz auch 1,19% leicht faulende Stickstoffsubstanz. Selbstverständlich kann das Verfahren auch in jeder Färberei Anwendung finden, die dem Fluss ein seifenhaltiges Abwasser zuschickt. Nur muss dieses mit etwas Salz- oder Schwefelsäure versetzt werden, damit der Thon den Fettstoff aufnimmt und als flockiger Niederschlag zu Boden sinkt; denn einem nicht angesäuerten Seifenwasser entzieht der Thon keinen Fettstoff [4]. — Ueber die Abwasserreinigung in den übrigen Industrien vergl. die Art. über die einzelnen Industrien (Papierfabrikation etc.), über die Reinigung der Abwässer aus den Kanälen der Städte den Art. Reinigung städtischer Abwässer. — S. auch Selbstreinigung der Flüsse.

Litteratur: [1] Bericht der deutschen chemischen Gesellschaft, 1885, S. 352; 1892, S. 178. — [2] Kielmeyer, Leipziger Monatschrift für Textilindustrie, 1891, S. 351. — [3] Comptes rendus, 115, S. 51 u. 661. — [4] Bull, de la Soc. indust. du Nord de la France, 1890, Nro. 68, S. 387.

Kielmeyer.

Abwehen (Abflauen), das Schwächerwerden solcher Winde, welche die Stärke 6 der 12teiligen Beaufortschen Skala (s. Wi n d) nicht erreichen. Das Schwächenverden stärkerer Winde wird als „Abnahme“ bezeichnet.

Abweichung, chromatische und

Abweichung* oder Deklination eines Sterns heisst der Winkel des Bogens eines grössten Kreises vom Stern nach dem Himmelsäquator. Man unterscheidet eine nördliche und eine südliche Abweichung. — Abweichung oder Deklination der Magnetnadel, s. Magnetismus. — Abweichung der Geschosse, s. Ballistik, sphärische, s. Aberration.

Abweiseblech (Schossrinne), an Schornsteinen, an den Seiten von Dachfenstern, in Einkehlungen zur Ableitung des Regenwassers befestigte Bleche.

Abweisegraben (Wildgerinne) des Fischteiches, s. Teichwirtschaft. Abweisende Weichen, s. Stellwerke

Abweiseschaufel, im Mühlenwesen innerhalb des Läuferauges an der Mühlenspindel befindliches pflugscharälmliches Holz- oder Eisenstück, welches das Getreide von der Mitte des Bodensteines nach der Läuferfläche führt.

Abweissen, s. Weis sen.

Abweissteine, s. Prellsteine.

Ab welle, veraltete Bezeichnung für Zapfenlager.

Abwerf, deutsche Bezeichnung für Kopie, in Süddeutschland zuweilen noch gebraucht.

Ab Aver feil, einen bergmännischen Bau, eine Brücke, freitragendes Dachwerk etc., heisst ihn ausser Gebrauch setzen und dementsprechend absperren oder ausfüllen bezw. ah-, einreissen.

Abwerfpfanne (Abtropfpfanne), Hache Pfanne, in welche man das überschüssige Zinn von frisch verzinnten Blechen durch Erhitzen im sogen. Abwerfofen abfliessen lässt.

Abvverg, Abfälle beim Brechen des Hanfes, Flachses (s. Wergspinnerei).

Abwerk, 1. s. V. w. Abraum, Späne; 2. im Mühlenwesen das Gerüst vor den Schutzbrettern, von wo aus die letzteren je nach Bedürfnis erhöht oder erniedrigt werden.

Abwickelbare Flächen und Ra um kurv en. Ist f (x, y, z, p) — 0 die Gleichung einer Fläche und der sog. Parameter p in dieser Gleichung stetig veränderlich, so stellt das Symbol eine Flächenschar dar. Zwei benachbarten AVer ten von p entsprechen 2 Flächen der Schar, welche sich im allgemeinen in einer beliebigen Kurve (Charakteristik) schneiden. Für die letztere gilt

ä f(x,y,z,p)

f(x, У, z,p) = 0

dp

Eliminirt man aus diesen beiden Gleichungen p, so folgt die Gleichung der sogen; einhüllenden Fläche (Enveloppe). Die Schnittpunkte zweier benachbarten Charakteristiken müssen den drei Gleichungen genügen:

df(x, y,z,p) _

f(x, У, z,p) =0

d² f(x, У, Z,p)

= 0;

und nach Elimination von p aus diesen drei Gleichungen bleiben weitere zwei Gleichungen übrig, welche die sog. Rückkehrkante oder Rückkehrkurve (auch Wendungskurve oder Gratlinie genannt) darstellen.

Gleichung einer Ebene, so werden die Charakteristiken notwendigerweise gerade Linien und in diesem Falle wird die einhüllende Fläche (Enveloppe) abwickelbar, weil die einzelnen Elemente derselben sich längs gerader Linien an einander schliessen und in einer Ebene ausgebreitet werden köhnen. Zwei benachbarte Gerade einer solchen Enveloppe schneiden sich in einem Punkte und die Aufeinanderfolge dieser Punkte bildet eine Raumkurve ; die gedachten Geraden sind dann die Tangenten dieser Raumkurve, die Ebenen, welche zwei benachbarte Gerade enthalten, die Tangential - Ebenen derselben, d. h. die Oskulations-Ebenen der Rückkehrkante.

Erzeugung eiifer abwickelbaren Fläche. — Bewegt sich einPunkt im Raume nach einem bestimmten Gesetze, so entsteht eine Raumkurve. Die sämtlichen Tangenten einer Raumkurve bilden ihre Tangentenfläche und diese ist eine abwickelbare (developpable) Fläche, weil es möglich ist, die von auf einander folgenden Tangenten gebildeten Flächenstreifen, Flächenelemente, durch Drehung um die je zweien Streifen gemeinsame Kante ohne Aenderung der Form der Elemente, d. h. ohne Faltung, in eine einzige Ebene auszubreiten (abzuwiekeln). Die Tangenten der Raumkurve sind Mantellinien oder Erzeugende der abwickelbaren Fläche. Die gleiche Fläche kann auch hervorgebracht werden durch Bewegung einer Ebene. Je zwei auf einander folgende Ebenen schneiden sich nach Geraden, die wieder als Mantellinien oder Erzeugende der Fläche bezeichnet werden und gleichfalls als Tangenten eine Raumkurve einhüllen. Zu jeder Raumkurve gehört eine abwickelbare Fläche als Tangentenfläche, zu jeder abwickelbaren Fläche eine Raumkurve als Rückkehrkante. Zwei auf einander folgende Tangenten der Raumkurve enthalten von letzterer drei auf einander folgende Punkte und die Ebene dieser Punkte ist eine Schmiegungs- oder Oskulationsebene der Raumkurve. Die zu einer Raumkurve gehörige abwickelbare Fläche ist die Fläche der Schmiegungsebenen der Kurve. Jede solche Schmiegungsebene enthält zwei auf einander folgende Erzeugende der abwickelbaren Fläche,

dp

d pz

Ist f (x, y, z, p) die

Mehmke.

d. h. sie berührt die Fläche nach dieser Erzeugenden und ist eine Tangentialebene der abwickelbaren Fläche. Ihr Schnitt mit einer beliebigen Ebene ist eine Tangente an die Schnittkurve dieser Ebene mit der abwickelbaren Fläche. Hierdurch hat man ein Mittel, die Tangentialebene an eine abwickelbare Fläche in einem gegebenen Punkte der Fläche zu konstruiren. Man zieht durch den Punkt eine Erzeugende der Fläche und ermittelt deren Schnittpunkt mit einer beliebigen auf der Fläche liegenden ebenen Kurve. Die Tangente an letztere bestimmt mit der Erzeugenden durch den gegebenen Punkt die Tangentialebene in diesem. Zwei auf einander folgende Erzeugende bezw. Tangentialebenen einer abwickelbaren Fläche bilden je einen unendlich kleinen Winkel; der erstere heisst Kontingenzwinkel, der letztere Torsions- oder Windungswinkel. — Krümmung einer Raumkurve. Liegt auf einer abwickelbaren Fläche eine beliebige Kurve und ist ab ein unendlich kleines Bogenstück desselben, zu welchem der Kontingenzwinkel О und der Torsionswinkel gehört, so bezeichnet

man das Verhältnis ^ =— als die erste, das Verhältnis— = —als die zweite V Ql    У ?г

Krümmung des Kurvenelementes. Durch drei auf einander folgende Punkte der Kurve geht ein Krümmung skr eis, vier auf einander folgende Punkte liegen auf der Oberfläche der Schmiegungskugel. — Haupt- und В in orni a le einer Raumkurve. Errichtet man in einem Punkte a einer Raumkurve К zur zugehörigen Tangente eine Normalebene, so lassen sich in letzterer durch а unzählig viele Normalen zur Kurve К ziehen; eine davon liegt in der Schmiegungsebene und heisst die Hauptnormale, eine andere steht senkrecht hierzu und führt die Bezeichnung Binormale.—Evolutenfläche der Raumkurve.

„Nr

-n;

IN /\\ 4/ V

kr

Fig. 1.

i I / Auf einander folgende Normalebenen einer Raum-I z. Г Г kurve umhüllen eine abwickelbare Fläche, die Evolutenfläche der ersteren ; ihre Erzeugenden sind parallel zu den Binormalen der Raumkurve und schneiden sich in der Rückkehrkurve der Evolutenfläche, dem Ort der Mittelpunkte к der Schmiegungskugeln der Raumkurve (Fig. 1). Die Tangenten- und Evolutenfläche einer Raumkurve haben eine krumme Linie gemeinsam, den Ort der Krümmungsmittelpunkte m der Raumkurve. Jedem Punkte p der Raumkurve entspricht eine bestimmte zur Binormale des Punktes p parallele Erzeugende E der Evolutenfläche. Zieht man von p nach einem beliebigen Punkte e von E eine Gerade G, so ist G eine Normale zur Raumkurve К und schneidet die zu E benachbarte Erzeugende El in einem Punkte et, durch welchen wieder eine Normale Gt zu К gezogen werden kann, welche E2 in e₂ schneidet u. s. f. Die Linien G sind Normalen zur Kurve К und Tangenten an die Kurve der e. Letztere Kurve ist somit eine Evolute von K. Zu einer Raumkurve К gehören unendlich viele Evoluten, die alle auf der Evolutenfläche von К liegen. — Evolventenfläche einer Raum kurve. Bewegt man eine Tangente ohne Gleiten längs einer Raumkurve, so beschreibt jeder Punkt der Tangente bei dieser Bewegung eine Evolvente der Raumkurve. Zu einer Raumkurve gehören unendlich viele Evolventen, die alle auf der Tangentenfläche der Raumkurve liegen; erstere ist somit auch die Evolventenfläche der letzteren. — Krümmungslinien der abwickelbaren Flächen. Die Evolventen einer Raumkurve sind Linien auf ihrer abwickelbaren Fläche, deren Normalen in auf einander folgenden Punkten sich schneiden. Das Gleiche ist der Fall hinsichtlich der Normalen längs den Punkten der Erzeugenden der abwickelbaren Fläche. Diese beiden Systeme von Linien, welche sich überall rechtwinkelig durchschnei den, nennt man die Krümmungslinien (s. d.) der abwickelbaren Fläche. — Asymptoten oder Richtungskegel der abwickelbaren Fläche. Zieht man durch einen beliebigen Punkt des Raumes zu allen Erzeugenden der

abwickelbaren Fläche Parallellinien, so bilden letztere die Mantelfläche eines Kegels, welche der Asymtoten- oder Richtungskegel der abwickelbaren Fläche heisst. Seine Tangentialebenen sind parallel zu denen der abwickelbaren Fläche.

—    Tangentialebene einer abwickelbaren Fläche bei nicht gegebenem Berührungspunkt. Soll von einem Punkte ausserhalb der Fläche eine Tangentialebene an die Fläche konstruirt werden, so legt man im allgemeinen durch den Punkt eine Ebene, ermittelt deren Schnitt mit der Fläche und zeichnet an die- Schnittkurve durch den gegebenen Punkt die möglichen Tangenten; die Erzeugenden durch deren Berührungspunkte bestimmen mit den zugehörigen Tangenten die möglichen Tangentialebenen. Liegt der Punkt in unendlicher Ferne auf einer gegebenen Geraden, so legt man parallel zu der letzteren an den Kichtungskegel die möglichen Tangentialebenen (s. Kegel flächen) und ermittelt die zu diesen parallelen Tangentialebenen der abwickelbaren Fläche. Ist der gegebene Punkt, gleichviel ob er in endlicher oder unendlicher Ferne sich befindet, eine Lichtquelle, von welcher aus die Flache Licht erhält, so begrenzen die Berührungslinien der von dem Punkte an die Fläche gelegten Tangentialebenen den Selbstschatten (s. Schattenkonstruktionen) auf der Fläche [1].

С/

V

Fig. 2.

—    Abwickelung des Mantels einer abwickelbaren Fläche in eine Ebene. Bei der Entwickelung einer abwickelbaren Fläche bleiben alle Winkel und Längen auf der Fläche ungeändert. Die Erzeugenden bilden also vor und nach der Abwickelung unter sich und mit irgend einer auf der Fläche liegenden Kurve die nämlichen Winkel. Anders verhält es sich hinsichtlich der Krümmung einer Kurve. Sind (s. Fig. 2) abc drei aufeinanderfolgende Punkte einer auf einer abwickelbaren Fläche liegenden Kurve, so geht durch die Punkte a,b,c, ein Krümmungskreis der Kurve. Wird nun das Flächenelement ВC in die Ebene AB um die Kante В gedreht, so beschreibt C einen senkrechten Kreiskegel mit В als Axe und m als Mittelpunkt. Da nun aber der Winkel i] als unendlich klein angenommen werden kann, so ist Winkel bc'c ein Rechter, cl. h. man erhält bc‘ als Projektion von bc in die Ebene AB. Projizirt man den ganzen Krümmungskreis К in die Ebene AB, so ergibt sich als Projektion eine Ellipse, deren Krümmungskreis im Punkte b den Krümmungskreis für die Abwickelung der Kurve К darstellt. Sind nun p und p„ die Krümmungshalbmesser vor und nach der Abwickelung und bezeichnet W den Winkel der Tangentialebene mit der Ebene des Krünmiungskreises im fraglichen Punkte, so ist die kleine Axe der Ellipse, die als Projektion des Krümmungskreises in die Tangentialebene AB sich ergibt, gleich 2 p. cos ТГ; für den Endpunkt der kleinen Axe

P²

ist aber der Krümmungshalbmesser ри =

-TłT — —A=.. Für W—0 erhält man

p. cos W cos Ж

P = P„, für W— 90° ist pw = oo. Das erste ist der Fall für alle Punkte der Rückkehrkante einer abwickelbaren Fläche, woraus folgt, dass für die Rückkehrkante einer abwickelbaren Fläche die Krümmung durch die Abwickelung des Flächenmantels in eine Ebene ungeändert bleibt. Steht die Tangentialebene eines Punktes einer Kurve auf der zugehörigen Schmiegungsebene des Kurvenpunktes senkrecht, so erhält die Kurve nach der Abwickelung in dem entsprechenden Punkte einen Wende- oder Inflexionspunkt. Zeichnet man auf der abgewickelten Fläche eine Linie mit lauter Wendepunkten, d. h. eine Gerade, so entspricht derselben auf der Fläche eine Linie, deren sämtliche Schmiegungsebenen auf den zugehörigen Tangentialebenen senkrecht stehen ; sie heisst eine geodätische Linie und ist die kürzeste Verbindungslinie zwischen zwei Punkten der Fläche. — Rektifizirende abwickelbare Fläche einer Raumkurve. Legt man durch sämtliche Tangenten und die zugehörigen Binormalen einer Raumkurve Ebenen, so bilden letztere eine abwickelbare Fläche, deren Tangentialebenen auf den entsprechenden Schmiegungsebenen der Raumkurve senkrecht stehen; letztere ist somit eine geodätische Linie dieser abwickelbaren Fläche und verwandelt sich bei der Abwickelung der letzteren in eine gerade Linie.

Algebraische abwickelbare Flächen und ßaumkurven. Eine Raumkurve heisst algebraisch, wenn sie von einer Ebene in einer endlichen Anzahl von Punkten geschnitten wird, im Gegensatz zu einer transcendent en Raumkurve, deren Schnittpunkte mit einer Ebene unzählig viele sein können. Die Tangentenfläche einer algebraischen Raumkurve ist eine algebraische abwickelbare Fläche; sie wird von einer Geraden in einer endlichen Anzahl von Punkten

Charaktere einer Raumkurve bezw.

Man unterscheidet bei einer Raumkurve 1. ihre Ordnung, d. i. die Anzahl ihrer Schnittpunkte mit einer beliebigen Ebene, 2. ihren Rang; d. i. die Anzahl der Schnittpunkte ihrer Tangenten mit einer beliebigen Geraden, 3. ihre Klasse, d. i. die Anzahl der Schmiegungsebenen, welche durch einen beliebigen Punkt des Raumes gehen. Bei einer abwickelbaren Fläche unterscheidet man ebenso 1. ihre Ordnung, sie ist gleich der Ordnung eines ebenen Schnittes der Fläche und gleich der Anzahl Schnittpunkte der Schnittkurve mit einer beliebigen Geraden ihrer Ebene. Mit anderen ЛУorten: die Ordnung einer abwickelbaren Fläche ist gleich dem Range ihrer Rückkehrkante, 2. ihre Klasse, sie ist gleich der Klasse eines ebenen Schnittes der Fläche und gleich der Anzahl Tangenten an die Schnittkurve von einem Punkte ihrer Linie. Die Klasse der abwickelbaren Fläche ist gleich der Klasse ihrer Rückkehrkante. — Singularitäten der Raumkurve und ihrer ab w i с к e 1 b a r e n Fl ä c h e. Bei der Entstehung der Raumkurve und ihrer abwickelbaren Fläche durch Bewegung eines Punktes bezw. einer Ebene können folgende Singularitäten auftreten. Der bewegliche Punkt bezw. die Ebene hält einen Augenblick in der Bewegung inne und kehrt die Bewegungsrichtung um ; es entsteht im ersten Falle ein stationärer Punkt (s. Fig. 3), d. h. ein Rückkehrpunkt der Raumkurve, im zweiten Falle aber eine stationäre Schmiegungsebene der Kurve bezw. eine stationäre Tangentialebene der Fläche (s. Fig. 4). Ausserdem unterscheidet man stationäre Tangenten, d. h. solche Tangenten, die drei unmittelbar aufeinanderfolgende Punkte enthalten (Fig. 5), Doppelpunkte,

D о p p e 1 s c h m i e g u n g s - bezw. Tangentialebenen, für welche entweder der bewegliche Punkt oder die bewegliche Ebene zweimal durch dieselbe Stelle des Raumes hindurchgeht, endlich Doppeltangenten der Raumkurve oder Doppelerzeugende der Fläche, d. li. Linien, welche die Raumkurve in zwei verschiedenen Punkten berühren. Ausser den Doppelelementen kann eine Raumkurve bezw. abwickelbare Fläche auch noch mehrfache

p,\----

Fig. 3.

s/.

\\

K,

getroffen.

deren abwickelbarer Fläche.

'S

Fig. 4.

Elemente besitzen, z. B. Ar-fache Elemente, d. h. Ar-fache Punkte, Tangenten, Schmiegungsebenen. — Zusammenhang einer Raum kurve mit ihrer Projektion auf einer Ebene. Eine Raumkurve n~ter Ordnung hat als Projektion im allgemeinen ЛШШ eine Kurve n~tvr Ordnung, denn erstere hat mit jeder projizirenden Ebene n Punkte gemeinsam ; dieselbe Anzahl gemeinsamer Punkte besitzt aber auch die Spur der projizirenden Ebene mit der Projektion der Raumkurve. Die Klasse der Projektion ist gleich dem Range der Raumkurve, denn jede Tangente von einem beliebigen Punkte p der Projektions-Ebene ist die Projektion

lq

Fig. 5.

einer Tangente der Raumkurve, welche den Projektionsstrahl durch p enthält. Die Ordnung, bezw. Klasse der Projektion vermindert sich um eine Einheit, wenn das Projektionszentrum auf der Kurve, bezw. auf einer Tangente der Kurve liegt.

Singularitäten der ebenen Projektion einer Raumkurve. Den Singularitäten einer Raumkurve entsprechen gewisse Singularitäten ihrer

ebenen Projektion. Letztere besitzt so viele Rückkehrpunkte, als die Raumkurve stationäre Punkte hat (s. Fig. 3); ausserdem erzeugt noch jede Tangente der Raumkurve, welche das Projektionszentrum enthält, einen Rückkehrpunkt. Ist also ß die Anzahl der stationären Punkte der Raumkurve und gehen q Tangenten durch das Zentrum, so besitzt die Projektion ß + Rückkehrpunkte. Die Anzahl der stationären Tangenten der Projektion ist gleich der Anzahl der stationären Tangenten der Raumkurve (s. Fig. 5), ausserdem erzeugt jede das Projektionszentrum enthaltende Schmiegungsebene eine weitere stationäre Tangente der Projektion. Ist also H die Anzahl der stationären Tangenten der Raumkurve und gehen m Schmiegungsebenen durch das Projektionszentrum, so ist die Anzahl der stationären Tangenten der Projektion m + H. Jedem Doppelpunkte der Raumkurve entspricht ein Doppelpunkt der Projektion; ausserdem erzeugt aber jeder die Kurve zweimal schneidende Projektionsstrahl einen Doppelpunkt der Projektion. Ist also D die Anzahl der Doppelpunkte der Raumkurve und schneiden h Projektionsstrahlen die Kurve doppelt, so besitzt die Projektion D + h Doppelpunkte. Jeder Doppeltangente der Raumkurve entspricht eine Doppeltangente der Projektion, ebenso erzeugt jede die Fläche doppelt berührende projizirende Ebene eine Doppeltangente der Projektion. Ist d die Anzahl der Doppeltangenten der Raumkurve und berühren y projizirende Ebenen die Kurve doppelt, so hat die Projektion d 4- y Doppeltangenten.

zur

Singularitäten eines ebenen Schnittes einer abwickelbaren Fläche. Ein ebener Schnitt einer abwickelbaren Fläche besitzt Singularitäten und zwar Rückkehrpunkte: Jeder Schnittpunkt der Rückkehrkante der Fläche mit der Schnittebene wird ein Rückkehrpunkt der Schnittkurve, desgleichen jeder Schnittpunkt mit einer stationären Erzeugenden der Fläche (s. Fig. 5). Die Gesamtanzahl der Rückkehrpunkte eines ebenen Schnittes ist also gleich n + <9, n die Ordnung der Rückkehrkante und О die Anzahl ihrer stationären Tangenten. Stationäre oder Wendetangenten: Die Spur jeder stationären Tangentialebene der Fläche gibt eine stationäre Tangente der Schnittkurve (s. Fig. 4), ihre Gesamtzahl ist gleich a. Doppelpunkte: Gehen durch einen Punkt der Schnittkurve zwei Erzeugende der Fläche, so ist derselbe ein Doppelpunkt der Schnittkurve, ausserdem gibt die Spur einer jeden Doppelerzeugenden der Fläche einen Doppelpunkt der Schnittkurve. Die Gesamtzahl ist x + d, x die Anzahl der erstgenannten Punkte, d die Zahl der Doppelerzeugenden der Fläche. Doppeltangenten: Die Spur jeder Doppeltangential- oder Schmiegungsebene gibt eine Doppeltangente der Schnittkurve ; sind ausserdem in der Schnittebene noch g Gerade vorhanden, durch welche je zwei Tangentialebenen an die Fläche möglich sind, so ist die Anzahl der Doppeltangenten der Schnittkurve gleich J + g, j die Anzahl der Doppeltangentialebenen. Der Schnittkurve kommen überdies noch unendlich ferne Punkte zu, wenn nämlich Erzeugende der Fläche parallel Schnittebene gerichtet sind. Die Kurve hat dann Asymptoten; man erhält sie als Schnittlinien der Tangentialebenen in den unendlich fernen Punkten mit der Schnittebene.

Zwischen den Charakteren n, m, r, x, y, h, g, a und ß bestehen die folgenden, nach ihrem Entdecker Cayley benannten sechs Gleichungen:

3.

m — ß = 3 (r — n)

« — n — 3 (m — r).

1. r — n(n — 1) — 2 h — 3/3 4. m — r (r — 1) — 2 a? — 3 n

6.

2. n — r (r — 1) — 2 y — 3 m 5. r = m(m — 1) — 2 g — За

Sind von den Charakteren der Raumkurve drei beliebig, jedoch mit Ausnahme der Zusammenstellung r, x, ß oder r, y, a gegeben, so lassen sich die übrigen sechs mit Hilfe der obenstehenden Gleichungen ermitteln.

Geschlecht einer Raumkurve. Hierunter versteht man die Beziehungen

p — \{r — 1) (r — 2) — у — r p = $(m — 1) (m — 2) —ff — «.

p — i (n —1) (n — 2) — h — ß p—\(r — 1) (»- — 2) — x — n

Es ist somit das Geschlecht einer Raumkurve dem Geschlechte ihrer ebenen Projektion und jenem eines ebenen Schnittes ihrer abwickelbaren Fläche gleich. —

Durch jeden Punkt des Raumes gehen an eine Raumkurve у doppelt berührende Ebenen ; die Gesamtheit dieser Ebenen umhüllt eine der Raumkurve doppeltumschriebene abwickelbare Fläche. In jeder Ebene gibt es x Punkte, in welchen sich zwei Erzeugende einer abwickelbaren Fläche schneiden. Die Gesamtheit aller dieser Punkte gehört einer Kurve an, welche eine Doppelkurve der abwickelbaren Fläche darstellt. Nach dieser Doppelkurve durchschneidet sich die Fläche selbst. Die Klasse der doj)peltumschriebenen abwickelbaren Fläche [2] ist-J- [r(r—1) — n — 3m], dieOrdnung der Doppelkurve | [r (r—1)—m — 3n\.

Das Bewegungsgesetz für eine Ebene kann gegeben sein durch die Bedingung, dass die Ebene in allen ihren Lagen a) Schmiegungsebene längs den Punkten einer Baum kurve sein soll, b) zwei gegebene Leitkurven oder Leitflächen berühren, c) eine Leitkurve und eine Leitfläche berühren, d) eine Leitkurve doppelt berühren, d. h. ihr doppelt umschrieben sein soll. — Unter allen abwickelbaren Flächen mit gegebener Bückkehrkurve ist geometrisch interessant und technisch wichtig die abwickelbare Schraubenfläche; bei ihr ist die Bückkehrkante eine Schraubenlinie ; die Erzeugenden der Fläche sind gebildet durch die sämtlichen Tangenten der Schraubenlinie (s. S c h r a u b e n f 1 ä c h e n und В ös c h u n g s f 1 ä c h e n). Unter den möglichen Flächen im Falle b sollen nur die folgenden genannt werden : a) Die beiden Leitkurven sind Kreise oder Kegelschnitte und liegen in parallelen Ebenen; in beiden Fällen entstehen als abwickelbare Fläche zwei Kegelflächen zweiten Grades, deren Mittelpunkte auf der Verbindungslinie der Mittelpunkte der gegebenen Leitkurven liegen und diese Linie im Verhältnis der Längen von zwei parallelen Halbmessern der genannten Kurven teilen. /1) Die beiden Leitkurven sind Kreise, bezw. Kegelschnitte, in zweien unter einem beliebigen Winkel zu einander geneigten Ebenen; die abwickelbare Fläche ist eine Fläche von der achten Ordnung und vierten Klasse und besitzt die gegebenen Kegelschnitte als Doppellinien und überdies zwei weitere Kegelschnitte als Doppelkurven. Liegt einer der beiden Leitkegelschnitte in unendlicher Ferne und ist ersetzt durch einen senkrechten Kreiskegel als Bichtungskegel, so ist die abwickelbare Fläche eine Böschungsfläche ; ihre Tangentialebenen besitzen sämtlich gegen eine zur Axe des Leitkegels senkrechte Ebene die nämliche Neigung, y) J)ie beiden Leitflächen sind Flächen zweiten Grades; die denselben umschriebene abwickelbare Fläche ist eine Fläche von der achten Ordnung und der vierten Klasse, sie besitzt vier Kegelschnitte als Doppelkurven und geht in zwei Kegelflächen zweiten Grades über für den Fall die Leitflächen Kugeln werden. Ist eine der gegebenen Leitflächen leuchtend, die andere beleuchtet, so bilden die Berührungskurven ihrer gemeinsam umschriebenen abwickelbaren Fläche die Grenze des Halb-, bezw. Kernschattens (s. Flächen zweiten Grades). Der Fall c ist von Wichtigkeit, wenn die Leitkurve ein Kegelschnitt ist und zwar eine in unendlicher Ferne liegende Kreislinie, welche durch einen senkrechten Kreiskegel ersetzt ist. Die entstehende abwickelbare Fläche ist dann wieder eine Böschungsfläche. Wird die Fläche in der Bichtung der Axe des Kegels durch parallele Lichtstrahlen beleuchtet, so stellt die genannte Böschungsfläche eine Fläche gleicher Beleuchtungsstärke dar und ihre Berührungslinie mit der Fläche ist eine Linie gleicher Beleuchtungsstärke, das ist eine Isophote (s. Schattenkonstruktionen). Im Falle d gibt es ausser der Tangentenfläche der Baumkurve im allgemeinen stets noch eine weitere abwickelbare Fläche, deren Erzeugende die Kurve doppelt berühren; eine Ausnahme hiervon macht nur die Baumkurve dritter Ordnung, welche ausser ihrer Tangentenfläche eine weitere, ihr doppelt umbeschriebene abwickelbare Fläche nicht besitzt ; s. auch Cylinder und Kegelflächen. — Beleuchtung der abwickelbaren Flächen. Wird eine abwickelbare Fläche durch parallele Lichtstrahlen beleuchtet, so ergibt sich ihr zugehöriges Isophotensystem mittelst des Bichtungskegels ; die Isophoten für eine abwickelbare Fläche sind Mantellinien oder Erzeugende der Fläche und parallel zu den entsprechenden Isophoten des Bichtungskegels ; siehe auchKegelflächen, Böschungsflächen und Schraubenflächen [3], [4] u. [5].

Vonderlitttt.

Litteratur: [1] Fiedler. Die darstellende Geometrie der krummen Linien und Flächen, Leipzig 1885. — [2] Peschka, Darstellende und projektive Geometrie, zweiter Band, W ien 1884. — [8] Wiener, Lehrbuch der darstellenden Geometrie, Leipzig 1887, Bd. II. — [4] De la Gournerie, Traité de géométrie descriptive, Paris 1880, Bd. II. — [5] Gugler, Lehrbuch der deskriptiven Geometrie, Stuttgart 1874.

Abwickelung der A ussenhaut, s. Schiffbau.

Abwinkel, s. v. w. Abort (s. d.)

Abwurf, abstehendes Wetterdach (s. Abdach) ; grober Abputz, Berappung (s. Mau er putz).

Abyssinisclie Bauweise, Brunnen, s. unter Abessinische etc.

Abzielibäder. Mit diesem Ausdruck bezeichnet man in den mit der Veredlung von Textilerzeugnissen sich befassenden Gewerben eine Anzahl verschieden zusammengesetzter und verschiedenen Zwecken dienender Flüssigkeiten. In einem Seifenbad wird die rohe Seide „abgezogen“ (s. Degummiren), von ihrem natürlichen Leim befreit, zart und weich gemacht. In einem Seifen-, wohl auch Kleienbade, werden in der Baumwollfärberei zu dunkel ausgefallene Farben teilweise abgezogen, heller gestellt. In einem Säure-, Alaun-, Zinnsalz-, allenfalls auch Chlorbad werden halbechte oder unechte Farben ganz vom Stoffe abgezogen. Für Wollgarne und Wollgewebe hat Schnabel [1] übermangansaures Kali (1,4 % vom Gewicht des gefärbten Stoffes) zum ganzen oder teilweisen Abziehen der echten Alizarinfarben vorgeschlagen. Dieses Abziehbad erhält einen Zusatz von 3% englischer Schwefelsäure; ihm folgt ein Durchnehmen durch lOpro-zentige schweflige Säure. Wasserstoffsuperoxyd, mit Ammoniak versetzt (1 Teil käufliches H₂ 0₂ auf 4 Teile Wasser), ist ebenfalls zum Abziehen gefärbter Wollstoffe benützt worden [2]. — Mit Eisen oder Thonerde gebeizte Baunwolle wird vor dem Eingehen in das Farbbad in einem Kreidebad „abgezogen“, um die Mineralsäure des Mordants zu neutralisiren. Die mit verdicktem Eisen- oder Thonerdemordant in einem Figurenmuster bedruckten und gerösteten Kattune werden ebenfalls vor dem Färben durch ein mit Kreide, zugleich aber auch mit Kuhmist (s. Kuhkothen) angesetztes, heisses Bad genommen, um die Verdickung von der Baumwolle „abzuziehen“, die Mineralsäure des Mordants zu neutralisiren und das Weiss, sowie die benachbarten Farben des Musters rein zu erhalten. Später hat man, um das Eisenoxyd und die Thonerde noch inniger mit der Baumwolle zu verbinden, den Abzieh- oder Aussiedbädern ausser der Kreide und dem Kuhmist noch arsensaures Natrium oder Wasserglas oder phosphorsaures Natrium zugefügt und damit das Aussieden baumwollener Druckwaren wesentlich vervollkommnet, sowie das nachfolgende Färben erleichtert. — Ware, die irgendwie beim Appretiren verunglückt oder beschmutzt worden ist, wird in einem lauwarmen Malzbade abgezogen (s. Malzen) oder vom Apprêt befreit, wobei die Stärke durch die Diastase in leicht lösliches Dextrin übergeführt wird. Ausführliches über Abziehbäder findet sich in [3], [4] und [5].

Litteratur : [1] Lehnes Färberzeitung, 1891/92, S. 186 und 395. — [2] Herzfeld, Die Praxis der Färberei, Berlin 1893. — [3] P. Schützenberger, Die Farbstoffe, deutsche Bearbeitung von Dr. H. Schröder, Berlin 1873. — [4] Hummel-Knecht, Färberei und Bleicherei der Grespinnstfasern, Berlin 1891. — [5] Knecht, Rawson und R. Löwenthal, Handbuch der Färberei der Gtespinnst-fasern, Berlin 1893.    Kielmeyer.

Abziehbilder (MetaChromotypien), Farbendruckbilder auf Papier,—-gewöhnlich in grellen Farben oder Golddruck ausgeführt, — die sich auf andere Gegenstände übertragen lassen. Der Druck erfolgt mit der lithographischen Presse in der umgekehrten Beihenfolge der Farben auf ein Papier, welches zuvor wiederholt mit Kleister, Traganth oder Gummi grundirt worden ist. Beim Gebrauch wird die Bildseite befeuchtet, das Bild an den Gegenstand, auf den es übertragen werden soll, und der zuvor mit Lack zum Festhalten überstrichen werden muss, angedrückt und sodann das Papier stark angefeuchtet. Die zwischen Papier und Bild befindliche lösliche Grundirung wird von dem durch das Papier dringenden Wasser gelöst und so das Bild fixirt. Die Abziehbilder haben namentlich in der Porzellanmalerei, wo sie mit Porzellanfarbe zu drucken sind, Bedeutung erlangt; ausserdem finden sie im Blechdruck, für die Herstellung von Holzmaser- und Marmorimitation, Firmenschildern, Anschriften und Bildern an Eisenbahnwagen etc. Anwendung. Ein vorzüglicher Lack zum Festhalten auf Thonwaren besteht aus: 13 Mastix, 25 weisses Harz, 54 venetianisches Terpentin, 50 Sandarak, 160 Spiritus, bei gelinder Wärme gelöst.

Abziehen, in der Technik gebräuchliche Bezeichnung für sehr verschiedene Operationen: Bei der Metallbearbeitung das Glattfeilen der Arbeitsstücke quer zur Längsrichtung ; bei der Ausarbeitung von Holzgegenständen das Glätten der Oberfläche mit der Ziehklinge' (s. d.) ; an alten Feilen das Entfernen des Hiebes durch die Abzielifeile, den Schleifstein oder die Fräse; bei schneidenden Instrumenten nach dem Schleifen das Entfernen des feinen Grates mittelst feiner Schleifsteine und Abziehriemen (vergl. Messerschmiedarbeiten); Blechstücke zu gleicher Stärke schlagen; Eisen, bezw. Stahl über Kohlen härten; Wasser, Alkohol, Aether etc. über festen Körpern (meist pflanzliche Stoffe) destilliren, deren flüchtige Bestandteile man in das Destillationsprodukt überführen, oder durch deren Berührung mit der Flüssigkeit man dieser bestimmte Stoffe entziehen will. So dient beispielsweise das Abziehen über wasserentziehenden Stoffen (Chlorkalcium, Kalk) zur Entwässerung von Alkohol, Aether etc., das Abziehen von Alkohol über Kohle etc. zur Entfuselung desselben. — Abziehen in der Markscheidekunst s. Y e r z i e h e n.

Abziehklinge, s. Ziehklinge.

Abzieliriemen (Streichriemen), s. Messerschmiedarbeiten.

Abziehstein (O eis tein), s. unter Schleifen.

Abziehvorrichtung, s. Schiffs ge schütz.

Abzüge, unterirdische, s. Kanalisation der Städte und Ort

schaften.

Abzug in der Metallurgie, s. unter

Abzug, in der Bierbrauerei ein gelagertes Bier, von welchem die Bodenhefe durch Abziehen entfernt worden ist.

Blei, Silber.

Abzugsgräben, bilden das einfachste Mittel zur Entwässerung von Ländereien (andere Entwässerungsmittel sind Drainage, künstliche Wasserhebung, Kolmation). Ihre Aufgabe besteht in der Verhütung von Ueberschwemmung und Versumpfung durch Ableitung des auf der Oberfläche sich ansammelnden Tagwassers (Kegen-, Schnee-, Quell-, Druck- oder Drängwassers) oder des im Boden befindlichen Grundwassers. Zur Ableitung des Tagwassers ist für den Grabenzug thunlichst die tiefste Linie zu wählen, um ein allseitiges Zufliessen des Wassers zu ermöglichen; dabei soll eine Eindämmung der Abzugsgräben vermieden werden. Die Bemessung des Querprofils hat durch hydraulische Berechnung unter Zugrundlegung der nach Ausdehnung und Beschaffenheit des Ahwässerungsgebiets ihm zukommenden Wassermenge derart zu geschehen, dass die grösste vorübergehend (bei starken Kegengüssen, Schneeschmelze etc.) zu erwartende Wassermenge das Profil erfüllt, ohne es zu überschreiten. Für ausgedehnte Ländereien ist oft die Anlage eines Systems zusammenhängender Abzugsgräben geboten, dessen richtige Anordnung, namentlich in gefällarmen Gebieten, sorgfältige Terrainstudien und Höhenaufnahmen, insbesondere in Hinsicht der Gewinnung genügender Vorflut (s. d.) voraussetzt. Bei kesselartigen flachen Niederungen, welche von ansteigenden Hängen umgrenzt sind, empfiehlt sich oft die Anlage eines Kinggrabens (Umfang-, Umfluss- oder Auffanggrabens), welcher, der Fusslinie der umgebenden Hänge folgend, das von diesen abfliessencle Wasser vom Eintritt in die Niederung abhält (auffängt) und besonders ableitet; durch Benützung günstigerer Gefällverhältnisse, als solche die Niederung darbietet, können derartige Gräben oft mit kleinerem Querprofil und daher billiger als ein die Niederung durchfahrender Abzugsgraben hergestellt werden. — Zur Beseitigung von Grundwasser ist das Einschneiden der Abzugsgräben in die grundwasserführende Bodenschicht erforderlich; Lage und Verlauf dieser Schicht und der in ihr eingeschlossenen Grundwasseransammlung müssen deshalb zur Bestimmung der passenden Kichtung und Tiefe der Gräben durch Spezialaufnahmen genau ermittelt werden. Die durch Abzugsgräben zu bewirkende Senkung des zu hoch liegenden Grundwasserspiegels bildet bei durchnässten und versumpften Grundstücken die Vorbedingung jeder Melioration (s. auch Versumpfung). Dabei ist jedoch ein zu tiefes Einschneiden der Gräben bei den dem Grasbau gewidmeten Grundflächen zu vermeiden, weil durch Austrocknung des Bodens (Entziehung der Bodenfrische) die Erträgnisse geschädigt werden; die Absenkung des Grundwasserspiegels darf demgemäss nur so weit geschehen, dass durch die Wirkung der Kapillarität die Zuführung des Vegetationswassers zu den Pflanzenwurzeln noch ermöglicht ist. — Mit der Anlage einer grösseren Zahl von Abzugsgräben innerhalb eines Grundstückes sind gewisse Missstände verbunden: Verlust an Kulturland, Kostenaufwand für Herstellung und Erhaltung von Brücken und Dohlen, Erschwerung des landwirtschaftlichen Verkehrs ; bei systematischer Entwässerung nasser Gebiete ist deshalb die Anlage verdeckter Abzüge (s. Drainage) vorzuziehen. — Von der grössten Wichtigkeit sind ausreichend bemessene Abzugsgräben bei der künstlichen Bewässerung der Wiesen, sofern es sich um die mit grösseren Wassermengen während längerer Zeiträume ausgeübte düngende Wässerung (s. d.) auf schweren, nicht drainirten Böden handelt. Um der hierbei drohenden Gefahr der Versumpfung des Bodens zu begegnen, sind Abzugsgräben in genügender Zahl und möglichst günstiger Gefällerichtung mit derart grossen, genügend tiefen Profilen anzulegen, dass die Ableitung des der Wässerungsfläche zugeführten Bieselwassers in der kürzesten Zeit ermöglicht und eine vollkommene Trockenlegung der Grundstücke erzielt werden kann. Wird durch die Abzugsgräben zugleich die Wiederbenützung des Rieselwassers auf den tiefer gelegenen Wässerungsflächen vermittelt, so ist bei Bemessung der Tiefe und Breite derselben Rücksicht darauf zu nehmen, dass ein nachteiliger Rückstau des Wassers in oberhalb gelegene Wässerungsabteilungen und damit eine Schädigung des Graswuchses durch Auskältung und Versumpfung vermieden wird.

Drach.

Abzugsgrube, s. Senkgruben.

Abzugsleine, s. Schiffsgeschütze.

Drach.

Abzugsrinnen, kleine Grübchen, welche für den Abzug des zur Bewässerung einer Grundfläche benützten Wassers dienen.

Abzweigröhren nennt man jene Façonstücke, welche in die Rohrleitungen eingebaut sind, um seitliche Wasserentnahmen zu ermöglichen oder bei Entwässerungskanälen Seitenzuflüsse aufzunehmen. Sie werden je nach dem Materiale der Hauptröhrenfahrt in verschiedenster Weise hergestellt; es bestehen jedoch in den meisten Fällen sogen. Normalien für diese Herstellung, welche wir in den Art. Wasserleitung, Kanalisation der Städte und Ortschaften und Röhren anführen.

Abzweigstation, s. Telegraph.

Abzweigung, im Wasserbau, bei Kanälen und Röhrenfahrten alle seitlich abgehenden, in besonderen Kanälen oder Röhren geführten Wasserabläufe (s. Wasserleitung, Kanalisation); im Eisenbahnbau s. v. w. Seitenlinie; ebenso im Strassenbau etc.

Abzwerchen, Holzoberflächen (z. B. bei Dielen) mit dem Schroppliobel oder dem Zwerchhobel quer gegen den Faserlauf abhobeln, bis sie in Flucht sind.

Асаjou, s. unter Nutzhölzer.

Acajougummi, s. unter Gummi.

Andes.

Aca'joulack, dunkelbraune Farbe, durch Glühen von Terra di Siena, Vermahlen mit Wasser, Pressen und Zerschneiden in vielkantige Stücke gewonnen, wird als Oel- und Wasserfarbe verwendet und dient namentlich zur Imitation des Mahagoniholzes mittelst Anstrichs.

Acceleration, s. Beschleunigung.

d. Gebiete des Seewesens, Jahrg. 1882 u, 1884.

Tj. Schwärs.

Accelerationskanone, eine nach den Angaben des Amerikaners Lyman konstruirte und neuerdings durch den Oberst Haskell verbesserte Kanone. Das Rohr enthält ausser dem Geschossraum in bestimmten Abständen vom Boden mehrere Ladekammern, deren Axen unter 60 Grad nach vorne zur Rohraxe geneigt sind ; die Ladungen dieser Kammern werden hinter einander entzündet, während der Boden des Geschosses über sie hinwegstreicht, so dass jede Ladung dem Geschoss einen neuen Antrieb erteilt. Die mit einer 63 mm kalibrigen Kanone vorgenommenen Versuche ergaben günstige Resultate, doch zeigten sich längs der Oeffnungen der Ladekammern Risse, so dass die Versuche vorläufig eingestellt wurden.

Litteratur: Mitteilungen aus

Accessorische Bestandteile (Nebengemengteile), nennt man in der Gesteinskunde im Gegensatz zu den wesentlichen oder Hauptgemengteilen diejenigen Mineralbestandteile, welche für ein Gestein nicht wesentlich oder charakteristisch sind, weil sie entweder der Menge nach untergeordnet oder in jedem Gestein vorhanden sind, z. B. in Eruptivgesteinen die Erze (Magnetit, Titaneisen u. s. w.), Apatit u. a. — Accessorise he Bestand massen nannte C. F. Naumann diejenigen Mineralaggregate, welche einem Gestein als solchem fremd, zufällig oder abweichend von seiner normalen Zusammensetzung beigemengt sind, z. B. Achatmandeln, Mineraldrusen, Einschlüsse des Nebengesteins, basische Ausscheidungen u. s. w. in Eruptivgesteinen, Konkretionen, Feuersteinknollen u. s. w. in Schichtgesteinen.

Litteratur : Naumann, C. F., Lehrb. d. Greognosie, 2. Aufl., Bd. I, S. 403, Leipzig 1858. Leppla.

Theod. Goebeh

, Accidenzen (Accidenzien), in der Buchdrucker ei die kleineren, namentlich für den kaufmännischen Verkehr gefertigten Arbeiten, im Gegensatz zu dem Werk- (Bücher-) und Zeitungsdruck; auch alle Arbeiten für das gesellschaftliche Leben werden zu den Accidenzien gerechnet. Um sie elegant und modern herstellen zu können, ist eine grosse Auswahl mannigfaltiger Accidenz-schriften (s. Schriftarten) erforderlich, und da diese, sowie die Einfassungen, Ornamente, Vignetten etc., von den Giessereien in verschiedenen Stilen erzeugt werden, so verlangt ihre Anwendung auch geschickte, im Zeichnen geübte Accidenzsetzer ; ebenso sind tüchtige Accidenzdrucker unerlässlich für ihre Herstellung in dem oft gewünschten Farben-, Gold- und Silberdruck. Bei der auch im Buchdruck immer mehr in Uebung kommenden Teilung der Arbeit gibt es. jetzt, namentlich in grösseren Städten, Druckereien, welche sich speziell der Herstellung von Accidenzien widmen, und dabei verschiedene graphische Verfahren in Anwendung bringen.

Accidenzfarben, s. Buchdruckfarben.

Accidenzschrift, s. Schriftarten.

Accrocheuse, in der Buntpapierfabrikation an die Färbemaschine angeschlossener Trockenapparat, welcher das frischgefärbte endlose Papier zu trocknen hat (s. Buntpapierfabrikation).

Accumulator, s. unter Akkumulator.

Acenaphten, s. Teer.

Man gewinnt den Acetaldehyd durch Oxydation

Acetaldehyd (A ethyl aldehyd, Aldehyd schlechthin) hat die empirische Zusammensetzung C₂ Нх О und die Konstitution СНЪ. CHO (über letztere s. auch unter Aldehyde), des Aethylalkohols mit Chromsäure: In einem Kolben werden 3 Teile Kalium-bichromat mit 12 Teilen Wasser übergossen und allmälich ein Gemisch von 4 Teilen konzentrirter Schwefelsäure und 3 Teilen Aethylalkohol unter Abkühlen hinzugefügt. Nach beendeter Beaktion wird destillirt, das Destillat rektifizirt und durch Einleiten in ammoniakhaltigen Aether behufs Reinigung in das unten beschriebene Aldehydammoniak übergeführt. Aus dieser Verbindung wird dann der reine Aldehyd durch Erwärmen mit verdünnter Schwefelsäure abgeschieden [1]. Da der Aldehyd auch im rohen Holzgeist [2] und im Rohspiritus [3j — Kartoffel- und Kornsprit enthalten weniger, Rübensprit mehr Aldehyd — vorkommt, so gewann ihn die Technik eine Zeit lang aus dem sog. Vorlauf der Spritrektifikation. Dies Verfahren ist aber seit etwa zehn Jahren als zu wenig ergiebig wieder aufgegeben und das soeben geschilderte (Oxydation des Alkohols, mit Chromsäure) wüeder eingeführt worden. — Der Aldehyd findet in seiner polymeren Form als Paraldehyd in der Medizin als Schlafmittel Verwendung, in der Farbenindustrie zur Darstellung von Chinaldin [4], dem Ausgangsmaterial zur Gewinnung des Chinolingelb. — Der Acetaldehyd ist eineleicht bewegliche, farblose Flüssigkeit von sehr niedrigem Siedepunkt (21°) und dem spezifischen Gewicht 0,8009; mit Wasser, Alkohol und Aether ist er in jedem Verhältnis mischbar. In diesen Verdünnungen ist er von angenehmem und erfrischendem Geruch; sein Dampf, von erstickendem Geruch, erzeugt beim Einatmen eine Art von Brustkrampf. Er oxydirt sich sehr leicht — schon an der Luft — zu Essigsäure und scheidet daher aus einer ammoniakalischen Silberlösung einen Silberspiegel ab. Mit Alkalibisulfit und Ammoniak verbindet sich der Acetaldehyd zu kristallinischen Additionsprodukten. Mit Hydroxylamin bildet der Aldehyd unter Wasseraustritt das Acetaldoxim (oder schlechthin Aldoxim) СЩ.СН— N.OH. Bei der Behandlung mit Alkalien entsteht das.

Aldehydharz, welches wold zu den aromatischen Уerbindungen zu zählen ist [5]. Digerirt man den Aldehyd mit Barytwasser, so erhält man neben dem Aldehydharz noch den Aldehydgummi [6]. Der Acetaldehyd ist vornehmlich durchseine Fähigkeit, sich zu polymerisiren, ausgezeichnet, so dass man nur ein ganz reines Präparat als solches auf bewahren kann [7]. So entsteht — in einigen Fällen unter explosionsartigen Erscheinungen — durch geringe Mengen konzentrirter Schwefelsäure, Salzsäure, Chlorzink etc. der sog. Paraldehyd, eine wasserhelle Flüssigkeit vom Siedepunkt 124° und dem spezifischen Gewicht 0,994, welche in einer Kältemischung fest wird, bei 10,5° wieder schmilzt und in Wasser ziemlich löslich ist. Er hat die Molekulargrösse (C₂    0)₃, zeigt aber nicht

mehr die für die Aldehyde charakteristischen Beaktionen, enthält also nicht mehr die Aldehydgruppe CHO. Er wird jedoch durch eine Beihe von Substanzen, z. B. durch Destilliren mit verdünnter Schwefelsäure, mit grosser Leichtigkeit wieder in die monomolekular.e Form zurückgeführt. Bei der Einwirkung derselben Beagentien, welche den Aldehyd in die Paramodifikation umwandeln, entsteht hei Anwendung niederer Temperaturen eine andere polymere Form, welcher ebenfalls die Molekulargrösse (0₂ АГ₄0)₃ zuzukommen scheint und welche sich in gleicherweise leicht in den Monoaldehyd zurückverwandelt, der Metaldehyd [7]. Derselbe kristallisirt in Fadeln, welche heim Erhitzen zum Teil sublimiren, zum Teil in den gewöhnlichen Aldehyd zerfallen. Er ist unlöslich in Wasser und zeigt ebenfalls nicht die charakteristischen Aldehydreaktionen. Ausser diesen ist noch eine polymere Modifikation des Acetaldehydes bekannt, das Aldol [8].

W. Kerp.

Litteratur: [1] Städeler, Journal f. prakt. Chemie, 76, 54. — [2] Krämer und Grodzki, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 9, 1820; Mabery, Jahresber. d. Chemie, 1883, 1774. — [3] Krämer und Pinner, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 2, 401; 3, 75; 4, 787; Kekulé, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 4, 718 ; Pierre und Puchot, Annalen d. Chemie, 163, 258. — [4] O. Döbner und W. v. Miller, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 16, 2465. — [5] Ciamician, Jahresber. d. Chemie, 1880, 695, — [6] Tollens, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 17, 660. — [7] Kekulé und Zincke, Annalen d. Chemie, 162, 143. — [8] Wurtz, Compt. rendus, 74, 1361.

H. Hersfeld.

Acetale nennt man in der organischen Chemie eine Klasse von Verbindungen, welche durch У ereinigung von Alkoholen mit Aldehyden unter Wasseraustritt zu stände kommen. Das Acetal aus Aethylalkohol und Acetaldehyd z. B. entsteht nach folgender Gleichung:

OH.CzH5

Zum Fachweis von Aldehyd, namentlich im Spiritus, dienen folgende Beaktionen; 1. У erhalten zur ammoniakalischen Silberlösung. 2. Eine durch überschüssige schweflige Säure (S0₂) entfärbte Fuchsinlösung färbt sich beim Schütteln mit Aldehyd in der Kälte rotviolett. 3. Mit salzsaurem Metaphenylendiamin gibt Aldehyd gelbe bis gelbrote Färbung. Fach einigem Stehen tritt starke grüne Fluoreszenz ein, die sich dauernd erhält. Zur quantitativen Bestimmung von Aldehyd im Spiritus lassen sich die unter 2. und 3. angeführten Beaktionen benutzen, indem man die Färbungen mit denen vergleicht, die bei bekanntem Aldehydgehalt eintreten. (Vergl Compt. rend. 112, 53 und Zeitschr. für Spiritusin dus trie 1891, 218). Zu beachten ist, dass die Beaktion mit Fuchsin und Metaphenylendiamin auch andere Aldehyde, die mit Silberlösung Furfurol anzeigt.

O.C₂Hb

= C₆H1A0₂

CH₃. CHO +

OH.C₂H₅

= ЩО + СЩ.СН

O.C₂H₅

Die Acetale bilden sich hei der Oxydation der Alkohole zu Aldehyden, indem der gebildete Aldehyd sich mit noch vorhandenem Alkohol unter Wasserverlust vereinigt [1]; daher findet sich das Acetal C₆H₁₄0₂ auch im durch Kohle filtrirten Bohspiritus [2]. — Die Acetale sind flüchtige, aromatisch riechende Flüssigkeiten; beim Kochen mit verdünnter Schwefelsäure werden sie wieder in die Komponenten gespalten. Das einfachste Acetal, das Methylal CH₂(OCH₃)₂, welches durch Oxydation von Holzgeist mit Braunstein entsteht [3], wird gegenwärtig von der Firma Mercklin & Lösekann, chemische Fabrik, Seelze hei Hannover, fabrikmässig dargestellt und als ausgezeichnetes Lösungsmittel für eine Beihe organischer Substanzen empfohlen. Yergl. auch Aldehyde.

Litteratur: [1] Döbereiner, Gmelin, Handbuch der organ. Chemie, 4. Aufl., Heidelberg

W. Kerp.

1848—70, Bd. IY, S. 805; Liebig, Annalen der Chemie, 5, 25; 14, 156; Stas, Annales de chimie et de physique, 8, 19, 146. — [2] Geuther, Annalen der Chemie, 126, 63. — [3] Kane, Annalen der Chemie, 19, 175.    w. Kerp.

Acetanilid gehört zur Klasse der Säureanilide, die mit den Säureamiden korrespondiren. Es hat die empirische Zusammensetzung Cg //₉ NO und die Konstitution СЩ . CO .NH. CeH₅. Man gewinnt es durch mehrstündiges Kochen gleicher Moleküle Eisessig (s. d.) und Anilin (s. d.). Eie erstarrte feste Masse wird dann destillirt. Es bildet eine blättrig - kristallinische Masse, schmilzt bei 114°, siedet unzersetzt bei 295° und löst sich in heissem Wasser, Alkohol und Aether. Unter dem Kamen Anti febr in findet es in der Medizin Verwendung.

Acetate ist eine Kollektivbezeichnung für die Salze und die Ester (s. d.) der Essigsäure. So bezeichnet man das essigsaure Aluminium, das essigsaure Eisen, den Bleizucker als Aluminium-, Eisen-, Bleiacetat, den Bleiessig als basisches Bleiacetat. Der Grünspan ist basisches Kupferacetat. Der Essigsäureamylester wird Amylacetat genannt, während für den Essigsäureäthylester oder schlechtweg Essigäther die Bezeichnung Aethylacetat nicht üblich ist. — Alle vorbenannten Verbindungen sind unter dem Artikel Essigsäure nachzusehen, w. Kerp.

Zu seiner Darstellung [1]

Acetessigester oder vollständig: Acetessigsäureäthylester ist eine angenehm obstartig riechende Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 1,0526, die bei 180,8° siedet und mit Wasserdämpfen leicht flüchtig ist. Der Acetessig-ester ist in Wasser nur wenig löslich und reagirt neutral; durch Eisenchlorid wird er in alkoholischer Lösung violett gefärbt, übergiesst man 10 Teile möglichst fein geschnittenes Katrium in einem Kolben mit Kückflusskühler mit 100 Teilen reinem Essigäther. Kacli kurzer Zeit gerät derselbe ins Sieden; wenn dasselbe nachlässt, bezw. wenn die Reaktion nicht von selbst eintritt, wird so lange auf dem Wasserbad erwärmt, bis alles Katrium in Lösung gegangen ist. Alsdann lässt man etwas abkühlen, jedoch nicht so weit, dass das Reaktionsprodukt — Katracetessigester — erstarrt und versetzt dasselbe mit 50prozentiger Essigsäure bis zur sauren Reaktion unter äusserer Kühlung. Zur völligen Abscheidung des Esters setzt man noch das gleiche Volum einer gesättigten Kochsalzlösung hinzu, hebt den Ester ab, trocknet mit Chlorcalcium und rektifizirt. Der bei 170—180° übergehende Anteil ist fast reiner Acetessigester. Er hat die Zusammensetzung C₆ Ht0 0₃ und entsteht nach den Gleichungen:

1. 2 CH₃. (Xh 6'₂ #5 + Arta = CHS . CO. CHNa. C0₂ C₂ H₆ + C₂H₅. ONa + H₂.

2. CH₃. CO. CHNa. COz C% Нь + CH₃ . COOH = CH₃. CO. CH₂. C0₂ C₂ H₅ + CH₃. COONa Mit dem Verlauf der durch die erste Gleichung ausgedrückten Reaktion haben sich namentlich A. v. Baeyer [2] und Claisen [3] beschäftigt.

Analog der Bildung des Aethylesters aus dem Essigsäureäthylester entstehen die homologen Acetessigsäureester aus den entsprechenden Estern der Essigsäure. Die dem Acetessigester zu Grunde liegende Acetessigsäure CH₃. CO. СНг. COOH gehört zu den ß-Ketonsäuren, d. h. den Säuren, welche die für die Ketone (s. d.) charakteristische Karbonylgruppe CO in ß-Stellung zur Karboxylgruppe COOH enthalten. Die ß-Ketonsäuren sind sehr unbeständig; dementsprechend zerfällt die Acetessigsäure ungemein leicht in Aceton und Kohlensäure:

CH₃. CO. СНг • ! OOO H=CH₃.CO. CH₃ + C0₂.

Der Acetessigester selbst ist beständiger, aber eine durch ausserordentliche Reaktionsfähigkeit ausgezeichnete Verbindung. So zeigt er alle für die Ketone charakteristischen Reaktionen: er verbindet sich mit Blausäure, Hydroxylamin, Phenylhydrazin, Ammoniak, Anilin etc. (s. Acetessigester Synthesen). Mit Alkalien erleidet der Acetessigester eine doppelte Spaltung, indem entweder zwei Moleküle Essigsäure neben Alkohol oder Kohlensäure, Aceton und Alkohol entstehen. Die erstere wird als Säure-, die zweite als Ketonspaltung bezeichnet. Durch Reduktion entsteht aus dem Acetessigester neben Alkohol die ß-Oxybutter-säure. Die beiden Wasserstoffatome der Methylengruppe CH,, des Acetessig-esters, sind durch Metalle vertretbar. So entsteht durch Einwirkung vonKatrium-äthylat der Katracetessigester CH,. CO. CHNa. C0₂ C₂ H, welcher auch bei der

Darstellung des Acetessigesters erhalten wird. Das Kupfersalz hat die Zusammensetzung (C₆ H₉ 0₃ ), Cu [4]. — Durch Umsetzung der Natriumverbindung mit Halogenalkylen oder überhaupt solchen organischen Verbindungen, welche leicht austauschbares Halogen im Molekül enthalten, entstehen substituirte Acetessigester [5]. So entsteht Methylacetessigester nach der Gleichung:

em

der Natriumverbindung mit Jodmethyl der

aus

CH₃ . CO. CHNa. CO4 C₂ Hb + CH₃.7= СЩ.СО. CH. C0₂ C₂ H₅.+ NaJ.

I

CHs

Durch Einwirkung von /3-Jodpropionsäureester z. B. wird der a-Acetylglutar-säureester gebildet :

CH₃ . CO. CHNa. C0₂ C₂ Щ + CH₂ J. СЩ . C0₂ C₂ Hb = CH₃ . CO. CH. C0₂ C₂ H₀

CH₂

4 NaJ.

CH₂.C0₂C₂H₆

Da auch diese substituirten Ester beide Arten von Spaltungen erleiden können, so ist einleuchtend, dass der Acetessigester ein ungemein ergiebiges Ausgangsmaterial zur Darstellung einer grossen Reihe wichtiger Verbindungen bildet (s. Acetessigester Synthesen).

Litteratur : [1] Wislicenus und Conrad, Annalen d. Chemie, 186, 210. — [2] A. v. Baeyer, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 18, 3456 und 3460. — [3] Claisen, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 20, 651. — [4] M. Conrad und M. Guthzeit, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 19, 21. — [5] Vergl. z. B. Conrad und Limpach, Annalen d. Chemie, 192, 153; Conrad und Brückner, Zeitschr. f. physikal. Chemie, 7, 283.    w. Kerp.

Von gleicher Mannigfaltigkeit ist die Synthese von

Acetessigestersynthesen nennt man diejenigen Reaktionen des Acetessigesters (s. d.), welche einmal auf der charakteristischen Eigentümlichkeit seiner Methylengruppe beruhen, die beiden Wasserstoffatome derselben durch Vermittlung des Natriums gegen organische Radikale auszutauschen, dann auf der ausserordentlich ausgeprägten Tendenz seiner Karbonylgruppe, sich mit den verschiedenartigsten organischen Substanzen unter Wasseraustritt zu kondensiren. Darnach zerfallen die Acetessigestersynthesen in zwei scharf geschiedene Gruppen: indie eigentlichen Synthesen, welche auf der Vertretbarkeit der Wasserstoffatome der Methylengruppe beruhen, und in die Kondensationen, welche durch die Reaktionsfähigkeit des Sauerstoffatoms der Karbonylgruppe zu stände kommen. Erstere besitzen vorwiegend theoretisches Interesse. Es sei hier daher nur darauf hingewiessen, dass die im Methylenwasserstoff substituirten Acetessigester, wie Methylacetessigester, «-Acetylglutarsäureester (s. Acetessigester) auch ihrerseits der Säure- resp. Ketonspaltung unterliegen und daher zur Darstellung einer grossen Reihe neuer Verb in düngen Anlass gehen. So entsteht aus Methylacetessigester einerseits Essigsäure und Propionsäure, andererseits Methylaceton und Kohlensäure u. s. f. — Von besonderem Interesse für die Technik sind die vorbezeichneten Kondensationen des ikcetessigesters. So entsteht heim Er-wärmen von Acetessigester mit Aldehydammoniak der Trimethyl-dihydro-pyridindikarbonsäureester, aus welchem eine Reihe von Derivaten des Pyridins gewonnen werden kann. Da nicht nur das Aldehydammoniak, sondern eine grosse Anzahl von Aldehyden, auch aromatischen, wie z. B. Benzaldehyd und Zimmtaldehyd, in gleicher Weise reagiren, so ist einleuchtend, wie fruchtbar diese Kondensation des Acetessigesters für die Synthese von Pyridinderivaten ist [1].

Chinolinderivaten durch die Kondensation des Acetessigesters mit primären und sekundären Anilinen [2]. — Acetessigester, mit Harnstoff kondensirt, liefert das sogenannte Methyluracil; dieses, entsprechend weiter umgewandelt, führt durch nochmalige Kondensation mit Harnstoff zur Synthese der Harnsäure [3].— Schliesslich gehört die Darstellung des Antipyrins (s. d.) durch Kondensation des Acetessigesters mit Phenylhydrazin bezw. Methylphenylhydrazin zu einer der für die Technik wichtigsten Reaktionen der letzten Jahre. Hierauf wird unter Antipyrin näher eingegangen werden [4].

IV. Kerp.

Litteratur : [1] Hantzsch, Annalen d. Chemie, 215, 1 ; Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 18, 1745, 2579. — [2] L. Knorr, Annalen d. Chemie, 236, 112. — [3] R. Behrend, Annalen d. Chemie, 229 u. f. — 258. — [4] L. Knorr, Annalen d. Chemie, 238 ; 160, 203.

Acetiilblau, Anilinfarbstoff, durch Einwirkung von Acetylderivaten des Glycerins auf Indulin erhalten; dient als Druckfarbe.

Acetometer, s. Essigsäure.

Aceton (Essiggeist, Brenzessiggeist, Dimethylketon) ist der einfachste Vertreter der Gruppe der Ketone (s. d.). Es hat die Zusammensetzung C₃ H₆ О und die Konstitution CH₃. CO. CH₃. Das Aceton ist als Destillationsprodukt vieler organischen Verbindungen schon seit langer Zeit bekannt und wurde früher als Essiggeist, Mesitalkohol bezeichnet. So ist es in den Destillationsprodukten des Holzes enthalten; es findet sich in geringer Menge im Destillate des normalen, in grösserer Menge in dem Harn von Eieberkranken und Diabetikern. Das Aceton ist eine bewegliche, eigentümlich riechende Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,7920, die bei 56,5° siedet. Es mischt sich mit Wasser, Alkohol und Aether; aus der wässerigen Lösung kann es ausgesalzen werden. Technisch gewinnt man das Aceton teils aus dem rohen Holzgeist, teils durch Destillation von essigsaurem Kalk. Man reinigt es mit Hilfe seiner Hatriumbisulfitverbindung, welche in perlmutterglänzenden Schuppen kristallisirt (s. Ketone). Ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für viele organische Substanzen, wie Fette, Harze (vergl. Acetonlack), Schiessbaumwolle, findet das Aceton jedoch hauptsächlich Verwendung zur Darstellung von Chloroform, Jodoform, Sulfonal, ferner zur Herstellung des Denaturirungsmittels für Spiritus. Da der hierzu zu verwendende Holzgeist nicht genug Aceton besitzt, — nach der Gesetzesvorschrift — so wird ihm noch Aceton hinzugefügt. — Mit Hydroxylamin bildet das Aceton das feste Acetoxim, mit Phenylhydrazin das flüssige Acetonphenylhydrazon ; gegen wässerige Alkalien und verdünnte Säuren ist es beständig; bei der Reduktion liefert es Isopropylalkohol, bei der Oxydation Ameisensäure und Essigsäure. — Bemerkenswert sind seine Kondensationsprodukte Mesityloxyd C[lIinO und Plioron C₉ Д, 0, die durch gasförmige Salzsäure entstehen. Mit konzentrirter Schwefelsäure destillirt, liefert das Aceton das Mesitylen = Trimethylbenzol C₉HV.

IV. Kerp.

auf Papier einen schön

Litteratur: Eeilstein, Handbuch der organischen Chemie, 3. Aufl., Hamburg und Leipzig 1883, Teil I, S. 976 ff.

Acetonlack, ein sehr schnell trocknender glänzenden Ueberzug bildender Lack, der besonders im Landkartendruck Verwendung findet. Zu seiner Herstellung werden 100 g Kopal fein gepulvert, bei 120 u getrocknet und noch heiss in einem Gefäss gut verschlossen. Vor dem Gebrauch löst man den getrockneten Kopal in 280 g Aceton.

Acetoplioron, s. v. w. Plioron (s. Aceton).

Acetyl, s. Aldehyde.

Acetylen (Ae thin, Kl unie gas), ein gasförmiger Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung СгНг und der Konstitution CH=CH. Er ist der Prototyp der Kohlenwasserstoffe von der allgemeinen Formel C„Ho„-2, welche, nach ihm genannt, die Acetylenreihe bilden. Er entsteht durch Einwirkung von Glühhitze auf viele Kohlenstoffverbindungeii, wie Alkohol, Aether, Aldehyd etc. und gehört daher zu den beständigsten Kohlemvasserstoffen. Er findet sich unter den gasförmigen Destillationsprodukten des Holzes und der Steinkohle, ist daher zwar nur in geringer Menge (0,06—0,07 Vol.-Proz.), im Leuchtgas enthalten [1]. Ebenso allgemein ist seine Bildung bei der unvollständigen Verbrennung vieler Kohlenstoffverbindungen; so enthalten die Gase eines zurückgeschlagenen Bunsenschen Brenners viel reichlichere Mengen Acetylen [2], als dasLeuchtgas selbst (0,75—0,80Vol.-Proz.). Ferner entsteht das Acetylen durch den elektrischen Lichtbogen zwischen zwei Kohlepolen in einer Wasserstoff-Atmosphäre [3]. Es ist dies die einzige Synthese eines Kohleirwasserstoffs direkt aus den Elementen und um so interessanter, als man, vom Acetylen ausgehend, durch die mannigfachsten chemischen Operationen zu immer komplizirteren organischen Verbindungen aufsteigen kann. —Bemerkenswert ist ferner seine Bildung durch Elektrolyse derFumar- und Maleinsäure [4].— Dargestellt wird das Acetylen aus Aethylenbromid C₂ Нх lh\ mit alkoholischem Kali [5]. — Das Acetylen ist ein Gas von unangenehmem, eigentümlich lauch-artigem Geruch, das sich bei -f 1° unter einem Druck von 48 Atmosphären

verflüssigt, in Wasser wenig, in Alkohol und Aether leichter löslich ist und mit stark russender Flamme brennt. Durch nascirenden Wasserstoff wird Aethylen C\ Д und zu Aethan C[ Д reduzirt ; mit Chlor reagirt es sehr energisch unter Verpuffung, mit Brom dagegen bildet es die Additionsprodukte СЛгВгг (Acetylendibromür) und СД, Br₄ (Acetylentetrabromür). — Das Acetylen ist ausgezeichnet durch seine Fähigkeit, mit Kupfer und Silber Verbindungen einzugehen, in denen der Wasserstoff der Gruppe CH= durch Metall vertreten ist, und welche sich durch heftige Explosivität auszeichnen [6]. — Mit Hilfe dieser Verbindungen gelingt es, das Acetylen noch in Gasgemischen nachzuweisen, welche nur 0,01% enthalten. Die Kupferverbindung ist ein bräunlichroter, amorpher, die explosivere Silberverbindung ein weisser, lichtempfindlicher Niederschlag, welche man erhält, wenn man Acetylen durch eine ammoniakalische Kupferchloriir- hezw. Silbernitratlösung leitet. Beide detoniren sowohl beim Erhitzen, wie durch Schlag. Die Zusammensetzung dieser Verbindungen entspricht den Formeln

es zu

Cg LZg . Сиц О und Cg Hg Ag% O,

Schliesslich

doch ist ihre Konstitution noch nicht hinlänglich sichergestellt, seinocherwähnt, dass das Acetylen nur dann von so bemerkenswerter Beständigkeit gegen hohe Temperaturen ist, wenn es in Gasgemischen auftritt. Für sich durch eine hellrotglühende Röhre geleitet, zerfällt es wieder fast vollständig in seine Elemente, Kohlenstoff und Wasserstoff. Erhöht man die Temperatur jedoch nur bis zur beginnenden Rotglut, so polymerisirt sich das Acetylen zu einem Gemenge flüssiger und fester Kohlenwasserstoffe, deren Hauptprodukt das Benzol C₆H6 bildet; daneben treten Styrol C%H₈, Reten (7₁₈Д₆ und andere Produkte auf [6]. Dieser Prozess bildet einen der wichtigsten Uebergänge aus der aliphatischen in die aromatische Reihe.

Litteratur: [1] Blochmann, Annalen d. Chemie, 173, 171. — [2] Derselbe, Annalen d. Chemie, 173, 178. — [3] Berthelot, Annales de chimie et de physique, 9, 10, 13, 67. — [4] Kekulé, Annalen d. Chemie, 131, 85. — [5] Zeisel, Annalen d. Chemie, 191, 368. — [6] Berthelot, Annales de chimie et de physique, 9, 385; Blochmann, Annalen d. Chemie, 173, 174. iv. Kerp.

Acetylsäure, s. Essigsäure.

Acetylwasserstoff, s. Aldehyde.

Acetylzalil. Enter Bestimmung der Acetylzahl versteht man in der Nahrungsmittelchemie [1] eine Methode, welche bei der Untersuchung von Fetten zur Prüfung auf einen etwa vorhandenen Gehalt an Oxyfettsäuren und damit zur quantitativen Bestimmung der vorhandenen alkoholischen Hydroxylgruppen ungewandt wird. Dieselbe, von Benedikt und Ulzer [2] herrührend, beruht auf dem Prinzip, die alkoholischen Hydroxylgruppen der Oxyfettsäuren durch Kochen mit Essigsäureanhydrid zu acetyliren und die Verseifungszahl (s. unter Fette und fette Oele) des zu untersuchenden Fettes durch Titration mit % Normalkalilauge sowohl vor als nach der Acetylirung festzustellen. Die Differenz zwischen beiden Zahlen, in mg KOH auf 1 g Fettsäure ausgedrückt, welche also den Mehrverbrauch an Kalilauge ausdrückt, welcher zur Verseifung der in das Fett eingetretenen Acetylgruppen verwandt wurde, nennt man die Acetyl-zahl. Dieselbe gibt also durch das Experiment zunächst die Anzahl der entstandenen Acetylgruppen und dann durch Rechnung die Anzahl der alkoholischen Hydroxylgruppen an, welche in dem zu untersuchenden Fett ursprünglich enthalten waren. Ist die Acetylzahl gleich 0, so enthält das Fett keine Oxyfettsäuren. So fanden Benedikt und Ulzer für einzelne Fette folgende Zahlen :

Verseifungszahl nicht acetylirt Verseifungszahl acetylirt Differenz = Acetylzahl

107.2 203,5

296.2

13,1

Mohnöl .    .    .    194,1

11,5

Sesamöl . . . 192,0

153,4

Bicinusöl . . 142,8

IV. Kerp.

Litteratur: [1] König, Chemie der menschlichen Nahrungs- und Genussmittel, 3. Aufl., Berlin 1889, II. Teil, S. 402. — [2] Chem. Central-Blatt, 1887, Ś. 468.

Achat, s. Quarz.

Achatglas, dem Achat ähnliches, buntes Glas. Zu seiner Darstellung •erhitzt man verschieden gefärbte Glasstücke bis zur Zähflüssigkeit, rührt die Masse um und verarbeitet sie sofort.

Achatknöpfe, künstliche, aus einer Fritte aus 2 Pottasche, 33 Quarzsand und 65 Knochenerde hergestellte Knöpfe. Die Fritte wird bis zur

Verglasung gebrannt und nach einem geringen Zusatz von Kaolin fein gemahlen. Die Knöpfe werden in Formen gepresst, gebrannt und schliesslich mit einer durchscheinenden Glasur versehen.

Acheln, s. Flachsspinnerei.

Achioti, Farbstoff, s. v. w. Orlean (s. Farbstoffe, pflanzliche).

Achroit, s. Turmalin.

Achromasie (Achromatismus), eine Eigenschaft von Prismen- und von Linsenkombinationen, vermöge welcher Lichtbrechung ohne Farbenzerstreuung stattfindet. Ein dünnes Strahlenbündel weissen Lichtes erleidet beim Durchgang durch ein Prisma (vergl. die Art. Prisma, Spektralanalyse) wegen der Verschiedenheit des Brechungsquotienten für Licht verschiedener Wellenlängen eine Farbenzerstreuung, vermöge der die Strahlen verschiedener Farbe (von rot bis violett) in flachem divergentem Bündel das Prisma verlassen und auf einem lichtauffangenden Schirm ein Spektrum entwerfen. Bezeichnen wir mit Пу. und n₀ die Brechungsquotienten der Substanz des Prismas für rotes und für violettes Licht, so ist n„ — nr das Mass für das Zerstreuungsvermögen (die Dispersion der Substanz) und (nv + n,.) ein Mass des mittleren Brechungsvermögens. Wären diese beiden Grössen bei verschiedenen Substanzen einander proportional, so wäre es nicht möglich (Ansicht Kewtons), Achromasie herzustellen ohne vollständige Aufhebung der Brechung. Da aber bei verschiedenen Substanzen das Verhältnis des mittleren Brechungsvermögens zur Dispersion ein verschiedenes ist, so sind sowohl achromatische Prismen- und

rot

GiounßAcu

Fig. 1.

denn das letztere besitzt ein ungefähr doppelt so grosses Dispersionsvermögen. Die Strahlen verschiedener Weilenlänge, welche im Crownglasprisma durch Zerlegung des weissen Strahles entstehen und dieses Prisma in divergenten Richtungen verlassen, werden durch die Brechung im Flintglasprisma in parallele Richtungen gebracht. Die kleine seitliche Zerstreuung des Strahles unter Bildung eines parallelen spektralen Bündels wird um so kleiner, je kürzer der Weg des Strahles in beiden aneinander gelegten Prismen ist. Vollständige Achromasie lässt sich übrigens, auch abgesehen von der kleinen-Zerstreuung, welche die Glasdicke bewirkt, aus einem andern Grunde mittelst zweier Prismen verschiedener Substanz nicht erreichen. Verschiedene Substanzen haben nicht bloss im ganzen ein verschiedenes Zerstreuungsvermögen, sondern die einzelnen Teile des Spektrums der einen Substanz haben eine andere verhältnismässige Ausdehnung als diejenigen der anderen. Haben wir es dahin gebracht, dass die Ablenkungen der roten und violetten Strahlen im Prismensystem gleich sind, so werden nun die gelben oder grünen eine kleine Differenz der Ablenkung aufweisen, vermöge welcher das sog. sekundäre Spektrum entsteht. Diesem Fehler könnte man dadurch begegnen, dass man eine Kombination dreier Prismen aus geeigneten Substanzen herstellt, so dass nun in drei Teilen des Spektrums Ueber-einstimmung der Ablenkung bestände, es bliebe nur ein verschwindend kleines tertiäres Spektrum übrig. Unter den älteren Glassorten würden sich keine finden, welche zu einer solchen Kombination geeignet wären, dagegen bieten die seit 1884 neu in den Gebrauch der Optik eingeführten Gläser des Jenaer Glaswerks hiezu die Möglichkeit [1]. Koch ein anderer Umstand, den wir wegen der unmittelbar sich ergebenden Anwendung auf die Linsen ebenfalls beim Prisma besprechen, beeinträchtigt die Achromasie der Prismen. Im Artikel Prisma wird gezeigt, dass die Ablenkung eines Strahles, der im Hauptschnitt eines Prismas durchgeht, eine verschiedene ist, je nach der Richtung, in welcher der

Linsenkombinationen möglich mit brechender Wirkung, als auch Prismenkombinationen mit Farbenzerstreuung ohne mittlere Brechung (Spektroskop mit gerader Durchsicht). Ein achromatisches Prisma erhält man z. B. (s. Fig. 1) durch Verbindung eines Prismas ausCrownglas {nv = 1,5466, nr — 1,5258) mit einem Prisma aus Flintglas nv = 1,7275, nr = 1,6919), wennman dem ersten einen ungefähr doppelt so grossen brechenden Winkel gibt als dem zweiten,

Strahl diesen Hanptsclmitt durchläuft. Ein achromatisches Prismensystem kann daher nur für einen ganz bestimmten Einfallswinkel des weissen Lichtes genau achromatisch sein; hei anderen Einfallswinkeln ändern sich die durch die einzelnen Teile des Systems erzeugten Ablenkungen und zwar für die verschiedenen Farben in verschiedener Weise, die Achromasie wird eine unvollständige.

Gicungùu

Fig. 2.

Eine achromatische Linse ist frei von dem Fehler der sog. chromatischen Abweichung (s. Aberration). Fig. 2 zeigt eine aus Crownglas hergestellte Sammellinse in Verbindung mit einer Zerstreuungslinse aus Flintglas. Hat die eine die Brennweiten fr und fv für rote und für violette Strahlen, die andere ebenso die Zerstreuungsweiten/",, und f‘v, so ist annähernd die Brennweite des Systems

bestimmt durch die Gleichungen ^    ----Jj- und 4- = -h--—7-» Hat man nun

TT-    .    Jr J >' J r    Jv J V J V

die Linsen so geschliffen, dass die rechten Seiten der beiden Gleichungen gleich sind, so wird fr=fv, das System heisst achromatisch. Ein solcher Schliff ist aber möglich, weil (vergl. Linse) zwischen der Brennweite/, dem Brechungs-koefticienten n und den Krümmungsradien und p₂ einer Linse die Beziehung

Kennt man die vier Brechungskoefficienten

n“v für Crownglas und Flintglas, so erhält man für die zwei Paare von Brennweiten/',., f\ und /",., /",. ihre Werte ausgedrückt durch diejenigen der n und der p und die Bedingung der Achromasie bei vorgeschriebenem Werte / der Brennweite des Linsensystems führt auf die Doppel-gleichung :

besteht :

n‘,, n“

n',.,

л)—(n"‘—¹¹ G

c'i

?"l

)=

eV

Hier sind zur Befriedigung der Gleichung die vier Grössen p ins Belieben des Glasschleifers gestellt. Derselbe kann über zwei derselben für die Erreichung anderer Zwecke (Aplanatismus, Gleichheit von p'₂ und //) verfügen und durch die beiden anderen der Bedingung der Achromasie und der Vorschrift einer Brennweite / des Systems Genüge leisten. Alle achromatischen Systeme aus zwei Linsen verschiedener Substanz lassen ein mehr oder minder störendes sekundäres Spektrum (s. oben) übrig und sind nur für bestimmte Bildabstände und die in die Axe des Systems fallenden Bildteile annähernd achromatisch. Bei verändertem Strahlengang durch das System bei der Erzeugung von Bildern in anderem Abstand oder in einiger Entfernung von der Axe bleibt ein weiterer Rest von Farbenzerstreuung übrig, der die Bildschärfe beeinträchtigt. Die Einführung „des Gebrauches dreier Glassorten zur Vervollkommnung der Achromasie gestattet, durch die Vermehrung der verfügbaren Werte von p, eine viel vollkommenere Beseitigung der zusammen aus sphärischer und chromatischer Abweichung entspringenden Fehler der optischen Instrumente, man vergleiche darüber [2] und die daselbst angegebene Litteratur, besonders die Ausführungen über die Anastigmate (photographische Objektive vervollkommneter Konstruktion) und die Apoc hr ornate (ebensolche Mikro skop objektive) der Firma C. Zeiss in Jena. Die Verwendung verschiedener brechender Gläser zur Herstellung von Linsensystemen ist aber nicht das einzige Mittel zur Acliromasirung. Bei den Okularen der Mikroskope und Teleskope wird diese in viel einfacherer Weise mittelst zweier in angemessener Entfernung verbundener Linsen erreicht, die aus gleicher Substanz bestehen. Die Fehler der chromatischen und der sphärischen Aberration werden schon im allgemeinen erheblich vermindert beim Ersatz stark gekrümmter Linsen durch eine grössere Zahl schwächer gekrümmter, insbesondere aber bilden zwei Sammellinsen dann ein achromatisches System, wenn (unter Vernachlässigung ihrer Dicke) sie bei gemeinsamer optischer Axe eine Entfernung gleich dem arithmetischen Mittel ihrer Brennweiten haben [2] S. 123, [3], eine Rücksicht, welche bei den Hauptsystemen von Okularen (s. d.) beobachtet ist.

Aug. Schmidt.

Litteratur: [1] Czapski, Zeitschr. für Instrumentenkunde, 6. 1886, S. 341. — [2J Ders., Theorie der optischen Instrumente, Breslau 1892, besonders S. 204 und 245. — [3] J. Kessler, Zeitschr. für Mathem. und Physik, 1884, 9. S. 1.

Lueger, Lexikon äer gesamten Technik.

AcliroOdextrin, eine der Dextrinarten, deren Bildung bei der hydrolytischen Spaltung der Stärke durch Malz (durch die in letzterem enthaltene Diastase) von einigen Autoren angenommen wird (s. Dextrin). Das Achroodextrin gibt mit Jod keine Färbung mehr. Ob es aber als ein bestimmtes chemisches Individuum anzuerkennen ist, muss vorläufig dahingestellt bleiben.

Litteratur: Tollens, Handbuch der Kohlenhydrate, Breslau 1888, S. 174—177. W: Kerp.

Achsel, s. Abgesetze.

Achselband, Winkelband, das eine Säule mit dem auf derselben ruhenden Balken, Kahmstück etc. verbindet.

Acliteckstein, nach den vom Berliner Architektenverein entworfenen und vom Vereine für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaren, Kalk und Zement in der Gewerbeversammlung vom 3. bis 5. Februar 1879 angenommenen Normalformen ein grosser Schmiegestein (225 mm lang, Schmiege 110 mm lang), jedoch mit rechteckiger Stossfuge.

Litteratur : Hauenschild, Die Technik der wichtigeren Baustoffe, Handbuch der Architekt., Darmstadt 1883, Teil I, Bd. 1, S. 75.

Achtelspatien, s. Aus Schliessungen.

Drach.

Achterkanal, bei den holländischen Hochmoorkulturen ein Entwässerungskanal zweiter Ordnung, welcher parallel zum Hauptentwässerungskanal angeordnet wird; derselbe nimmt die Achterwieken (s. d.) auf. Das Nähere s. unter Moorkultur.

Achter klaue, s. After klaue.

Durch die Achterlastigkeit wird eine

Tj. Schwarz.

Achterlastig oder steuerlastig nennt man ein Schiff, wenn es nicht auf gleichem Kiel schwimmt, d. h. wenn der Tiefgang des Schiffes hinten grösser ist als vorne. Bei Flussschiffen und bei Schiffen, welche bei geringem Tiefgang ein grosses Deplacement (s. d.) besitzen, z. B. Küstenpanzerschiffe, Prähme, vermeidet man eine Achterlastigkeit, bessere Steuerfähigkeit erreicht. Bei Schraubenschiffen gestattet dieselbe einen grösseren Propellerdurchmesser, bei Segelschiffen bezweckt sie, den Segelschwerpunkt möglichst weit nach hinten zu legen, um das Vorschiff vom Segeldruck zu entlasten. Näheres s. unter S c h i f f s b e r e c h n u n g.

Achtern bedeutet beim Schiff der hintere Teil desselben. Es kommt in verschiedenen Zusammensetzungen vor: Achterdeck, Achterlastig, Achtersteven.

Tj. Schwans.

Achterständer nennt man die bei Balkensielen hinter den Seitenwänden in 1¹/i bis 2 m Entfernung aufgestellten Pfosten, welche mit den Bodenbalken und Deckbalken sich zu einem geschlossenen Kähmen vereinigen. Die einzeln wagrecht gelegten Balken der Seitenwände werden mit diesen Achterständern verschraubt, wodurch der Seitendruck der Erdanschüttung auf die Kähmen übertragen wird. Manchmal werden die Achterständer auch durchgerammt ; in der Kegel haben sie jedoch eine Länge gleich der vertikalen Distanz zwischen Aussenkante, Deckbalken und Bodenbalken. Vergl. a. d. Art. Siele.

Drach.

Achterwieken, bei den holländischen Hochmoorkulturen die der Entwässerung dienenden Gräben, welche in die Achterkanäle (s. d.) einmünden. Näheres unter Moorkultur.

Achtort, s. Ac ht spitz.

Achtsänlenbau, s. Tempel.

Achtspitz (Achtort, Achtuhr), ein achtstrahliger Stern, im gotischen Kirchenbau eine der wichtigsten Grundfiguren zur Entwicklung der Turmpfeilerund Fialengrundrisse. Vergl. Gotischer Baustil.

Köchy.

Achtlingssignal, Signal mit der Dampfpfeife der Lokomotive, nach Nr. 23 der Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands „ein massig langer Ton“ (—). Dasselbe wird von dem Lokomotivführer direkt gegeben vor jeder Bewegung der Lokomotive oder um die Aufmerksamkeit des Zug- bezw. Streckenpersonals in aussergewöhnlichen Fällen zu erregen, im letzteren Falle auch vom Zugpersonal oder den Reisenden mittelst der Signalleine, welche die Pfeife bewegt. S. auch Interkommunikationssignal.

Acidalbiimiii, s. Eiweiss.

Acidimétrie, s. unter Alkalimetrie.

Acker, Acre, s. Flächen masse.

Ackerbauchemie, s. Bo den chemie.

cm

Ackerdoppen (Wallonen), die halbkugeligen, ausgehöhlten, 3—4,5 im Durchmesser haltenden, aussen mit lanzettförmigen, flaumigen Schuppen bedeckten spröden Fruchtbecher der Ziegenbarteiche (Quercus Aegilops L), welche reich an Gerbstoff sind und deshalb zum Gerben sowie zum Schwarzfärben verwendet werden. Die genannte Eichenart ist in der Levante und auf den griechischen Inseln einheimisch, wo sie grosse Wälder bildet.

Ackerland, s. Kulturzustand.

Ackerschleife (Ackerschlichte, Schlichte, Schleife), ein zu oberflächlicher Planir un g, Zerkleine-rung und Pressung des Bodens dienendes Spanngerät, welches • in seiner einfachsten Form aus

8 bis 10 etwa 2 m langen kantigen Balken besteht, welche an der Unterseite mit Blech beschlagen, auch durch kurze Kettenglieder lose mit einander verbunden sind. Eine neuere Form hat Budolf Sack-Plagwitz-Leipzig (s. Fig. 1) angewendet.

Diese Schleife lässt sich mehr oder weniger steil einstellen, auch kann sie schräg zur Zugrichtung arbeiten, so dass ihre Wirkung derjenigen des Weghobels ähnlich ist. Der Preis beträgt bei 2,5 m Arbeitsbreite z. Z. (1894)

67 M. Zu demselben Preise wird auch die neueste Ausführung (Fig. 2) mit seitlich verstellbarer Deichsel von der genannten Firma geliefert; Gewicht einschliesslich Planierleiste 120 kg.

Strebei.

Й1

Fig. I.

Э,¹-⁵

Fig. 2.

E'-

iS!

Ackerwalze, s. Walze.

Acmeegge, s. Egge.

Acoltello, s. Heringsgrätenbau.

Acre, s. Flächenmasse.

Açumbre (Azumbre), spanisches Weinmass = 2,016 1.    8 Açumbre

— 1 Arroba oder Cantarro.

Adamsnadelfaser (Yuccafaser), s. Spinnfasern.

Adamson-Maschine, s. Fe stigkeitsprobir maschinell. Adamspresse, s. Schnellpresse.

Adamssches Blasrohr, s. Strahlgebläse.

Adansoiliapapier, aus den Fasern der Binde des Affenbrotbaumes (Adansonia digitata) hergestelltes Papier. S. Papiersorten.

Adarrne, südamerikanisches Handels-, Gold- und Silbergewicht = 1,7972 g; früher auch in Spanien gebräuchlich.

Addirstift, s. Rechenmaschinen.

Additamentenmethode, ein Verfahren zur Berechnung geodätischer Dreiecke, welches auf der Verwendung kleiner Zusatzglieder (Additamente) beruht, die den Logarithmen der Seiten beigelegt werden. Die Methode wurde zuerst (1810) von Soldner in München bei der bayrischen Landesvermessung eingeführt [1]. Das Prinzip des Verfahrens ist das folgende: Nach dem Satz über die Proportionalität der Sinus der Seiten und Gegenwinkel eines sphärischen Dreiecks lassen sich aus einer Seite mit Hilfe der Winkel die anderen Seiten ableiten. Diese theoretisch sehr einfache Bechnung ist für die praktische Durchführung unbrauchbar, weil bei den kleinen, den geodätischen Dreiecksseiten entsprechenden Winkelgrössen (110 km = l°)die genaue Ermittlung der Bruchteile der Sekunden, auf welche es ankommt (1" — 30 m), und die Verwandlung der Sinus in Erdbögen bei der üblichen Benutzung der logarithmisch-trigonometrischen Tafeln Schwierigkeiten macht. Diese Schwierigkeiten beseitigt die Additamenten-

méthode, indem sie bei einer Dreiecksseite, welche in Längenmass z. B. a ist, wenn der Erdradius mit R bezeichnet wird, die Beziehung ansetzt :

log sin = log — A = log a — log R — A,

worin A das Additament bedeutet. Hat man daher bei der Anwendung des Sinussatzes auf Seiten а b mit Gegenwinkeln a, ß :

b . a sin ß

sin -g —- sin -g . - r™—?

so erhält man durch Einführung der Additamente:

(log Ъ — Аъ) — (log а — Aa) -f- log sin ß — log sin <x.

Bei fortlaufenden Dreiecksrechnungen hat man demnach nur den Logarithmen der Seiten die Additamente, wie aus der vorstehenden Gleichung ersichtlich ist, beizulegen. Eür den praktischen Gebrauch müssen die Additamente berechnet und in besonderen Tafeln (Add.-Tafeln) [2] zusammengestellt sein. Die Berechnung

geschieht durch Entwicklung der Funktion log sin ^ in eine Reihe.

Additamentenmethode wird vornehmlich auch bei der Berechnung rechtwinkeliger sphärischer Koordinaten verwendet, während zu sphärischen Dreiecksrechnungen der Legendresche Satz allgemeinere Anwendung findet.

Litteratur: [1] Soldners Abhandlung über die Berechnung eines geodätischen Dreiecknetzes in „die bayrische Landesvermessung in ihrer wissenschaftlichen Grundlage“, München 1878. § 41. — [2] Bremiker, Studien über höhere Geodäsie, Berlin 1869; F. G. Gauss, die trigonometrischen und polygonometrischen Rechnungen in der Feldmesskunst, Halle 1893, II. Teil.

Reinhertz.

Addition kann jede eindeutige Verknüpfung von Grössen (im weitesten Sinne des Wortes, s. unter Mathematik) genannt werden, die folgende Eigenschaften — bei deren Darstellung bereits das Additionszeichen +, gelesen plus, und das Wort Summe für das Ergebnis der Verknüpfung mehrerer Grössen angewendet werden soll ist beliebig (Associationsgesetz), was bei drei Gliedern sich so in Zeichen aus-drücken lässt: a + b + c = (a + b) + с = а + (6 + c); 2. die Reihenfolge der Glieder einer Summe ist beliebig (Kommutationsgesetz), bei zwei Gliedern z. B. a + b = b + or; 3. eine Summe ändert sich stets, wenn irgend eines ihrer Glieder sich ändert (Gesetz der absoluten Dependenz). In diesem Sinne darf z. B. die Zusammensetzung mehrerer Kräfte zu ihrer Resultante, die Ersetzung beliebig vieler materieller Punkte durch ihren Schwerpunkt u. s. w. als Addition bezeichnet werden, wobei man zur Verhütung von Missverständnissen den Zusatz ,.geometrische“ machen mag. Näheres hierüber s. unter Geometrischer Kalkül. Addition in der physikalischen Chemie, s. unter Polymerisation.

Additionskonstante, s. Distanzmesser.

Additionsmaschine, s. Rechenmaschinen.

Additionstheorem. Man schreibt ein solches einer Funktion f (pc) zu, unter a und b. zwei beliebige Werte von x verstanden — einem Ausdruck mit einer endlichen Anzahl von Gliedern gleich ist, in welchem nur Funktionen von a allein und b allein, insbesondere / (a) und f (b), Vorkommen. So stellen die Gleichungen

Die

besitzt: 1. Die Gruppirung der Glieder einer Summe

Mehmke.

wenn

/(« + b)

ß u -j" Ь — ß et

tga + tgb

. eb, sin (a + b) = sin a cos b + cos a sin b, tg (a + b) = j-

beziehentlich Additionstheoreme der Funktionen ex, sin x, tg x dar.

Additions- und Subtraktionslogarithmen, auch Gaussische Logarithmen genannt, weil zuerst Gauss (1812) eine Tafel derselben veröffentlicht hat, während die Erfindung selbst von Leonelli (1803) herrührt, verwendet man mit Vorteil bei der logarithmischen Berechnung von Ausdrücken, die durch Addition und Subtraktion gegliedert sind. Die neueren Täfeln der Additionslogarithmen liefern zu gegebenen Werten von A = log x die Werte von В = log (x + 1). Sind nun z. B. log p und log q beliebig gegebene Logarithmen und soll — ohne vorgängiges Aufsuchen der Numeri p und q — log (p + q) bestimmt werden, so berechnet man А = log p -— log q, sucht in der Tafel den zu A gehörigen Wert von B, dann ist log (p + q) = В + log q. Beispiel: log p = 1.27 654,

— tga tgb

Mehmke.

0.37 549 (vergl. beispielsweise [1], S. 102), also log (p + q) = 1.51403. Ist dagegen log (p— q) verlangt, so kann man В = log p — log q berechnen, diesen Wert in der Tafel aufsuchen, den zugehörigen Wert von A ermitteln, dann ergibt sich log (p— q) = А -f- log q. Beispiel: log p — 3.06475, log #= 2.78564 gibt В = 0.27911 9.95 500 — 10 (vergl. beispielsweise [1], S. 101), folglich log (p — q) = 2.74064. Die meisten Logarithmentafeln enthalten auch eine Tafel der Additionslogarithmen, z. B. fünfstellig [1], [2], [3] (letztere nur die В zu negativen A, was in manchen Fällen unbequem ist), siebenstellig (mit etwas anderer Einrichtung) [4]. Eine für sich erschienene siebenstellige Tafel der Additionslogarithmen ist [5]. Besondere Tafeln der Subtraktionslogarithmen sind nach dem obigen zwar entbehrlich, man findet jedoch solche in einigen Logarithmensammlungen, z. B. mit fünf Stellen in [3], mit sieben Stellen in [4]. Die Einrichtungen sind verschieden, in [3] z. B. ist sie derartig, dass zu jedem (negativen) Wert u = \ogx

log q = 1. 13854 gibt Ä = 0.13800, В

der Wert v = log ^ — x    wird. Man erhält dann für и = log q — logp,

log (p — q) = log p—v.    Von den erwähnten, durch J. Zech berechneten

Tafeln in [4] gibt es die Sonderausgabe [6].

Litteratur: [1] F. GL Grauss, Fünfstellige vollständige logarithmische und trigonometrische Tafeln, 32. Auflage, Halle a. S. 1890. — [2] А. M. Nell, Fünfstellige Logarithmen, 6. Auflage, Darmstadt 1888. —    [3] Fr. W. Rex, Fünfstellige Logarithmentafeln, Stuttgart 1844. —

[4] J. A. Hülsse, Sammlung mathematischer Tafeln, Leipzig 1849. — [5] Th. Wittstein, Siebenstellige Craussische Logarithmen, Hannover 1866. — [6] J. Zech, Tafeln der Additions- und Subtraktions-Logarithmen, 3. Auf!., Berlin 1892.    Mehmke.

Additiv, s. v. w. zu addirend; so ist z. B. eine additive Konstante eine solche, die addirt werden muss; auch s. v. w. durch Addition, auf dem Wege der Addition.

Additive Eigenschaften. Die Beträge gewisser physikalischer Eigenschaften von physikalischen Gemischen oder chemischen Уerbindungen lassen sich aus denen der Komponenten und aus ihrem Mengenverhältnis nach der sogen. Gesellschaftsrechnung auswerten. Derartige Eigenschaften nennt man nach einem Vorschläge von Ostwald [1] additive. So ist mit ziemlicher Annäherung das Volumen eines Gemisches zweier Flüssigkeiten gleich der Summe der Volumina der Bestandteile; ferner ist die Wärmekapazität eines Salzes gleich der Summe der Wärmekapazitäten, welche die darin enthaltenen Elemente im festen Zustande besitzen; beides sind also additive Eigenschaften. Die einzige streng additive Eigenschaft, die wir kennen, ist die Masse; diese ist bekanntlich nach dem Gesetz von der Erhaltung des Stoffes sowohl bei physikalischen Gemischen wie bei chemischen Verbindungen genau gleich der Summe der Massen der Komponenten. Alle anderen Eigenschaften sind nur annähernd additiv, d. h. zwischen den beobachteten und den berechneten Eigenschaften des Gemisches finden sich stets mehr oder weniger grosse, die Beobachtungsfehler übersteigende Abweichungen [2].

Litteratur: [ 1] Ostwald, Lehrbuch der allg. Chem., 2. Aufl., Leipzig 1891, Bd. 1, S. 345, 499, 565. — [2] Nernst, Theoret. Chemie, Stuttgart 1893, S. 92.    Nernst.

Adel, s. E r z.

Adenos (Seebaumwolle), Handelsname für die feinste Baumwolle aus der Levante.

Aderliolz, hie und da gebrauchte Bezeichnung für Holz, das den Fasern parallel geschnitten ist.

Ader-Mikrophon, s. Fern spreche r.

Adern, kleinere Gänge im Gestein, welche meist unregelmässig nach allen Bichtungen ausstrahlen und sich häufig durch Verzweigung in „Ausläufer“ verlieren.

Adhäsion nennt man die Kraft, welche sich der Trennung zweier in Berührung befindlicher Körper widersetzt, falls nicht andere Hindernisse den Trennungswiderstand erklären. Wir schreiben z. B. den Widerstand beim Aus-einanderreissen zweier sich berührender ebener Platten nur zum kleinsten Teil der Adhäsion, in der Hauptsache dem Luftdruck zu, denn bei der Vergrösserung des Zwischenraumes zwischen den Platten wird, je rascher diese erfolgt, um so mehr der Druck zwischen den Platten kleiner sein als an der äussern Oberfläche. Das Anhängen von Eisenfeile an einem Magnet ist ebenso nur zum kleinsten Teil der Adhäsion, zum grössten Teil der magnetischen Anziehung zuzuschreiben. Keine Adhäsion haben wir in folgendem Beispiel: Bei einem Versuche Gay Lussacs wurde eine Glasplatte von 118,366 mm Durchmesser von einer Quecksilberoberfläche abgerissen. Die nötige Kraft überstieg das Gewicht der Platte um 158 gr, demnach betrug die Adhäsion pro Quadratcentimeter 1,436 gr. Die Differenz der Luftdrucke über oder unter der Platte war hier verschwindend, weil bei der Leichtigkeit der Formänderung der Quecksilberoberfläche dem Zuströmen der Luft unter die Platte kein erheblicher Widerstand entgegenstand. Der Versuch lehrt, dass Flüssigkeiten auch in dem Fall an festen Körpern adhäriren (die Adhäsion nie null oder gar negativ wird), wenn letztere durch erstere nicht benetzt werden. Hätte man denselben Versuch mit Glas und Wasser oder mit Zink und Quecksilber gemacht, so hätte der gefundene Ueberscliuss über das Gewicht der Platte nicht die Grösse der Adhäsion der Flüssigkeit an der Platte, sondern diejenige der Kohäsion (s. d.) der Flüssigkeit gemessen, welche bei diesen Versuchen kleiner, bei jenem Versuch grösser ist als die Adhäsion, denn ein fester Körper wird von einer Flüssigkeit benetzt oder nicht, je nachdem die Adhäsion der letzteren am Körper grösser oder kleiner ist als die Kohäsion ihrer Teilchen. Die Wirkungen der Adhäsion werden um so deutlicher, je grösser die Berührungsfläche im Vergleich mit dem Gewicht der adhärirenden Körper ist. Spezifisch leichte und fein zerteilte Körper haben eine im Verhältnis zu ihrem Gewicht grössere Oberfläche, als schwere und grob zerteilte; ihre Adhäsion an zusammenhängenden grösseren Körpern übertrifft leicht ihr Gewicht. Daher das feste Anhaften des Staubs an Körper Oberflächen, worauf die Möglichkeit des Schreibens mit Kreide und Bleistift beruht, ebenso aber auch diejenige des Schreibens mit Tinte, denn die eingetrocknete Tinte adhärirt, wegen ihrer sehr innigen Berührung mit der Papierfläche, aufs innigste an derselben. Sehr stark adhärirende Körper, welche nach dem Uebergang aus dem flüssigen in den starren Zustand (entweder durch Entweichen eines Lösungsmittels oder durch Erstarren beim Erkalten) eine genügende Kohäsion besitzen, benützen wir als Klebemittel. Die Adhäsion ist die Hauptursache des Reibungswiderstandes und letzterer wird vermindert durch Schmiermittel, welche bei grosser Adhäsion an den gleitenden Flächen eine möglichst geringe Kohäsion besitzen müssen.

Aug. Schmidt.

Adhäsionsfett, Handelsname von Schmiermitteln, welche dazu dienen, Treibriemen aller Art auf der Scheibe festzuhalten und gleichzeitig einzufetten. Von einem guten Fett wird verlangt, dass es keine Kruste bildet, die Kiemen geschmeidig macht, das sogen. Längen der Riemen verhindert und dieselben gegen nachteilige Einflüsse von Feuchtigkeit und Hitze schützt. Solche Fette bestehen in der Kegel aus Rizinusöl und bis zu 10% Talg (je nach der Temperatur). Ein vorzügliches Präparat dieser Art, dessen Gebrauch sich besonders dann empfiehlt, wenn Riemen bei ganz geringer Spannung ohne Abgleiten arbeiten sollen, ist das Adhäsionsfett von M. G г о s s - Stuttgart, das eine Kiemenersparnis von 50% erzielt. Vorwiegend zur Steigerung der Adhäsion dient die sogen. Adhäsionsschmiere für Treibriemen aus 10 Talg, 30 Fischthran und 15 Kolophonium.

von

Adhäsionslokomotiven, solche Lokomotiven, welche die Kraft zur Fortbewegung des Zuges aus dem Widerstande gewinnen, den die Treibräder dem Gleiten auf den Schienen entgegensetzen. Die in den Dampfcylindern entwickelte Dampfarbeit wird durch den Kurbelmechanismus auf die Treibaxen übertragen und sucht diese zu drehen. Das Drehmoment ist dabei freilich ein sehr wechselndes. Es hängt bei gleicher Stellung der Steuerungsschraube ab der Aenderung des Dampfdrucks in den Cylindern und von den Stellungen der Kurbeln. Bei der üblichen Ausführung der Treibaxen, bei denen man die rechte Kurbel um 90° voreilen lässt, liegt das Maximum der Zugkraft im zweiten Quadranten der rechten Kurbel. — Selbst an dieser ungünstigsten Stelle muss der Reibungswiderstand der Räder auf den Schienen gross genug sein, um im allgemeinen kein Gleiten eintreten zu lassen, weil sonst die Räder hier einseitig

abgenutzt würden und Dampfarbeit vergeudet würde. — Mit den auf die Treibaxen übertragenen Drehmomenten wird auch die Zugkraft der Lokomotiven in jedem Augenblicke eine andere. Bezeichnet man die augenblickliche Zugkraft mit Z, den Druck sämtlicher Treihräder auf die Schienen mit T⁷, so ist Z—fT, worin/ eine mit Z sich ändernde Ziffer bedeutet.

Gewöhnlich versteht man unter

Zugkraft die mittlere Umfangskraft. Diese mittlere Umfangskraft wird je nach der Fahrgeschwindigkeit der Lokomotive und nach der Dampfarbeit der Lokomotive verschieden ausfallen. Den Höchstwert Zmax der mittleren Umfangskraft setzt man /g bis ¹/₇ des Drucks der Treibräder gegen die Schienen, also

Albert Frank.

Zmax = \T bis \T.

Adiabatische Zustandsänderimg, heisst in der Wärmetheorie die Zustandsänderung eines Körpers (s. Zustands ander ungen), wenn dabei weder Warme zugeführt, noch entzogen wird (von dtaßaiveLv, hindurchgehen). Da alsdann die in der Wärmetheörie Entropie (s. d.) genannte Grösse konstant bleibt, so hat man den fraglichen Vorgang auch als isen tropi sehe Zustandsänderung bezeichnet. Geht der Körper aus dem Drucke px und Volumen ь\ in den Druck p und das Volumen v über, so lautet unter den gewöhnlichen Voraussetzungen der Wärme theorie (s. W arme the or ie, mechanische) das Gesetz der adiabatischen Zustandsänderungen für Gase, welche dem Boyle-Gay-Lussacschen Gesetze folgen, pvk = p^f. Diese Beziehung wird mitunter nach einem ihrer Entdecker (der erste war Laplace) Poissonsches Gesetz genannt. Es ist darin k = cp: c₀ das Verhältnis der spezifischen Warmen bei konstantem Drucke und konstantem Volumen, welches für atmosphärische Luft und andere schwerst kondensirbare Gase gleich 1,41 gesetzt wird. Für gesättigte Wasserdämpfe lässt sich obige Gleichung als Näherungsformel verwenden, wobei jedoch nach Zeuner [2] &= 1,035 + 0,1 ж, anzunehmen, unter xi > 0,7 die anfängliche spezifische Dampfmenge verstanden. Auch für überhitzte Wasserdämpfe gilt die angeführte Beziehung innerhalb der gewöhnlichen Grenzen von p,v näherungsweise; es ist dann vorläufig & = ■§- zu setzen. — Adiabatische Zustandsänderungen kommen selten genau vor, doch werden sie häufig als vorhanden angenommen, indem man die Wärmeleitung vernachlässigt. Findet dabei eine Ausdehnung des betrachteten Körpers unter Druck statt, so muss derselbe einen Wärmeverlust erleiden, da die Arbeit zur Ueberwindung des äusseren Drucks (s. äussere Arbeit) nur auf Kosten der Körperenergie geleistet werden kann. Umgekehrt ist mit adiabatischer Kompression ein Wärmegewinn des komprimirten Körpers verbunden, indem die Arbeit des äusseren Drucks sich in Körperwärme umwandelt. Während die hiermit eintretenden Temperaturänderungen oft unerwünscht sind (Mehrarbeit und Erhitzung der Maschinenteile bei Kompression, Betriebsstörungen infolge Eisbildung bei Expansion u. s. w.), hat man dieselben auch nützlich verwenden können (Kältemaschinen von Windhausen,Kirk,Giffard, pneumatisches Feuerzeug u. s. w.). Cailletet hat von jener Erkaltung in Verbindung mit starkem Druck Gebrauch gemacht, um die Verflüssigung atmosphärischer Luft und anderer schwerst kondensirbarer Gase zu erreichen [3]. Wird für adiabastische Zustandsänderungen die eine der den Zustand bestimmenden Grössen (z. B. v) als Abscisse, die andere (z. B. p) als Ordinate aufgetrage, so erhält man eine adiabatische Kurve. Die obige Gleichung drückt für die in Betracht gezogenen Fälle das Gesetz derselben aus. S. auch Gas, Gesättigte Dämpfe, Ueberhitzte Dämpfe.

Litteratur: [1] Grashof, Theoretische Maschinenlehre, Leipzig 1875, I, §§ 20, 85, 41. — [2] Zeuner, Technische Thermodynamik, Leipzig 1887, I, § 27 ; II., Leipzig 1890. § 10, 14, 35, 41. — [3J Cailletet, Compt. rend. 1877, LXXXV, S. 1016, 1212, 1270 und 1878, LXXXVI, S. 97.

Weyrauch.

Adikafett (Dikafett), aus dem Samen der an der afrikanischen Küste von Sierra Leone bis in Gabun einheimischen Irvingia Barteri Hook, gewonnenes Fett, das in der Seifenfabrikation und als Ersatz für Kakaobutter vielfach verwendet wird. Wegen seiner Härte eignet es sich auch zur Kerzenfabrikation. Adjacentenfischerei, s. Fischereirecht.

Adjektive Farbstoffe, s. Substantive Farbstoffe.

Adjustiren, in manchen Gegenden Bezeichnung für aichen, daher auch

Adjustiramt für Aichamt; im Münzwesen das Prüfen der Metallstücke (Schrötlinge) vor der Prägung auf das Normalge wicht, wozu sehr sinnreiche Maschinen dienen (s. Münze).

Adjustirscliraube, Stellschraube mit feinem Gewinde zum genauen Einstellen eines Instruments oder Werkzeuges.

Adlerexkremente, Düngmittel von untergeordneter Bedeutung, wie die Exkremente aller fleischfressenden Vögel, besonders reichhaltig an Stickstoff und Phosphorsäure (35,5—37,7% Stickstoff und 0,32—2,39 % Phosphorsäure).

Adlerhadern, lokale Bezeichnung für bunte, zur Papierfabrikation verwendete Hadern. S. Papierfabrikation.

Adlerholz (Aloeholz), s. unter Nutzhölzer.

Adlerschnabel, s. Dorische Kymation.

Adlerstein, s. v. w. Brauneisenerz (s. d.).

Adlervitriol, s. Eisenvitriol.

Adlerzange, s. v. w. Steinzange (s. d.).

Admiralitätsanker, s. Schiffsanker.

Admiralty knot, s. Meilenmasse.

Admissionsdampf, bei Dampfmaschinen Dampf in der Volldruckperiode (Admissionsperiode), der direkt aus dem Kessel in den Cylinder tritt; s. Dampfmaschinen.

Admonter Vitriol, s. Eisenvitriol.

Adnether Kalk, s. Kalkstein.

Adniol, s. Hälleflint.

Adoucirter Eisenguss, schmiedbarer Eisenguss, getempertes Eisen, erhalten durch längeres Glühen (Adouciren) von Gussstücken mit oxydirenden Pulvern (Eisenoxyde etc.) in gut verschlossenen Eisenblechbüchsen. Die Dauer des Prozesses ist abhängig von der Grösse der Gussstücke und schwankt zwischen zwei und fünf Tagen. Man behandelt in der beschriebenen Weise vorwiegend Gegenstände von geringeren Dimensionen (Schlüssel, Steigbügel etc.). Vergl. Eisen.

Litteratur: Dürre, Lehrbuch der Eisengiesserei, 3. Aufl., Leipzig 1890.

Adressdecke, s. Buchbinderei.

Adrianopelrot, s. Türkischrot.

Adsorption, s. unter Absorption.

Adsorptionsvermögen des Bodens, s. unter Bodenphysik.

Adular, s. Feldspat.

von Schubert.

Aedicula, s. v. w. kleiner Tempel, von Aedes, Tempel, namentlich als Grabdenkmal in der römischen Baukunst gebräuchlich, zuerst, wie es scheint, den Halbgöttern, später aber auch gewöhnlichen Sterblichen errichtet. Die Aedicula bestand zumeist aus einem kleinen tempelartigen Bau mit Pilasterstellungen, welcher auf einem hohen Postamente aufruhte.

Aegyptian, Bezeichnung für eine Sorte von unglasirtem feinen Steinzeug (vergl. Thon war en) von schwarzer Masse.

Aegyptischblau, eine blaue Emaille, bestehend aus 70 Quarzsand, 15 Kupferoxyd, 25 Kreide und 6 Soda. Die Mischung wird geschmolzen, dann gepulvert und geschlämmt.

Aegyptische Bauweise. Der ägyptische Baustil weist die ältesten Baudenkmale der Welt auf, und trotzdem wird man behaupten können, dass dieselben nicht als Anfang der Kultur aufzufassen sind, vielmehr sich als Produkt einer noch weit älteren Kulturperiode darstellen. Man nimmt an, dass sich in Aegypten schon vor fünftausend Jahren ein geordnetes Staatswesen herausgebildet hat, und zwar ging die Kultur jedenfalls nilaufwärts. Die ältesten Ansiedlungen dürften am Nildelta stattgehabt haben; dieser Teil heisst Unter-ägypten. In der ältesten historischen Zeit war aber Memphis, in der Nähe des heutigen Kairo gelegen, die Zentrale des Landes; dieser Teil wird Mittel-dgypten genannt, während in den darauffolgenden Jahrhunderten die Hauptstadt des Landes nach Theben in Oberägypten verlegt wurde. — Die ältesten Baudenkmale Aegyptens sind die Pyramiden. Es sind dies kolossale Bauwerke, welche sich die ägyptischen Könige als Grabdenkmale errichten liessen.

Die Grabkammer befindet sich zumeist unter der Pyramide in Felsen eingehauen, während ein schmaler Gang von derselben zur Nordseite der Pyramide führt. Die ältesten Pyramiden befinden sich in der Nähe des heutigen Kairo und zwar ca. 60 Bauwerke im weiten Umkreise der Stadt zerstreut und schon teilweise vom Wüstensande bedeckt, sie werden nach den umliegenden Ortschaften: Gizeh, Daschur Meidun, Saccara etc. benannt. Der Kern der ältesten Pyramiden bestand aus an der Sonne getrockneten Ziegeln; später verwendete man verschiedene Steinarten dazu, immer aber wurden Stufen gebildet. Nach Vollendung des Baues wurden die Stufen durch Steine ausgefüllt und mit einer Decke versehen, die aus den härtesten Steinsorten, insbesondere Granit, Syenit und Basalt bestand. Diese so gebildete Fläche wurde glatt gemeisselt und polirt und mit einer kolossalen Spruchtafel versehen, welche den Namen und die Thaten des Königs der Nachwelt für alle Zeiten erhalten sollte. An der Ostseite befindet sich in der

I!

g--

ri_

Hegel ein tempelartiger, für den Totenkult bestimmter Bau. Vielfach wird angenommen, dass die Spitzen der Pyramiden durch Kolossalstatuen der Könige bekrönt gewesen seien. Die weitaus berühmtesten und bedeu-tendsten Pyramiden sind die von Gizeh ; sie sind in Haustein ausgeführt und zeichnen

sich durch das höchste Alter aus. Insbe-    -л *

-,    i -i    • л Figl. Durchschnitt der Cheopspyramide: a Venti-

sonclere ZU erwähnen Sind: 1. Die Г у ramme lationsöffnungen, b Grabbmmer, c Königinkammer, d e s К Ö n i g s S C 11 a f r a (oder C 11 e f r e ll nach    d Grabkammer des Königs, « Eingang.

zum

Herodot), die älteste, deren Erbauung in die Zeit um 2800 v. Ohr. fallen soll. Sie besitzt eine Scheitelhöhe von 147 m und misst 288 m an der Grundfläche. Der Kern derselben besteht aus einem Netz von Quadern, dessen Zwischenräume mit Bruchstein und Mörtel (Beton) ausgefüllt sind. Diese Konstruktion lässt auf ein sehr hohes Alter schliessen. Die Bekleidung der Pyramiden besteht unten aus Granitplatten, oben aus solchen von Kalkstein. Die Grabkammer ist grössten Teil aus dem Felsen gehauen, nur die sparrenförmige Steinbalkendecke reicht in das Mauerwerk. — 2. Die Pyramide des Chufu (griechisch Cheops), die gewaltigste aller Pyramiden, galt bis vor kurzem als das grösste Bauwerk auf Erden. Sie hat eine Scheitelhöhe von 156 m und misst an der Basis 248 m (die Türme des Kölner Doms und jener des Münsters zu Ulm überragen diese Pyramide um weniges, der Eiffelturm mit 300 m aber um ein Bedeutendes). Diese Pyramide enthält drei Grabkammern (Fig. 1). In der untersten derselben, die in Felsen eingehauen ist, ruhte wahrscheinlich der Leichnam des Königs, während man annimmt, dass in der mittleren die Mumie der Königin auf bewahrt wurde. Aus der zweiten Grabkammer führt ein horizontaler Gang in einen grösseren galerieartigen Baum von 16 m Breite, 9 m Höhe und 49 m Länge, welcher den Eingang in die dritte Grabkammer von unbekannter Bestimmung bildete. Die Ueberdeckung der Galerie wird durch Ueberkragen der Steine hergestellt, während die Decke des obersten Grabes durch neun ungeheure Granitblöcke gebildet erscheint. Gegen den gewaltigen Druck der über ihr befindlichen Massen werden sie durch fünf Entlastungskammern geschützt, von welchen die oberste sparrenförmig geneigte

Steinbalken aufweist.

3. Die Pyramide des M enchères (griechisch Mykerinos); diese ist die kleinste Pyramide, sie hatte ursprünglich eine Scheitelhöhe von 71 m und misst an der Grundfläche 105 m. Die Grabkammer besitzt eine sparrenförmig gestellte Steinbalkendecke in Form eines gedrückten Spitzbogens. Hier fand man noch den Sarkophag des Königs, der seiner I ormbildung wegen von grossem Interesse ist. Derselbe ist aus dem härtesten Basalt hergestellt und scheint einen altägyptischen Palastbau in seiner Holz- und Lattenarchitektur mit drei Portalen und darüber befindlichen, mit Gitterfenstern versehenen Wolmräumen vorzustellen (Fig. 2). Auf der Fahrt nach England ging dieser Sarkophag mit dem Schiffe unter, während die Mumie mit ihrem hölzernen

PlllillilllllllllllllillllllillllllH    Löwenleib, dem eine Menschen-, Sperber- oder

Behälter in das britische Museum gelangte. — In nächster Nähe dieser Pyramide befindet sich eine riesige Sphinxgestalt und ein kleiner Tempel. Diese mystischen Tierformen kommen in Aegypten sehr häufig vor, zuweilen ganze __ Alleen bildend. Sie bestehen aus einem ruhenden

Fig. 2. Sarkophag des Mencheres.

Widderkopfmaske angefügt erscheint. Der Sphinx von Gizeh hat ganz ungewöhnlich grosse Dimensionen; die Länge seines Körpers misst 45 m und die Höhe dürfte 23 m betragen, dabei ist das Fabeltier aus einem Felsblock herausge-meisselt und hält zwischen den Tatzen einen

kleinen Tempel. Ebenfalls dem altägyptischen Reiche angehörig sind die Privatgräber in der Nähe der Pyramiden von Gizeh. Dieselben sind aus dem gelblichen libyschen .Kalkstein erbaut und hat man zwei Arten zu unterscheiden: 1. Frei aufgebaute Gräber, die Ruhestätten von Hofleuten und Be-

стам

'lb'"

V--

il    amten. In den meisten der-

111 j|    selben finden sich erklärende

|l||!    Inschriften; so liegt in einem

Grab ein Kammerherr Sehen, I    in einem andern „der Oberste

v:

i    des Gesanges“ etc. Die Thüren

Ja

Km,

H|    dieser Gräber zeigen als Ober-

Ji    sclrwelle einen runden Palm-

*    bäum eingefügt (Fig. 3), eine

Konstruktion, die heute noch in BbLry-    ähnlicher Weise bei den Bauern-

Ś2|J§|f    hätten der Fellahs gebräuchlich

Fig. 3. Felsengrab von Gizeh.

ist. Wenn man das Innere

eines solchen Grabes betritt, gelangt man zunächst in einen Vorraum, dessen Wände mit Inschriften und Reliefdarstellungen geschmückt sind, die in heller Malerei und in anspruchsloser Weise Scenen aus dem Leben des Verstorbenen wiedergeben. Es sind dies wohl

die ältesten Kulturschilderungen, die wir besitzen, und diese haben sich in einer erstaunlichen Farbenfrische erhalten. — 2. In die

‘щ

V-

■I

ii

üljl

Bll

Fig. 4. Felsengrab von Beni-Hassan.

Felswand des Kalkgebirges einge-arbeitete Gräber. Bei diesen liess man aBn zur besseren Erhaltung der Decke viereckige Pfeiler stehen und errichtete dann die Decke rfjfp bi Form eines Gewölbes; in einzelnen Fällen lÄh' aber, wo der Felsen nicht hoch genug war, wölbte man die Decke aus Ziegeln in Form eines Tonnengewölbes. Zur Zeit also, als die Pyramiden gebaut wurden, war der Gewölbebau in Aegypten wohl bekannt. Vor der Besprechung des Tempelbaues seien den ägyptischen Säulenordnungen einige Worte gewidmet.— Weitaus die ältesten Säulen sind 1. Die protodorischen oder vordorischen Säul en; dieselben haben viel Aehn-lichkeit mit den griechisch-dorischen, und ist es wohl möglich, dass beide ihre Formen aus den uralten innerasiatischen Ueberlieferungen herleiten [6]. Sie finden sich namentlich an den Felsengräbern von Beni-Hassan in Mittelägypten und zeichnen sich ebenfalls durch ein sehr hohes Alter aus; ihre Erbauung fällt gegen das Ende des 3. Jahrtausends v. Chr. (Fig. 4) [1]. Vor dem Grabe befindet sich eine Vorhalle mit zwei protodorischen Säulen, die einen geraden Architrav stützen, über welchem runde Querhölzer ruhen. Wir haben es hier offenbar wieder mit einer Nachahmung einer uralten Holzarchitektur zu thun. Die Säule besteht aus einem acht- bis sechzelmeckigen Säulenschaft mit ausgetieften Rinnen und einer auf demselben aufruhenden Platte. 2. Die Pflanzen sä ulen; diese

sind offenbar jünger und dürften aus dem 16. bis 14. Jahrhundert v. Chr. herrühren. Es sind hauptsächlich zwei Arten zu unterscheiden: a) Säulen mit dem Lotosknospenkapitäl; hier wird der Säulenschaft aus vier oder mehr Lotos- oder Rohrstengeln gebildet, welche am Säulenhalse durch Riemen festgebunden erscheinen (Fig. 5). Das Kapital scheint die Fortsetzung dieser Stengel zu bilden, welche durch den Druck von oben eine Ausbauchung erfahren und dadurch die Form einer Lotosknospe angenommen haben, b) Säulen mit dem Lotosblumen kapital (Fig. 6); diese zeigen als Kapital eine geöffnete Lotosblume, und scheinen als Vorbild zu dieser Form der hölzerne Baldachinträger gedient zu haben, welche mit Rohrstengeln und Papyrusbinsen umhüllt und mit Lotosblumen geschmückt erschien.

ö-Tffl

fr Шпч

an®) о

mit

dem Hathormaskenkapitäl; diese gehören der Spätzeit an und zeigen bizarre, absonderliche Formen (Fig. 7), die auf eine volle Entartung des Stiles schliessen lassen. Es sind hier vier Köpfe der Hathor, der Göttin des Tanzes und Festrausches (ägyptische Venus), zu einem Kapital vereinigt. Auf den Köpfen befinden sich noch vier Tempelchen, wodurch das Kapital noch schwerer und unverständlicher wird.

Der viereckige nackte Kern, welcher allein trägt, ragt oben heraus und die Lotosblume legt sich als reine Dekoration um denselben. Als Abarten dieser Kapitälform sind noch solche zu erwähnen, die statt der Palmblätter besitzen. 3.

Ч-.

ft

&O0

Fig. 6.

Säule von Theben,

Fig. 5.

Sänlenkapitäl von Beni-Hassan.

Fig. 7. Säule von Denderah mit Hathormasken.

11

Von besonderem Interesse ist die ägyptische Wand. Ihrer Struktur nach charakterisirt sich dieselbe als eine aus ungebrannten Ziegeln errichtete Mauêr, als Lehmwand, welche sie ursprünglich auch war. Aber auch aus massiven Steinblöcken errichtet, behält sie die charakteristischen, formalen Merkmale der Lehmwand bei: 1. übermässige Dicke, die bei dem unverlässlichen Materiale auch notwendig war, 2. eine starke Böschung, um die Stabilität zu vermehren und 3. das Fehlen aller Gliederungen mit Ausnahme eines bekrönenden Rundstabes (Fig. 8). Die Dekoration einer solchen Lehmwand bestand entweder in einer Bekleidung mit Latten und Holzwerk (vergl. den Sarkophag des Mencheres, Fig. 2) oder sie wurde mit einem Teppich überzogen. Die Nachahmung solcher Teppiche finden wir in den erhaltenen Denkmälern in zahlreichen bildlichen Darstellungen und der ornamentalen Hiero-    ' .

glyphenschrift wiedergegeben. Der die Mauer an p*"**********^ drei Seiten umgebende Rundstab ist nichts weiter Fig. 9. Ägyptische Hohlkehle als ein Teppichhalter, an welchem der Stoff mit mit Rundstab'

Fig. 8.

Aegyptische

Wand.

Bandwerk befestigt erscheint (vergl. die Tempelfassade von Edfu,

zusammen-

Fig. 10 und 9). Eine sehr alte Form ist auch die ägyptische Hohlkehle, die auf keiner Mauer zu fehlen pflegt und eine sehr charakteristische Gestalt einer Bekrönung bildet (Fig. 9). — Der Tempelbau. Im Tempel wurde zumeist ein Tier verehrt, aber nicht als Gottheit selbst, sondern als Symbol eines Gottes. Dieses Tier befindet sich in einem Käfig und der Käfig, der häufigen I. eberschwemmungen wegen, in einem Nachen. Da aber das Tier häufig in Prozessionen herumgeführt wurde, musste der Nachen tragbar gemacht werden. Der ägyptische Götterdienst bestand wesentlich in Wallfahrten und Prozessionen, bei welchen eine grosse Menge des Volkes

kam, die in schattigen Räumen untergebracht werden musste. Der Weg dieser Prozession ist bei dem Tempelbau besonders gekennzeichnet und zwar schon ausserhalb desselben durch eine lange Allee von Bäumen oder Sphinxstatuen,

Fig. 10.

Fassade des Tempels zu Edfu.

-Г Г:-'

Й!

ft S

■ii

шив

mm

d Шшт

r?i

inlllmss

deren Reihen von Zeit zu Zeit durch Prachtthore unterbrochen wurden; aber auch innerhalb desselben ist der Weg hervorgehoben. Die Tempel standen, ebenfalls der lieber s ch w emmunge 11 wegen, auf einer höheren, aus Ziegelsteinen erbauten Terrasse und sollte die Vorderseite derselben dem Nile I zugekehrt sein.

Swift

P'.

S Der Tempel selbst i baute sich als eine i gewaltige, eintö-

......._ II nige Masse, fast

I шшшз

eo M.

<s

2..Э

££

Silligli «b»? Fester und Thüröffnungen, auf. Eine Ausnahme hievon machte die Vorderseite. Hier wurde der massig grosse Eingang in imposanter Weise durch zwei kolossale, schmale viereckige und geböschte Türme, Pylonen genannt, ausgezeichnet (Fig. 10). Die Mauern derselben steigen ohne Gliederung auf, sind an drei Seiten von dem bereits besprochenen Rundstab eingefasst und von einer Hohlkehle bekrönt. Dabei ist die Wandfläche mit Hieroglyphen und Malereien bedeckt und enthält häufig schlitz-P artige Vertiefungen zur Anbringung von mächtigen Mastbäumen mit Fest-sclnnuck. Der eigentliche Eingang nimmt dabei eine den Pylonen ähnliche SS F°rm an> die    etwas ungeschickt zwischen die grossen Pylonen ein

tai-rH WM3 • J

FH rm 11 1.и

■f:l!Sil Ńga,

sile

■ b,

f.

шт

zwängt. Zu beiden Seiten des Einganges befinden sich häufig Kolossalstatuen oder Obelisken. Letztere bilden ungemein schlanke, abgestumpfte Prismen, die \ als Denkmale wichtiger Begebenheiten, mit einer entsprechenden Hiero-щ| glyphenschrift versehen,

— :l

Г..... I

40 M.

Fig. 11. Tempel des Chensu zu Karnak (Längendurchschnitt und Grundriss).

io

so_

Yf

^ hier aufgestellt wurden (vergl. Fig. 12). Bei den Pylonen können wir, sowohl was Höhe als auch was Dekoration anbelangt, die Hauptwirkung ЫЁ des Tempels verzeichnen, die sich immer mehr abschwächt, je näher man dem Allerheiligsten kommt. Wenn man nun, durch das Pylonenpaar schreitend, das Innere betritt, so gelangt man zunächst in einen mächtigen Vorhof, der zumeist von drei Seiten von Säulenhallen umgeben ist. Zuweilen befindet sich auch eine Säulenreihe in der Mitte, den Weg der Prozession kennzeichnend. Hier war der Ort, wo die Wallfahrer von den Strapazen des Weges in schattigen Hallen ausruhen konnten. Grosse

Li

Fig. 13.

Grundriss des Ammonstempels zu Karnak.

Anlagen hatten auch zwei und drei Vorhöfe, deren Wände mit bildlichen Darstellungen in lebhaften Farben bemalt waren (Fig. 11). Noch weiter schreitend gelangte man in den Säulensaal. Hier standen die Säulen in schweren Massen dicht gedrängt neben einander, eine massive Steinbalkendecke tragend. Die Griechen entnahmen ohne Zweifel von Aegypten die Steinbalkendecke ihrer Tempel, die sie entsprechend umgestalteten. Gewölbe sind beim Tempelbau in Aegypten 1 ausgeschlossen,    1

obschon sie die- '//рру/////ш/&/'у////////Ш&////, selben wohl zu Щ fügen verstanden. Я Eigentümlich ist Ц die Art der Be- IS leuchtung des Säulensaales. Es sind nämlich die mk beiden mittleren y,//‘

Säulenreihen bedeutend höher und stärker, dadurch wird wieder die Mittelaxe und der Weg der Prozession hervorgehoben; zugleich aber haben diese Säulen auch eine höher liegende Decke, so dass senkrechte Seitenteile entstehen, in

Щ

Ha_

V ....................................................................................

/////////////.

Fig. 12.

Säulensaal des Tempels zu Karnak.

WA

POnj

gi

Cg

iS

Mi

s”

G0l

jjV;

NM

i\

.i

:I:U

Ж1

игр

if

si

га

пттттт

j't-

il

Avelchen Fensteröffnungen angebracht sind. Letztere wurden mit dünnen Steinplatten, in wmlchen schmale Oeffnungen ausgehauen waren, geschlossen, so dass nur wenig Licht einfallen konnte und sich der säulenreiche Saal in einem mystischen Halbdunkel befand (Fig. 12). Aus diesem Baum konnten die Priester in das Sanktuarium gelangen, das wahrscheinlich durch kostbare Teppiche vor den Augen der Menge, die diesen Baum nie betreten durfte, verschlossen blieb. Aus diesem Grunde konnte auch das Allerheiligste bloss aus einem kleinen Baume bestehen.

Fig. 14. Grundriss des Tempels zu Edfu.

Wir sehen demnach, dass bei dem Tempelbau der grösste Eindruck durch die Pylonen beabsichtigt war. Im Vorhof steigt schon der Besucher einige Stufen hinauf, während sich die Decke senkt; dasselbe ist beim Säulensaale der Fall. So werden die Bäume immer kleiner und unbedeutender, je näher dieselben dem Sanktuarium liegen (vergl. Fig. 11). Um das Allerheiligste herum legten sich die Wohn- und Versammlungsräume der Priester, die oft eine grosse Ausdehnung hatten, da dieselben gemeinschaftlich wie die Mönche lebten. Die wuchtigsten Tempelanlagen befinden sich in der Nähe von Theben, der Hauptstadt des neuen Beiches, welches nach Vertreibung der Hyxos zu gewaltiger Blüte sich entwickelte. Den Höhepunkt der Macht erreichte Aegypten unter 1 Bamses dem Grossen, der um die Mitte des 14. Jahrhunderts

y. dir. lebte. Der berühmteste, gewaltigste und älteste Tempel ist das dem Ammon geweihte Heiligtum zu Karnak (Fig. 13). Dasselbe wurde an Stelle eines uralten Baues von mehreren Herrschern des neuen Reiches in seltenem

БмтшШ

ЩШШ2

Glanze und Weiträumigkeit errichtet. Eine Doppelallee von kolossalen Widder-

mm

fl

ISS

s

sphinxen führte nach dem Hauptportal mit mächtigem Pylonenpaar, durch das man zu einem grossen Vorhof (a) von 87 m Tiefe und 105 mBreite gelangte. Rechts mündete in

lg

denselben ein kleiner, von Ramses III. erbauter Tempel (e), während sich links drei kleine Kapellen befanden. Zwei Reihen von Säulen führten die Wallfahrer zu einem noch grösseren zweiten Pylonenthor, durch welches man in einen Säulensaal (b) von riesigen Dimensionen trat. teltr-g- л л A ..Д--Д-Д- -иавдзадег Derselbe hatte eine Breite von 102 m und eine Tiefe Г '    von 51 m. Die gewaltige Steinbalkendecke wurde

я j|?    von 134 Säulen getragen, deren jede eine Höhe von

13 m und einen Umfang von 9 m hatte; die Säulen der Mitte hatten eine Höhe von 22 m und einen Umfang von 13 m. Diese Säulenreihe führte zu _    , . Fis- ¹⁶-    einem dritten Pylonenthor, durch welches man in

Orundnss des östlichen Tempels zu Thilae. •    i ,    "    »    , xx e i

einen schmalen, Ireiliegenden Hol gelangte, m welchem sich zwei Granitobelisken (c) befanden. Weiterschreitend kam man zu einem vierten Pylonenthor und hierauf in eine Anzahl schmaler, teils bedeckter, teils unbedeckter Räume, die schachtelartig in einander gebaut erscheinen (d) ;

daran schlossen sich die „Granitgemächer“ an, wahrscheinlich das Allerheiligste des Tempels, von zahlreichen säulengetragenen Sälen und Korridoren umgeben. Die Wände derselben sind aus kostbaren Steinarten erbaut und durch Skulpturen und Malereien geschmückt. In Karnak wäre noch der kleine Tempel des Chons oder Chensu zu erwähnen, der eine sehr normale Anlage zeigt und viel Aehnliclikeit mit dem kleineren Neben tempel im Vorhofe des grossen Ammontempels, von Ramses III. erbaut, aufweist (vergl. Fig. 11). Mit dem grossen Tempelbau zu in enger Beziehung, indem er Sphinxen in einer Länge Mehrere Pylonenthore von prachtvoller Anlage imtei naclien diese Sphinxallee, die auf einen Seitenpylon des Tempels von Vciinak mündete. Der Tempel von Luksor ist ausnahmsweise mit seiner Langenaxe parallel zum Nil gestellt und zeigt ebenfalls kolossale Verhältnisse, die nur dem Tempel von Karnak nachstehen. Seine Gesamtlänge beträgt

Fig. 15. Querschnitt des Tempels zu Edfu.

LJ

м1Г;

§fsu

---• .

in

Fig. 17. Westlicher Tempel auf Philae.

Karnak stand aber auch de mit demselben durch eine ca. 2000 m verbunden

war.

<D —]

zu

von ca.

05 PT

von

255 m, doch erhielt dieser Bau erst unter Ramses III. diese bedeutende Yergrösserung, ursprünglich mass er nur ca. 140 m. Weitere Bauten von grosser Bedeutung sind die in den Felsen gehauenen Königsgräber (Hypogäen) zu Biban el Moluk, ferner das Ramesseum, dann ein Bau bei Medinet-Habu, sowie der Grabtempel von Kurna, ferner der Tempel von Abydos und der grossartige, in Felsen gehauene Grabtempel zu Deir el Bahari und mehrere andere, alle in der Nähe von Theben gelegen. Im unteren Nubien ist ferner noch das aus dem Felsen herausgearbeitete königliche Grabmal zu lpsambul und die Grotte von Girscheh zu erwähnen [5]. — Die ägyptische -Tempelarchitektur blieb jahrhundertelang im Щ wesentlichen unverändert und selbst zur Zeit, I als die Kunst in Griechenland, ja selbst in 1 Rom in höchster Blüte stand, erfuhr dieselbe I nur verhältnismässig geringe Umgestaltungen. f Der besterhaltene Tempel dieser Zeit ist der f prachtvolle Tempel zu Edfu (vergl. Fig. 10). I Derselbe zeichnet sich durch eine ungewöhnlich | klare Disposition der Räume und reiche Deko- J ration aus (Fig. 14) ; er wurde bereits von den J Ptolemäern erbaut. Reizend ist namentlich der a gegen den Yorhof ZU offene Säulensaal mit Fig-¹⁸- Relief, ein Ägyptisches Wohnhaus darstellend.

er й

fj

zu Denderah unterhalb Theben [8], welcher von Kleopatra und Julius Cäsar begonnen wurde. Hier finden sich auch die Hathormaskenkapitäle auf den Säulen (vergl. Fig. 7). Schliesslich muss noch eine eigentümliche Gattung von Tempeln erwähnt werden, die als Geburtsstätten der geheiligten Tiere zu

reichbemalten Brüstungswänden (Fig. 15). Bei den Tempeln der Spätzeit fehlte häufig der Yorhof samt den Pylonen, so dass der Bau mit dem Säulensaal begann, wie z. B. bei dem Tempel

betrachten sind und Typhonien genannt werden. Sie bestehen zumeist aus einer Cella und einem Säulenumgang, bei welchem die Ecken zu starken Pfei-

lern umgestaltet sind, während sich zwischen den Ш Säulen Brüstungsmauern befinden. Zwei derartige Bauten befinden sich, malerisch in einem Palmen-haine gelegen, auf der Insel Pliilae. Der östliche Tempel hat drei Zellen und besitzt einen ungemein reichen dekorativen Schmuck (Fig. 16), der westliche besteht nur aus einer von Säulen umgebenen kleinen Halle mit Brüstungsgeländern und scheint als heiliges Tiergehege verwendet worden zu sein (Fig. 17).

Das ägyptische "Wohnhaus. Aegypten war zur Zeit seiner Blüte sehr stark bevölkert. Die Städte und Dörfer wurden der Ueberschwemmungen wegen auf Anhöhen errichtet und die Häuser überdies noch auf Terrassen erbaut. Auf vielen Wandgemälden, namentlich auf solchen der Grabkammern, sind Wohnhäuser dargestellt.

Zeichnung wiedergegeben oder es sind die vier Seiten eines Hofraumes in eine Ebene umgeklappt. Die Häuser bestanden, wie es scheint, aus Holzwerk oder wurden aus getrockneten Lehmziegeln errichtet und häufig mit Lattenwerk verschränkt. Es gab zwei-, drei-, ja sogar fünfstöckige Anlagen. Solche turmartige Bauten hatten oben eine Terrasse, die Nachts zum Schlafen benützt wurde, da die Bewohner in dieser Höhe sicher vor den lästigen Mückenschwärmen Niedrige Terrassen und kleine Hofräume wurden durch Stoffe oder leichte hölzerne Decken vor dem Eindringen der sengenden Sonnenstrahlen geschützt. Das in Fig. 18 dargestellte Wandgemälde zeigt einen Hofraum

waren.

~CT

jljś.

Щтт~

mi

.г

fjf

W-

II

Al

Atu

u» lilii))?

1:1 Ш

|1->J ' ffi

«O¹

жри#

1 -,-/l

Fig. 19.

Längenschnitt des Pavillons von Medinet-Habu (nach Chipiez).

rrrywri

pilN'.ipM U.. Ц:

{feil! life/ r-lLi lu.*

Zumeist ist Grund- und Aufriss auf einer

aus m

Holz erbauten Gebäudeteilen, von welchem, wie es Scheint, zwei Seiten vollständig, die dritte verkümmert wiedergegeben ist. Durch ein ungemein hohes Portal gelangt man auf einer Treppe zu einem ersten Stockwerke mit kleinen Fenstern. Hier dürften sich wohl die eigentlichen Wohnräume befunden haben, während die darüber befindliche Galerie wahrscheinlich als Schlafstätte gedient hat. An diesen Teil schliessen sich die Vorratsräume an, ebenfalls mit einer Galerie versehen, von welcher Teppiche herabhängen. Ein Wohnhaus scheint auch der sog. Pavillon von Medinet-Habu zu sein. Derselbe hat eine sehr eigentümliche Anlage mit zwei weit vorspringenden Seitenflügeln, die einen inneren Hofraum einschliessen und nach vorne pylonenartig endigen (Fig. 19). Dieser Pavillon hatte drei Stockwerke, welche durch Treppen zugänglich gemacht wurden und durch kleine Fenster ihr Licht erhielten. Er umfasste 12 Wohnräume, deren Wände durch gemalte Scenen aus dem Privatleben des Besitzers reich geschmückt waren. Den oberen Abschluss des Hauses bildete eine Schlafterrasse mit einer sonst wenig üblichen Zinnenkrönung, welche hier die bekannte Hohlkehle ersetzte.

Litteratur: [1] C. R. Lepsius, Denkmäler aus Aegypten und Aethiopien, Berlin 1849. — [2] C. L. F. Panckouke, Description de l’Egypte, Paris 1820. — [8] R. Rossellini,, Monumenti dell’ Egitte e della Nubia, Pisa 1834—1844. — [4] Champollion, Monuments de l’Egypte et de la Nubie, Paris 1835—1845. — [5] Gau, Neu entdeckte Denkmäler von Nubien, Stuttgart und Paris 1822. — [6] G. Perrot et Chipiez, Geschichte der Kunst im Altertum. I. Aegypten, Leipzig 1882. — [7] G. Ebers, Aegypten in Bild und Wort, Fol. A., 2. Auf!., 2 Bde., Stuttgart 1879. — [8] Mariette-Bey, Denderah. Description général du grand temple de cette ville etc, Paris

1870—1874.

•non Schubert.

Aehnlichkeit ist eine geometrische Verwandtschaft (vergl. Verwandtschaften, geometrische) zwischen ebenen Systemen unter sich und zwischen räumlichen Systemen. Die Aehnlichkeit tritt als spezieller Fall der Kollineation

ebener und räumlicher Systeme auf. Ist die (s. d.) \ Kollineation eine zentrische und sind die Systeme \ eben, so ist Aehnlichkeit vorhanden, wenn die A Kollineationsaxe in unendlicher Ferne liegt; es sind dann auch die Gegenaxen unendlich fern. Entsprechende Gerade beider Systeme sind parallel und können gleich oder entgegengesetzt gerichtet sein; im ersten Falle spricht man von Aehnlichkeit der Systeme in ähnlicher Lage (s. Fig. 1), im zweiten Falle hat man Aehnlichkeit in inverser Lage. Das Kollineationszentrum 0 ist der Aehnlichkeitspunkt und zwar der äussere

im ersten, der innere im zweiten Falle. Das Verhältnis der Entfernungen entsprechender Punkte der ähnlichen Figuren ist für alle Punkte das nämliche und heisst das Aehnlichkeitsver-r hältnis. Die Winkel zwischen entsprechenden Seiten beider Figuren sind einander gleich. Dabei können die beiden ähnlichen Systeme in einer Ebene liegen oder aber in parallelen Ebenen (s. Fig. 1—3). Hebt man den zentriscli-kollinearen Zusammenhang auf, d. h. dreht man die eine Figur in ihrer Ebene um einen beliebigen Winkel, so bleibt die Aehnlichkeit bestehen, doch sind entsprechende Seiten nicht mehr parallel. Dreiecke sind

z. B. ähnlich, wenn die Winkel des einen Dreiecks . entsprechend gleich sind den Winkeln des andern Dreiecks. Kreise sind stets ähnliche Figuren; Ellipsen sind ähnlich, wenn sie gleiches Axen-verhältnis besitzen. Zwischen Hyperbeln besteht Aehnlichkeit bei dem nämlichen Asymptotenwinkel. Bei räumlichen, zentrisch - kollinearen ähnlichen Systemen liegen die Kollineationsebene sowie die Gegenebenen im Unendlichen. Entsprechende Begrenzungsflächen sind parallel und von ähnlichen Figuren begrenzt (s. Fig. 4). Zwischen den Abständen entsprechender Punkte vom Kollineationszentrum besteht das gleiche Verhältnis,

Fig. 1.

b'

Fig. 2.

W/b

W.

Fig. 3.

Aehnlichkeitspunkt bei ähnlicher und inverser Lage der räumlichen Systeme. Die Aehnlichkeit bleibt bestehen, wenn das eine Raumgebilde beliebig gedreht bezw. verschoben wird, doch gehen die Verbindungslinien entsprechender Punkte nicht mehr durch das Kollineationszentrum. Alle Kugeln sind ähnlich, e ebenso alle Rotationshyperbolo'ide mit einem Asymp-totenkegel mit dem nämlichen Oeffnungswinkel.i| Г Jedes im verjüngten Massstabe angefertigte Modell eines Körpers ist dem Originale ähnlich. Ist das Aehnlichkeitsverhältnis gleich der negativen Einheit, also gleich — 1, so liegen, entsprechende Punkte gleich weit von dem Aehnlichkeitspunkt bezw. dem Kollineationszentrum entfernt, d. h. entsprechende Gebilde liegen zu letzterem symmetrisch. Vergl. die Art. Involution und Symmetrie.

das Aehnliclikeitsverhältnis. Man unterscheidet wieder äusseren und inneren

Fig 4.

Vonderlinn.

Aehrenstein (Straussasbest), hei Osterode im Harz vorkommende, mit Thon gemengte, strahlige Varietät von Schwerspat.

Aeolipile (Dampfgebläsel ampe), jetzt nur noch selten gebrauchte Vorrichtung zum Löten kleiner Gegenstände und zum Glasblasen, besteht aus einem mit Weingeist (oder einer anderen flüchtigen Flüssigkeit) gefüllten Metallgefäss, unter welchem sich eine Oel- oder "Weingeistlampe befindet. Ein enges Austrittsrohr führt von dem Metallgefäss zur Flamme der Lampe. Infolge der Erhitzung des Metallgefässes tritt entsprechende Spannung der brennbaren Weingeistdämpfe ein, welche durch das Austrittsrohr die Flamme nach Art des Lötrohres anblasen und, sich selbst entzündend, eine grosse Stichflamme erzeugen. Dieselbe besitzt jedoch einen geringeren Hitzeffekt, als eine durch Anblasen mit einem Luftstrom erzeugte; ausserdem funktionirt eine solche Gebläselampe nur so lange, als Flüssigkeit im Metallgefäss enthalten ist.

AeolllS, s. Lüftung geschlossener Räume.

Aeolusball, älteste bekannte Vorrichtung, den Dampf als treibende Kraft zu benutzen, beschrieben von Heron von Alexandria in Pneumatika oder Spiritualia (120! v. Chr.). Der Aeolusball besteht aus einer hohlen, zwischen zwei Zapfen drehbaren Metallkugel mit diametral auslaufenden Köhren, deren Spitzen sämtlich in demselben Sinne umgebogen sind. Wird nun die zum Teil mit Wasser gefüllte Kugel erhitzt, so setzt die Reaktion des aus den Röhren ausströmenden Dampfes die Kugel in Rotation. Die Vorrichtung, welche sich übrigens wegen ihrer Schwerfälligkeit für keinerlei praktische Verwendung eignet, stimmt sonach im Prinzip mit unseren Reaktionswasserrädern überein.

Aepfeläther (künstliches Aepfelöl, Aepfelessenz), des Handels, eine apfelähnlich riechende Lösung von Isoavaleriansäure-Isoamylätherin 6—8 Alkohol. Das Präparat dient in der Konditorei zum Aromatisiren von Zuckerwaren (Rocks drops).

CH, ■ COOH

Aepfelsäure, eine organische Säure, welche zur Klasse der zweibasischen Oxysäuren gehört und die Zusammensetzung C[ Hr 0. besitzt. Ihrer Konstitution nach ist sie als Oxybernsteinsäure aufzufassen und ihr demgemäss folgende Formel zuzuerteilen :

CH (OH) ■ COOH.

Die Aepfelsäure ist sehr weit im Pflanzenreich verbreitet [1] und ihre Kenntnis daher schon sehr alt. So kommt sie in sauren Aepfeln, Birnen, Stachelbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, unreifen Vogelbeeren und vielen anderen Früchten, häufig zusammen mit Oxalsäure, Weinsäure oder Zitronensäure, teils in freiem Zustande, teils an Basen gebunden, vor. Zur Darstellung der Aepfelsäure eignet sich am besten der Saft der unreifen Vogelbeeren. Derselbe wird eingedampft, filtrirt und kochend mit Kalkmilch gesättigt. Das abgeschiedene rohe Kalksalz wird durch Umkristallisiren aus verdünnter Salpetersäure gereinigt. Beim Abkühlen der salpetersauren Lösung kristallisirt das saure Calciumsalz der Aepfelsäure. Zur Reingewinnung der Säure selbst stellt man aus dem sauren Calciumsalz das Bleisalz dar, zerlegt dies mit Schwefelwasserstoff, filtrirt und

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

engt das Filtrat zur Kristallisation ein [2]. Synthetisch ist die Aepfelsäure unter anderem durch Reduktion der Weinsäure und Traubensäure mit Jodwasserstoff erhalten worden [3]. Die Aepfelsäure bildet glänzende, vier- oder sechsseitige Nadeln, welche an feuchter Luft zerfliessen, in Alkohol leicht, in Aether wenig löslich sind und bei 130—135 ⁰ schmelzen. Da die Aepfelsäure ein asymmetrisches Kohlenstoff-Atom besitzt, so sollte sie nach der Theorie von van’t Hoff in drei isomeren — zwei optisch aktiven und einer inaktiven — Modifikationen auftreten. Diese drei Modifikationen sind thatsächlich bekannt. So dreht die natürlich vorkommende Säure die Schwingungsebene des polarisirten Lichtes nach links, wenigstens in verdünnten Lösungen [4], während die aus Rechtsweinsäure erhaltene rechtsdrehend, die aus Traubensäure aber optisch inaktiv ist. Letztere kann aber mittelst des Cinchoninsalzes in Rechts- und Linksäpfelsäure zerlegt werden, wie man umgekehrt die inaktive Modifikation durch Zusammenbringen gleicher Teile von Rechts- und Linksäpfelsäure (Racemische Mischung) erhält [5]. — Durch Reduktion geht die Aepfelsäure in Bernsteinsäure über; es geschieht dies bei der Gärung des Kalksalzes durch Hefe und beim Erwärmen der Säure mit Jodwasserstoffsäure auf 130°. Beim Erhitzen der Aepfelsäure für sich auf 180 ⁰ entstehen neben Wasser zwei isomere ungesättigte zweibasische Säuren von der Zusammensetzung (7₄H₄0₄, die Fumar-und die Maleinsäure. Die Salze und Ester der Aepfelsäure bezeichnet man als Malate. Je nachdem ein oder beide vertretbaren Wasserstoff-Atome durch Metall bezw. organische Radicale ersetzt sind, unterscheidet man zwischen sauren und neutralen Malaten. Die sauren Salze, so namentlich das saure Calciumsalz, sind leicht, die neutralen nur schwierig kristallisirbar [2]. Die Aepfelsäure findet in der Pharmacie Verwendung durch Darstellung von officinellen Eisenmalaten.

Litteratur : [1] Gmelin, Handbuch der org\ Chemie, 2, 336. — [2] Hagen, Annalen der Chemie, 38, 257.- [3] Bremer, Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch.. 8, 1594; 13, 351. — [4] Verl. Schneider, Annalen d. Chemie, 207, 257 ; Thomsen, Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch., 15, 441 ; Journ. f. prakt. Chemie, 35, 150; Bremer, Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch., 3, 162; Bell, Jahresber. über d. Fortschr. d. Chemie, 1886, 312 ; Guye, Annales de chimie et de physique, 25, 205. — [5] J• H. van’t Hoff, Dix années dans l’histoire d’une théorie, Rotterdam 1887, S. 47 ; Bremer, Ber. d. deutsch, chem. Gesellsch., 13, 351.    IV. Kerp.

Aepfelwein, s. Obstwein.

Aequator. 1. Geographischer Aequator heisst der von den beiden Polen der Erde gleich entfernte Kreis, nach welchem eine im Erdmittelpunkt zur Axe senkrechte Ebene die Oberfläche schneidet. Es ist der grösste Parallelkreis; seine Länge beträgt 15.360 = 5400 geographische Meilen oder 40076,46 km. Er bildet den Grundkreis für die geographische Ortsbestimmung nach Länge und Breite. 2. Astronomischer Aequator, der grösste Kreis am Himmel, welcher von den Himmelspolen gleiche Entfernung hat. der Grundkreis der einen der drei astronomischen Ortsbestimmungen durch sphärische Koordinaten. Die auf den Himmelsäquator bezogenen Koordinaten heissen Deklination und R e к t a s c e n s i о n. 3. Magnetischer Aequator der Erde ist die Is ok line 0 Grad, d. h. die Verbindungslinie derjenigen Erdorte, an л\eichen die Inklinationsnadel horizontal gerichtet ist (s. Magnetismus); ei л ei läuft annähernd entlang dem geographischen Aequator mit grösster Ausbiegung nach Nord im Gebiete von Afrika und dem indischen Ozean, mit grösster nach Süd im Gebiet von Südamerika und dem atlantischen Ozean. 4. Magnetischer Aequator eines Erdorts ist die ungefähr ostw^estlich gerichtete Vertikalebene. welche zur Richtung des magnetischen Meridians (Richtung der Deklinationsnadel) senkrecht steht. 5. Magnetischer Aequator eines Magnets ist diejenige Niveaufläche senkrecht zur Richtung der Kraftlinien, deren Punkte den Potentialwert 0 haben (s. Potential).    Aug. Schmidt.

Aequatoreal oder A equat orial, dem Sinn nach zunächst ein Instrument, dessen (eine) Bewegung dem Himmelsäquator entspricht. Das Instrument ist tur den leil der praktischen Astronomie, der in diesem Lexikon zu behandeln ist (geographische Ortsbestimmungen, nicht aber die wissenschaftlichen praktisch-astronomischen Arbeiten der Sternwarten), nicht von grosser Bedeutung. Es kann deshalb unter \ erweis auf die Handbücher der ganzen praktischen Astronomie oder

doch eines grossen Teils davon [1] und die unten angeführte Speziallitteratur nur kurz behandelt werden. Die wesentlichen Teile des Instruments sind: derUnterbau,meist mit Uhrwerk, vergl. unten ; das Fernrohr, das sich um eine mit der Richtung der Weltaxe zusammenfallende Axe (Polaraxe) drehen und um eine senkrecht dazu liegende Axe kippen lässt (jene erste Axe entspricht also der „Umdrehungsaxe“ eines Theodolits, nur liegt sie dort nicht, wie bei diesem, in der Zenithlinie, sondern parallel zur Weltaxe, die zweite der „Horizontalaxe“ oder „Kippaxe“ eines Theodolits); zwei Teilkreise, der eine, der „Stundenkreis“, senkrecht zur ersten Axe liegend, also dem Aequator entsprechend, und unmittelbar nach Zeit geteilt, der zweite, der „Deklinationskreis“, senkrecht dazu, senkrecht zur zweiten Axe auf dieser befestigt, also parallel zur Weltaxe und dem Deklinationskreis des augenblicklich beobachteten Sterns entsprechend ; endlich (bei den transportablen Instrumenten nicht immer) ein Uhrwerk, das das ganze Instrument um die erste Axe, genau der scheinbaren täglichen Bewegung der Sphäre folgend, dreht (genau eine Umdrehung in einem Sterntag) und so einen einmal eingestellten Stern unverändert im Gesichtsfeld des Fernrohrs lässt : die optische Fernrohraxe legt in 24 Sternstunden genau einmal den Mantel eines Kegels zurück, dessen halbe Oeffnung die Poldistanz des eingestellten Sterns ist. Ein kleinerer Sucher und sonstige Vervollständigungen sind beigegeben. — Der Sprachgebrauch wechselt übrigens: vielfach wird auch heute noch als Aequatoreal so ziemlich jedes „parallaktisch montirte“ (s. Parallaktisch) Fernrohr bezeichnet, bei dem eben nur die Einrichtung und Ausstattung des Fernrohrs von Bedeutung ist, während die zwei Teilkreise und ihre Ablesevorrichtungen verhältnismässig roh sind und wesentlich nur zum Aufsuchen, nicht zu scharfen Messungen dienen; z. B. werden oft Instrumente als Aequatoreale bezeichnet, deren Fernrohrobjektiv ein bis zu 600- oder 800-fach vergrösserndes Okular erträgt, während am Stundenkreis die Ablesungen nur auf 4 oder gar 10 Zeitsekunden und am Deklinationskreis bis auf 10" oder 30" gehen. Man sollte besser den Kamen Aequatoreal den Instrumenten Vorbehalten, deren Kreise im richtigen Verhältnis zur optischen Kraft des Fernrohrs stehen. Alle die grössten Refraktoren (s. d.) der Sternwarten sind parallaktisch montirt und mit feinen Kreisen versehen und könnten also nach dem eben angeführten Sprachgebrauch als Aequatoreale bezeichnet werden. — Eine kurze Geschichte der Aequatoreale gibt Wolf [2]: Polaraxe von Scheinen eingeführt, Stundenkreis vielleicht von Grienberger, Deklinationskreis von Römer. Man unterscheidet englische und deutsche Aufstellung ; jene wohl auf Sisson zurückgehend und von Rams den verbessert (bei der einen Anordnung Polaraxe am untern Ende in einem Stützzapfen, am obern Ende durch Lager an einem Bügel gehalten), diese (vorzuziehen, weil stabiler : starke zentrale Säule ist Hauptträger) von Reichenbach und Fraunhofer konstruirt und übrigens vielfach abgeändert, z. B. von Br о die u. s. f. Ferner sind neben den fest aufgestellten grossen Instrumenten, für deren Fortschritte im Laufe dieses Jahrhunderts nur auf drei Spezialschriften verwiesen sein mag [3], frühzeitig auch transportable Instrumente auf gewöhnlichem Dreifussunterbau hergestellt worden, in neuerer Zeit in Frankreich z. B. von Bardou, dessen Instrument grossen Veränderungen der Polhöhe (auf Reisen) zu folgen gestattet, in Deutschland schon vor Jahrzehnten von Breithaupt in Kassel [4]; eines der Breithauptschen Instrumente dieser Art kann nach Lösung von der parallaktischen Montirung als Passageninstrument oder Meridiankreis oder als Theodolit gebraucht werden, wie dies auch schon für fest aufgestellte Instrumente versucht wurde, z. B. von Grubb. Neuerdings werden solche transportable Aequatoreale vielen deutschen Firmen in sehr guter Ausführung gefertigt : von Hildebrand in Freiberg, Hey de in Dresden, Wegener in Berlin, E r tel in München u. s. f. Von sonstigen einzelnen Abänderungen der Konstruktion wäre etwa zu erwähnen : Todd’s Aequatoreal zum möglichst systematischen Absuchen einer Zone; Horne und Thorntliwaite’s kleiner „Star-Finder“; das grosse „Twin Equatorial“ Grubb mit zwei verschiedenen Fernrohren u. s. f. ; es kann jedoch hierauf nicht weiter eingegangen werden. Dagegen ist wenigstens noch zu erwähnen das von den seither angeführten Konstruktionen wesentlich abweichende grosse „Équatorial

von

von

coudéu von Loewy auf der Sternwarte Paris, bei dem mittelst doppelter Spiegel-reflexion der Lichtstrahlen die Pernrohraxe nach jedem beliebigen Punkt des Himmelsgewölbes gerichtet werden kann, ohne dass der Beobachter seinen Augpunkt an dem festbleibenden Okular zu verändern braucht [5]. — Für die Theorie des Aequatoreals und seiner Aufstellungsfehler muss hier auf die Speziallitteratur verwiesen werden; grundlegend waren für die Neuzeit die Abhandlungen von Encke [6], Littrow [7], Bessel [8] und Hansen [9]; kurz gefasste Theorie z. B. bei Wolf [10], vergl. ferner die ausführliche Anleitung von Loomis (vergl. oben bei [1]), die Aufsätze von Grubb [11] und die schon in [5] genannte Theorie vonLoewy.— Zu feinen, absoluten Messungen bestimmte grössere Aequatoreale werden kaum mehr gebaut; welche Einrichtung man auch dem Instrument geben mag, die Stabilität seiner Aufstellung erreicht bei festen Instrumenten nicht die des Meridiankreises oder festen Passageninstruments, bei transportablen Aequatorealen nicht die des transportablen Passageninstruments, des Universalinstruments oder Altazimuts. Dagegen ist natürlich die parallaktische Montirung (mit Uhrwerk) grosser Refraktoren für feine relative Messungen (Heliometer und sonstige Mikrometer aller Art), für die indirekten Messungen der Himmelsphotographie u. s. f. nach wie vor unentbehrlich.

ZU

Hammer.

Litteratur: [1] Die wichtigsten, dieser Handbücher (mit Ausschluss der sich nur mit sphärischer Astronomie befassenden und der speziell die Orts- und Zeitbestimmung behandelnden , über die die Art. Geogr. Ortsbestimmung und Zeitbestimmung zu vergleichen sind) sind etwa: Carl, Prinzipien der astronomischen Instrumentenkunde, Leipzig 1863; Sa witsch Praktische Astronomie (russisch, 2. Aufl., 1868—71, deutsch u. a. durch Peters, Leipzig 1879) ; Chauvenet , Manual of Spherical and Practical Astronomy, 5. Aufl., New-York 1885 ; Loomis, Practical Astronomy, 7. Aufl., New-York 1886; Doolittle, Practical Astronomy, New-York 1886 u. s. f. Populär, aber wegen besonderer Reichhaltigkeit in Beschreibung der Instrumente hier anzuführen ist: Chambers, Handbook of astronomy (Bd. II, Instruments and Practical Astronomy, 4. Aufl., Oxford 1890); das Aequatoreal ist hier z. B. auf S. 64—117 behandelt, und es sind 25 verschiedene Instrumente abgebildet. — Es ist ferner bei dieser Gelegenheit gleich verweisen auf die ausgezeichnete allgemeine wissenschaftlich-astronomische Bibliographie von Houzeau und Lancaster (Bibliogr. générale de l’astronomie), 3 Bde., Brüssel, von 1882 an, von der hier und für folgende Artikel zunächst Bd. I u. II in Betracht kommen. — [2] Wolf, Handb. d. Astronomie, Zürich 1890 — 93 (nicht zu verwechseln mit dem Handb. d. Mathem., Astron. u. s. f.), I. S. 397—398, II. S. 118—119. — [3] W. Struve, Beschreibung des grossen Refraktors von Fraunhofer, Dorpat 1825;, Airy, Account of the Northumberland Equatorial, Cambridge 1844; Thur y, Description de l’Equatorial Plantamour de l’Observ. de Genève, Genfl884. — [4] (B r ei t h au p t), Das Magazin der neuesten mathemat. Instrumente, YI. Heft, Kassel 1876, S. 88—91. — [5] Populär beschrieben von Gérigny in „Astronomie“, Bd. III, Paris 1884; vergl. ferner Loewy und P u i s e u x, Théories nouvelles de l’Equatorial coudé et des Équatoriaux en général, Paris 1888. —[6] Encke, Reduktion der Beobachtungen am Aequatoreal, Astron. Nachr., Bd. 3 (1824). — [7] J. J. Littrow, On the Rectification of the Equatorial Instrument, Mem. Astron. Society II, 1826. — [8] Bessel, Theorie eines mit einem Heliometer versehenen Aequatorialinstruments (1835 erschienen, in den Astron. Beob. Sternwarte Königsberg von 1831, aufgenommen in die „Abhandlungen“ von Bessel, hrsgeg. Engelmann, Leipzig 1875, Bd. II, S. 109—133 ; der erste Teil enthält die Theorie des Aequatoreals allein. — [9] Hansen, Theorie des Aequatoreals, Abh. Sachs. Ges. d. Wiss., IY, 1856 (auch sep. Leipzig 1855). — [10] Handb., vergl. [2], II, S. 119—121. — [11] Journ. Liverpool Astr. Soc., Bd. III (1884), S. 1, ferner „Observatory“, Bd. YIII (1885) S. 9 ff. und S. 43 ff.

Aequatorial-Horizoiital-Parallaxe, s. Parallaxe.

Aequatorialuhr, s. Sonnenuhren.

Aequatorkoordiiiaten, s. Koordinaten am Himmel.

Aequidistante Kurven. Ist in Fig. 1 eine ebene Kurve к gegeben, auf der eine Tangente At rollt, dann beschreiben die Punkte А, В, . . der Tangente äquidistante Kurven, а, /3, . . Dieses Rollen der Tangente 'ß kann man sieb dadurch veranschaulichen, dass man die Kurve к in der Zeichnungsebene als die Basiskurve einer senkrechten Cylinder-fläche betrachtet, an der ein in A straff gehaltener feiner Faden AM, in der Zeichnungsebene bewegt, ab- oder "t aufgewickelt wird. Die Punkte AB., der Tangente gelangen in die Lagen At Bt.., A₂ B₂ ..

• fl

Av

Fig. 1.

V u. s. w.; und die Tangenten AB, Ax Bx, A₂B₂, . k\ der Kurve к sind Normalen der äquidistante \ Kurven а, /3,.. Diese so erzeugten Kurven а, ;3,.. 'werden auch die Evolventen der Kurve к

genannt. Die von der Normalen einer Kurve « umhüllte Kurve к heisst die Evolute der Kurve

und ist zugleich die Evolute der Kurve ß. Die äquidistanten Kurven a, ß, .. haben demnach dieselbe Evolute k, und der Berührungspunkt M, den die Tangente AB mit der Kurve к bildet, ist der gemeinsame Krümmungsmittelpunkt für die entsprechenden Punkte А, В,. . aller äquidistanten Kurven a, ß, ..

Bei äquidistanten Kurven а. ß haben die ent-

. in den

a,

.V

sprechenden Punkte AB, A₁ В Normalen gleichen Abstand und parallele Tangenten; deshalb werden die äquidistanten Kurven auch Parallelkurven genannt. Die äquidistanten Kurven sind demnach auch solche Kurven, deren entsprechende Punkte in gemeinsamen Normalen gleichen Abstand besitzen, Beschreiben wir in    ₀

Fig. 1 um die Punkte B, Bi} B₂, . . der Kurve ß    ’s'

Kreisbögen, deren Radius gleich dem Abstand der äquidistanten Kurven a, ß ist, so berühren diese Kreisbögen die Kurve a in den Punkten A, Ah A₂, .. Wir können hiernach zu einer gegebenen Kurve ß eine äquidistante Kurve x punktweise erhalten, indem wir auf den Normalen der Kurve ß gleiche Strecken AB, A{ Bi7 A4B4, . . auftragen, oder wir können ohne diese Normalen die äquidistante Kurve a als umhüllende jener Kreisbögen zeichnen. Die äquidistanten Kurven kommen als Konturkurven hei der senkrechten Projektion der Flächen vor, welche durch Bewegung einer Kugel erzeugt werden, und finden ferner Anwendung bei der Verzahnung (s. d.) sowie bei Mechanismen mit Kurvenführung. Soll z. B. in Fig. 2 ein Glied AB eines Mechanismus auf einer Platte P so bewegt werden, dass sich zwei Gliedpunkte А, В resp. auf gegebenen Kurven er, ß bewegen, dann kann diese Bewegung durch zwei in die Platte P eingeschnittene Nuten a‘a", ß'ß" und zwei in denselben gleitende cylindrische Zapfen bewirkt werden, die bezüglich А, В zentrisch an dem bewegten Gliede befestigt sind. Die Randkurven cd, a“ der einen Nute werden demnach als äquidistante Kurven zu a mit den Abständen gleich dem zugehörigen Zapfenradius erhalten, und ebenso ergeben sich die Randkurven ß' ß" der anderen Nute als äquidistante Kurven zu ß mit den Abständen gleich dem zugehörigen Zapfenradius.

Aeqilinoktien. Wenn die Sonne auf ihrem scheinbaren Lauf um die Erde jene beiden Punkte (Knoten) erreicht, in denen die Ekliptik (s. Koordinaten am Himmel) den Himmelsäquator durchschneidet, so sagt man, sie habe das Aequinoktium erreicht, und es werden folglich auch die beiden Durchschnittspunkte als Aequinoktialpunkte (Widderpunkt, Wagepunkt) bezeichnet. An zwei Tagen des Jahres, dem 21. März und dem 23. September, bewegt sich demgemäss die Sonne in einer Tagesbahn, welche völlig mit dem Himmelsäquator zusammenfällt, und da der Horizont, wie jeder andere grösste Kreis der Himmelskugel, den Aequator halbirt, so ist für die genannten beiden Tage der Tagbogen der Sonne gleich ihrem Nachtbogen: Tag und Nacht sind einander gleich; jedem von beiden Zeiträumen fallen genau zwölf Stunden zu. Die griechischen Astronomen bestimmten den genauen Eintritt des Frühlings- oder Herbstäquinoktiums in der Art, dass sie einen metallenen Kreisring senkrecht zur Weltaxe einstellten und nun abwarteten, um welche Zeit der innere Rand dieses Kreises gleich-mässig beschattet war. — Für Orte von 0° geographischer Breite herrscht das ganze Jahr hindurch Gleichheit von Tag und Nacht (Sphaera recta), und es wird deshalb der Aequator wohl auch, zumal in älteren Schriften, als Circulus aequinoctialis bezeichnet. S. auch Präzession.

Litteratur : R. Wolf, Handbuch der Astronomie, ihrer Beschichte und Litteratur, Zürich 1891, 2. Buch, S. 421 ff., S. 439 ff.

Aequivalent, der Wärme, s. Mechanisches Wärmeäquivalent.

Aequivalent, elektrochemisches, s. Elektrolyse.

Aequivalente Beobachtungen, Beobachtungen, die mit den ihnen entsprechenden Fehlergleichungen hei der Rechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate in gewissen Fällen an Stelle einer gegebenen Beobachtungsreihe und

1?

A₂B

41 •

A • T. Л”

P &

,4

BV

ß lb

ил»

Burmester.

Günther.

Otto Koll.

ihrer Fehlergleichungen gesetzt werden und die zu denselben Normalgleichungen führen wie die vorliegende Beobachtimgsreihe (vollständig äquivalente Beobachtungen) oder die für einen Teil der Unbekannten oder Funktionen der Unbekannten und der ausgeglichenen Beobachtungswerte die gleichen Werte und Gewichte liefern (partiell äquivalente Beobachtungen). Besonders können die Absolutglieder der reduzirten Normalgleichungen als äquivalente Beobachtungen und die reduzirten Normalgleichungen selbst als die zugehörigen Fehlergleichungen behandelt werden, wenn durch Hinzutritt weiterer Beobachtungsergebnisse oder durch Hinzunahme von Bedingungen, die von den gesuchten Grössen zu erfüllen sind, eine verschärfte Bestimmung der gesuchten Grössen notwendig wird, oder wenn die mittleren Fehler von Funktionen der ausgeglichenen Werte bestimmt werden sollen.

Litteratur: Helmert, Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate, Leipzig 1872, §. 21, 25, 27 und 28.

Aequivalente Karten, s. Flächen treue Karten.

Aequivalente Linse, eine in analytischer Beziehung einer Kombination mehrerer zentrirter Linsen gleichwertige Linse, deren Brennweite (äquivalente Brennweite) sich durch die Abstände und Brennweiten der einzelnen Linsen ausdrücken lässt. So ist z. B. für zwei Linsen mit den Brennweiten fl und f₂,

und dem Abstand a die äquivalente Brennweite F —

ЛЛ

fi +/2 —

-. Der Begriff der

Reinherts.

äquivalenten Linse wird benutzt, um die Wirkungsweise zusammengesetzter optischer Systeme in bequemer Weise ausdrücken zu können.

Aequivalenz, s. unter Valenz.

Г/

к*. 1.

Fig. 2.

yfl parallel /А Grösse

Aequivalenz der Bewegungen (der Translationen und der Rotationen). Zwei Bewegungen eines Punktsystems (Körpers) sind äquivalent, wenn sie dasselbe aus einer ersten Lage in dieselbe zweite Lage überzuführen vermögen. Eine Folge von zwei oder mehreren Bewegungen kann einer einzelnen Дз Bewegung oder einer andern Folge von Bewegungen äquivalent sein. Die Ordnung der Aufeinanderfolge ist dabei im allgemeinen nicht vertauschbar. Eine Folge von Bewegungen ist äquivalent der Buhe, wenn sie das System in die ursprüngliche Lage zurückführt. Eine Bewegung, welche der Folge zweier oder mehrerer anderer äquivalent ist, heisst die Resultante derselben und diese heissen ihre Komponenten. Die Bildung der Resultanten aus ihren Komponenten heisst die Zusammensetzung, die Auffindung von Komponenten einer Bewegung die Zerlegung dieser in sie. Zwei Bewegungen eines Systems können gleichzeitig stattfinden, indem dasselbe die erste Bewegung in einem andern System (Raume) ausführt, welches die zweite Bewegung besitzt. Die einfachsten Bewegungen eines Systems sind die Translation (Parallelbewegung, Schiebung), die Rotation (drehende Bewegung) und die Schrauben- oder Windungsbewegung. Sie sind zugleich die einzigen, welche ein unveränderliches (z. B. starres) System haben kann. Bei der Translation beschreiben alle Punkte des Systems parallele und gleiche Wege in demselben Sinne, bei der Rotation beschreiben dieselben um eine ruhende Gerade (Axe) des Systems Kreise, deren Ebenen ДД, zu der Axe senkrecht sind; die Windungsbewegung ist eine Î Verbindung beider, so dass die Translation der Rotationsaxe ist. Die Folge von zwei Translationen von der

_    Aj A₂ und A₂ A₃ ist äquivalent einer einzigen Trans-

Fig. 3.

Д., ~lation Aj A₃, welche die geometrische Summe jener ist (Fig. 1). Die Folge der Komponenten ist vertauschbar. Die resultirende Translation kann daher durch die Diagonale des Parallelogramms aus den Translationsstrecken A{ A₂ und Ai Ä‘₃ gefunden werden. Die Resultante dreier Translationen ergibt sich mit Hilfe des Parallelepipeds (Fig. 2), die einer beliebigen Anzahl von Translationen durch das Polygon der Translationsstrecken in beliebiger Ordnung der Komponenten als die Schlusslinie Ai A2 desselben (geometrische Summe) (Fig. 3). Ist die Schlusslinie des Polygons

Null, also das Polygon geschlossen, so ist die Folge der Translationen äquivalent der Ruhe. Sind die Translationen parallel, so geht die Resultante in die algebraische Summe derselben über. Die Folge zweier Rotationen von den Amplituden A und A' um zwei parallele Axen А, В (senkrecht zur Ebene des Papiers) ist äquivalent einer einzigen Rotation von der Amplitude 0 = А ± A', je nachdem A' gleichen oder -■    n/

entgegengesetzten Sinnes mit A ist, um eine Axe C, / parallel zu A und B. Durch die erste Rotation A um A f gelangt nämlich В in die j ;

Lage B' (Fig. 4 und 5) und durch die Rotation A'

В in der Lage B‘ В rückt A nach A‘ ; die

Schnittlinie der beiden Ebenen, welche die Sehnen BB' und AA' rechtwinkelig

halbiren, gelangt durch die Folge beider in ihre ursprüngliche Lage zurück ; ihre

Gesamtbewegung ist äquivalent Null, und sie ist daher die Axe der resultirenden

Rotation, deren Amplitude der Winkel В AB' = 0 = A -f- A' ist. Die resul-

tirende Axe wird daher mit Hilfe des Dreiecks ARC gefunden, in welchem die

Winkel an den Axen A und В gleich -JA und

J-d' sind und zwar an der ersten Axe A direkten,

an der zweiten Axe В entgegengesetzten Sinnes

liegend mit den Amplituden der Rotation. Die

Rotationsfolge ist nicht vertauschbar. Werden

A und A' entgegengesetzt gleich, so geht die i\

resultirende Rotation in eine Translation r = j j

2 AB sin. A über (Fig. 6). Zwei entgegen-ff j

gesetzt gleiche Rotationen um parallele Axen pj

heissen ein Rotationspaar und die ihnen äqui- \ ;

valente Translation ihr Moment. Für den Fall, \ :

dass die Amplituden A, S‘ der Rotationen un- \

endlich klein werden, so dass sie also unendlich В

kleine Aenderungen dS, dB¹ von bereits erfolgten Amplituden bedeuten, vereinfachen sich die Sätze. Die Ordnung der Rotationen wird vertauschbar und erfolgen dieselben gleichzeitig. Indem man die Bewegungen verfolgt, welche die Punkte der Ebene der Axen А, В annehmen, erkennt man auch direkt, ohne auf die vorigen Figuren zu rekurriren, dass zwei unendlich kleine Rotationen um parallele Axen А, В (Fig. 7, 8 und 9) von den Amplituden d A, dB' zusammen äquivalent einer einzigen Rotation dQ = dB + dB‘ sind, je nachdem sie gleichenЯ oder entgegengesetzten Sinn ' y

um

Fig. 4.

C~)

А/

'ri

//

'А

tri

C-)/

■Угр'

Fig. 6.

Fig. 5.

Pi

ÆjL

LJ

ft

оо

haben, und dass die Axe C der iS resultirenden Rotation dO in die Ebene AB fällt, parallel Pis mit A und В läuft und im ersten Falle zwischen diesen Axen, im zweiten im Aussenraume derselben auf der Seite der Axe liegt, der die grössere Amplitude angehört und dass die Abstandsverhält-AC _ CB _ AB dd* ~ d» ~ de’

der unendlich kleinen Translation dr = AB . d A äquivalent, senkrecht zu der Ebene AB der Axen und nach der Seite dieser Ebene hingewandt, von welcher aus ein Auge die Stellung der auf den Axen dem Sinne nach als Längen aufgetragenen Amplituden dA, dA' mit dem Uhrzeigersinne harmonirend erkennt. Mit Leichtigkeit erweitert man die Sätze über die Aequivalenz der Rotationen um parallele Axen zu Sätzen über die Aequivalenz von Rotationen

nisse sind:

zusammen

7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Im Falle dA' — — dA sind die Rotationen

um Axen, die sich schneiden. Zwei Rotationen um zwei sich schneidende Axen A.B (Fig. 10) von den Amplituden A, A‘ sind äquivalent einer einzigen Rotation um eine dritte Axe C, welche durch den Schnittpunkt 0 von A und В hindurchgeht. Man findet C, indem man an der ersten Axe A (die Konstruktion wird am einfachsten \ ,»/„ auf einer um О konstruirten Einheitskugel ausgeführt) ^ А JT    im Sinne der Rotation sowie an der zweiten Axe В

im entgegengesetzten Sinne dieser anträgt und von О nach der dritten Ecke C des entstehenden sphärischen Dreiecks die Gerade OC zieht. Die resultirende Amplitude 0 ist der doppelte Aussenwinkel des sphärischen Dreiecks an C. Infolge dessen wird

cos. \0 = cos. \A cos. -J-d' — sin. id sin. -J-d' cos. AB,

sin. CA _ sin. CB sin. AB

sin. i d'    sin. i d

BW

'Х'квА

b\\A

Fig. 10.

sin. \0

und wenn p die Neigung der Axe C gegen die Ebene AB der Axen bezeichnet,

sin. p sin. -\0 = sin. id sin. id' sin. AB.

Die Rotationsfolge ist nicht umkehrbar. Für den Fall unendlich kleiner Amplituden dA, dA‘ um A und В vereinfacht sich Satz und Konstruktion (Fig. 11). Indem man auf den Axen, entsprechend dem Uhrzeigersinne, zwei Längen О а, О [3 aufträgt, so dass О а : 0 ß = d A : d A¹, liefert das Parallelogramm über ihnen durch seine Diagonale О у die Axe C und die resultirende Amplitude d 0 um dieselbe und wird О a : О ß: О у = d А : dA‘ : d О und weiter

sin. AC

sin. CB

sin. AB

dA‘

dA

(10

d0% — dA% -p dd'2 -f- 2 dA dA‘ cos. AB.

Die Aufeinanderfolge der Rotationen wird bedeutungslos, da die unendlich kleinen Rotationen als gleichzeitig erfolgend erscheinen. Zwei Rotationen um gekreuzte Axen sind äquivalent einer Windungsbewegung. Für endliche Amplituden ist die Aufeinanderfolge der Rotationen nicht vertauschbar. Werden dieselben aber unendlich klein, so sind sie als gleichzeitig anzusehen. Man findet in diesem Falle die resultirende Windungsbewegung auf folgende Weise. Es seien а, b die beiden Rotationsaxen (Fig. 12) und dA dA‘ ihre Amplituden, sowie AB ihr kürzester Abstand, c aber die Axe der resul-tirenden Windungsbewegung sowie d 0 und d r die Amplitude und Translationsgrösse derselben. Der Fusspunkt В des kürzesten Abstandes AB auf der Axe В verdankt seine Bewegung der Rotation dA um a allein und beschreibt um diese Axe ein Bogenelement RR' = AB.dA, welches die Axe a rechtwinkelig kreuzt. Wir zerlegen dasselbe in zwei Komponenten, parallel und senkrecht zur Axe c der gesuchten Windungsbewegung ; dieselben sind

ß B“ — BB‘ sin. ac — ABdA sin. ac und Bß — BB‘. cos. ac = AB dA cos. ac. Ebenso verdankt der Fusspunkt A auf a seine ganze Bewegung der Rotation d& um ß. Diese ist AA‘ = В А . d A‘ und zerfällt ebenso in die Komponenten

An — BA.d A‘ cos. ch.

Da durch die Windungsbewegung alle Punkte des Systems um gleiche Strecken parallel der Windungsaxe geschleudert werden, so müssen a A‘ = ßB‘ = dr und da dieselben senkrecht zur Axe unendlich kleine Wege proportional ihren Abständen von der Axe c beschreiben, so sind Bß = CB. d& und а А = АС. dO d. h. man hat die vier Gleichungen

d/fln

dA

Fig. 11.

nA‘ — B A. d A‘. sin. с Ъ,

AB. dA sin. ac = dr, AB.dA¹ sin. ch = dr

AB. d А. cos. ac — CB. d0,

AB. dA‘. cos. cb — AC. d0.

Hieraus ergibt sich ₌ CB.tg ac = AC.tg cb und folglich    d. li.

die Windungsaxe c teilt den kürzeren Abstand der Axen a, b im Verhältnis der Tangenten der Winkel, welche die Axen a. b mit der Windungsaxe c bilden.

Weiter folgt g^ ^    ^ , d. h. die Windungsaxe hat die Richtung der Dia-

gonale des Parallelogramms der Amplituden ad, dfr', wenn dieselben als Längen entsprechend ihrem Sinne auf den Axen aufgetragen werden. Weiter folgt AB (dfr. cos. ac A dfr' cos. vb) = (AC A CB) d.0 oder d fr cos. ac -f dfr' cos. cb = d0, d. h. die Länge der Diagonale des Parallelogramms gibt die Grösse der Amplitude dO der resultirenden Windungsbewegung an (Fig. 13). Daher ist auch

d02 = dfr² + dfr‘2 + 2 dfr dfr‘ cos. ab und

dfr

dfr'

d0

Hiezu ergibt sich schliesslich dr = AB. sin. ab .

sin. cb dfr dfr¹

d0

sin. ab sin. ab Das Verhältnis

w! о

kann

man noch etwas bequemer fassen. Die Projektionen des Dreiecks aus dfr, dfr1 und dO auf seine Seiten geben nämlich d 0. cos. cb = dfr¹ A dfr. cos. a b d 0 . cos. ac = dfr'. cos. ab A dfr

dfr' dfr¹ + dfr cos. ab dfr dfr cos. ab + dfr

Spezialfälle lassen sich hiemit leicht behandeln. Sind z. B. die Axen a, b parallel, so wird dr = o, d0 — dfr A dfr',    ^

AB . dfrdfr'

V dfrz A~ä fr'z

Sr =

und hiemit wird ^ =

dfr' cos. cb dfr cos. ac

dfr'

Wird ab = so folgt

AC

d = d fr* + d fr⁴*. Ist ab — 2 n, so kömmt d 0 — dfr — d fr'.

AC

CB

CB

- ( d ~\dfr)

dfr¹

dfr

, Sr — 0,

Die vorstehenden Formeln liefern zugleich die Lösung der Aufgabe, eine gegebene unendlich kleine Windungsbewegung in zwei Rotationen um gekreuzte Axen aufzulösen, wovon die eine Axe gegeben ist. Die sämtlichen hier entwickelten Sätze über die Aequivalenz unendlich kleiner Rotationen kann

uf¹* t

man

in Sätze über Winkel- und Translations-

gesellwindigkeiten verwandeln, indem man mit dem Zeitelement in der ersten oder zweiten Potenz diviclirt. Das allgemeinste Problem, welches hier zu lösen ist, kann so formulirt werden, indem man alle vorkommenden Translationsgeschwindigkeiten in Paare von Winkelgeschwindigkeiten umsetzt : „Ein körperliches System besitzt um n Axen Щ, ay, • • • ein zugleich gegebene Winkelgeschwindigkeiten    a₂, cu₃ ... . и„;

man soll den aus ihnen resultirenden Geschwindigkeitszustand durch eine Windungsgeschwindigkeit darstellen, d. h. die Axe, die Winkelgeschwindigkeit со um sie und die Translationsgeschwindigkeit v parallel zu ihr für die Windungsgeschwindigkeit finden, welcher dem Vereine von allen äquivalent ist“. Indem man jede Winkelgeschwindigkeit a auf ihrer Axe a als Länge darstellt, erhält man ein Streckensystem, dessen Reduktion für die Zentralaxe die Lösung der Aufgabe nebst allen Details gibt.

Litteratur: Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, 2. Auf!., Leipzig 1879—80, Bd. I, S. 215 ff.

Aequivalenz der Kräfte. Zwei Kräftesysteme heissen äquivalent, sie auf dasselbe Punktsystem die gleiche Wirkung ausüben. Die Wirkung eines Kräftesystems besteht darin, dass es dem Punktsystem einen Geschwindigkeitszustand oder einen Beschleunigungszustand erteilt, je nachdem es ein System von Momentankräften oder ein System von kontinuirlichen Kräften ist. Diese Wirkung ist von der Natur des Punktsystems abhängig und eine andere, wenn dasselbe unveränderlich (starr) oder veränderlich (biegsam, elastisch, flüssig etc.) ist; sie ist verschieden, je nachdem dasselbe frei oder Bedingungen seiner Beweglichkeit unterworfen ist. Die Wirkung des Kräftesystems kann äquivalent Kuli sein, d. h. es können sich alle Kraftwirkungen am Punktsystem gegenseitig tilgen, so dass das Kraftsystem keinen Bewegungszustand gibt oder einen vorhandenen Bewegungszustand nicht zu ändern vermag. Die Aequivalenz mit Kuli heisst das Gleichgewicht des Kräftesystems (weniger richtig Gleichgewicht des Punktsystems). Eine Kraft ist eine geometrische Grösse, d. h. sie wird durch eine Strecke von bestimmter Länge, Richtung und Sinn dargestellt. Ein Kräftesystem ist daher als ein Streckensystem anzusehen, für welches bestimmte Voraussetzungen gelten. Zunächst gilt die Voraussetzung, dass zwei entgegen-

C'

d3

dt

aa

jad

ài

Fig. 12.

Fig. 13.

Schell.

wenn

gesetzt gleiche Kräfte an demselben Punkte oder an zwei unveränderlich mit einander verbundenen Punkten in der Verbindungslinie angreifend im Gleichgewicht sind und dass mithin zwei solche Kräfte jedem Kräftesystem zugefügt oder an ihm getilgt werden können, ohne dessen Wirkung zu ändern. Hieraus ergibt sich, dass jede Kraft P (Fig. 1) äquivalent ist derselben Kraft P, an irgend einem andern Punkte О angreifend in Verbindung mit einem Kräftepaare (P, —P), gebildet aus der ursprünglichen Kraft P und der ihr geometrisch entgegengesetzt gleichen Kraft —P an 0. Der Arm des Paares ist das von О auf die ursprüngliche Kraft P gefällte Perpendikel p und das Moment des Paares das Produkt Pp, welches die Fläche des aus P und —P gebildeten Parallelogramms darstellt. Fällt О auf die Richtungslinie von P, so tilgen sich P und —P und folgt, dass jede Kraft P längs ihrer Richtungslinie an einen anderen Angriffspunkt verlegbar ist, falls dieser mit dem ursprünglichen Angriffspunkt der Kraft in fester Verbindung steht. Ein System von Kräften, deren Richtungslinien sich in einem Punkte schneiden, ist äquivalent einer einzigen Kraft, der Resultanten des Systems, welche durch jenen Punkt hindurchgeht und durch die Diagonale des Prallelo-gramms oder Parallelepipeds oder die Schlusslinie des Polygons gefunden wird, welches man mit den Kräften des Systems in beliebiger Ordnung von jenem Punkte aus konstruiren kann. Das Parallelogramm liefert die Resultante bei 2, das Parallepiped bei 3, das Polygon bei mehr Kräften. Ein System von Kräftepaaren ist einem einzigen Paare, dem resultirenden Paare, äquivalent. Mit Hilfe des Begriffs des Axenmomentes des Paares kann die Auffindung desselben in ähnlicher Weise geleistet werden wie die Bildung der Resultanten von Kräften, die sich in einem Punkte schneiden. Für ein Kräftepaar ist nur das Moment derselben und sein Sinn von wesentlicher Bedeutung, seine Kräfte und sein Arm spielen für sich keine Rolle. Es wird leicht gezeigt, dass zwei Paare in einer Ebene oder in parallelen Ebenen von gleichem Momente und demselben Sinne, d. h. von derselben mit der Bewegung der Uhrzeiger harmo-nirenden oder disharmonirenden Stellung der Pfeilspitzen der Kräfte äquivalent sind, wie sie auch im übrigen liegen mögen. Errichtet man daher auf der Ebene eines Paares irgendwo eine Normale, und zwar nach der Seite der Ebene gewandt, von wo der Anblick des Paares mit dem Uhrzeigersinne harmonirt und trägt auf dieser Normalen den Zahlenwert des Momentes als Länge auf mit einer Pfeilspitze, welche den Sinn des Paares andeutet, so genügt eine solche Strecke vollständig zur Darstellung des Paares und darf dieselbe parallel mit sich verlegt werden, wohin man will. Man nennt sie das Axenmoment des Paares, weil die mit dem Sinnpfeile versehene Normale die Axe des Paares heisst. Für ein System von Kräftepaaren findet man das resultirende Paar, indem man dieselben durch ihre Axenmomente darstellt und mit ihrer Hilfe irgendwo im Raume in beliebiger Ordnungsfolge ein Polygon konstruirt; die Schlusslinie desselben ist das Axenmoment des resultirenden Paares des Systems, und kann dasselbe sofort wieder durch ein Paar dargestellt werden, indem man den Zahlenwert desselben irgendwie in zwei Faktoren zerlegt und den einen Faktor zur Seitenkraft, den andern zum Arm des Paares nimmt. Auf diese Betrachtungen gründet sich die sogenannte Reduktion der Kräftesysteme, welche der allgemeine Ausdruck der Aequivalenz ist. Es sei irgend ein System von Kräften P{, P₂, ... . Pi, . . . P„ gegeben. Man wähle irgend einen Punkt О des Raumes, ziehe durch ihn mit allen Richtungslinien der Kräfte P, Parallele und bringe längs ihnen entgegengesetzt gleiche Kräfte P, und —P an, ähnlich wie Fig. 1. Die sämtlichen dort auftretenden Kräfte P, sind äquivalent einer Resultante R von bestimmter Grösse, Richtung und Sinn, der Reduktionsresultante. Die sämtlichen sich aus den ursprünglichen Kräften P; des Systems und dem zugefügten — P, bildenden Paare stelle man durch ihre Axenmomente (welche die Momente P, p,- als Strecken in О geben) dar und bestimme deren resultirendes Axenmoment G. Die beiden Strecken R und G, von denen die erste die Schlusslinie des Polygons der Kräfte Р,- (deren geometrische Summe,

-P""'

Fig. 1.

wie man diese nennt) die zweite die Schlusslinie des Polygons der Axenmomente Pi pi darstellt, sind zusammen dem ganzen Kraftsystem äquivalent und heissen die Elemente der Kräftereduktion (B, G) für den Reduktionspunkt 0. Zum Reduktionspunkt О kann jeder Punkt des Raumes gewählt werden; doch sind nicht für    alle Punkte die Reduktionen des    Kraftsystems (B, G)    verschieden.

Zunächst    ist nämlich klar, dass zwar für    alle    Punkte О die    Reduktions

resultante В dieselbe bleibt nach Grösse, Richtung und Sinn, nicht aber das resultirende Axenmoment G. Dasselbe ändert sich nicht, wenn der Punkt О auf der Richtungslinie ft von В wechselt, wohl aber beim Uebergang von einer solchen Richtungslinie zu einer andern ft' (ihr parallelen). Durch ein Kräftesystem ist ein Parallelstrahlenbüschel im Raume bestimmt, von dessen Strahlen ft jeder als Richtungslinie der Reduktionsresultanten В gewählt werden kann; zu jedem    gehört ein Axenmoment G, welches    von    Strahl zu Strahl    nach Grösse,

Richtung    und Sinn wechselt. Eür alle Punkte    längs desselben    Strahles als

Hr

Cjsirty

-n

Fig. 3.

Mo

Reduktionspunkte bleibt die Kräftereduktion (B, G) dieselbe, sie wechselt aber von Strahl zu Strahl. Mit Hilfe einer Reduktion kann man alle finden, indem man die Reduktion von einem Strahle auf einen andern übertragen kann. Ist die Reduktion (B, G) für den Strahl ft gegeben und soll (B, G‘) für den Strahl fd gefunden werden (Fig. 2), so genügt es, längs ft' die beiden entgegengesetzt gleichen Kräfte В und —В hinzuzufügen und das sich hierdurch ergebende Paar (В, —В), dessen Q Kräfte das В längs ft und das zugefügte -— В ^ \ längs ft' sind, durch sein Axenmoment Br darzustellen und mit G zu dem Axenmomente G‘ nach dem Parallelogramm der Axenmomente zu verbinden, um die gesuchte Reduktion n Fig.

(R, G‘) für den Strahl ft' zu erhalten. Unter den Strahlen ft des Parallelbüschels der Resultanten В gibt es einen ausgezeichneten Strahl fj₀ (Zentralaxe des Kräftesystems genannt), für welchen das Axenmoment G₀ der Resultanten parallel wird. Um die Zentralaxe zu finden, lege man durch den Strahl ft irgend einer Reduktion (B, G) (Fig. 3) eine Ebene senkrecht zur Ebene, welche die Strecken В und G bestimmen. Dieselbe wird durch ft in zwei Felder zerlegt, welche, von der Pfeilspitze des Axenmomente G aus gesehen, sich als rechtes und linkes Feld unterscheiden lassen für ein Auge, das nach der Pfeilspitze der Resultanten В hinblickt. Für die Strahlen ft des linken Feldes wird das Axenmoment Br des Paares (B, —B), welches zu G hinzutreten muss, um das Axenmoment für den Strahl ft zu bilden, von entgegengesetztem Sinne mit dem, welches für Strahlen des rechten Feldes hinzutritt. Zerlegt man daher das Axenmoment G der gegebenen Reduktion in zwei Komponenten, von denen die eine, G₀ = G cos. ф in die Richtung von В fällt, während die andere G sin. ф senkrecht zur Feldebene ist, so findet sich im linken Felde in einem gewissen Abstande r ein Strahl ft₀, so dass Br—G sin. ф — о und mithin die Reduktion für ft₀ gleich (B, G₀) wird, d. h. dass das Axenmoment derselben parallel mit В ausfällt. Der Abstand der

Gr

Zentralaxe fi₀ von dem Strahle ft der gegebenen Reduktion ist mithin r = — sin. y.

Die Zentralaxe f/₀ führt ihren Kamen daher, dass von ihr aus die Reduktion aller übrigen Strahlen ft sich auf Cylindern, welche sie zur gemeinsamen Axe haben, gleichförmig ändert. Für alle Strahlen ft im Abstande r von ihr erhält

R

man nämlich von ihrer Reduktion (В, G₀) ausgehend: Gz — (?₀² + R²r², tg у — r.

Es ist G₀ das kleinste aller Axenmomente und wächst ф mit dem Abstande r von о bis у я, während dieser von о bis oo zunimmt. Das Axenmoment 6r₀ der Zentralaxe ist die Projektion des Axenmomentes G irgend einer Reduktion auf die Richtung der Resultanten B. Es verschwindet, wenn G senkrecht zu В ist. In diesem Falle ist das Kräftesystem einer Einzelkraft В äquivalent, längs der Zentralaxe wirkend. Wenn die Resultante R verschwindet, so ist das Kräftesystem

4'

einem Kräftepaar äquivalent. Für ein ebenes Kräftesystem wird G senkrecht zu R und reduzirt sich ein solches System auf eine Einzelkraft R, wenn R nicht verschwindet, andernfalls auf ein Paar, oder dasselbe ist äquivalent Kuli (im Gleichgewicht). Ein Parallelkräftesystem liefert bei irgend einer Reduktion gleichfalls ein zu R senkrechtes Axenmoment G\ es ist daher ebenfalls, wenn R nicht verschwindet, einer Einzelresultante äquivalent. Soll ein Kräftesystem im Gleichgewicht sein, so muss für jede Reduktion (R, G) R und G jedes für sich verschwinden, da ein Paar und eine Einzelkraft sich nicht tilgen können. Um die Reduktion eines Kräftesystems für einen Punkt O (Fig. 4) als Reduktionspunkt

analytisch auszuführen, nehme man diesen zum Ursprung eines rechtwinkeligen Koordinatensystems, bezeichne mit x, у, z die Koordinaten des Angriffspunktes M der Kraft P und deren Komponenten parallel den Koordinatenaxen mit X, Y. Z. Statt P selbst verlege man diese Komponenten in ihrem und im entgegengesetzten Sinne an О, wodurch man an О in den Richtungen der Axen zunächst die drei Summen 1 = 2 X, В = 2 Y, С — 2 Z erhält, mit deren Hilfe sich die Reduktionsresultante R und ihre Richtungscosinusse cos. a, cos. Ъ, cos. c ergehen durch die Formeln:

R* — A* + B* + cos. b

zru

_x

-X

Fig. 4.

cos. а

cos. c

в,

Weiter können aber die drei sich ergebenden Kräftepaare (.X, —X), (Y. —Г), (Z, —-Z), deren Axenmomente senkrecht zu ihren Ebenen in О konstruirt werden, die aber nicht die Richtung der Axen haben werden, jedes in 2 Axenmomente gespalten werden, welche den Koordinatenaxen parallel sind. So ist z. B. das Paar (X, —X) ersichtlich äquivalent dreien anderen, die man sofort erhält, indem man am Fusspunkte der ^-Koordinate des Angriffspunktes der Kraft P die beiden sich tilgenden Kräfte X und —X zufügt. Diese beiden Paare haben die Axenmomente zX und — yX parallel den Axen der у und z. Indem man ebenso mit den beiden anderen Paaren verfährt und die Axenmomente vereinigt, welche derselben Axe parallel sind, erhält man die drei Grössen:

YZ\ м — л \ZX\’ Л — aus welchen als Komponenten das resultirende Axenmoment G und dessen Richtungscosinusse sich durch die Formeln ergeben

G*=L* + Ш + N*

COS. fl

y \ x У \ \XY I

cos. i

COS. V

der Matrix y y y . Für den

А + АЛ,-

B G ¹

Die einzelnen Glieder in L, il/, N entspringen

Neigungswinkel ip von G gegen R erhält man cos. y =

und hiemit für das geometrische Produkt der Strahlen R und G, nämlich

BG cos. y>= AL + ВЫ + ON.

Da G cos. ф als Projektion von G auf die Richtung der Resultanten das Axenmoment G₀ der Zentralaxe des Kräftesystems ist, so folgt

BG₀ = AL + BMA CK

Um die Reduktion des Kräftesystems für irgend einen anderen Punkt 0‘, der nicht der Koordinatenursprung ist, vielmehr in Bezug auf diesen die Koordinaten xu yu z{ hat, bedenke man, dass man ihn als Koordinatenursprung wählen und das eben Entwickelte unmittelbar auf ihn übertragen könnte, indem man nur an die Stelle der Koordinaten x, y, z der Angriffspunkte die auf ihn bezüglichen Koordinaten x—aq, y—y\, z—Z\ zu setzen hat, um sofort die Reduktion für 0‘ zu bilden. Die Bildung von R liefert ganz dieselben Formeln wie vorher, die Komponenten des Axenmoments G{, für ihn werden daher

У—У- z—A I д r _ у I z—z„ x—x, I AT _ „ - x—x, y—y I Z г ¹ i Z X ’ Л1 — ^ X Y !'

aus

C_ N_

B ' G

welche aber in die Form Lx — L— \KkzA , Мг

I y> c i    ,

geiührt werden können, indem man die Determinanten spaltet und die Bedeutung von А — 2 V, В = 2 Y, С — S Z berücksichtigt. Für die Zentralaxe bestehen

die Bedingungen ~ —    wenn L₀, M₀, W₀ die Komponenten des Axen-

Sie drücken aus, dass G₀ die Richtung von Ii hat. Sind xl, yl, zx Koordinaten irgend eines Punktes dieser Axe, so ist

, M₀ = M —

moments der Zentralaxe bedeuten.

M—    |, jYi = N— П Б I übe1''

Xl !/i

А В

A xt ! С A

У1 Z! i

В с

und liefert die Entwicklung der Bedingungen leicht R²x! — А (Axi + Byi -f Czi)

Lq — L —

N₀=N-

I BC

MN у

— -B (Axi -f- Byi -f Czi) — j j,

Rzzi — C(Axi 4- Byi + Czi) —

von welchen Gleichungen zwei genügen zur bringt dieselben leicht auf die Form

cci — £

\ AB \

LM i

Darstellung der Zentralaxe. Man

Vi — V_ А — g

wo E, г), Ç die Koordinaten des Punktes bedeuten, in welchem die Zentralaxe die zur Richtung von R senkrechte Ebene

A X + By + Cz — О

des Ursprungs schneidet. Denn E, rn ç genügen den Gleichungen

R2z — B(A£ + Br] + CQ =

R4-A(A£ + Bri + CÇ) =

MR

CA

R4—C(A£ + Bri + Ci) = woraus Ę, tj, Ç erhalten werden durch

, R²y —

AB

NL

LM

A£ RУ V Сь — 0,

R4 =

BC

CA

MN

, R4 =

AB

LM’

NL

Die Bedingungen des Gleichgewichts des Kräftesystems ergehen sich am einfachsten aus der Reduktion für den Ursprung, nämlich R = 0, G — 0, welche sich aber, da R = A² -)- B² -f- C² und G² = L² -f- M² -]- N² sind, in die sechs folgenden spalten:

А=NX—0

В — NY = 0

X y

xY

Sie drücken aus, dass die Summen aller Kraftkomponenten parallel den Koordi-natenaxen und aller Komponenten der Axenmomente aller sich hei der Reduktion für den Ursprung ergebenden Paare parallel denselben Axen verschwinden müssen. Die Bedingung, dass das Kräftesystem einer Einzelresultante äquivalent sei, besteht in der Rechtwinkeligkeit von R und G und ist, da RG cos. ф = AL -f- B AI -j- CN ist, cos. ф = 0, d. h.

C=NZ=0

■= 0.

AL + BM + CN = 0.

Ist sie erfüllt, so folgt sofort, dass für jede andere Reduktion AL{ -J- ВMi -f- CCVj = 0

ABC

= xiyiZi =0.

ABC

sei, weil

а\У\*Аа_ в л\БСI + ъ

Xi У\ А В

z 1 Xi CA

Yergl. über die Aequivalenz und Reduktion der Kräfte: Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, 2. AufL, Bd. I, S. 43 u. ff., und Bd. II, S. 16 u. ff., Leipzig 1879—80.    Schell.

Aequivalenz der Verwandlungen, eine von Clausius [1] bei Darstellung des zweiten Hauptsatzes der mechanischen Wärmetheorie (s. Wämietli e or ie, mechanische) eingeführte Gleichwertigkeit, für welche die Umwandlungen von Wärme und Arbeit nach den damit verbundenen Aenderungen der Entropie, den Verwandlungswerten (daher der Namen Entropie, rqonrj = Verwandlung), beurteilt werden, so dass z. B. der Gesamtwert aller Verwandlungen für einen beliebigen umkehrbaren Kreisprozess (s. d.) gleich Null ist.

Litteratur: [1] Clausius, Die mechanischeAVärmetheorie, Braunschweig 1887, I, Abschnitte IV und X. — [2] Grashof, Theoretische Maschinenlehre, Leipzig 1875, I, § 14.

Aëroklinoskop, s. Sturmwarnungen.

Aërolitli, s. V. w. Meteorit (s. d.)

Aëromechanik. Nachdem gegen das Ende des XVII. Jahrhunderts die Lehre von den Naturkräften eine systematischere Form angenommen hatte,

Weyrauch.

schied man als selbständige Zweige die Mechanik der starren, flüssigen und gasförmigen Körper aus. Für diese letztere wurde ursprünglich der Karne Aërometrie gewählt [1]; das erste Lehrbuch der Physik der Gase führte diese Bezeichnung anscheinend auch ein [2]. Späterhin wurde dann, je nachdem die Gase im Buhe- oder im Bewegnngszustande betrachtete, eine Trennung der Disziplin in Aerostatik und Pneumatik durchgeführt, welch letzterer Karne zuerst von dem bekannten К o mp e n d i о g r ap hen Schott gebraucht worden zu sein scheint [3], und wieder erst später trat an die Stelle der Pneumatik die ono-matologisch und begrifflich der „Hydronamik“ Daniel Bernoullis [4] nachgebildete Aerodynamik. Doch ist dieser letztere Karne deshalb nicht sehr üblich geworden, weil zumal die französischen Autoren die Lehre von den tropfbar- und von den elastisch - flüssigen Körpern einheitlich unter der Bezeichnung Hydrostatik und Hydrodynamik zusammenzufassen lieben; ein charakteristisches Beispiel hierfür gibt Duhamel [5]. Aerostatik und Aerodynamik zusammen bilden dann die Aëromechanik. Die Anfänge der Aerostatik lassen sich zurückführen auf die Zeit der Alexandriner, indem Ktesibios und Heron durch Erfindung einer Anzahl zum Teile noch jetzt gebrauchter Apparate dar-thaten, dass sie die Elastizität und das Expansionsvermögen der Luft sehr wohl kannten und zu verwerten verstanden [6] ; eine Schrift Herons (um 100 v. Chr.) ist in mehrfacher Bearbeitung auf uns gekommen [7]. Wissenschaftlich begründet konnte die Disziplin aber natürlich dann erst werden, nachdem Torricelli den Druck der Luft erkannt und quantitativ zu messen gelehrt hatte [8]. Die Aufgabe der Aerostatik gipfelte nachmals wesentlich darin, Gesetze auszu-mitteln, welche den Zusammenhang zwischen Druck, Temperatur und Volumen mathematisch fixiren. Zunächst diente diesem Zwecke das unabhängig von Boyle und Mariotte gefundene, gewöhnlich aber den Kamen des Letztgenannten tragende Gesetz [9], welches jedoch erst mit der durch Gay-Lussac hinzugefügten Erweiterung [10] die thatsächlichen Verhältnisse richtig darstellt (s. Mariottesches Gesetz, Gay-Lussacs Gesetz). In neuester Zeit hat Kuhn eine noch allgemeinere Formel hergeleitet, deren Giltigkeitsbereich wohl auch noch ausgedehnter sein dürfte als derjenige der von Mariotte und Gay-Lussac gegebenen Ausdrücke, welche in der ersterwähnten als spezielle Fälle enthalten sind [11]. Als wichtigste Anwendung der Aerostatik ist die aus Pascals Initiative [ 12] hervorgegangene Höhenmessungsmethode (s. Barometrische Höhenmessung) zu betrachten.

man

Die Aerodynamik hat unter dem theoretischen Gesichtspunkte die Gleichungen der Bewegung von Gasen (s. d.) in einem unendlich ausgedehnten Cylinder, sowie für die Bewegungen im Inneren einer selbst unendlichen Gasmasse aufzustellen und zu diskutiren ; hiefür haben Fourier und Riemann die erforderliche Anleitung gegeben [13]. Ueber die Bewegung der Gase, welche durch Röhren hindurchströmen, haben d’Alembert [14] und Bossut [15], vor allem aber Kavier [16] theoretische, d’Aubuisson [17] und G. G. Schmidt [18] experimentelle Untersuchungen angestellt. Fenier gehört hierher die Ermittlung von Ausdrücken für die Geschwindigkeiten, mit weichen Gase unter verschiedenen Modalitäten aus einem Gefässe ausströmen; man findet die Resultate der bezüglichen Entwicklungen sein’ übersichtlich beisammen bei Bohn [19]; bei kapillaren Röhren gilt angenähert das Gesetz von Poiseuille [20]. Auch die Lehre von der Viskosität und inneren Reibung der Gase, sowie vom negativen Seitendrucke [21] gehören hierher, und auch die Luftschiffahrt, sowie die durch v. Pettenkofer und Recknagel so weit geförderte Ventilation unterstehen den Gesetzen der Aëromechanik. Ein anderes Spezialproblem ist gegeben durch die von Crelle [22] und Zernikow [23] behandelte Frage nach der Kraft, mit welcher bewegte Luft auf einen ihr sich entgegenstellenden Körper wirkt. Ja, streng genommen, hat man ein gutes Recht, die gesamte Lehre von den Bewegungen in der Atmosphäre unserem Wissenszweige zu subsumiren und mathematisch gehaltene Lehrbücher der dynamischen Meteorologie, wie wir ein ganz treffliches von Sprung [24] besitzen, auch als solche der Aëromechanik in Anspruch zu nehmen.

Litteratur: [1] G-ehlers physikalisches Wörterbuch. 2. Auflage, Leipzig 1825, Bd. I,

S. 217 ff. — [2] C. y. Wolf, Elementa Aërometriae, Leipzig 1709. — [3] Kasp. Schott, Mechauica Hydraulico-Pneumatica, Würzburg 1658. — [4] D. Bernoulli, Hydrodynamica seu de viribus et motibus fluidorum commentarii, Strassburg 1738. — [5] Duhamel, Lehrbuch der reinen Mechanik, deutsch von W. Wagner, Braunschweig 1853, 2. Teil, S. 214 ff., S. 244 ff. — [6] Cantor, Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst, Leipzig 1875, S. 17 ff. — [7] Heron, Spiritualia, latein. von Commandino, Urbino 1775, deutsch von Cario, Bamberg 1687. — [8] Heller, Greschichte der Physik von Aristoteles bis auf die neueste Zeit, Stuttgart 1884, Bd. If., S. 102 ff. — [9] Mariotte, Second essai de physique, de la nature de l’air, Paris 1679. — [10] Gay-Lussac, Annales de chimie et de physique, Bd. 43, S. 137 ff. — [11] M. Kuhn, Ueber die Beziehung zwischen Druck, Volumen und Temperatur bei Gasen, Wien 1893. — [12] Pascal, Bécit de la grande expérience de l’équilibre des liqueurs, Paris 1648 (Neudruck von Hellmann, Berlin 1893). — [13] Riemann-Hattendorfif, Partielle Differenzialgleichungen und deren Anwendung auf physikalische Fragen, Braunschweig 1876, S. 271 ff. — [14] d’Alembert, Traité de l’equilibre et du mouvement des fluides, 2. Buch, 4. Kap., Paris 1744 (Oeuvres, Paris 1821, tome V). — [15] Bossut-Langsdorf, Lehrbegriff der Hydrodynamik, Frankfurt a. M. 1792, 2. Teil, S. 409 ff. — [16] Navier, Mémoires de l’Acad. Royale de l’Institut de France, Bd. IX, S. 355 ff. — [17] d’Aubuisson, Annales des Mines, Bd. XIII, S. 483 ff. — [18] G. G. Schmidt, Gilberts Annalen der Physik, Bd. 66, S. 68 ff. — [19] Bohn, Ergebnisse physikalischer Forschung, Leipzig 1878, S. 173 ff. — [20] Poiseuille, Annales de chimie et de physique, 3. Serie, Bd. 21, S. 76 ff. — [21] Rosenberger, Die Geschichte der Physik in Grundzügen, Braunschweig 1890. 3. Teil, S. 640 ff. — [22] Grelle, Theorie des Windstosses mit Anwendung auf Windflügel, Berlin 1802. — [23] Zernikow, Theorie des Windstosses nebst Anwendung auf Windflügel und Schiffssegel, Erfurt 1854. — [24] Sprung, Lehrbuch der Meteorologie, Hamburg 1885.    Günther.

Aëronautik, s. Luftschiffahrt.

Aërophon, von Edison erfundener Signalapparat, bei welchem durch eine vibrirende Platte in Verbindung mit einem grossen Sprachrohr und einer Pfeife die menschliche Stimme so verstärkt werden kann, dass sie bis zu 7 km Entfernung vernehmbar ist.

Aërophor, s. Lüftung geschlossener Räume.

Aérostat, s. Ballon.

Aërostatische Presse, s. Römer sh aus en’s che Presse.

Aerugo, s. Grünspan.

Pässler.

Aeseher, in der Gerberei Bezeichnung für dünne Kalkmilch, welche dazu dient, bei den in dieselbe eingelegten Häuten und Fellen die Zellsubstanz, in welcher die Haare resp. die Wolle eingebettet sind, zu lockern. Infolge dieser Behandlung lassen sich nach einiger Zeit die Haare, resp. die Wolle, sowie die Epidermis leicht von der Lederhaut durch mechanische Operationen entfernen. Durch den Aeseher werden also die Häute und Felle für den Enthaarungsprozess vorbereitet, ferner wird durch denselben eine Schwellung der Haut erreicht. Zur Verkürzung des Aescherprozesses kann der Aeseher durch besondere Zusätze, wie Gaskalk, Pottasche, Soda, Schwefelarsen und Schwefelnatrium verschärft werden. — In der Seifensiederei versteht man unter Aeseher gelöschten, feinen, mit Holzasche gemischten Kalk, aus welchem mit Wasser die Aescher-lauge hergestellt wird; in der Metallurgie eine Mischung von Holz- und Knochenasche, aus welcher die Sohle der Abtreibherde besteht. Aesclierspaltmascliine, s. Sp alt m as chine.

Aescillill, ein Glykosid (s. d.) von der Zusammensetzung (7₁₅Д₆0₉, welches in der Rinde der Rosskastanie enthalten ist. Es kristallisirt mit D/2 Molekülen Kristallwasser in feinen Nadeln, schmilzt wasserfrei gegen 205° und wird durch Säuren oder Fermente in Glykose und Aesculetin CgHeOi = Dioxykumarin (s. Kumarin) gespalten. Isomer mit AesCulin ist das Glykosid Daphnin CKH₁₆Og-\- НгО, aus der Rinde von Daphne alpina, das bei 200° schmilzt und in Glykose und ein isomeres Dioxykumarin C₉ H₆ 0₄, das Daphnetin, zerlegt wird. w. Kerp. Aestrich, s. Estriche.

Aetlian (Aethylwasserstoff, Dimethyl), ein gasförmiger Kohlenwasserstoff von der Zusammensetzung СгД. und der Konstitution CH₃— CH₃. Er bildet das zweite Glied in der Reihe der sogen. Grenzkohlenwasserstoife (s. d.) oder Paraffine. von der allgemeinen Formel (7niLn+2* Aethan findet sich in der Natur; so ist es im Rohpetroleum aufgelöst [1] und bildet einen Bestandteil der den Petroleumquellen bei Pittsburg entströmenden Gase, welche dort industriellen Zwecken zur Heizung und Beleuchtung nutzbar gemacht werden [2].

Seine Bildungsweisen werden unter den allgemeinen Methoden der Entstehung der Grenzkohlenwasserstoffe erörtert werden. Zu seiner Darstellung zersetzt man entweder Zinkaethyl mit Wasser, oder reduzirt Jodaethyl bei Gegenwart von Wasser mit Kupfer-Zink [3]. Aus den Elementen kann es mit Hilfe des Acetylens (s. d.) durch Reduktion desselben dargestellt werden. Das Aethan ist ein gerucli- und farbloses Gas vom spezifischen Gewicht 1,036, welches bei 4° durch einen Druck von 46 Atmosphären verflüssigt werden kann. Im Wasser ist es kaum löslich; absoluter Alkohol dagegen löst 1,5 Yol. Es brennt mit schwach leuchtender Flamme. Mit dem gleichen Volum Chlor gemengt, bildet es im zerstreuten Tageslicht Chloraethan QH^Cl, mit überschüssigem Chlor höher chlorirte Produkte.

Litteratur : [1] Ronalds, Journ. f. prakt. Chemie, 1894, 420. — [2] L. Smith, Annales de chimie et de physique (5) 8, 566. — [3] Gladstone und Tribe, Ber. der deutsch, chem. Gesellsch.,

6, 202.

W. Kerp.

welcher

CH₃.C

Aethenyl, ein dreiwertiges organisches Radical, welches aus dem Aethan CH₃ - CH₃ so entstanden gedacht werden kann, dass nur einer Methylgruppe der Wasserstoff entzogen ist; es bleibt dann der dreiwertige Rest CH₃.C z. B. im Aethenylamidoxim

А. OH

enthalten ist. Isomer mit dem Aethenyl ist der Rest „Vinyl“, welcher so aus dem Aethan ableitbar ist, dass der einen Methylgruppe ein Wasserstoff-Atom, der andern zwei entzogen sind; der Rest hat dann die Zusammensetzung СНг = CH— und liegt z.B. dem Vinylchlorid zu Grunde СНг — CHCl. Vergl. auch Aethyliden

und A ethyl.

W. Kerp.

Aether (Lichtäther). Die Erkenntnis, dass das Licht eine Wellenbewegung sei (Fresnels Interferenzversuch 1821) führte mit Notwendigkeit zur Annahme eines Trägers dieser Bewegung, der bis zu den fernsten Fixsternen den Raum erfüllt und auch in unserer Luft und den durchsichtigen Körpern der Träger der Wellenbewegung des Lichtes ist. Der Nachweis von H. Hertz [1], dass den elektrischen Schwingungen dieselben Eigenschaften in Betreff von Fortpflanzungsgeschwindigkeit, Brechung, Zurückwerfung, Polarisation zukommen, wie den Lichtschwingungen, lassen den Lichtäther auch als Vermittler und Träger der elektrischen Erscheinungen und wegen des engen Zusammenhangs von elektrischen und magnetischen Erscheinungen auch als Träger der magnetischen Fernwirkung erkennen, um so mehr, als seit Faradays Entdeckung der elektromagnetischen Drehung der Polarisationsebene des Lichts auch Licht und Magnetismus in innigste Beziehung getreten sind. Die ältere, besonders durch A. Fresnel [2] und F. E Neumann [3] vertretene Optik erklärte die optischen Erscheinungen nach den Gesetzen der Elastizität, indem sie den Lichtäther als ungemein dünne, elastische, nahezu inkompressible Flüssigkeit betrachtete, deren transversal zur Fortpflanzungsrichtung der Wellen gerichtete Schwingungen die Energie der molekularen Schwingungen der leuchtenden Körper nach allen Richtungen fortpflanzen. Th. Young nahm an, der Aether durchdringe alle Körper ohne Widerstand; Euler berechnete seine Dichte zum 39000000ten Teil von derjenigen der atmosphärischen Luft. Die neuere, hauptsächlich durch J. C. Maxwell vertretene Optik [4] leitet die Lichterscheinungen nicht aus den Gesetzen der Elastizität, sondern aus den Grundgesetzen der elektromagnetischen Kraft ab, wobei die Frage nach einer mechanischen Erklärung noch offen bleibt. Leber die Versuche, dem Aether solche Grundeigenschaften und molekulare Bewegungen zu erteilen, dass die elektrischen, magnetischen, damit die Licht-und Wärmeerscheinungen, womöglich auch noch die Gravitation, daraus mechanisch erklärbar werden, sei auf Zöllners [5] Ausführungen verwiesen. Vielleicht gelingt es unter Veränderung der Grundvorstellungen über die mechanische Wechselwirkung der Körper (Elastizitätsgesetze) zu einer die elektromagnetische und die elastische Lichttheorie verbindenden Vorstellung vom Aether zu gelangen [6].

Litteratur: [1] H. Hertz, Untersuchungen über die Ausbreitung der elektrischen Kraft, Leipzig 1892. — [2] Pogg. Annalen, Bd. 23. S. 372, 494. — [3] Pogg. Ann., Bd. 25, S. 418. — [4] J. C. Maxwell, Lehrbuch der Elektrizität und des Magnetismus, Deutsch von Weinstein,

C₂H₅\

Berlin 1883, 4. Teil, auch in den „gesammelten Abhandlungen“, Göttingen 1891, oder: Maxwell, scientific papers, Cambridge, University Press 1890. — [5] Zöllner, Ueber Wirkungen in die Ferne, in den gesammelten Abhandlungen, Leipzig 1878, 1. Bd., S. 16. — [6] 14. Reiff, Elastizität und Elektrizität, Freiburg und Leipzig 1893.    Aug. Schmidt.

Aether sind in der organischen Chemie solche Verbindungen, welche durch Vereinigung von zwei Molekülen eines und desselben oder zweier verschiedenen Alkohole unter Austritt eines Moleküls Wasser entstehen; man kann sie daher als Anhydride (s. d.) der Alkohole betrachten:

C₂H-o0H + C₂H₅ OH — Hz О =

CzH₅/°

Vach ihrer Konstitution sind sie auch als Oxyde der Alkoholradikale (s. unter A ethyl) aufzufassen. Je nachdem die beiden, mit Sauerstoff verbundenen Alkoholradikale (Alkylreste) gleich oder ungleich sind, also entweder ein und demselben oder verschiedenen Alkoholen entstammen, unterscheidet man zwischen einfachen und gemischten Aethern. So ist der Aethyläther (7₂Щ .О.С4Щ ein einfacher, der Methyläthyläther СЩ . О .■ C₂ Щ aber ein gemischter Aether. Von den allgemeinen Bildungsmethoden der Aether sind besonders zwei von Wichtigkeit. — Von besonders theoretischem Interesse ist die von Williamson [lj entdeckte Darstellung aus Vatriumalkoholaten mit Jodalkylen:

C'₂ H₅ ■ ONa + JC₂ H = Na J + C₂ H₆ • 0 -C₂ H, während nach der folgenden Methode die Aether technisch gewonnen werden.

Bei der Einwirkung von konzentrirter Schwefelsäure auf Alkohole bilden sich Wasser und sog. Aetlierschwefelsäuren, z. B. :

C'a H ■ он + OH ■ S0₂ • OH = C₂H& • 0 • S0₂ ■ OH + 1I₂ 0 ; die Aetherschwefelsäure setzt sich dann mit neu zufliessenden Mengen Alkohol, um zu dem entsprechenden Aether, z. B. Diäthyläther, unter Rückbildung der Schwefelsäure: C'a H₆ • О ■ S0₂ ■ ОН + C'a Нъ • OH = C'₂ H₅ ■ O • C₂Hb + OH ■ S0₂ ■ OH.

Setzt man nur einen Alkohol der Einwirkung der Schwefelsäure aus, so entsteht nur ein Aether ; reagirt man aber mit einem Gemenge von zwei Alkoholen, so entstehen drei Aether: zwei einfache und ein gemischter. Der Dimethyläther ist ein Gas ; vom Diäthyläther an sind die Aether sehr flüchtige, neutrale, in Wasser wenig lösliche Flüssigkeiten, welche leichter als Wasser sind. Die niederen Aether sieden erheblich niedriger als die entsprechenden Alkohole; bei den höheren Gliedern verliert sich diese Gesetzmässigkeit; die hochmolekularen Aether sind kristallisirt. In chemischer Beziehung zeichnen sich die Aether durch grosse Beständigkeit aus. Mit Wasser zerfallen sie unter dem Einfluss von Säure erst beim Erhitzen wieder in die Alkohole, Jodwasserstoffsäure spaltet in zwei Moleküle Jodalkyl, Salpetersäure und Chromsäure führen zu denselben Oxydationsprodukten, welche die Alkohole mit gleichem Alkylrest liefern ; Chlor dagegen wirkt substituirend.

Aether, gewöhnlicher (Schwefeläther, Diäthyläther). Zu seiner Darstellung benützt man das von Boullay angegebene Verfahren. Es wird zunächst ein Gemisch von Weingeist und Schwefelsäure bereitet, welches bei etwa 140° siedet (s. auch oben unter Bildungsweisen); das Verhältnis wechselt natürlich je nach der Stärke der beiden Verbindungen. Sehr geeignet ist eine Mischung von 5 Teilen 90prozentigen Sprits mit 9 Teilen konzentrirter Schwefelsäure, welche in gusseisernen Kesseln zum Sieden erhitzt wird. Der gebildete Aether destillirt ab und wird in Kondensatoren verdichtet, während man aus einem Alkoholreservoir stets so viel Alkohol während der Destillation nachlaufen lässt, als zersetzt wird, jedoch in dem Mass, dass die Temperatur nahezu konstant bleibt. Der Theorie nach — da beim Prozess nur Aether und Wasser entstehen, welche abdestilliren, und Schwefelsäure zurückgebildet wird — sollte eine geringe Menge Schwefelsäure unbegrenzte Mengen Alkohol in Aether überführen können. In der Praxis aber hat es sich gezeigt, dass man die Operation unterbrechen muss, nachdem etwa die sechsfache Menge der in der ursprünglichen Mischung angewandten Quantität Weingeist verbraucht ist. Dies beruht auf Vebenreaktionen, welche stattfinden, da die zur Verwendung gelangenden Materialien nie wasserfrei sind und das bei der Reaktion gebildete Wasser nicht vollständig abdestillirt, die Mischung also schliesslich so verdünnt wird, dass die Reaktion ihr Ende erreicht. Ausserdem wirkt die vorhandene freie Schwefelsäure zersetzend (unter Kohleabscheidung) auf den Alkohol ein, während die gebildete Kohle Veranlassung zur Reduktion der Schwefelsäure zu schwefliger Säure gibt, welche ihrerseits hemmend in den Prozess eingreift. — Das Destillat, welches neben Aether und Wasser noch Alkohol und schweflige Säure enthält, wird zur Entfernung der letzteren mit Kalkmilch behandelt. Der auf dem Wasser schwimmende Aether wird abgehebert, mit Wasser gewaschen und über Chlorcalcium rektifizirt. Wegen der Feuergefährlichkeit dieser Operation darf nicht über freiem Eeuer, sondern muss aus Wasserbädern destillirt werden, und die Kondensatoren sind wegen der Flüchtigkeit des Aethers stark zu kühlen. Dieser Aether, obgleich noch geringe Mengen Alkohol und Wasser haltend, ist für technische wie pharmaceutische Verwendung genügend rein. Will man ihn für Laboratoriumszwecke vollständig alkohol- und wasserfrei haben, so behandelt man ihn mit Natriumdraht, wobei sich naturgemäss Wasserstoff entwickelt, und destillirt ihn nach Beendigung der Wasserstoffentwicldimg aus gläsernen Apparaten. Bei dieser Reinigung des Aethers löst sich eine ziemlich beträchtliche Menge in den Waschwassern, welche jedoch durch Destillation leicht wieder gewonnen werden kann [2]. — Käuflich sind drei Sorten Aether : vom spezifischen Gewicht 0,728, 0,722 und 0,720, während reiner Aether bei 15° das spezifische Gewicht 0,718 hat. Um Aether auf einen Wassergehalt zu prüfen, schüttelt man eine Probe mit dem gleichen Volum Schwefelkohlenstoff; bei wasserfreiem Aether tritt keine Trübung ein. — Alkoholhaltiger Aether färbt sich mit essigsaurem Rosanilin rot [3]. Käuflicher Aether enthält stets Vinylalkohol CH₂ = CH{OH). welcher durch Einwirkung des atmosphärischen Sauerstoffs auf den Aether entsteht. — Der Diäthyläther ist eine farblose, äusserst bewegliche Flüssigkeit von erfrischendem Geruch; er siedet bei 34,9° und hat bei 15,6° das spezifische Gewicht 0,718. Reiner Aether erstarrt bei — 129° kristallinisch und schmilzt bei — 117,4°; Wasser und Aether lösen sich gegenseitig, so lösen ca. 11 Vol. Wasser 1 Vol. Aether und 100 Vol. Aether lösen 2 Vol. Wasser. Sehr reichlich löst sich der Aether in konzentrirter Salzsäure. Sein Dampf ist sehr schwer und fliesst noch leichter an Gefässwänden hinunter als Kohlensäure. Er ist ungemein entzündlich und explodirt, mit Luft gemengt, mit grosser Heftigkeit. Beim Einatmen ruft er Bewusstlosigkeit hervor. Mit den üblichen organischen Lösungsmitteln, wie Alkohol, Essigester, Aceton, Petroläther ist der Aether in jedem Verhältnis mischbar und ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für die mannigfachsten Substanzen. Wegen dieser Eigenschaft wird er sowohl im Laboratorium wie in der Technik vielfach als Lösungsmittel, teils zum Kristallisiren, teils zum Ausschütteln wässeriger Lösungen benützt. Auch viele anorganische Substanzen, wie Jod, Chromsäure, die Chloride, Bromide, Jodide von Quecksilber, Kupfer, Eisen, Gold, Aluminium etc. lösen sich in Aether auf. Kollodium ist in Aether gelöste Schiessbaumwolle. In der Pharmacie verwendet man sowohl reinen Aether als auch eine Mischung von 1 Teil Aether mit 3 Teilen Weingeist (spiritus aethereus, Hoffmanns Tropfen). Beim Arbeiten mit Aether ist wegen seiner Entzündlichkeit und wegen der Eigenschaft seines Dampfes, mit Luft gemengt zu explodiren, grosse Vorsicht geboten und die Nähe von Flammen zu meiden.

Den oben angeführten allgemeinen chemischen Eigenschaften der Aether ist für den Diäthyläther noch hinzuzufügen, dass er mit Brom, Wasser und einigen Metallsalzen eigentümliche kristallinische Additionsprodukte liefert ; beim Erhitzen mit Wasser und wenig Schwefelsäure auf 180° bildet er Aethylalkohol. Chlor wirkt auf Aether unter Entzündung ein. Mässigt man die Einwirkung durch Abkühlen und Lichtabschluss, so erhält man gechlorte Aether vom Monochloräther bis zum Perchloräther C₂ Cl₅ . О . C₂ Cl₅, einer nach Kampher riechenden Substanz vom Schmelzpunkt 68°.

Der Aether wurde 1540 von Valerius Cordus entdeckt und als Oleum vitrioli dulce beschrieben. Der Name Aether rührt von Frobenius her. Später wurde er von Männern, wie Val. Rose, Eourcroy und Vauquelin, Saussure, Gay-Lussac, Dumas, Mitscherlich, Liebig u. A. untersucht und die mannigfachsten Vermutungen über seine Entstehung und Konstitution ausgesprochen, bis Williamson, sich den Ansichten Gerhardts und Laurents anschliessend, im Jahre 1850 seine geistvolle Theorie über die Aetherbildung veröffentlichte lind durch klassische Versuche seine Konstitution feststellte [5].

IV. Kerp

Litteratur: [1] Williamson, Annalen d. Chemie, 77, 37; 81, 73. — [2] Vergl. Stohmann-Kerl, Encyklop. Handbuch der techn. Chemie, 4. Aufl., Braunschweig 1888, I, 8—16. — [3] Squibbs, Jahresber. d. Chemie, 1885, 1162. — [4] Poleck und Thümmel, Berichte d. deutsch, chem. Gesellsch., 22, 2863. — [5] Vergl. Kekulé, Lehrbuch der organ. Chemie, Erlangen 1861, Bd. 1, S. 400 ff.

Aether ist endlich eine noch immer übliche Benennungsweise für eine Klasse von organischen Verbindungen, welche prägnanter als Ester (s. d.) bezeichnet werden und von der im vorhergehenden Artikel behandelten Klasse der eigentlichen Aether scharf unterschieden werden müssen. Leider wird diese Unter-

Scheidung im Sprachgebrauch nicht immer konsequent durchgeführt, und Bezeichnungen wie Essigäther, Salpeteräther statt Essigester, Salpetersäureester finden noch häufige Anwendung.

IV. Kerp.

Aetlierisclie О eie, gewinnt man durch Destillation oder Extraktion gewisser Blumen, Früchte, Samen oder Binden. Sie sind flüssig (eigentliche ätherische Oele), oder fest (Kampferarten), oder Lösungen fester Verbindungen in flüssigen. In letzterem Falle scheidet sich beim starken Abkühlen der feste Teil als Stearopten aus dem flüssig bleibenden, dem Elaeopten ab. In Alkohol, Aether, Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Petroläther sind alle ätherischen Oele löslich, mit Fetten und fetten Oelen in jedem Verhältnis mischbar, in 'Wasser dagegen nur sehr wenig löslich; doch teilen sie letzterem Geruch und Geschmack mit. Sie sind farblos, gelb oder braun (besonders im Alter), seltener grün oder blau, ihr spezifisches Gewicht schwankt zwischen 0,8 und 1,2. Sie sieden bei einer Temperatur über 140° C., sind aber schon bei gewöhnlicher Temperatur flüchtig, besonders mit Wasserdampf. Sie sind weit leichter entzündbar als die fetten Oele und brennen mit stets russender Flamme. Die meisten ätherischen Oele, besonders die sauerstoffhaltigen, nehmen an der Luft begierig Sauerstoff auf und verbinden sich damit. Sonnenlicht befördert die Absorption, die dünnflüssigen Oele werden dabei dickflüssiger, zuletzt selbst hart; das Produkt der Oxydation ist meist ein harzähnlicher Körper. Dieser Vorgang wird gewöhnlich mit Verharzung bezeichnet. Einige ätherische Oele, welche Aldehyde enthalten, gehen unter Sauerstoffaufnahme in Säuren über, z. B. bildet sich im Zimmetöl Zimmetsäure, im Bittermandelöl Benzoesäure. Die ätherischen Oele sind deshalb bei ihrer Aufbewahrung sorgfältig vor Luft und Licht zu schützen. — Die ätherischen Oele bestehen entweder nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff oder aus Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, seltener enthalten sie auch Stickstoff und Schwefel. Sie sind meist Gemische aus verschiedenen Substanzen. Die wichtigsten Bestandteile sind Kohlenwasserstoffe und Kampferarten. Unter ersteren stehen obenan die Terpene, eine Reihe aromatischer Kohlenwasserstoffe von der Formel (Cb Д)x, die man wieder unterscheidet als Hemi-terpene (С₅Д), Terpene (С₁₀Д₆), Sesquiterpene (С₁₅Д₈), Diterpene ((7₂₀Д,) u. s. w. Namentlich die eigentlichen Terpene werden häufig angetroffen und treten in den ätherischen Oelen in fünf isomeren Formen auf, nämlich als Pinen (im Terpentinöl), Limonen (in den Oelen der Citrusarten, im Kümmelöl u. s. w.), Dipenten (im Wurmsamenöl, Cajeputöl und allen höher erhitzten ätherischen Oelen), Sylvestren (im russischen und schwedischen Terpentinöl) und Phe 11 an dren (im Wasserfenchelöl u. s. w.). Die isomeren Terpene unterscheiden sich in ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften. — Von Kampferarten sind besonders zwei zu nennen, solche von der Formel CwSl6О und solche von der Formel C^H^O. Der gewöhnliche Kampfer kann als Typus für die nach der Formel CloUieO zusammengesetzten Bestandteile ätherischer Oele gelten. Dieselbe Zusammensetzung haben ferner das Thujol aus dem Lebensbaumöl, der Polnykampfer, das Salviol, das Kamillol, das Absynthol u. s. w. Für Kampfer von der Zusammensetzung CloHieO ist der Borneokampfer die bekannteste Art; ebenso zusammengesetzt sind das Cineol (im Wurmsamen-, Spik-, Eukalyptus-, Lorbeer- und Cajeputöl), das Koriandrol im Korianderöl, das Geraniol im Geraniumöl, das Zitronellol im Zitronellöl u. s. w. Ausführliche Angaben über die Chemie der ätherischen Oele finden sich in [13]. — Die Terpene pflegen sich weder durch besonderen Geschmack noch Geruch auszuzeichnen, noch überhaupt die Eigentümlichkeit eines ätherischen Oeles zu haben. Bei der direkten Destillation eines ätherischen Oeles geht dieser Kohlenwasserstoff zuerst über und kann daher leicht von den die Eigentümlichkeit des Aethers bedingenden und bei höherer Temperatur destillirenden Bestandteilen gesondert werden. Den spezifischen Charakter eines Oeles bedingt meist der Sauerstoff enthaltende Oelbestandteil. Die Fabrikanten ätherischer Oele haben daher mehrere den Zwecken der Parfümerie und der Herstellung von Genussmitteln dienende ätherische Oele von dem wertlosen Terpenbestandteile zu befreien und sie gleichsam in konzentrirterer Form zu erhalten gesucht. Carvol ist z. B. das von Carven (Terpen) befreite Kümmelöl. Diese konzentrirten ätherischen Oele sind nicht nur reiner in Geruch und Geschmack, klarer und leichter löslich in verdünntem Weingeist, sondern sie vertreten auch ein Mehrfaches des gewöhnlichen ätherischen Oels. Sie ist bei Kümmelöl 2¹/₂fach, Angelikaöl 30 fach, Bergamottöl 2¹/₂fach, Kalmusöl lOfach, Zitronenöl 30fach, Korianderöl 6 fach, Lavendelöl 2¹/₂fach, Pomeranzenöl 30facli, Thymianöl öfach, Wachholder öl 20fach, d. h. wenn eine Vorschrift z. B. 30 Teile Zitronenöl angibt, so genügt, um einen gleichen Geruch und Geschmack zu erzeugen, 1 Teil des terpenfreien Zitronenöls. — Zur Gewinnung der ätherischen Oele benützt man je nach ihrer Natur und je nach der Menge, in welcher sie in den Pflanzen enthalten sind, verschiedene Methoden, und zwar die Pressung, die Destillation und die Extraktion. — Das Pressen ist nur bei frischen Pflanzenteilen und bei diesen auch nur dann ausführbar, wenn dieselben reich an ätherischen Oelen sind, wie z. B. die Schalen der Orangen, Zitronen, Limonen etc. Man schlägt dieselben in ein starkes Tuch ein und setzt sie dem Druck einer Presse aus, bis kein Oel mehr abfliesst. Die so erhaltenen ätherischen Oele sind noch mit wässerigen und schleimigen Teilen verunreinigt. Um dieselben hiervon zu befreien, lässt man sie eine Zeit lang ruhig stehen, bis sich die Verunreinigungen abgesetzt haben, giesst dann die flüchtigen Oele von dem Bodensatz ab und filtrirt sie schliesslich noch durch ein Tuch oder Papier. — Obgleich die ätherischen Oele bei einer höheren Temperatur als das Wasser sieden, so gehen sie doch, wie schon erwähnt, mit den Wasserdämpfen über. Man destillirt daher die Pflanzenteile entweder so, dass man sie mit Wasser in die Blase bringt und hierauf durch direktes Feuer zum Sieden erhitzt, oder dass man sie allein in die Blase gibt und dann Wasserdampf auf sie einwirken lässt. Im ersten Falle bringt man zweckmässig noch einen Siebboden in der Blase an, auf welchem die Pflanzen liegen und unter welchem sich das Wasser befindet. Auf diese Weise kann ein Anbrennen nicht stattfinden und die erhaltenen Produkte sind reiner. Im grösseren Fabrikbetrieb verwendet man heute allgemein kontinuirliche Destillirapparate. Ein solcher Apparat besteht aus einem Kessel mit doppeltem Boden. Der Bodenraum steht mit einem Dampfkessel in Verbindung, dessen gespannte Wasserdämpfe den Inhalt der Blase mehrere Grade über den Siedepunkt des Wassers erhitzen. Das Destillat wird in einer Vorlage gesammelt, welche eine Einrichtung hat, dass durch Oeffnen eines obern oder untern Hahnes das destillirte Wasser, je nach der spezifischen Schwere des sich absondernden Oeles, in die Blase zurückgeleitet werden kann. Häufig findet sich in letzterer auch noch eine offene Dampfschlange, so dass man nach Belieben mit direktem Dampfe oder durch die vom Mantel der Blase ausgehende Wärme heizen oder auch beide Heizmethoden vereinigen kann. Zuweilen verwendet man auch Destillirapparate mit einfachem Boden und destillirt mit direktem Dampf. Dieses Verfahren ist dort nicht geeignet, wo die Gegenwart von Wasser notwendig ist, z. B. bei der Erzeugung von Bittermandelöl. Zum Auffangen der ätherischen Oele bei der Destillation bedient man sich, wenn dieselben leichter sind als Wasser, der sogenannten Florentiner Flaschen. Es gibt davon mehrere Formen, die alle denselben Zweck verfolgen, nämlich zwei Flüssigkeiten von verschiedenem spezifischen Gewicht von einander zu trennen. Am häufigsten ist die in Fig. 1 abgebildete Form. Nahe am Boden steigt eine gebogene Röhre bis ungefähr zu ²/₃ der Vorlage. Das leichtere Oel sammelt

sich über dem Wasser, während letzteres in dem Masse aus der Oeffnung der Röhre ausfliesst, wie hei der Destillation Flüssigkeit geliefert wird. Oele, welche schwerer als Wasser sind, werden in Vorlagen aufgefangen, deren Abflussöffnung wenig unterhalb der Einlauföffnung sich befindet, wie in Fig. 2. Die den Vorlagen entnommenen Oele enthalten noch etwas Wasser, Schmutz etc., weshalb man sie einige Zeit ruhig stehen lässt, damit sich diese Stoffe abscheiden. Die Trennung erfolgt schliesslich entweder durch einfaches Abgiessen, besonders wenn man es mit grösseren Mengen Oel zu tliun hat, oder mit Hilfe eines Scheidetrichters, dessen Einrichtung aus Fig. 3 zu ersehen ist. Die Destillation wird zur Gewinnung der meisten ätherischen Oele angewendet ; doch ist diese Methode zur Abscheidung der Wohlgerüche mancher Blüten, und zwar gerade der zartesten und lieblichsten, nicht ausführbar, da solche Blüten teils zu wenig Oel enthalten, teils das daraus destillirte Oel an Schönheit verliert. —-Zur Extraktion der ätherischen Oele lassen sich verschiedene Lösungsmittel verwenden, wie Aether, Schwefelkohlenstoff u. s. w. Am besten eignet sich dazu sorgfältig rektifizirter Petroläther, der schon bei ca. 50° C. vollkommen flüssig ist und bei genügender Reinigung einen nicht unangenehmen Geruch besitzt. Man behandelt das zu extrahirende Material in einem Behälter mit dem Lösungsmittel, zieht die Lösung ab und verdampft das Lösungsmittel in einem Destillirapparate. Letzteres fliesst, wieder kondensirt, unmittelbar in den Extraktionsapparat zurück und zieht die darin befindlichen Pflanzenteile weiter aus. Dies wird so oft wiederholt, bis nichts Lösliches mehr aufgenommen wird. Da der Petroläther nicht nur die ätherischen Oele, sondern auch Fett, Harz u. s. w. aufnimmt, so muss der nach dem Verdunsten des Lösungsmittels verbleibende Rückstand einer Destillation mit Wasser unterworfen werden. Bei der Rektifikation fängt man den ersten Teil der Destillate in einer besonderen Vorlage auf, um Reste von Petroläther, die beim Abdampfen im Oel zurückgeblieben sind, abzuscheiden. Dieser Anteil, welcher nur wenig ätherische Oele enthält, wird bei der nächsten Extraktion dem Material zugefügt. Die in den ätherischen Oelen enthaltenen Fette und Harze haben die Eigenschaft, erstere mit grosser Energie zurück zu halten und mit dem Wasserdampf nur schwierig übergehen zu lassen. Man muss daher in Gegenwart von viel Fett und Harz sehr lange destilliren, um alles ätherische Oel zu gewinnen. Dieser Umstand macht die Extraktion für viele Anwendungen ungeeignet ; so grosse Hoffnungen man zu Anfang auf dieses Verfahren gesetzt hatte, so beschränkt es sich doch jetzt meist auf Verarbeitung von Substanzen mit einem sehr hohen Gehalt an ätherischem Oele. Bei Blüten, deren Gehalt an ätherischem Oel sehr unbedeutend ist oder deren Riechstoffe durch Destillation eine Zersetzung oder Veränderung erleiden, wird der Duft durch Maceration oder Infusion oder durch Absorption für Zwecke der Parfümeriefabrikation gewonnen. — Die Maceration oder Infusion wird ausgeführt, indem man die Blüten mit geschmolzenem Schweinefett oder Rindsfett oder mit warmem Olivenöl mischt. Die Mischung von Fett und Blüten bringt man in einem Topfe in ein Dampfbad, worin man das Fett eine Temperatur von ca. 65° C. annehmen lässt. Man lässt die Blüten 12 bis 48 Stunden in diesem warmen Fett, ersetzt sie dann durch neue und fährt damit fort, bis das Fett die gewünschte Parfümstärke hat. Die auf diese Weise gewonnenen parfümirten festen Fette heissen in Frankreich „pommades“, die parfümirten Oele „huiles antiques“. — Die Absorption (Enfleurage) kommt in Anwendung hei sehr zarten Blumendüften, auf welche die Erwärmung nachteilig wirkt. Man benützt dazu eine grosse Anzahl hölzerner Rahmen, welche in der Hälfte ihrer Höhe eine

uf

lli

IP

ll

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Glasplatte enthalten, so dass auf jeder Seite derselben ein hoher Rand bleibt. Die Ränder sind so, dass die Rahmen genau schliessen und fest auf einander stehen. Diese Vorrichtung heisst „chassis aux vitres“ oder ,rchassis aux pommades“. Die hierzu verwandten Fette, die Pomadenkonsistenz haben, werden auf die Fläche der Glasplatte, in der Stärke von ungefähr 2 mm, mit der Vorsicht aufgetragen, dass kein Fett an das Holz kommt; dann werden die Blüten aufgestreut und die Rahmen aufeinandergesetzt. Die so geschichteten Horden werden dann oben und unten durch eine Glasplatte geschlossen. Hach Verlauf von 1—2 Tagen entfernt man die Blüten und ersetzt sie durch frische; dies wird fortgesetzt, bis die Fette mit Duft gesättigt sind. Zum Parfümiren von Oelen bedient man sich statt der Glasplatten eines Metallsiebes. Darauf legt man ein Stück dicken Baumwollenzeuges, das mit Oel getränkt ist, bestreut dasselbe mit Blüten und erneuert dieselben, bis das Oel mit Wohlgeruch gesättigt ist. Das Zeug wird dann ausgepresst und das Oel filtrirt. Ausführliches über die Gewinnung der ätherischen Oele in [7] bis [13].

Bei Aufbewahrung von ätherischen

Oelen hat man sie vor allem vor Licht und Luft zu bewahren, da dies ihre grössten Feinde sind. Man bewahrt sie am besten an einem schattigen Orte, in nicht zu grossen, möglichst gefüllten, gläsernen, mit guten Korkpfropfen geschlossenen Flaschen, womöglich noch mit Blase verbunden. Die Konservirung wird sehr unterstützt, wenn man den Oelen 0,5—1 °/₀ wasserfreien Weingeist beimischt. — Die ätherischen Oele werden vielfach verfälscht. Die Verfälschungen bestehen hauptsächlich in Vermischung eines teuren Oeles mit einem billigeren und mit Weingeist, seltener Chloroform und mit fetten Oelen. Zu diesen schon lange üblichen Verfälschungsmitteln ist neuerdings noch der oben als Terpen bezeichnete Kohlenwasserstoff gekommen, welcher bei Herstellung der terpenfreien Oele abgeschieden wird. Die Erkennung der Güte eines ätherischen Oeles stützt sich in erster Linie auf die physikalischen Eigenschaften desselben, namentlich auf Farbe, Geruch und Geschmack. Das spezifische G ewiclit variirt zu sehr und ist nicht immer ein ausreichendes Kriterium. Reagentien sind nur bei einigen wenigen Oelen anwendbar. Der chemische Nachweis von Verfälschungen wird besonders dadurch erschwert, dass die wenigsten ätherischen Oele einheitliche Substanzen sind, sondern meist Gemenge von Terpenen mit anderen Verbindungen bilden, in welchen die einzelnen Gemengteile nicht in festen, sondern in veränderlichen Verhältnissen auftreten, und in welchen die Gemengteile ausserdem durch Aufbewahren, durch Licht und Luft Selbstveränderungen erleiden. Geruch und Geschmack sind für jedes ätherische Oel so charakteristisch, dass man in den meisten Fällen damit auskommt. Um auf den Geruch zu prüfen, bringt man einen Tropfen des zu untersuchenden Oeles in die trockene Handfläche und zerreibt ihn anhaltend mit der Fläche der andern Hand, wodurch der Geruch deutlicher hervortritt. Um den Geschmack zu bestimmen, wird ein Tropfen des Oels mit 15—20 g destillirtem Wasser kräftig geschüttelt und die Mischung durch die Zunge geprüft. Eine Verfälschung mit fettem Oel (Mohnöl, Rizinusöl) lässt sich in folgender Weise erkennen: Man gibt einen Tropfen des Oels auf Fliesspapier und setzt ihn dann der Wärme des Wasserbades aus. Der Fleck aus reinem ätherischen Oel verschwindet vollständig und ist auch nicht im durchfallenden Lichte wahrnehmbar. Bei Gegenwart von Fettsubstanz scheint oft der Fleck, im auffallenden Lichte betrachtet, verschwunden, nie aber im durchfallenden Lichte. Das Erscheinen eines Fettfleckes kann in einzelnen Fällen Veranlassung zu Täuschungen geben, da manche ältere, etwas verharzte ätherische Oele, ohne mit eigentlichen Fetten verfälscht zu sein, beim Verdunsten eine etwas durchscheinende Stelle auf dem Papier zurücklassen. Bei Anwesenheit von Harz wird meist nicht ein gleichmässig Durchscheinendwerden des Papiers eintreten, sondern der Fettfleck wird sich mehr an den Rändern des verdunsteten Tropfens zeigen. In zweifelhaften Fällen verdunstet man etwas von dem fraglichen Oele auf einem Uhrglase bis zum Verschwinden des Geruchs; fettes Oel bleibt dabei als schmierige Masse zurück, während etwa vorhandenes Harz beim Erkalten erstarrt und in Alkohol löslich ist. Ein in Alkohol löslicher Rückstand kann auch aus Rizinusöl bestehen; zu seiner Erkennung fügt man

wenige Tropfen Salpetersäure hinzu, lässt die stürmisch verlaufende Reaktion vorübergehen und neutralisirt mit kohlensaurem Natron, wobei, wenn Rizinusöl zugegen war, der charakteristische Geruch der Oenanthsäure auftritt. Auch bei frischen Oelen kann ein bleibender Fleck entstehen, wenn dieselben durch Auspressen der betreffenden Pflanzenteile gewonnen sind. So hinterlässt Zitronenöl, welches durch Auspressen der Schale erhalten wurde und einen weit lieblicheren Geruch besitzt als das durch Destillation gewonnene, stets einen leichten Fettfleck. Ein anderes Verfahren, fettes Oel in ätherischem Oel nachzuweisen, besteht darin, dass man dasselbe mit der achtfachen Menge 90prozentigen "Weingeists (spez. Gewicht 0,823) mischt. Ist das Oel unverfälscht, so muss eine klare Lösung entstehen; enthält dasselbe fettes Oel, so bleibt es ungelöst. Nicht nachgewiesen wird auf diese Weise Rizinusöl, welches von allen fetten Oelen am meisten zur Verfälschung dient, da es in Alkohol ebenfalls löslich ist. Eine Verfälschung mit Weingeist trifft man häufig, besonders bei teuren Oelen an. Bei einem mehr als 3% betragenden Weingeistgehalte genügt es, 1—2 Tropfen des Oeles in Wasser fallen zu lassen. Den Tropfen umzieht bei solchem Weingeistgehalt entweder sofort eine milchige Zone, oder er wird in Berührung mit dem Wasser nach einiger Zeit trübe oder weislich. Drage ndorffs Prüfungsmethode [1] gründet sich darauf, dass die Oele, welche Kohlenwasserstoffe sind, auf Zusatz von Natrium (10 Tropfen des Oeles und ein kleiner Schnitzel Natrium) keine Veränderung erleiden, andere Oele, welche Kohlenwasserstoffe und sauerstoffhaltige Oele enthalten, mit Natrium eine geringe Wasserstoffgasentwicklung veranlassen und sich in den ersten 5—10 Minuten der Reaktion wenig auffallend verändern; ist dagegen das Oel mit Weingeist verfälscht, so tritt nicht nur eine heftige Wasserstotfgasentwicklung ein, sondern es wird auch in kurzer Zeit braun oder dunkelbraun, dickflüssig oder starr. Die häufig empfohlene Nachweisung des Alkohols mit Fuchsin verlangt besondere Vorsichtsmassregeln. Zuerst muss man sich davon überzeugen, dass das Oel frei von Säuren und Wasser ist; ist dies nicht der Fall, muss man dieselben durch Aetzkali fortschaffen. Nach dem Absetzen bringt man mit einer trockenen Pipette ca. 5 ccm in ein trockenes Reagenzglas von etwa 10 mm Weite, ohne die Wände der oberen Hälfte des Röhrchens zu benetzen, gibt dann einige Millimeter grob gepulvertes Fuchsin mit einer Papierrinne in den trockenen Teil des schräg gehaltenen Röhrchens, 1 cm vom Oel entfernt, und erwärmt allmälich über der Lampe, bis dasselbe anfängt zu beschlagen. Bei reinem Oel ist keine Verdunstung zu bemerken; enthielt jedoch das Oel nur 0,1 % Weingeist, so wird, nachdem man zum Sieden erhitzt und beiseite gestellt hat, jedes Fuchsinstäubchen von einem durch die weingeistige Auflösung erzeugten Fleck umgeben sein. Hauptsache bei dieser Probe ist, dass das Oel wasserfrei ist. Ist letzteres nicht der Fall, so sieht man die im oberen Teile des Reagenzglases sich verdichtenden Dämpfe, fuchsinlösend, zurückfliessen und unter Prasseln im Oel untersinken; ist das Oel weingeisthaltig, so lösen die sich verdichtenden Dämpfe das Fuchsin leichter und mischen sich beim Zurückfliessen ohne Prasseln. Eine Verfälschung mit Chloroform lässt sich, wenn sie massig ist, durch Geruch und Geschmack nicht immer bestimmt erkennen. In allen Fällen wird Chloroform das spezifische Gewicht des Oeles bedeutend erhöhen. Man gibt in ein Reagenzglas 15 Tropfen des fraglichen Oeles, 45—90 Tropfen Weingeist und 30—40 Tropfen verdünnte Schwefelsäure. Nachdem gut umgeschüttelt ist, gibt man 2—3 Zinkblechschnitzel dazu und wärmt an, bis die Wasserstoffentwicklung lebhaft vor sich geht. Nach nochmaligem Durchschütteln stellt man beiseite und wärmt nochmals an, wenn die Gasentwicklung schwächer wird. Dieses Anwärmen bei gleichzeitigem, gelindem Schütteln der Flüssigkeit wird einigemale wiederholt. Nach Verlauf von 20—25 Minuten versetzt man die Flüssigkeit mit einem gleichen Volum kalten destillirten Wassers, schüttelt kräftig durcheinander und filtrirt durch ein mit Wasser angefeuchtetes Papierfilter. Das Filtrat macht man mit Salpetersäure stark und versetzt mit Silbernitratlösung. War Chloroform zugegen, so erscheint eine Trübung oder ein Niederschlag von Silberchlorid. Benzol weist man nach, indem man es durch Destillation aus einem Glaskölbchen im Wasserbade

sauer

abscheidet. Das Destillat wird in einem Reagenzglase mit einem gleichen Yolum Salpetersäure von 1,500 spezifischem Gewicht gelinde erwärmt. Eine zu heftig erfolgende Reaktion wird durch Kühlung in kaltem Wasser gemässigt, eine träge Einwirkung durch gelindes Anwärmen (Eintauchen in "Wasser) lebendig gemacht. Hat die Mischung eine gelbe Farbe, so verdünnt man sie mit Wasser, schüttelt mit Aether aus, vermischt die dekantirte Aetherlösung mit Weingeist und Salzsäure, gibt etwas Zink dazu und stellt an einen lauwarmen Ort, um das gebildete Nitrobenzol in Anilin überzuführen. Nach geschehener Wasserstoffen twiddling neutralisirt man mit Kalilauge, schüttelt um, nimmt die Aetlierschicht ab, lässt diese freiwillig verdunsten und bringt zu dem Rückstände einige Tropfen Chlorkalklösung. War Nitrobenzol vorhanden, so tritt eine blauviolette Farbenreaktion ein. Verfälschungen mit Terpenen oder terpenartigen Flüssigkeiten, wie sie bei Darstellung der terpenfreien Oele gewonnen werden, sind schwer zu erkennen und allenfalls durch das geringere spezifische Gewicht nachzuweisen ; denn die Terpene sind meistens spezifisch leichter und haben Gewichte von 0,840 bis 0,870. Die Verfälschungen mit ätherischen О eien geringerer Qualität sind sehr schwer zu entdecken, wenn man nicht durch Geruch oder Geschmack darauf geführt werden kann. Von den zur Prüfung empfohlenen Methoden seien die wichtigsten kurz erwähnt: Die Prüfung mit Jod stützt sich darauf, dass einige Oele lebhaft verpuffen, während andere dabei Wärme und Dämpfe entwickeln und wieder andere sich indifferent verhalten. Man gibt bei dieser Probe in ein Uhrglas 0,19 g Jod und darauf 4—6 Tropfen des Oels; das Verfahren ist jedoch zu unsicher. Bei Hagers Schwefelsäure - W ein geistprobe [2] gibt man in ein etwa 1,3 cm weites Reagenzglas 5—6 Tropfen des zu untersuchenden Oeles und 25—30 Tropfen reiner konzentrirter Schwefelsäure und mischt beide Flüssigkeiten durch Schütteln. Hierbei findet entweder keine, oder eine kaum fühlbare, oder eine starke, oder eine sehr heftige Erhitzung statt, welche sich in einzelnen Fällen bis zur Dampfentwicklung steigert. Die Mischung ist entweder klar oder trübe. Nach dem völligen Erkalten der Mischung (nicht eher) gibt man 8—10 ccm 90prozentigen Weingeist dazu und schüttelt, unter Verschluss des Glases, mit dem Finger kräftig um. Die Mischung zeigt nun eine verschiedene Farbe, ist klar oder trübe, und was sich aus dieser Flüssigkeit nach einem Tage abgesetzt hat, ist ebenfalls verschieden gefärbt und in kochendem Weingeist entweder löslich oder nicht löslich. Auch diese Methode ist nicht sicher genug. Hagers Guajakreaktion [3], von ihm zum Nachweis von Terpentinöl in anderen Oelen als sicher empfohlen, hat sich hei anderen Chemikern nicht bewährt. Die Jodadditionsmethode, welche von Hübl zur Untersuchung der fetten Oele angewandt ist, ist von С. В aren thin [4] auch zur Untersuchung ätherischer Oele in Anwendung gebracht ; doch ist es anderen Chemikern nicht gelungen, übereinstimmende Resultate zu erzielen. Die Verseifung mit alkoholischer Kalilauge ist von A. Kremei [5] zur Prüfung der ätherischen Oele empfohlen worden; das Verfahren ist jedoch nach Eugen Dieterich vollständig wertlos. R. Benedikt und A. Grüssner [6] haben zur Untersuchung der ätherischen Oele die Bestimmung der Methyl za hl empfohlen. Anderweitige Versuche über die Brauchbarkeit der Methode liegen noch nicht vor.

■warmes

Ueber die einzelnen ätherischen Oele s. die betr. Artikel. —

Regelmässige halbjährige Berichte über ätherische Oele geben Schimmel & Cie. in Leipzig, die neben Mitteilungen über die Preisbewegungen viele wissenschaftliche Notizen, namentlich Methoden zur Prüfung der ätherischen Oele enthalten.

Litteratur: [1] Wiecks deutsche Gewerbeztg., Bd. 28, 1863, p. 362. — [2] H. Hager, Handbuch der pharmazeutischen Praxis, 2. Aufh, Berlin 1880, p. 566. — [3] Ders., Chemische Reaktionen zum Nachweise des Terpentinöls in den äther. Oelen etc., Berlin 1885. — [4] Archiv der Pharmazie, 24, p. 848. — [5] Pharmazeut. Centralhalle, 1888, p. 482 u. 555 ; 1889, p. 133. —

[6] Chem.-Ztg., 13, 1889, p. 872 u. 1072. — [7] J. Maier, Die ätherischen Oele, Stuttgart 1867. —

[8] S. Piesse, Chimie des parfums, Paris 1890. — [9] S. Mierzinski, Die Fabrikation der ätherischen Oele und Riechstoffe, Berlin 1872. — [10] Ders., Die Riechstoffe, 6. Auf!., Weimar 1888. — [11] C. Deite, Handbuch der Parfümerie- u. Toilettenfabrikation, Berlin 1891. — [12] G. W. Atkinson, Die Fabrikation der ätherischen Oele, 2. Aufl., Wien 1887. — [13] Georg Bornemann, Die flüchtigen Oele des Pflanzenreichs, Weimar 1891.    Deite.

Aetherische Wasser (abgezogene, aromatische Wasser). Wenn zur Gewinnung der ätherischen Oele (s. d.) die betreffenden Pflanzen mit Wasser destillirt werden, so scheidet sich im Destillat das Oel nicht völlig vom Wasser ab, weil die ätherischen Oele im Wasser etwas löslich sind. Solche Wasser, welche dann den Geruch der betreffenden ätherischen Oele besitzen, heissen ätherische Wasser. Das einmal destillirte Wasser wird wiederholt über mehrere Portionen der Pflanzenstoffe abgezogen, wenn diese arm an ätherischem Oel sind ; man unterscheidet dementsprechend im Handel Aqua simplex, duplex, triplex. Aetherische Wasser sind in gut verschlossenen Gefässen an einem möglichst kühlen Ort aufznbewahren; sie halten sich um so besser, je reicher sie an ätherischem Oel sind. In der Medizin, Parfümerie und Liqueurfabrikation finden sie ausgedehnte Anwendung. In Südfrankreich, auch zum Teil in Sardinien, hat sich die Darstellung von Orangenblüten-, Bittermandel-, Rosen-und Kirschlorbeerwasser zu einer wichtigen Industrie entwickelt.

Aetherschwefelsäure, s. v. w. Aethylschwefelsäure (s. d.).

Ae thin, s. v. w. Acetylen (s. d.).

Aethyl, die Bezeichnung für das Radikal Ct H des Aethylalkohols. Unter Radikalen oder Resten versteht man in der organischen Chemie Gruppen von unter einander verbundenen Elementen, welche bei den Umsetzungen der Kohlenstoffverbindungen ohne Zerfall aus einer in eine andere Verbindung übergehen können. Im besonderen bezeichnet man die Kohlenstoff enthaltenden Gruppen als Radikale, alle anderen, wie z. В. OH, SH, NO,, als Gruppen schlechthin. Der Weingeist z. B. besitzt die rationelle Formel СгН.ОН. Die Gruppe СгН ist in ihm also mit der Hydroxylgruppe OH, im Jodäthyl C₂H.J mit Jod, im Mercaptan C\H.SH mit der Gruppe SH, im Aethylamin CtH. NH, mit der Amidogruppe NH₂, im Aethan C₂H₆ mit 1 Atom Wasserstoff, С₂НЪ.Н, verbunden. Die Gruppe C₂ H kann mithin aus einer Verbindung in eine andere übergehen, ohne einen Zerfall zu erleiden; sie ist daher ein Radikal und wird als Radikal des Aethylalkohols — als Aethyl bezeichnet. In analoger Weise ist die Gruppe CH₃ — Methyl —- das Radikal des Methylalkohols, C₃H₇ — Propyl — das des Propylalkohols und so fort. — Man kann sich diese Gruppen dadurch entstanden denken, dass den gesättigten Molekülen, z. B. den Grenzkohlenwasserstoffen, ein oder mehrere Atome, z. B. Wasserstoff, entzogen werden:

Methan СН±— 1 TT — CH?, Methyl,

Aethan C₂ He —■ 1 H = C₂ H-₀ Aethyl,

Methan 6'    — 2 If = CH₂ Methylen,

Aethan C₂HG — 2 H=C₂ //₄ Aethylen oder Aethyliden (s. d.),

Methan Cjj± — 3 11 = CH Methenyl,

Aethan C₂ H? — 3 U = C₂ H? Yinyl oder Aethenyl (s. d.) u. s. f.

Je nachdem die Differenz in der Zusammensetzung dieser Radikale mit Rücksicht auf die gesättigten Moleküle, von denen sie sich ableiten, 1, 2, 3 oder 4 Atome beträgt, werden sie als ein-, zwei-, drei- oder vierwertige Radikale unterschieden. So ist Aethyl ein einwertiges, Aethyliden (s. d.) ein zweiwertiges Radikal. Der Begriff Radikal ist ein rein hypothetischer, wobei es gleichgiltig bleibt, ob ein Radikal an sich auch existenzfähig ist oder nicht; seine Anwendung hat sich aber als äusserst zweckmässig erwiesen, so dass man ihn nicht hloss auf Atom-gruppirungen, welche aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, beschränkt, sondern ihn in allen Fällen gebraucht, wo Atomgruppirungen bei chemischen Reaktionen als solche erhalten bleiben. Hiernach ist klar, dass den Radikalen in der organischen Chemie dieselbe Rolle zufällt, wie bestimmten Atomgruppirungen oder geradezu den Metallen der unorganischen Chemie, z. B. dem Ammoniak oder dem Kalium. So bezeichnet man die Atomgruppirung CH₃. CO — Acetyl — als das Radikal der Essigsäure, weil sich dasselbe im Acetyl-chlorid, Acetamid u. s. w. unverändert wieder findet Die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehenden Radikale werden Alkyle genannt

1893, 1. Teil, S. 15.

Litteratur: Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 3. Aufl., Hamburg und Leipzig

IV. Kerp.

W. Kerp.

Aethyłacetat, eine selten gebrauchte Bezeichnung für den Aetliylester der Essigsäure. S. Essigsäure.

Aethyläther, s. v. w. Schwefeläther (s. Aether).

Aethylalkohol, s. v. w. Alkohol (s. d.).

Aethylamin. In diesem Körper liegt der wichtigste Vertreter einer Klasse von Verbindungen der organischen Chemie vor, welche als Fettbasen oder Amine bezeichnet und erhalten werden, wenn man im Ammoniak den "Wasserstoff durch Alkoholradikale ersetzt ( 1]. Dementsprechend besitzt das Aethylamin die Zusammensetzung ДД.А7Д. Es ist eine bewegliche Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 0,696 bei 8°, die bei 18,7° siedet, und besitzt einen starken ammoniakalischen Geruch. Es mischt sich mit Wasser in jedem Verhältnis, wird aber durch festes Kali aus der wässerigen Lösung ölig abgeschieden und ist brennbar. In chemischer Hinsicht ist es dem Ammoniak durchaus vergleichbar; es ist jedoch eine stärkere Base als dieses und verdrängt dasselbe daher aus seinen Salzen; es fällt die Metalle als Metalloxydhydrate ; die Niederschläge von Kupferoxyd- und Tlionerde-hydrat lösen sich in überschüssigem Aethylamin wieder auf. Es bildet mit unorganischen wie organischen Säuren Salze, die dem Salmiak entsprechend zusammengesetzt und besonders von Würtz [2] untersucht worden sind; denselben schliessen sich eine Leihe von Doppelsalzen, z. B. mit Quecksilber-, Gold- und Platinchlorid an. — Das salzsaure Salz СгНь— АД. HCl к istallisirt in grossen, zerfliessliclien Blättern, die bei 80⁰ schmelzen, das Platindoppelsalz kristallisirt in orangeroten Rhomboedern und hat die Zusammensetzung

((7₂ Д — АД • H Cl\ Pt ClA,

welche genau der des Platinsalmiaks entspricht. Aus seinen Salzen wird das Aethylamin durch Destillation mit festem Kali in Freiheit gesetzt. — Das Aethylamin entsteht nach den zahlreichen allgemeinen Methoden, welche zur Darstellung der Fettbasen allmälich aufgefunden worden sind [1]. Historische Bedeutung besitzen unter diesen Methoden die 1848 von Würtz [3] und die 1849 von A. W. Hofmann entdeckten [4]. Nach der ersten Methode werden die Ester der Isocyansäure oder Isocyanursäure mit Kalilauge destillirt; z. B.

CONC₂Hb + 2KOH= NH, ■ <7₂Д + ДСД;

Isocyansäureäthylester

Aethylamin.

Nach der zweiten Methode wirken die Jodide oder Bromide der Alkoholradikale auf alkoholisches Ammoniak bei 100° unter Druck ein. Hierbei wird der Wasserstoff des Ammoniaks durch die Alkyle substituirt, während der entstehende Haloidwasserstoff sich mit den gebildeten Basen zu Ammoniumsalzen vereinigt. Die Reaktion verläuft jedoch nicht so einfach, im wesentlichen aber nach folgenden vier Phasen:

1.    АД + Сг Д J= NH₂ — C₂ Д . HJ Aethylaminjodhydrat,

2.    NД + 2 Сг Д J —HJ r I⁷//(C₂ Д)₂. HJ Diäthylaminjodhydrat,

3.    Л⁷Д -f- 3 Сг Д J = 2 HJ -f- N{ 6₂ 7/5)3 • A J Triäthylaminj odhydrat,

4.    N(Сг Д)₃ + Сг Д J = A(Gj Д)₄ J Tetraäthylammoniumjodid.

Destillirt man diese Ammoniumsalze mit Kali, so werden dieselben mit Ausnahme des Tetraäthylammoniumjodids zersetzt; die freien Amine destilliren über; jenes bleibt zurück. Es entstehen bei dieser Reaktion also neben dem Aethylamin noch das Diäthyl- und Triäthylamin. Trotzdem wird das Aethylamin nach dieser Reaktion technisch gewonnen. Man benutzt dazu das bei der Chloralbereitung als Nebenprodukt abfallende Aethylchlorid und erwärmt dasselbe mit dem dreifachen Volum Alkohol von 95%, der bei 0° mit xAnmoniak gesättigt ist, eine Stunde lang in Autoklaven (s. d.) im Wasserbad. Man filtrirt vom Salmiak ab, destillirt das freie Ammoniak und den Alkohol ab und destillirt den Rückstand mit Natron. Hierbei gehen Aethyl-, Diäthyl- und Triäthylamin über; Tetraäthylammoniumjodid bleibt zurück. Das übergegangene Basengemenge wird nunmehr mit Hilfe von Oxaläther zerlegt [5]. Mit diesem bildet das Aethylamin Diäthyl-oxamid, wmlches als fester Niederschlag sich abscheidet, während Diäthylamin den Ester der Diäthyloxaminsäure bildet, Triäthylamin aber nicht verändert wird, und beide in Lösung bleiben. Man filtrirt nun vom ausgeschiedenen Diäthyloxamid ab und destillirt dies mit Kali ; hierdurch zerfällt es im Aethylamin, welches übergeht, und oxalsaures Kali. Aus der Lösung gewinnt man zunächst das Triäthylamin durch Destillation derselben, und dann das Diäthyl-amin durch erneute Destillation mit Kali. Das Aethylamin wird als primäres, die neben ihm entstehenden Amine, Diäthyl- und Triäthylamin, werden als sekundäres und tertiäres Amin unterschieden. Allen diesen drei Arten der Aethylaminbasen entsprechen, wie aus dem vorher Gesagten ersichtlich, noch eine Reihe von Verbindungen, die vom Ammoniak durch Ersatz von Wasserstoff durch andere Alkoholradikale — Methyl, Propyl etc. — deriviren, z. B. Methyl-, Propyl-, Dimethyl-, Methyläthylamin u. s. f., welche, unter sich homologe Reihen bildend, als organische Fettbasen zusammengefasst werden. Das Aethylamin hat in der analytischen Chemie Anwendung zur Trennung des Eisens und der Thonerde gefunden. Für die Entwicklung der Gerhardtschen Typentheorie — Typus Ammoniak — ist die Entdeckung des Aethylamins von grosser Bedeutung gewesen [6].

Litteratur: [1] Beilstein, Handbuch der organ. Chemie, 3. Auf!., Hamburg u. Leipzig 1893, Bd. I, S. 1110 ff. — [2] Würtz, Annalen der Chemie. 76, 329. — [3] Würtz, Annalen der Chemie, 71, 330: 76, 325. — [4] Hofmann, Annal, der Chem., 74, 159. — [5] Derselbe, Berichte der deutschen chem Ges., 3, 109, 776. — [6] Kekulé, Lehrbuch der organischen Chemie, Erlangen 1861, Bd. I S. 114 ff    IV. Kerp.

Aethylbromid (Bromäthyl) СчНъВг, farblose, ätherartig riechende Flüssigkeit von brennendem Geschmack ; spez. Gew. 1,47, Siedepunkt bei 38,4°. Aethylbromid bildet sich bei Einwirkung von Brom und Phosphor auf Alkohol, beim Erhitzen von Alkohol mit Bromwasserstoff. Zu seiner Darstellung übergiesst man amorphen Phosphor mit 6 Alkohol, fügt 6 Brom hinzu, destillirt, fällt das Destillat mit Wasser, trocknet und rektifizirt. Aethylbromid ist in Wasser wenig löslich, entzündlich, mit Aether und Alkohol mischbar. Es dient zur Darstellung von Anilinfarben.

Aethylchlorid (Chloräthyl, leichter Salzäther, Kelen), СгНьС1, farblose Flüssigkeit vom Siedepunkt 12,5°, bei normaler Temperatur und gewöhnlichem Druck also gasförmig. Das spezifische Gewicht des flüssigen Aethylchlo-rids ist 0,9214 bei 0°, 0,9176 bei 8° fl], das spezifische Gewicht des Gases 0,2268 [1]. Die kritische Temperatur liegt gegen 170° [2]. Im Wasser ist Aethylchlorid wenig löslich; bei gewöhnlicher Temperatur absorbirt Wasser sein gleiches Volum, Alkohol dagegen löst sein halbes Gewicht an Chloräthyl. Es friert noch nicht bei —29°, nach eigener Beobachtung noch nicht bei —140°. Es brennt mit grüngesäumter Flamme. Seinem chemischen Charakter und seiner Zusammensetzung nach (C₂BCl) lässt sich Aethylchlorid ebensowohl als ein monoclilor-substituirtes Aethan auf fassen, wie auch als der Chlorwasserstoff-Ester des Aethylalkohols. Dem entsprechend verhalten sich auch seine Reaktionen und Synthesen. Es bildet sich bei der Einwirkung von Chlor auf Aethan [3] beim Behandeln von Alkohol und mancher Aethylester mit Chlorschwefel oder leicht zersetzlichen Metallchloriden (Antimonchlorid, Zinnchlorid, Eisenchlorid, Chlorwismut, Aluminiumchlorid). Seine zweckmässigste Darstellungsweise ist die folgende, die von Grove [4] ausführlich beschrieben ist:

an

an

dem Alkohol stammende Verunreinigungen zurückhält und

Das Gas geht dann durch

Man entwickelt Salzsäuregas aus Kochsalz und Schwefelsäure und leitet es durch mehrere mit Schwefelsäure gefüllte Trockenflaschen in einen Kolben, in welchem Alkohol von 95—100 °/o fortwährend im Sieden erhalten wird. In diesem Alkohol ist vorher etwa ein halbes Gewicht geschmolzenem Chlorzink gelöst worden. Das Salzsänregas wird im Alkohol fortwährend absorbirt und die aufsteigenden Gase durch einen senkrecht oder schräg auf dem Alkoholkolben ^gebrachten Kühler geleitet. Hier verdichtet sich der siedende Alkohol und fliesst zurück, während das gebildete Aethylchlorid bei der Temperatur des Kühlwassers gasförmig bleibt und übergeht. Von hier leitet man das Gas durch drei oder vier mit Wasser gefüllte Waschflaschen, in deren jeder sich zweckmässig ein Streifen blaues Lakmuspapier befindet, damit man erkennen kann, ob das Waschwasser durch übergehendes Salzsäuregas saure Reaktion angenommen hat, in welchem Falle man es erneuern muss. Zwischen den Alkoholkolben und die Waschflaschen schaltet man zweckmässig noch eine leeie Flasche ein, die das beim Erkalten des Apparats fast immer zurücksteigende Waschwasser aufzunehmen bestimmt ist. Von den W aschflaschen leitet man das Gas durch eine oder mehrere Flaschen mit Schwefelsäure, die Wasser und Aethyläther, sowie sonstige aus

dann zur Sicherheit in einen oder mehrere Chlorcalciumtürme, einen Kühler in eine Vorlage, die mit einer Kältemischung von Eis und Salz gekühlt wird. Hier verdichtet es sich ; es kann zweckmässig in Selterswasserflaschen aufbewahrt werden. — Nach dem Patent einer französischen Fabrik wird das Chloräthyl durch Einleiten von Salzsäure in ein Gemisch von Alkohol und Wasser und nachheriges Erwärmen unter Druck hergestellt.

Chlor erzeugt in Chloräthyl höhere Substitutionsprodukte ; bei rascher Einleitung im direkten Sonnenlicht kann Entzündung und Explosion erfolgen.

Beim Erhitzen mit Wasser im geschlossenen Bohr erfolgt bei 100° langsame Umwandlung in Alkohol und Salzsäure; mit konzentrirter Jodwasserstoflsäure setzt es sich in Jodäthyl um. Schwefelsäureanhydrid (SO.) wirkt stark absorbirend auf Aethylchlorid und bildet damit Aethylschwefelsäurechlorid С, Hs O S 0₂ Cl. Mit alkoholischem Ammoniak gibt es beim Erhitzen Aethylamin. W ird Aethyl-chlorid über glühenden Kalk geleitet, so entsteht Essigsäure, Methan und Wasserstoff. Durch glühende Böhren geleitet zerfällt es in Salzsäure und Aethylen.

Chloräthyl wird in neurer Zeit bei unbedeutenderen Operationen, namentlich in der Zahnheilkunde, als lokales Anästhetikum benützt. Seine schmerzbetäubende Wirkung beruht auf der intensiven Kälte, die es bei seiner Verdunstung erzeugt. Ausserdem wird es noch gegen neuralgische Schmerzen verwendet. Es wird zum Gebrauch in kleine Glasröhren mit geradem oder gebogenem capillarem Ende gefüllt (10 bis 50 g enthaltend). Ausserdem hat man noch mit Schraubenverschluss versehene Böhren eingeführt, denen man also beliebige Quantitäten entnehmen kann, während die anderen, einmal aufgebrochen, nicht zum zweitenmal verwendet werden können. Der Gebrauch des Chloräthyls hat sich in Deutschland in den letzten Jahren sehr rasch eingebürgert. Höchst überflüssigerweise haben französische Fabrikanten ihm den Namen „Kelen“ (von y.rjl'm ich beruhige) gegeben.

Thilo.

Litteratur: [1] Régnault, Mémoires de l’academie 26. — [2] Drion, Annal, de chimie et de physique (III), 56, S. 1. — [3] Schorlemer, Annalen der Chemie und Pharmacie, 131, S. 70, 132, 234. — [4] Grove, Annal, d. Chemie und Pharmacie, 174, S. 372.

man

und Schwefelsäure zerfällt :

OH

+ c₂H,

— S O-i

so₂\

Aethylschwefelsäure

Das entwickelte Gas wird durch Kalilauge geleitet, um es von schwefliger Säure und von Kohlensäure zu befreien, und über Wasser aufgefangen [2]. Das Aethylen ist befähigt, wie alle Olefine, zwei einwertige Atome zu addiren ; so verbindet es sich leicht mit Chlor, Brom und Jod; mit Jodwasserstoffsäure bildet es Jodäthyl, mit Wasserstoffgas, über Platinschwamm geleitet, vereinigt es sich zu Aethan ; an Schwefelsäure addirt es sich bei mittlerer Temperatur nur bei andauerndem Schütteln, schnell und vollkommen jedoch bei 160—174°. —

Aetliylen (früher ölbildendes Gas oder Elayl genannt), ein gasförmiger Kohlenwasserstoff der Zusammensetzung C\ Ht, das niedrigste Glied in der Beihe der ungesättigten Kohlenwasserstoffe von der allgemeinen Formel Cn H₂„, welche als Olefine oder Alkylene [1] bezeichnet werden und sich von den Grenzkohlenwasserstoffen Gn H2n + 2 durch einen Mindergehalt von zwei Wasserstoff-atomen unterscheiden. In den Olefinen sind je zwei Kohlenstoffatome durch zwei Wertigkeiten mit einander verbunden, so dass das Aethylen folgende Konstitution besitzt CH₂~ СНг. Es findet sich im amerikanischen Petroleum und entsteht bei der trockenen Destillation vieler organischen Substanzen, findet sich daher auch im Leuchtgas (gegen 6 °/₀). — Es ist ein farbloses, eigentümlich süsslich riechendes Gas vom spezifischen Gewicht 0,9784 (Luft—-1); es wird bei —1,1° und einem Druck von 42 i[₂ Atmosphären flüssig, erstarrt bei — 181° kristallinisch, schmilzt bei —169° und siedet bei —105°; es eignet sich daher zur Erzeugung sehr niedriger Temperaturen. Im Wasser ist es nur wenig löslich ; Alkohol und Aether lösen etwa 2 Volumina. Es brennt mit hellleuchtender Flamme, indem es zunächst in Methan und Kohle zerfällt ; im Chlorgas brennt es mit stark russender Flamme, mit Sauerstoff (3 Vol.) bildet es ein stark explosives Gemenge. Das Aethylen entsteht nach den mannigfaltigen Bildungsweisen der Olefine, so z. B. aus Chloräthyl durch Erwärmen mit alkoholischem Kali, aus Aethylenchlorid durch Erhitzen mit Natrium, durch Elektrolyse von bernsteinsaurem Kalium ; gewonnen wird es durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Aethylalkohol. Ein Gemenge von 1 Vol. 80 prozentigem Alkohol mit 6 Vol. englischer Schwefelsäure bleibt einige Zeit stehen; hierbei bildet sich zunächst, wie bei dem Aetherbildungsprozess, Aethylschwefelsäure ; während diese bei der Darstellung von Aether nun mit weiteren Mengen Alkohol zersetzt wird, erhitzt hier die entstandene Aethylschwefelsäure für sich, wodurch sie in Aethylen /ОС₂Нъ

OH

OH

Aethylen.

Von den Halogenadditionsprodukten des Aetliylens besitzt das Aethylenchlorid CH-, CI—CH, CI als ,,Oel der holländischen Chemiker“, nach seinen Entdeckern so genannt, und als früher vielfach angewandtes Anästhetikum einiges Interesse. Es ist eine farblose, angenehm riechende Flüssigkeit, die bei 84° siedet. Aethylen-bromid CH₂Br—CH₂Br ist in der Kälte fest, schmilzt bei 9° und siedet bei 131,5°; Aethylenjodid ist ein in weissen, glänzenden Nadeln kristallisirender Körper, welcher sich jedoch am Licht wie an der Luft in Aethylen und Jod zersetzt. Bei der Ausbildung der Badikaltheorie hat das Aethylen in der sogenannten „Aetherintheorie“ von Dumas (um 1839) eine hervorragende Bolle gespielt, indem Dumas in allen sich vom Alkohol ableitenden Verbindungen die Gruppe C₂Ht präexistirend annahm, dieselbe als Typus „Aetherin“ aufstellte und mit dem Typus Ammoniak verglich [3]. Näheres findet sich in [1].

Litteratur: [1] Beilstein, Handbuch der organ. Chemie, 3. Aufl., Hamburg und Leipzig 1893, Teil I, S. 109. — [2] Erlenmeyer, Bunte, Annalen der Chemie, 168, 64; 192, 244. — [3] Kekulé, Lehrbuch der org. Chemie, Erlangen 1861, Bd. I, S. 63.    w. Kerp.

CH₃

CH-

Aethyliden, ein zweiwertiges organisches Badikal der Zusammensetzung C₂Ht, welches man sich aus dem Aetlian C₂H₆, durch Entziehung von zwei Wasserstoffatomen entstanden denken kann. Je nachdem man jedoch die beiden Wasserstoffatome je einer der beiden Methylgruppen des Aethans oder nur der einen entzieht, sind zwei verschiedene, aber isomere Badikale der gleichen empirischen Zusammensetzung C₂IIi denkbar, welche man als Aethylen und Aethyliden unterscheidet :

GH,

Aethan

CH₂ —

Aethylen (s. auch Aethylen)

CH₃

GH — Aethyliden.

СНг. CI

CH₃

Beide Badikale sind in einer Anzahl organischer Verbindungen der gleichen empirischen Zusammensetzung anzunehmen, deren verschiedenartiges Verhalten auf den verschiedenartigen Bau der ihnen zu Grunde liegenden Badikale zurückgeführt werden muss. So besitzen Aethylenchlorid und Aethylidenchlorid die gleiche Zusammensetzung C₂ Hi Cl₂, sind aber durchaus verschiedene Verbindungen und haben die Konstitution

und I

CH. ci CHCl₂.

IV Kerp.

S. auch unter Aetliyl und Aetlienyl.

Aethylnitrit (Salpetrigäther), der Aethylester der salpetrigen Säure (s. Ester). Die Salpetrigsäure-Ester sind isomer mit den Nitroäthanen; beide enthalten die Gruppe N0₂ ; aber während in den Nitroverbindungen der Stickstoff an Kohlenstoff gebunden ist, wird in den Estern die Bindung durch Sauerstoff vermittelt. Das Aethylnitrit besitzt daher die Konstitution СгНъ.О . NO, das isomere Nitroäthan C₂H — N0₂. — Aethylnitrit ist eine bewegliche, gelbliche Flüssigkeit, welche durchdringend ätherisch, ähnlich wie Borsdorfer Aepfel riecht und eigentümlich stechend schmeckt. Es siedet hei 18°, hat bei 15° das spezifische Gewicht 0,947 und ist unlöslich in Wasser. An der Luft entzündet, verbrennt es mit heller, weisser Flamme. Der reine Ester kann jahrelang ohne Veränderung auf bewahrt werden; der wasserhaltige wird allmälich sauer und entwickelt so viel Stickoxyde, dass häufig Explosion eintritt. Zu seiner Darstellung erhitzt man ein Gemenge von Alkohol und Salpetersäure mit Kupferspänen [1]. Nach Feldhaus [2] ist folgende Methode die beste ; Man mischt 1 1 Kaliumnitritlösung, welches 460 g des Salzes enthält, mit 0,5 1 Alkohol und lässt diese Lösung langsam in eine Mischung von 750 g Schwefelsäure, 1 1 Wasser und 0,5 1 Alkohol einfliessen, wodurch sich so viel Wärme entwickelt, dass der Ester überdestillirt. — Die weingeistige Lösung des Aetliylnitrits wird unter dem Namen Spiritus Aetheris nitrosi (versüsster Salpetergeist) als Arzneimittel benutzt. Nach der Vorschrift des Arzneibuchs für das deutsche Beich, 3. Ausgabe, dürfen 10 ccm nach Zusatz von drei Tropfen Normalkalilauge keine saure ßeaktion zeigen. — Früher stand der versüsste Salpetergeist bei den Aerzten in hoher Achtung, wird aber jetzt nur noch hie und da als angenehmes und mildes Beizmittel (Geschmackskorrigens) verschrieben und auch als Hausmittel benutzt. Er bildet mit aromatischen Amidoderivaten Diazoverbindungen.

Litteratur: [1] E. Kopp. Revue scientifique 27,273. — [2] Annalen der Chemie, 126, 71; vergl. auch Wallach, ebenda 253, 251.    TV. Kerp

Aethyloxydhydrat, s. v. w. Alkohol (s. d.)

Aethylscnweielsäure, gehört in die Klasse der Aetherschwefelsäuren, d. h. der sauren Ester der Schwefelsäure, Verbindungen, welche nur das eine der beiden typischen Wasserstoffatome der Schwefelsäure durch Alkyl ersetzt haben. Man stellt sie durch einfaches Zusammenmischen der primären Alkohole mit Vitriolöl dar. So hat man

OH

OH

SO,

so,

u. s. f.

OCHf    ⁴OC,H\

Methylschwefelsäure Aethylschwefelsäure.

Die freie Aethylschwefelsäure bildet einen in Wasser sehr leicht löslichen Sirup vom spezifischen Gewicht 1,316 bei 16°; mit Wasser gekocht, zerfällt sie in Alkohol und Schwefelsäure, mit Alkohol auf 140° erhitzt, liefert sie Aether und Schwefelsäure. Beim Destilliren wird sie in Aethylen und Schwefelsäure zerlegt. Ihre Salze sind sämtlich in Wasser leicht löslich, wodurch sie sich von den Sulfaten scharf unterscheiden. — Die Aethylschwefelsäure entsteht als Zwischenprodukt bei der Darstellung des Aethers und des Aethylens (s. d). Zu ihrer Beindarstellung lässt man ein Gemisch von drei Molekülen Alkohol auf ein Molekül konzentrirter Schwefelsäure vier Stunden auf dem Wasserbad stehen, wobei bis zu 77,4% an Säure gebildet werden, lässt dann abkühlen, verdünnt mit Wasser, fällt die überschüssige Schwefelsäure mit kohlensaurem Blei aus, entbleit das Filtrat mit Schwefelwasserstoff, filtrirt vom Schwefelblei ab und konzentrirt das Filtrat bis zur Sirupkonsistenz im luftverdünnten Baum über Schwefelsäure [1]. — Die Alkalisalze der Aetherschwefelsäuren werden vielfach zu verschiedenen Beaktionen, oft an Stelle von Jodalkylen angewandt. So entsteht aus äthylschwefeisaurem Kalium und Kaliumsulfhydrat Aethylmercaptan, mit Cyankalium Aethylcyanid u. s. f. Zur richtigen Erkenntnis des Bildungsprozesses des gewöhnlichen Aethers ist die Erkenntnis der Entstehung und Konstitution der Aethylschwefelsäure durch Serullas (1828) von grosser Bedeutung gewesen [2J.

Litteratur: [1] Olaesson, Journal f. prakt. Chemie (2), 19, 245. — [2] Kekulé, Lehrb. der org. Chemie, Erlangen 1861, Bd. I, S. 402 ff.    w. Kerp.

Aethylseiiföl, der Aethylester der Isotliiocyansäure von der Zusammensetzung CS = N. Сг H.. Die Ester dieser Säure werden allgemein nach ihrem wichtigsten Bepräsentanten, dem im Senfsamen natürlich vorkommenden Allylsenföl (s. d.), Senf öle genannt. Es sind dies im Wasser fast unlösliche Flüssigkeiten von sehr stechendem, zu Thränen reizendem Geruch. — Künstlich werden sie unter anderem durch Einwirkung von Schwefelkohlenstoff auf Aminbasen und Zerlegung der primär entstandenen Produkte durch Kochen mit Silbernitat, Quecksilber- oder Eisenchlorid dargestellt (Senfölprobe von Hofmann). Beim Erhitzen mit Salzsäure oder Wasser werden die Senföle wieder in das Amin zurückverwandelt, aus welchem sie erhalten wurden ; ebenso wirken verdünnte Schwefelsäure und nascirender Wasserstoff. Das Aetliylsenföl C S‘ = N Gt H ist eine bei 133° siedende Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 1,019 bei 0°; sie riecht stechend, reizt zu Thränen und erzeugt auf der Haut einen brennenden Schmerz.

Litteratur: Beilstein, Handbuch der org. Chemie, 3. Auf!., Hamburg und Leipzig 1893,

IV. Kerp.

S. 1282.

Aëtite, s. Brauneisenerz.

Aetzammoniak, s. Ammoniumoxydhydrat.

Aetzbaryt, s. v. w. Baryum oxydhydrat.

Aetzbeizen, in der Zeugdruckerei mit Senegalgummi und Pfeifenthon verdickte Säuren (Oxalsäure, Weinsäure etc.), durch welche Farben und aufgedruckte Mordants örtlich beseitigt werden. Die mit den Aetzbeizen behandelten Stellen erscheinen dann beim Ausfärben weiss. Vergl. Beizen.

Aetzen, das Hervorbringen von Vertiefungen auf Metallen, Glas, Mineralien durch auflösende Mittel. Enttveder sollen diese Vertiefungen selbst das

beabsichtigte Bild oder die Schrift darstellen (Tiefätzung) oder das Bild bleibt erhaben in dem ursprünglichen Niveau der Platte, während die Umgebung fortgeätzt wird. Derartige Platten können dann wie Holzschnitte im Typensatz angebracht und gedruckt werden (Hochätzung, Reliefätzung). Die Operation der Tiefätzung zerfällt in drei Teile, das Grundiren der Platte, d. h. das Belegen derselben mit einer für die Aetzflüssigkeit (meistens Säuren) unangreifbaren Schicht, die Radirung, das ist das Hervorbringen der Zeichnung durch mechanische Mittel, geeignete Stifte und Nadeln, so dass Sie Zeichnung von dem blossgelegten Teile der Platte dargestellt wird, und endlich das Aetzen selbst [1]. — Zum Grundiren der Platte (Herstellen des sog. Aetzgrundes) wird z. B. folgende Mischung angewendet: 18 Wachs, 9 Mastix, 572 syrischer Asphalt, 3 Kolophonium, D/₂ Talg. Die Herstellungder Masse geschieht, indem die Bestandteile geschmolzen werden, bis sich der Asphalt vollkommen gelöst hat. Dann zündet man die Mischung an und lässt sie brennen, bis sich ihr Volum auf zwei Drittel des ursprünglichen verkleinert hat. Dann wird sie in Stangen gegossen und für den Gebrauch in Terpentin gelöst. Diese Lösung wird dann gleichmässig auf die Platte aufgetragen. Nach dieser Grundirung hat die Platte noch einen gelbbraunen Ton und das Metall schimmert noch durch, sie wird deshalb mit einer Kerze angewärmt. Nach dem Erkalten kann man nunmehr zum .Radiren, d. h. zum Hervorbringen der Zeichnung auf der Platte übergehen. Es kommen hierzu Nadeln in Anwendung, welche zwar spitz, aber nicht scharf sein dürfen, damit das Metall nur blossgelegt, nicht geritzt wird. Nach Beendigung der Radirung wird der Rand der Platte mit einem Bord aus Wachs, mit ein wenig Terpentinöl geschmolzen, umgeben und dann die Aetzflüssigkeit, bei Zink und Kupfer z. B. 1 Teil Salpetersäure auf 80 Teile Wasser, aufgegossen, und nachdem die Aetzung tief genug gegangen ist, abgegossen und die Platte gewaschen und getrocknet. Auch tiefgeätzte Platten können zum Buchdruck Verwendung finden, nur wird bei dem Druck mit der Buchdruckerpresse die Oberfläche der Platte geschwärzt und dadurch erscheint die Zeichnung weiss und der Grund schwarz. Eine komplizirtere Manipulation erfordert die von Dembour in Metz erfundene Hochätzung. Die erste Operation ist die Uebertragung der Zeichnung auf die Platte, die z. B. von Zink sei. Diese Uebertragung geschieht mittelst einer Umdruckpresse, in neuerer Zeit auch durch direktes Uebertragen von Photogrammen auf die Zinkplatte. Letzteres Verfahren beruht auf der Möglichkeit, einen Asphaltüberzug so zu modifiziren, dass ein Teil desselben lichtempfindlich, der andere Teil unempfindlich für das Licht wird. Der Asphaltlack, der z. B. beim direkten Tiefätzen zur Verwendung kommt, ist beim Hochätzen, wo die Zeichnung geschützt werden muss, nicht zu brauchen [2]. Bei der Herstellung von derartigen Druckplatten dient daher die fette Umdruckfarbe als Druckmittel. Um diesen Zweck gut zu erreichen, muss die Zinkplatte erst oberflächlich angeätzt und dann der Aufdruck mit Farbe verstärkt werden. Mann stellt sich eine saure Gummilösung von schwacher Sirupkonsistenz her aus 100 Teilen Gummilösung und 3 Teilen Phosphorsäure, benetzt damit einen Schwamm und fährt mit demselben rasch über die Zinkplatte nach allen Richtungen. Darauf nimmt man von der ursprünglich beim Umdruck verwendeten Farbe ein wenig auf den Farbstein, vermischt dieselbe mit etwas Terpentinöl und überreibt die Zeichnung mit einem mit dieser Mischung getränkten Farbschwamme. Man setzt dieses Verfahren so lange fort, bis die Zeichnung keine Farbe mehr annimmt, und entfernt dann die saure Gummilösung. Die Zeichnung muss nunmehr, um einen noch wirksameren Schutz derselben gegen die Aetzung zu erzielen, mit einem schmelzbaren Pulver eingestäubt werden. Man benützt dazu Asphalt- und Kolophoniumpulver, das man auf die Platte schüttet, bis die Zeichnung rotbraun erscheint, dann entfernt man sorgfältig alle Pulverteilchen, die ausserhalb der Zeichnung auf der Platte liegen und schmilzt den Pulverüberzug sorgfältig über einer Spirituslampe oder am Herd. Bevor die Platte nun in das Säurebad zum Aetzen kommt, werden diejenigen Teile derselben, welche

abgesehen von der Zeichnung — nicht

angeätzt werden sollen, mit einer Schellacklösung überzogen, also die Rückseite

der Platte und die Vorderseite in einer gewissen Entfernung von der Zeichnung (etwa 2 cm), sowie grössere freie Stellen im Felde der Zeichnung. Die sog. -Aetzwannen sind aus Blei oder geteertem Holz hergestellt und zum Schaukeln eingerichtet; diese Manipulation ist notwendig, um ein gleichmässiges Angreifen der Säure zu erzielen und um das gebildete Metallsalz sogleich abzuspülen. Die Aetzung mus etwa sechs- bis zehnmal wiederholt werden. Als Aetz-flüssigkeit nimmt man bei Zink gewöhnlich eine Lösung von Salpetersäure, die nach jeder Operation durch eine kleine Menge konzentrirter Säure aufgefrischt wird. Zwischen allen einzelnen Aetzoperationen wird die Zeichnung immer wieder angefärbt, bestäubt und getrocknet. Hach Beendigung dieser Operationen wird die Schellackdeckung mit Terpentinöl abgelöst, die Platte dann mit Sodaoder Pottaschelösung gewaschen und dann getrocknet. Es erfolgen nunmehr noch einige Aetzoperationen zum Zwecke der Abrundung der noch zu scharfen Konturen und Bänder. Diese können auch auf mechanischem Wege beseitigt werden. Hach endgiltigem Peinigen und Trocknen ist die Platte zum Druckgebrauch fertig.

Bei anderen Metallen als Zink sind die Operationen die-

selben, nur die angewendete Säure ist verschieden. Die wichtigsten Bezepte [1] sind für Stahl:

16 reines Wasser, 2 Salpetersäure oder 2 Salzsäure, 2 Wasser, ¹/₃₀ Chlorantimonlösung oder 4 konzentrirte Essigsäure, 1 absoluter Alkohol, 1 Salpetersäure.

Für Kupfer:

5 chlorsaures Kali werden in 50 Wasser, 37,5 Salzsäure in 100 Wasser gelöst, beide Lösungen werden nach dem Erkalten gemischt; oder 10 rauchende Salpetersäure, 70 Wasser, dazu eine Lösung von 2 chlorsaures Kali, 20 Wasser.

Für Silber:

Reine konzentrirte Salpetersäure.

Das Aetzen dient in ausgedehntem Masse zur Verschönerung von Metall-, insbesondere von feineren Stahlwaren, z. B. Messer-, Säbelklingen etc. [5].

Ein grosser Fortschritt in der Aetzkunst wurde durch die Benützung der sog. Galvanokaustik [3] gemacht, einer Erfindung des Engländers Thomas Spencer (1840). Durch das folgende Beispiel sei das Prinzip derselben erläutert: Hat man eine Lösung von Chlorzink in Wasser, so wird durch den Strom am positiven Pol Chlor, am negativen Pol Zink auftreten. Besteht nun die Anode, also der positive Pol, aus einem Metall, z. B. einer Zinkplatte, so wird das freiwerdende Chlor das Zink unter Bildung von Chlorzink auf lösen, und diese Thatsache ist das Fundament des galvanischen Aetzens. Dem Aetzprozess an der Anode entspricht ein Hiederschlagsprozess an der Kathode, und zwar verlaufen diese beiden Prozesse proportional, so dass hier genau so viel Zink sich aus der Lösung niederschlägt, wie auf der andern Seite in Lösung geht. Das Bad lässt sich auf nahezu konstanter Zusammensetzung erhalten, und das gelöste Metall ist auf einfache Weise neben dem Aetzprozess wieder zu gewinnen. Für Aetzung von Zink wendet man als galvanisches Bad eine 3373prozentige Lösung von Chlorzink an, mit wenigen Tropfen Salpetersäure versetzt, für Kupfer eine Lösung von Salmiak mit Salzsäure. Die Stromspannung betrage bei Zink l/₂ bis 1 Volt, bei Kupfer 2,5 bis 3 Volt.

C!aF₂ + H₂S0₄ = 2 HF-h CaSOr Es ist bei ihrer Anwendung Vorsicht geboten, da sie die Haut äusserst empfindlich angreift und ihre Dämpfe den Atmungsorganen sehr schädlich sind. Sie kann natürlich nicht in Glasgefässen auf bewahrt werden, sondern wird in Guttapercha- oder Bleifiaschen gehalten. Zum Mattätzen des Glases bedient sich ihrer Dämpfe, zum' Glanzätzen ihrer 'wässerigen Lösung. Man machte von der Flusssäure schon im siebenzehnten Jahrhundert Gebrauch. Als tüchtige Glasätzer waren bekannt die nürnberger Heinrich Schwanliard und Hermann Schwinger, Arthur Schonmann zu Haag, Johann Martin Teuber zu Begensburg und Michael Heus zu Dessau. Man kann auch, statt sich die Flusssäure herzustellen, direkt ein Gemisch von Flussspath und Schwefelsäure auf die Glasplatte auftragen. Hach Berzelius’ Vorschlag gebraucht man auch das Fluorammonium

Zum Aetzen von Glas [4] benützt man die Fluorwasserstoffsäure (Flusssäure), welche aus Flussspath und Schwefelsäure hergestellt wird nach der Gleichung :

man

{NHiF) zum Mattätzen auf Glas. Dieses ist zugleich auch der Hauptbestandteil der Aetztinte, die zum Schreiben und Zeichnen auf Glas benützt wird. Diese Tinte wird hergestellt, indem man 30 g Fluorammonium, 15 g destillirtes Wasser, 6 g Schwefelsäure in einer Bleiflasche mischt, auf 40° C. erwärmt und nach dem Erkalten 5 g starke Flusssäure und 1 bis 2 g Gummiarabikumlösung zusetzt. Man schreibt mit einer Stahl- oder Gänsefeder und erhält eine matte Schrift. Ein schönes Matt kann man auch nach Tessie du Mottay erhalten. Das Bad besteht aus 250 g Fluorkalium, welche in 500 g Wasser gelöst sind, und aus 40 g schwefelsaurem Kali, gelöst in 500 g Wasser. Nach fünf Stunden mischt man beide Lösungen und setzt 160 g Salzsäure hinzu, nach 24 Stunden ist die Lösung zum Gebrauch fertig. In diesem Bade wird die Flusssäure erst gebildet, befindet sich also im status nascens. Die sich ausscheidenden unlöslichen Fluorverbindungen lagern sich auf dem Glase ab und schützen es vor der weiteren Einwirkung der Säure. Als Deckgrund für Glas wird Wachs oder ein Gemisch von Wachs mit Terpentinöl verwendet. — Zum Aetzen von Alabaster benützt man Wasser, für Bernstein konzentrirte Schwefelsäure. Elfenbein, Bein und Knochen werden mit konzentrirter Schwefelsäure oder mit Silbernitratlösung (Höllenstein) geätzt; als Deckgrund dient schwarzer Lack oder Mastix. Zum Aetzen von Perlmutter wird starke Schwefelsäure oder Salpetersäure benützt. — Die bisher beschriebenen Methoden betreffen sämtlich das sog. Aetzen nach Zeichnung im Gegensatz zum sog. Texturätzen. Bei der Texturätzung wird die Oberfläche des zu ätzenden Körpers gleichmässig der Einwirkung des Lösungsmittels ausgesetzt. Die Einwirkungen des letzteren sind von dem Verhalten der Masse des zu ätzenden Gegenstandes zum Lösungsmittel abhängig. Am häufigsten wird dieses Verfahren bei Herstellung von Stahlwaren (Damaszenerstahl, Wootz) angewendet. Die sehr mannigfaltig gewundenen Schichten des nicht homogenen Materials treten in gefälligen Zeichnungen zu Tage, denn das Lösungsmittel (Säure) greift je nach dem Kohlenstoffgehalt der Schichten verschieden an. Ungleich wichtiger ist jedoch die Benützung dieses Aetzverfahrens zur Qualitätserkennung von Stahl und Eisen. Zu diesem Zwecke erhalten die blank gefeilten Profile der zu prüfenden Materialen Wachsränder von ca. 1 cm Höhe. In den dadurch entstehenden Baum giesst man verdünnte Salzsäure (1 Säure, 1 Wasser) und lässt dieselbe ca. eine Stunde einwirken. Nach dem Abspülen wird schlechtes Schmiedeeisen porös und schwarz, gutes Schmiedeeisen nur etwas dunkler erscheinen, aber noch die Eisenfarbe besitzen. Bei Verschweissung von guten mit geringen Schmiedeeisensorten werden die letzteren stärker angegriffen, es entstehen daher auf der Aetzfläche entsprechende Vertiefungen. Unganze Stellen, Aschenlöcher lassen sich mit Hilfe der Texturätzung leicht nachweisen. Ausführliches über die Anwendung der Texturätzung in dieser Beziehung findet sich in [6].

Litteratur: [1] Toifel, Handbuch der Chemiegraphie, Wien 1883, S. 42. — [2] Krüger, Die Zinkogravüre, Wien 1878, S. 80. — [3] Koller, Neueste Erfindungen und Erfahrungen, Bd. XVIII, S. 145, 196, 248. — [41 Miller, Die Glasätzerei, Wien 1880, S. 19. — [5] Schuberth, Das Aetzen der Metalle für kunstgewerbliche Zwecke, Wien 1888, S. 146. — [6] Kick, Technische Blätter 1878, S. 112; oder Dinglers polytechnisches Journal, Bd. 212, S. 40.    Thilo.

Aetzfarben (Enlevagen) reichen wie die etwas älteren Reservagen in der Geschichte des Zeugdrucks weit zurück, sind aber mit jedem Jahr in der modernen Druckerei wichtiger geworden, während die dasselbe Ziel auf entgegengesetztem Wege verfolgenden Reservagen mehr und mehr an Terrain verloren haben. Mordancirte Stoffe, ganz- oder halbfertige Farben auf Wolle, Baumwolle oder Seide werden beim Aetzverfahren mit alkalisch, sauer, reduzirend oder oxydirend wirkenden Chemikalien stellenweise bedruckt, um aus farbigem Grunde weisse oder bunte Muster herauszuarbeiten. Darnach unterscheidet man Weiss- und Buntätzfarben. — Die älteste Weissätzfarbe stammt von Daniel Köchlin (1811), das Bandanaweiss auf dem alten, mit Tournantöl hergestellten Türkisch- oder Adrianopelrot. Das fertig gefärbte und avivirte, türkischrote Baumwolltuch wird hiefür von Hand mit verdickter Weinsäure bedruckt. Verf. verwandte nachfolgendes Rezept: 850 g Weiz en stärke, 3,25 kg. Pfeifenerde, 10 1 Wasser werden verkocht und bei 60° C zugefügt: 10 kg feingestossene

11

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Weinsäure, kalt 830 g Zinnsalz, endlich (als Blendung für die Druckfarbe, wie für das auf der Baumwolle resultirende Weiss) 17 g Pariserblau, gelöst in 25 g Chlorzinn 60° Bé, 25 g Glycerin, 17 g Oxalsäure und 100 g Wasser. Die vorsichtig bei 28° C getrockneten Stücke kommen entweder auf dem Stern-liaspel in die Chlorkalkküpe oder werden über Holzrollen breit durch die 2,2 m lange, 1,8 m breite, 1,3 m tiefe steinerne Chlorküpe geführt, welche, mit 16 kg Chlorkalk und 3 kg gebranntem Kalk angesetzt, 32° C und 14° Bé zeigt. Der Aufenthalt der Ware in dieser energisch wirkenden Flüssigkeit dauert eine Minute, während welcher der Chlorkalk das Bot an den mit Weinsäure bedruckten Stellen zerstört und ein weisses Muster erscheinen, sonst aber die Grundfarbe unverändert lässt. Nach dem Aetzen und Waschen werden die Stücke, um das Weiss zu klären, auf die Wiese ausgelegt.

Das Aetzblau auf

Türkischrot besteht aus: 850 g Traganthschleim (66 g p. 1), 1 kg Weinsäure und 120 g Pariserblau, gelöst in 120 g Oxalsäure und 800 g Wasser. In der Chlorkalkküpe wird wieder das Bot durch das Zusammenwirken von Säure und Chlorkalk weissgeätzt. Gleichzeitig befestigt sich auf dem Weiss das Pariserblau von selbst, da geölte Baumwolle die Eigenschaft besitzt, Tafel- und Körperfarben ohne Beihilfe von Dampf oder anderen Befestigungsmitteln waschecht zu tixiren. — Pariserblau, ohne alle Säure aufgedruckt, gibt mit dem nicht geätzten Türkischrot ein waschechtes Schwarz. — Aetzgelb auf Türkischrot setzt sich zusammen aus: 1 kg Bleinitrat, 700 g Pfeifenerde, 150 g Weizenstärke, 2100 g Wasser, bei 60° C zugefügt: 750 g kristallisirte Zitronensäure und 875 g feingestossene Weinsäure. Bei dieser Farbe fällt der Chlorkalkküpe die doppelte Aufgabe zu, das bedruckte Bot zu zerstören und Bleioxychlorid auf dem entstandenen Weiss zu befestigen, das, nachher in kalter Kaliumbichromatlösung gefärbt, eine gelbe Zeichnung in rotem Grunde gibt. Durch Vermischen von Aetzgelb und Aetzblau entsteht bei gleicher Behandlung ein grüngeätztes Muster. ■— Durch Verschwachen des Bandanaweiss erhält man ein auf Dunkelrot geätztes Bosa [1].— Astafien[2] entfärbt das Bot in der Chlorkalklmpe nicht durch aufgedruckte, freie Säure, sondern durch Ammoniumcitrat oder -tartrat, wodurch es ermöglicht ist, diese Aetzfarben auf dem Bouleau zu drucken. Er nimmt hierbei an, dass in der Chlorkalkküpe vorübergehend unterchlorigsaures Ammonium auftritt und dass diese leicht sich zersetzende Verbindung sofort freie, unterchlorige Säure liefert, welche das Alizarin zerstört. Astafiens gelbe Enlevage setzt sich, wie folgt, zusammen: Es werden 500 g Ammoniumtartratlösung 24° Bé mit Dextrin verdickt, dann unter Erwärmen 100 g krist. Salmiak und nach dem Erkalten 400 g teigförmiges Bleitartrat (mit 50 °/₀ Trokensubstanz) eingerührt, welch letzteres Salz in der Druckfarbe mit den Ammoniumsalzen zu löslichem Doppelsalz sich vereinigt und im Chrombad ein Gelb liefert. — Ebenfalls zu Anfang dieses Jahrhunderts hat J. M. Hausmann (1812) zuerst auf dem Kontinent Aetzfarben auf mordancirte Baumwolle gedruckt, nachdem dieses Verfahren in England schon 1805 ausgeübt worden war. Verdickte Lösungen von Zitronensäure, Oxalsäure, Weinsäure, Kaliumbisulfat, für sich allein oder mit einander gemischt, haben den Thonerde-, Eisen- oder Chrommordant örtlich von der Baumwolle wegzuätzen. Der wichtigste hierher zählende Artikel ist das Trauerkleid mit kleinen weissen Figuren in schwarzem Grund geworden. Die Baumwollstücke werden mit einem Gemenge von holzsaurem Eisen und holzsaurer Thonerde geklotzt, in der Hoteflue (s. d.) getrocknet, in der Oxydationshänge geröstet, dann mit folgendem Aetzweiss bedruckt: 1,715 kg Kaliumbisulfat sind gelöst in 1,68 1 Wasser, mit 8,33 1 Zitronensaft 27° Bé und 0,7 1 Glycerin vermischt und mit 1,82 kg dunkeigebrannter Stärke verdickt. Im heissen Kuhkotbade lösen die Säuren den Mordant an den von der Aetzfarbe bedruckten Stellen vom Stoä ab, so dass hier das Blauholz in der Farbflotte wegen mangelnden Mordants die Baumwolle nicht färben kann- — Für die schwächeren Chamois-, Puce-, Lila- imd Bosamordants ist das Kaliumbisulfat entbehrlich, für sie genügt zum Aetzen eine oder ein Gemenge von obigen drei organischen Säuren; mit Vorliebe wird Zitronensäure genommen. — Weissgeätzte Chromoxydböden sind in neuerer Zeit wieder in Aufnahme gekommen, um in geeigneten Farbbädern echtfarbige

Modedecker mit feinen weissen Mustern herzustellen. Wie Je an maire (1890) und nach ihm EL Schmid angeben, kann man Klotzfarben, die Chrommordant und eine Alizarinfarbe enthalten, auf der Baumwolle örtlich wegätzen, wenn man die Aetzfarbe aufdruckt, bevor der Farblack im Dampfkasten Gelegenheit gefunden hat, sich ganz fertig zu bilden. Die Aetzfarbe besteht aus rotem Blutlaugensalz, Natriumchlor at und Magnesiumkarbonat oder besser zitronensaurem Kalk. Im Dampf werden Chlorsäure und Sauerstoff frei, bilden Natriumchromat und zerstören den Farbstoff. Desgleichen hat H. Schmid gezeigt, wie man Chrommordant für sich allein nicht bloss mit Säuren, sondern auch mit Ferricyankalium ätzen kann, wenn man den hiermit bedruckten Chromoxydboden durch Natronlauge nimmt. Das Chromoxyd wird auch in diesem Fall in lösliches Natriumchromat übergeführt [3]. wolle niedergeschlagenes Mangansuperoxyd (s. Manganbister) lässt sich durch reduzirende Substanzen, wie Zinnsalz, Oxalsäure, Weinsäure leicht örtlich vom Stoff entfernen. Kombinirt man eine solche Bisterenlevage mit bunten Farben, welche mit den Säuren und dem Zinnsalz der Aetzfarbe sich vertragen, so kann man nachher auf dem Weg des Dämpfens oder Färbens an Stelle eines weissen Musters buntfarbige Effekte in manganbraunem Boden erhalten. -—-

Bistergrund, auf Baum-

Thompsons Verfahren (1826), Küpenblau weiss zu ätzen,

bestand darin, dass die glattblauen Baumwollstücke mit einer Lösung von Kaliumbichromat geklotzt wurden. Um den Baumwollfaden nicht zu schwächen, musste das Trocknen nach dem Klotzen im Dunkeln erfolgen. Wurde dann von Hand oder mit der Maschine die verdickte Lösung von Sauerkleesalz und Schwefelsäure aufgedruckt, so machte die freiwerdende Chromsäure an den bedruckten Stellen sofort das Blau verschwinden und liess ein Weiss erscheinen. Die Schwäche des Verfahrens lag in der angedeuteten Gefährdung des Fadens. Es imprägnirte deshalb einige Zeit später Mercer die küpenblaue Ware mit Ferricyankalium-lösung und bedruckte sie dann mit verdicktem kaustischem Alkali unter Benützung der oxydirenden Wirkung des Ferricyankaliums bei Anwesenheit von Alkalien. Dieses Verfahren berechnete sich zu teuer, aber es enthielt, gleich dem Thompsons, den Grundgedanken für spätere, im grossen eingeführte Aetzverfahren. — Camille Köchlin hat (1869) küpenblaue Baumwollgewebe mit einer in gebrannter Stärke verdickten Mischung der Lösungen von Kaliumbichromat und Soda oder Pottasche bedruckt [4] und breit durch ein 50° C warmes Säurebad (790 g Wasser, 160 g Schwefelsäure 66° Bé, 50 g Oxalsäure) genommen, um die freie Chromsäure örtlich bleichend auf das Indigoblau wirken zu lassen. Dieses Spiegelbild des Thompsonschen Verfahrens hat sich Bahn gebrochen. Die Dauer der Säurepassage beträgt */₂ bis 2 Minuten; die Stärke des Bades hängt von der Menge des verwendeten Bichromats und von dem Grad der Neutralisation dieses Salzes in der Aetzfarbe ab. Andererseits hängt die zu verwendende Menge des Chromsalzes von der Tiefe dés vorgefärbten Blaus, von der Tiefe der Walzengravüre und davon ab, ob das Blau ganz weggeätzt oder nur zu einem Hellblau heruntergestimmt werden soll. Die Oxalsäure im Durchzugsbad hat die Aufgabe, die in der Säureflüssigkeit sich sammelnde Chromsäure zu reduziren und für den blauen Boden unschädlich zu machen. Bei zu starker Dosis des Bichromats bemerkt man an der die Säure verlassenden Ware eine mehr oder weniger starke Schwächung des Fadens an den bedruckten Stellen infolge von Oxycellulosebildung, wogegen auf verschiedenen Wegen Abhilfe gesucht worden ist, z. B. durcli Zusatz von 10 °/₀ Glycerin oder Alkohol zum Säurebade [5]. — Ausserdem wäre noch eine Leihe mehr oder weniger glücklicher Gedanken und Vorschläge zu erwähnen [6], z. B. das Aufdrucken von Kaliumchlorat und Mangansuperoxyd auf Küpenblau, um in einem nachfolgenden Säurebad an den bedruckten Stellen Chlor zu entwickeln. Saget benützt ein Gemenge von Manganhyperoxyd und neutralem Aluminiumchlorid, entwickelt daraus im Dämpfkasten Chlor, befestigt zugleich die Thonerde auf dem vom Chlor gebleichten Blau und färbt in Alizarin aus, wenn er eine rote statt weisser Zeichnung auf mittelblauem Grund erhalten will. • Auch Mennige [7] ist zur Anwendung gekommen und der damit bedruckte blaue Stoff für die Chlor-

entwicklung durch Salzsäure genommen worden. — A. Sch eurer hat eine Aetzfarbe aus Mennige, chlorsaurem Chromoxyd und Bleiacetat zusammengesetzt [8]. Das beim Dämpfen nach dem Drucken entstehende Bleichromat wird dann in verdünnter warmer Salzsäure von der Baumwolle abgezogen. — Theoretisch interessant, vielleicht auch der Praxis der Zukunft angehörend, ist Goppelsröders [9] elektrolytisches Küp enätz verfahren. Er imprägnirt das blaue Baumwoll-gewebe mit einer alkalisch gemachten Kochsalzlösung. Wo das Blau zerstört werden soll, lässt er den elektrischen Strom nach Muster auf den Stoff einwirken und aus dem Elektrolyten freies Chlor entwickeln. — Um das schon erwähnte Mercersche Verfahren billiger zu gestalten, wurde es später, gleich dem Tompsonschen, ebenfalls auf den Kopf gestellt. Die mittelblau gefärbten Stücke wurden mit Eerricyankalium nicht geklotzt, sondern nach Muster bedruckt und durch kalte Natronlauge genommen. Hieraus entstand weiterhin die Vorschrift, auf dem Mittelindigoblau eine verdickte Mischung von Ferricyankalium-lösung mit Natronlauge oder, nach Zürchers Angabe, mit Natriumbikarbonat aufzudrucken und die Oxydation im Dampfkasten durchzuführen. Andere haben Natriumkarbonat, Natriumacetat, Bleihydroxyd oder Bleikarbonat als basische Agentien neben Ferricyankalium in der Aetzfarbe vorgeschlagen. Alle diese Vorschriften leiden aber, wie Zürchers Zuflucht zum pulverförmigen Bikarbonat durchblicken lässt, mehr oder weniger an dem Uebelstand, dass das Alkali schon in der Kälte, in der vorrätigen Aetzfarbe das Eerricyankalium zu unwirksamem Ferrocyankalium reduzirt, noch bevor diese auf den Stoff gedruckt wird. Bei Verwendung der basischen Bleiverbindungen befestigt sich gleichzeitig Bleioxyd auf der Baumwolle und gibt nach dem Dämpfen beim Chromiren eine gelbe Zeichnung in blauem Grunde. — Die Druckfabrik von Gebr. Köchlin hat eine Zeit lang ein Gemenge von Blutlaugensalz und Bleinitrat auf Hellindigoblau gedruckt, das schon bei 35° C ätzend wirkte und nach einer Passage durch Chromkali ebenfalls ein gelbes Muster erscheinen liess. — Das Zürchersche Verfahren wurde dann, um Indigoblau bunt zu ätzen, in der Bichtung weiter ausgebeutet, dass man die alkalische Eerricyankaliumlösung in Albumin verdickte, mit alkalifesten Körperfarben vermischte und schliesslich dämpfte [10]. Die Körperfarbe erhielt ihre Befestigung auf den bedruckten Stellen durch das Blutalbumin (s. Albuminfarben), während gleichzeitig das unter dem Muster liegende Blau durch Oxydation zerstört wurde. Aber wie C. Köchlins oben beschriebener Weissätzdruck den Sieg über die konkurrirenden, von uns mit Auswahl vorgeführten Procédés davontrug, so gilt dies auch von seinem Buntätzverfahren, das er ebenfalls unter Benützung des Albumins auf der Basis seines Weissätzverfahrens auf baute. Er verdickte einfach seine weisse Enlevage in Blutalbumin anstatt in gebrannter Stärke, um ihr säurefeste Körperfarben, Zinnober, Bleichromat, Vert Guignet, Kussteig, Ocker einzuverleiben. Es werden z. B. 9 kg Zinnober angerührt mit 6 kg Blutalbuminlösung (³/₄ kg p. 1), dann ³/₄ kg Kaliumbichromat, D/2 1 Wasser und 0,44 kg Natronlauge 36° Bé zugefügt. Nach dem Drucken und Trocknen werden die küpenblauen Stücke durch das oben angegebene Schwefelsäure-Oxalsäurebad genommen. In der Säure gerinnt das Albumin auf dem entfärbten Blau und hält die Körperfarbe auf der Faser fest. — Die zahlreichen, von uns nicht sämtlich aufgeführten Versuche, das Chlor in dieser oder jener Form zum Weiss- und Buntätzen des Küpenblaus heranzuziehen, leiden an verschiedenen Gebrechen. Teils erweisen sie sich nicht wirksam genug für dunklere Töne, teils greifen sie den Stoff an oder lassen sie Spuren eines Metalloxyds in der Baumwolle zurück, das die wichtige Ausarbeitung des echtgefärbten Aetzrots zur Unvollkommenheit verurteilt. Da auch unterchlorigsaure Salze nur mangelhafte Kesultate lieferten, so ging A. Scheurer (1884)auf unterbromigsaures Alkali über und Brandt arbeitete den Gedanken weiter aus, um unter Beihilfe von chlor saurer Th on er de das Küpenblau weiss oder echtrot zu ätzen [11]. Brandts Aetzrot auf Küpenblau besteht aus 15° Bé starkem Aluminiumchlorat, im Wasserbad mit gebrannter Stärke verdickt, dann per Liter versetzt mit 200 g Bromnatrium, 25 g Schwefelkupfer und 25 g Jodkalium. Das Schwefelkupfer hat, wie bei Anilinschwarz Zerlegung des Chlorats und der Chlorsäure einzuleiten, deren Zerlegungsprodukte

die

das Auftreten von unterbromiger Säure und schliesslich von freiem Brom veranlassen. Dem Jodkalium fällt die Nebenrolle zu, das entstehende lösliche Kupfersalz in unlösliches Kupferjodid überzuführen und so das Schwefelkupfer vor zu rascher Abnützung zu schützen. Nachdem die Reaktion durch 1—2 Minuten langes Dämpfen zu Ende geführt worden ist, wird die auf dem geätzten Blau befestigte Thonerde in Alizarin ausgefärbt. Will man weiss, nicht rot ätzen, so erhält dieselbe Farbe einen Zusatz von Zitronensäure, welche eine Befestigung der Thonerde auf der Baumwolle ausschliesst. Leider kalkulirt sich dieses schön durchdachte У erfahren nicht billig und jedenfalls eignet es sich, wie alle bis jetzt anfgezählten Verfahren, nur für feine, zarte Muster, nicht für solche mit massigen Partien von weisser oder bunter Farbe in blauem Grund. Für letztere ist man auf die Reservagen oder den mehrfarbigen Indigodruck oder auf das Verfahren von Schlieper-Baum angewiesen.

Prud’hommes

Aetzfarben auf halbfertigem Anilinschwarz und die weissen Aetzfarben auf ungedämpftem Alizarin-Rosa oder -Violett erledigen sich besser im Zusammenhang mit der Besprechung dieser Grundfarben. — Bald nach dem Bekanntwerden der Anilinfarben hat L. Dürand (1864) Fuchsin, Anilin violett und Anilinblau auf Wolle und Seide durch Aufdrucken von reduzirend wirkendem Zinkstaub und Dämpfen in ihre Leukoverbindungen übergeführt, d. h. weissgeätzt. Auch auf Baumwolle, die nach dem Arsenikverfahren mit basischen Farbstoffen geklotzt worden ist, lässt sich die Zinkätze zu gleichem Zweck verwenden. Handelt es sich um basische Farbstoffe, die mit Hilfe von Tannin und Brechweinstein auf Baumwolle gefärbt werden, so hat F. Binder den Weg eingeschlagen, entweder nach der Brechweinsteinpassage oder schon nach dem Tanniren, jedenfalls aber vor dem Ausfärben, verdickte Natronlauge aufzudrucken und zwei Minuten lang zu dämpfen, um das Tannin, die Basis für die Befestigung des basischen Farbstoffs in der Farbflotte, vor dem Färben zu zerlegen und unwirksam zu machen. — Die Zinkätze hat die zwei Fehler, dass sie sich beim Maschinendruck in die Gravüre einsetzt, beim Handdruck an den Model ansetzt, und dass sie sich nicht lange hält, weil die WasserStoffentwicklung schon in der vorrätigen Druckfarbe beginnt. Man hat deshalb ihr Rezept, das auch für andere Farbstoffe, z. B. für Diaminfarben Eingang gefunden, einigermassen verbessert und ihm folgende Zusammensetzung gegeben: 4,8 kg Zinkstaub werden mit 6 kg Gummilösung (1: 1) und 0,8 kg Glycerin in einer Farbmülile fein zerrieben, dann mit 0,9 1 Ammoniak (spezifisches Gewicht 0,9) und 1,8 1 Natriumbisulfit 38° Bé vermischt. Nach dem Aufdrucken der Zinkätze wird die farbige Baum-wollware gedämpft, schwach ahgesäuert und gewaschen. —Druckfähiger ist jedenfalls die Weissätze, in welcher Zinnsalz auf Wolle und Baumwolle als allgemeines Reduktions- und Entfärbungsmittel für alle Azofarbstoffe und zugleich als Fixationsmittel für beigemengte Kreuzbeeren, Blauholz, Dampfblau (mit Ferrocyan-grundlage) u. dergl. funktionirt. Für den Wolldruck wird die Zinnsalzätze sauer gehalten (6 T. Gummiwasser, 1 T. Zinnsalz, 2 T. Wasser, ¹/₅ T. Schwefelsäure) und nach dem Drucken eine Stunde lang feucht gedämpft. — Casanova hat im Mülh. Büll. (1887) zuerst die Verhältnisse für Weiss- und Buntätzen von Kongorot, Benzopurpurin 4 Bé, Benzoazurin u. s. w., überhaupt von allen Benzidinfarbstoffen auf Baumwolle angegeben. Sein Weiss besteht aus 20 1 essigsaurem Zinn 20 Bé (erhalten durch Auflösen von gefälltem Zinnoxydulhydrat in Essigsäure), 3 kg Weizenstärke und */₂ 1 Essigsäure 6 Bé. Für AVeiss genügt ein Andämpfen im Mather-Platt (s. Anilinschwarz); für Gelbätzen, wozu die Farbe einen Zusatz von Kreuzbeerenextrakt erhält, wird wie gewöhnlich gedämpft [12]. L. Cassellas Vorschrift für das Weissätzen seiner Diaminfarben auf Baumwolle lautet: 10 1 essigsaures Zinn 18° Bé, 3 kg Zinnsalz, 1,2 kg Essigsäure 6° Bé verdickt mit 2,5 kg Weizenstärke und lauwarm versetzt mit 1,4 kg Natriumacetat. Sollen basische Farbstoffe im Dampf auf die Diaminklotzfarben aufgeätzt werden, so verdickt man die essigsaure Lösung z. B. des Brillantgrün mit Gummi, versetzt mit essigsaurer Tanninlösung und mit essigsaurem Zinn ohne Zugabe von Zinnsalz. Nach dem Dämpfen wird wie sonst bei Tanninfarben durch Brechweinstein genommen. Alizarin-Rot, -Blau, -Bordeaux, überhaupt Alizarinfarben werden, um

sie auf Diamingrund aufzuätzen, behandelt und zusammengesetzt wie gewöhnlich, nur dass man ihren Druckfarben essigsaures Zinn als Aetzmittel einverleibt [13]. — Auch die jüngste Errungenschaft der Farbenchemie, die Entwicklung der Azo-farben auf der Baumwollfaser, hat zu Aetzversuchen geführt, um zunächst den für das Auge immer harten Zinnober in der Küpen-Rotätze entbehrlich zu machen. Gebr. Elbers in Hagen Hessen sich im Jahre 1891 ein Verfahren patentiren, auf Küpenblau Amidoazobenzolrot zu entwickeln, das mit Kaliumchromat versetzt wird, um zugleich das Indigoblau in saurem Bade wegzuätzen. Das blaue Baum-wollgewebe wird für diesen Zweck zuerst mit einer alkalischen Lösung von /3-Naphtol geklotzt, getrocknet und dann mit verdicktem, diazotirtem Amidoazobenzol bedruckt, das mit neutralisirtem Kaliumbichromat vermengt und überdies mit Natronsalpeter, essigsaurem Kalk, essigsaurer Thonerde und Zinnsalz, als weniger wesentlichen Bestandteilen der Druckfarbe, versetzt ist. Nach dem Drucken und Trocknen wird die Ware durch das wiederholt angeführte Schwefelsäure-Oxal-säure-Bad des Chromätzverfahrens für Küpenblau genommen. Das hierbei durch Kuppelung von /З-Naphtol und diazotirtem Amidoazobenzol entstandene, aber anfänglich durch das unter ihm liegende Blau gebräunte Rot wird in dem Säurebad nicht angegriffen, während das Indigoblau weggeätzt wird, so dass das Rot nach dem Säurebad mit voller Wirkung aus dem blauen Grund heraustreten kann. Das Elberssche Aetzrot lehnt sich somit an C. Köchlins chromathaltiges Zinnober-Albumin-Aetzrot an, doch beschränkt sich das wissenschaftlich interessante Verfahren auf den wenig lebhaften roten Amidoazobenzolfarbstoff, da alle anderen Amidobasen Diazoverbindungen liefern, welche der Einwirkung der Chromsäure im heissen Säurebade nicht widerstehen. Andererseits haben Meister, Lucius und Brüning in Höchst a. M. ein Aetzrot auf Küpenblau mit p-Nitranilin hergestellt und patentirt erhalten, das sich wiederum des Ferricyankaliums als Oxydations- oder Aetzmittels bedient. Die hell oder mittelblau geküpten Baumwollstücke werden ebenfalls mit alkalischer /3 - Naplitollösung präparirt, die jedoch zuvor mit Türkisclirotöl vermengt worden ist, dann mit einer diazotirten Amidobase, am besten mit p- Nitranilin, bedruckt, wobei die Druckfarbe zugleich einen Zusatz von Ferricyankalium erhält. Nach dem Drucken und Trocknen wird die Ware bei gewöhnlicher Temperatur durch starke Natronlauge genommen, in welcher das Ferricyankalium das Blau unter dem Naplitol-Nitranilinrot durch Oxydation zerstört, ohne das Rot anzugreifen. Das Rot ist schön und kräftig, die Druckfarbe aber wenig haltbar und reicht, wie alle auf Ferricyankalium gestellten Küpenätzfarben, höchstens für Mittelblau, nicht für Dunkelblau

aus.

Litteratur: [1] W. H. v. Kurrer, Geschichte des Zeugdrucks, Nürnberg 1844; Jeau Persoz, traité théorique et practique de l’impression des tissus, Paris 1846; Schützenberger, Die Farbstoffe und ihre Anwendung, deutsche Ausgabe, 2. Aufl., Berlin 1874; Kielmeyer, Entwicklung der Färberei etc. ; Dingl., polyt. Journal 1879, Band 234. — [2] Leipziger Monatsschrift für Textilindustrie, 1893, S. 233. — [3] Dr. Lehnes Färberzeitung, 1893, Heft 23. — [4] G. v. Georgievics, Der Indigo vom praktischen und theoretischen Standpunkt. Leipzig und Wien 1892. — [5] Brandt im Bull, de Mulh., 1891, S. 485. — [6] Mon. scientif., 1882, S. 177. — [7] Bull. deMulh., 1877. — [8] Dingl., polyt. Journ., 1878, Bd. 228, S. 192 u. 559. — [9] F. Goppelsröder, Darstellung der Farbstoffe mit Hilfe der Elektrolyse, Beichenberg i. B. 1885. — [10] Dingl., polyt. Journal, 1878, Bd. 227, S. 96. — [11] Leipz. Monatschr. f. Textilindustrie, 1892, S. 400, u. 1893, S. 353; Bull, de Mulh., 1892, S. 201. — [12] A. Kertész, Die Anilinfarbstoffe, Braunschweig 1888. — [13] Rezeptenschatz der Farbenfabrik von L. Cassella in Frankfurt a. M.    Kielmeyer.

Aetzfiguren, mit der Struktur der kristallinischen Mineralien zusammenhängende Vertiefungen mit scharfen Umrissen, welche sich bei vorsichtiger Anwendung von Lösungsmitteln, z. B. stark verdünnte Salzsäure bei Dolomit, Wasser bei Steinsalz, auf den Kristallflächen bilden. Diese Figuren sind stets bei kristallographiscli gleichwertigen Flächen gleich, geben also ein Mittel an die Hand, das Kristallsystem zu erkennen. Sie sind häufig so klein, dass sie nur mikroskopisch wahrgenommen werden können.

Aetzgrimd, s. Aetzen.

Aetzkali, s. v. w. Kali um oxyd hydrat (s. d.)

Aetzkalk, s. Kalk.

Aetzlauge, s. v. w. Kaliumoxydhydrat und Natriumoxydhydrat.

Aetznatron, Aetznatronlauge, s. Natriumoxydhydrat.

Aetzsubliinat (Quecksilberchlorid), s. unter Quecksilber chloride. Aetzwasser (Aetzflüssigkeit), s. Aetzen.

Aeussere Arbeit heisst in der Wärmetheorie die Arbeit zur Ueber-windung der äusseren Kräfte (s. d.) eines betrachteten Körpers. Gewöhnlich wird von äusseren Kräften nur ein auf die Oberfläche gleichmässig verteilter Normaldruck von p per Quadrateinheit angenommen. Bewegen sich unter der Einwirkung von p die Oberflächenelemente    in den Richtungen

ihrer Normalen um die unendlich kleinen Wege sl} s₂, . . . nach aussen (bei Bewegung nach innen sind die s negativ), :) so ist die äussere Arbeit (Eig. 1)

d L = p/,. s, + р/г. s₂ + . .. = p 2fs, oder, weil 2 f s — dv die Aenderung des Körpervolumens v \ während der Arbeitsleistung darstellt,

f;

f,

Fig. 1.

1.

dL — pclv.

Geht der Körper aus einem Anfangszustande p,, v, in einen Endzustand рг, v2 über, so ist die Integration von 1. erst ausführbar und die äussere Arbeit erst bestimmt, wenn man weiss, wie sich während des ganzen Uehergangs p mit v geändert hat. Wir erhalten beispielsweise bei konstantem Drucke p = py L- P (%—v₁ ),

bei konstantem Volumen v = ь\

L 0,

für eine Zustandsänderung nach dem Gesetze pv~ p,v, (z. B. für Gase bei konstanter Temperatur)

L = Pi v, logn ^ = logn|!,

und für Zustandsänderungen, nach Gesetzen der Form p vm =

Pi mit beliebigen konstanten m (z. B. für adiabatische Zustandsänderungen von Gasen und näherungsweise auch von Wasserdämpfen, s. Adiabatische Zustandsänderung)

2. p

3.

4.

Ш'

V, V

Fig. 2.

Fig. 3.

P1 Vi — P 2 Vj

5.

das heisst auch

6.

î[H|î) - ]•

Vielfach wird die Arbeit L auf die Gewichtseinheit bezogen, in welchem Falle für v, v{, v₂ die Volumina der Gewichtseinheit zu setzen sind. Für ein Körpergewicht G ist dann die Arbeit G mal so gross. Trägt man zu jedem v als Abscisse das entsprechende p als Ordinate an, so stellt die Fläche (Fig. 2) unterhalb der entstehenden Linie der p (der Druck kurve, Expansionskurve bezw. K ompre s sionskurve) die äussere Arbeit dar. Wie die Arbeit selbst, so ist auch die Arbeitsfläche bei zunehmendem v als positiv, bei abnehmendem als negativ anzusehen. Positive Arbeit entspricht einer Arbeitsleistung, negative einem Arbeite gewinn des betrachteten Körpers. Findet zwischen denselben Grenzwerten vt, v.₂ von v einmal Expansion und einmal Kompression statt, so ist die ganze äussere Arbeit durch die Differenz der zugehörigen Arbeitsflächen dargestellt (Fig. 3). Bezeichnet für eine thermodynamische Maschine vom Kolbenquerschnitt F und Kolbenschube s pi die mittlere Höhe der einem Hin-und Hergange des Kolbens entsprechenden Arbeitsfläche (Indikatordiagramm), dann hat man die äussere Arbeit (indizirte Arbeit) für ein Spiel

Li — Fpi. s.

Werden s in w, F in qm, pt in kg per qm, also L-, in nik gemessen, und die Maschine macht in der Minute n Spiele, dann ergibt sich die äussere Arbeit in Pferdestärken, d. h. in Einheiten von 75 mk per Sekunde,

Fsn 4500 pu

Pi vi

ib-en

”    T ₌

60.75    ¹

Der Nutzeffekt ist infolge von Arbeitsverlusten durch Widerstände in der Maschine, bei der Arbeitsübertragung u. s. w. stets kleiner als dieser indizirte Effekt. Das Verhältnis beider, der indizirte Wirkungsgrad, liegt meist zwischen 0,75 und 0,85.

Ni

Weyrauch.

Aeussere Kräfte werden bei Betrachtung eines Körpers oder eines sonstigen materiellen Systems diejenigen Kräfte genannt, welche von ausserhalb des Systems (von nicht zum System gehörigen Ausgangspunkten) auf Teile des Systems wirken, im Gegensätze zu den inneren Kräften, w'elche zwischen Teilen des Systems selbst thätig sind. Die äusseren Kräfte, welche an einem Körper angreifen, können Massenkräfte oder Oberflächenkräfte sein. Erstere wirken auf die Massenteilchen ohne Rücksicht auf die Begrenzung des Körpers, wie die Erdanziehung, Zentrifugalkraft und das aus beiden resultirende Eigengewicht. Letztere beeinflussen die Oberflächenelemente unabhängig von den gerade anliegenden Massenteilchen, wie der Atmosphärendruck, Reibungen, Stützenreaktionen, sie rühren von angrenzenden fremden Körpern her. Bei technischen Berechnungen gestattet man sich vielfach, Massenkräfte, insbesondere das Eigengewicht, durch eine Anzahl Oberflächenkräfte zu ersetzen. S. auch Aeussere Arbeit, Aktivkräfte, Materielles System u. s. w.

Weyrauch.

Reinhertz.

Aeussere Richtung, bei trigonometrischen Punktbestimmungen eine auf einem durch Koordinaten gegebenen trigonometrischen Punkte nach einem neu zu bestimmenden Punkte gehende, im Koordinatensystem orientirte Richtung, welche zur Bestimmung des unbekannten Punktes dienen soll. Zur Orientirung einer solchen Richtung ist mindestens eine durch ihr Azimuth (Neigungswinkel) im Koordinatensystem feststehende Richtung (also eine Richtung zwischen bekannten Punkten) und ein Anschlusswinkel erforderlich. Näheres s. unter Triangulirung und Уorwärtseinschneiden.

Aeusseres Produkt, s. Geometrischer Kalkül.

Aeussere Verdampfungswärme, s. Yerdampfungswärme.

Affichenpapier, zu Kundmachungen, Plakaten, verwendetes, gewöhnlich im Stoff gefärbtes, geleimtes und geglättetes Papier dünnerer Sorte. S. Papierfabrikation.

Afficlienscliriften, s. Plakatscliriften.

Vonderlinn.

Affin. Zwei ebene oder räumliche Systeme heissen in der darstellenden Geometrie affin, wenn den Punkten des einen Systèmes die Punkte des andern so zugeteilt sind, dass die Y^erbindungslinien entsprechender Punkte parallel laufen; dann liegen die Schnittpunkte entsprechender Geraden bei ebenen Systemen in einer Geraden, der Affinitätsaxe, oder in einer Ebene, der Aflinitätsebene, (s. auch Affinität und Kollineation).

Affination, s. unter Gold, Kupfer, Silber.

Fig. 1.

5,

Affinität, in der darstellenden Geometrie ein spezieller Fall der zentrischen Kollineation ebener und räumlicher Systeme. Das Kollineationszentrum liegt dabei in unendlicher Ferne, desgleichen sind die Gegenaxen bei ebenen, und die Gegenebenen bei räumlichen Systemen unendlich fern. Das Charakteristische der Affinität zweier ebenen oder räumlichen Systeme besteht darin, dass die Verbindungslinien entsprechender Punkte parallel laufen. Die Kollineations-c axe bezw. -ebene heisst in diesem Falle Affinitätsaxe bezw. -ebene. Die Richtung, in welcher das unendlich ferne Kollineationszentrum liegt, heisst die Affinitätsrichtung. Zwischen den Entfernungen entsprechender Punkte von der Affinitätsaxe bezw. -ebene, d. h. zwischen den Abschnitten eines Affinitätsstrahles innerhalb entsprechender Punkte und der Affinitätsaxe (-ebene) besteht das konstante Verhältnis J. — Folgende Fälle der Affinität zweier Systeme können auftreten: beide Systeme sind eben und liegen in verschiedenen Ebenen; das eine System ist eine rechtwinkelige oder schiefwinkelige Parallelprojektion des andern; beide Systeme sind eben und liegen in der nämlichen Ebene. Die Systeme sind z. B. zwei verschiedene Parallelprojektionen eines andern ebenen Systèmes in eine Projektionsebene; ebenso besteht Affinität zwischen der rechtwinkeligen oder schiefwinkeligen Parallelprojektion einer ebenen Figur und ihrer Umlegung in die Projektionsebene, desgl. zwischen den Parallelprojektionen einer ebenen Figur

auf zwei verschiedene Projektionsebenen nach der Umlegung der letzteren in eine Ebene u. s. w. So sind der Grund- und Aufriss einer ebenen Eigur, z. B. eines Dreiecks (s. Fig. 1), affine Figuren, die Affinitätsaxe ist eine gerade S₁,₂ ; sie ist sowohl der Grundriss wie auch der Aufriss der Schnittgeraden der Dreiecksebene mit der Halbirungsebene des Nebenwinkels der beiden Projektionsebenen. Zwei ebene affine Systeme sind vollständig bestimmt, sobald man drei Bestimmungsstücke beider Systeme kennt, z. B. ein Paar entsprechender Punkte, die Affinitätsaxe und -richtung und dergl. Sind die beiden Systeme räumlich, so müssen fünf Bestimmungsstücke gegeben sein, beispielsweise die Affinitätsebene, ein Paar entsprechender Punkte und die Affinitätsrichtung. Zwischen den Inhalten entsprechender Gebilde zweier ebenen oder räumlichen Systeme besteht das konstante Verhältnis J. Läuft die Affinitätsrichtung parallel zur Axe, bezw. Ebene der Affinität, so wird J — + 1, d. h. es besteht zwischen den Inhalten entsprechender Gebilde beider Systeme Gleichheit. Wird ^ tritt zur Affinität noch die Involution hinzu ; man erhält die rechtwinkelige, bezw. schiefwinkelige Symmetrie der Systeme hinsichtlich der Affinitätsaxe bezw.

à?

J?:

Fig. 2.

J)

1, SO

Fig. 3.

Vonderlinn.

-ebene (s. Eig. 2 und 3).

Affinität, chemische, s. Verwandtschaft, chemische.

Vonderlinn.

Affinitätsaxe, in der darstellenden Geometrie die gemeinsame Gerade zweier ebenen affinen Systeme, d. i. die Gerade, auf welcher die Schnittpunkte entsprechender Geraden der beiden Systeme liegen. Besteht die Affinität zwischen den beiden Projektionen einer ebenen Figur, so ist die Affinitätsaxe die Schnittlinie der Ebene der Figur mit der Halbirungsebene des Nebenwinkels der beiden Projektionsebenen. S. auch Affinität und Kollineation.

Vonderlinn.

Affinitätsebene, in der darstellenden Geometrie die gemeinsame Ebene zweier affinen räumlichen Systeme, das ist die Ebene, in welcher entsprechende Gerade bezw. Ebenen der beiden Systeme sich schneiden; s. Affinität und Kollineation.

Affinitätskonstante, s. v. w. Dissociationskoefficient (s. d.).

Affinitätsriclitung, die Richtung der Verbindungslinien entsprechender Punkte bei affinen ebenen oder räumlichen Systemen.

After werden in der Aufbereitung gewisse Zwischenprodukte genannt, in denen die nutzbaren Mineralien mit anderen gemengt oder verwachsen sind, die also noch einer weiteren Behandlung bedürfen.

Aftergranit, Granit, in welchem Glimmer nahezu oder ganz fehlt.

Afterklaue (Aberklaue, Ach ter klaue), im Bauwesen die Klaue eines Sparrens, welche zum Teil die Hinterseite des Rahmholzes umfasst.

Afterkristalle, s. v. w. Pseudomorphosen (s. d.).

Afterschörl (Glasschörl), s. Axinit.

Ag, in der Chemie Zeichen für Silber (lat. Argentum).

Agallocheliolz (Aloeholz), s. unter Nutzhölzer.

Agalmatholith, s. Talk.

Agar-Agar, s. unter Klebemittel.

Agat, s. v. w. Achat (s. Quarz).

Agavefaser, s. unter Spinnfasern.

Age (Axin), ein tierisches, dunkelgelbes, butterähnliches Fett, aus einer in Mexiko einheimischen Schildlaus (Coccus axin La Slave) gewonnen. Durch Sauerstoffaufnahme erstarrt das Fett zu einer elastischen Haut. Es wird als Firnis und in der Heimat in der Medizin als Ersatz des Kollodiums benützt.

Agemina, s. v. w. Tauschirarbeit (s. d.).

Ageil (Acheln), s. unter Flachsspinnerei.

Agentien, ältere Bezeichnung in der Geologie für die auf die Gesteine und Mineralien innerlich und äusserlich wirkenden, umbildenden, metamorphosirenden Kräfte meist chemischer, aber auch mechanischer Art, z. B. die atmosphärischen: Kegen, Schnee, Luft, Wind, dann Sonnenstrahlung, Frost, ferner Bergfeuchtigkeit, Sickerwasser, Kohlensäure des letzteren und der Mineralquellen

U. S. W. Leppla.

Aggregat, in der Math ematik ein aus mehreren, durch Addition oder Subtraktion verbundenen Gliedern bestehender Ausdruck, z. B. ab + cd — efg; in der Chemie ein Gemisch im Gegensatz zur chemischen Verbindung ; in der Mineralogie ein durch Verbindung gleichartiger Kristallindividuen entstandenes Mineralstück.

Aggregatzustände. Die Grösse und Art des Zusammenhangs der kleinsten Teilchen der Materie zeigt verschiedene Stufen; wir unterscheiden den festen (besser starren), flüssigen und gasigen Aggregatzustand und können, ohne dass thatsächlich ein Körper der idealen Definition vollkommen entspricht, die Unterschiede kurz so definiren: Die starren Körper haben eine bestimmte Form und ein bestimmtes Volum, die flüssigen keine bestimmte Form, aber ein bestimmtes Volum, die gasigen haben weder eine bestimmte Form noch ein bestimmtes Volum. Die Einschränkungen der Definition beziehen sich vor allem auf die Veränderungen der Form und des Volums durch Wärme und Druck; das Volum aller Körper kann durch diese beiden verändert werden, ebenso die Form aller starren Körper durch Druck und Zug und die Form der anisotropen (s. Doppelbrechung) durchWärme, weil sie in verschiedenen Biclitungen verschiedene Ausdehnungskoefiicienten besitzen. Ferner haben die flüssigen Körper in der That eine bestimmte Form, die Kugelgestalt, welche sie annehmen, wenn sie im Zustand der Aufhebung äusserer Kräfte nur der gegenseitigen Wirkung ihrer Teilchen überlassen sind. Befinden sie sich zugleich im Zustand der Botation, so nehmen sie die Form eines Botationsellipsoids, vielleicht auch andere Gestalten [1] an. Dann finden zwischen den Aggregatzuständen Uebergänge statt, so vom starren in den flüssigen ohne bestimmte Grenze ein Uebergang durch den weichen, den breiartigen bis zum höchsten Grad der Flüssigkeit, dem tropfbar flüssigen. Aber auch in diesem setzen die Teilchen nicht bloss ihrer Trennung, sondern auch ihrer Verschiebung an einander noch einen Beibungswiderstand entgegen, eine ideale Flüssigkeit dürfte keine innere Beibung, ein idealstarrer Körper müsste eine unendlich grosse innere Beibung besitzen. Selbst im gasigen Zustand ist diese innere Beibung noch vorhanden, und das Verhalten der Gase gegen Druck und Temperatur nähert sich nur mit einer für die einzelnen Gase (besonders die Dämpfe) mehr oder weniger grossen Abweichung einer idealen Gesetzmässigkeit, dem Boy le sehen und dem Gay Lussacschen Gesetz. Insbesondere aber gibt es eine höhere Einheit dieser beiden Zustände, des tropfbar flüssigen und des gasigen : den flüssigen Zustand oberhalb der kritischen Temperatur der Körper (s. Dampf). Vielleicht ist neben dem tropfbar flüssigen und dem gasigen noch ein besonderer dritter Flüssigkeitszustand unterhalb der kritischen Temperatur zu unterscheiden; die mathematischen Untersuchungen von Van der Waals [2] führen darauf. Andererseits hat auch Crookes den Zustand der Gase in höchster Verdünnung, wie er in den Geisslerschen Köhren (s. d.) hergestellt wird, als vierten Aggregatzustand bezeichnet. In Betreff des Uebergangs der Körper aus dem einen in den andern Zustand s. die Art. Schmelzen, Sieden, Dampf, Verdampfung.

Ang. Schmidt.

Litteratur: [1] Matthiessen, Neue Untersuchungen über frei rotirende Flüssigkeiten im Zustand des Gleichgewichts, Kiel 1859. — [2] Van der Waals, Die Kontinuität des gasförmigen und des flüssigen Zustands, aus dem Holland, von F. Roth, Leipzig 1881.

Aging-room, s. Hänge.

verbindet.

Agone, auf Karten die Linie, welche Orte ohne magnetische Deklination

Agora, im Altertum bei den Griechen Bezeichnung für den Marktplatz. Derselbe war der Mittelpunkt des Lebens und Verkehres und während des ganzen Tages stark besucht ; hier wurden einesteils die wichtigsten Lebensmittel verkauft, andernteils diente der Platz aber auch zu Volksversammlungen. Hier

befanden sich die wichtigsten öffentlichen Bauten, insbesondere auch ein oder mehrere Tempel. Die Agora war anfangs recht unregelmässig, ohne bestimmten Plan angelegt, später suchte man derselben eine regelmässige, am häufigsten quadratische Gestalt zu geben und dieselbe an passenden Orten mit Säulenhallen (staen) zu versehen, welche oft in zwei Stockwerken über einander angeordnet waren und oben eine Terrasse zum Spazirengehen hatten.

von Schubert.

Agraffe, in der Baukunst Schlusssteinverzierung der Spätrenaissance in Form eines Medaillons, Schildes etc. ; die Verzierungen schlangen sich in Hakenform um die Bogenglieder.

Agrarmeteorologie, s. unter Bodenphysik.

Agrest, aus unreifen Weinbeeren gewonnener Saft, der hie und da als Speiseessig, zur Peinigung von Wachs und, mit Zucker eingekocht (Agr estsir up), zur Bereitung von Limonade benützt wird.

Agrikulturchemie, s. unter Bo den chemie.

Agrikulturchemische Versuchsstationen, s. Landwirtschaftliche V ersuchsstationen.

Agrikulturphysik, s. unter Bodenphysik.

Agtstein, s. Bernstein; orientalischer Agtstein, s. Ambra.

Gust. Herrmann.

Ahle, kleines, nadelartig spitzes, stählernes Werkzeug, das dazu dient, in Leder, Kleiderstoffe, Papier u. s. w. die Löcher zu stechen, durch welche der Nähfaden gezogen wird. Die Schuhmacher gebrauchen krumme Ahlen (Orte, Absatzahlen), während die Ahlen der Biemer und Sattler gerade sind. Im Querschnitt sind die Ahlen fast immer rautenförmig, so dass die beiden scharfen Kanten das Leder durchschneiden, nur der Buchbinder gebraucht zuweilen runde Ahlen. Die Länge schwankt etwa zwischen 20 und 100 mm einschliesslich der Angel. Viel länger, bis zu 0,4 m lang, ist die oberhalb der Spitze mit einem Oehr für den Nähfaden versehene Einbindahle der Sattler. Der Schusterbohrer ist eine Ahle, die mit dem Hammer in die Sohle oder den Absatz getrieben wird, um die Löcher für die Holzstifte zu bilden. Markirahlen haben runden Querschnitt und dienen nur zum Vorzeichnen (Beissnadeln). Die Schriftsetzer gebrauchen sehr spitze Ahlen beim Korrigiren zum Ausheben einzelner Lettern. Die Beibahlen (s. d.) dagegen wirken in anderer Art wie Bohrer durch Abschaben von Spänen.

Ahm (Am), Flüssigkeitsmass, in Dänemark = 4 Anker oder 155 Pott = 144,749 1 (im Grosshandel 20 Viertel oder 160 Pott = 154,579 1), in Schweden = 6 schwedische Kubikfuss oder 60 Kannen = 157,0313 1.

bezw. Zahlen, welche am nung des Tiefganges des Schiffes. Für metrisches Mass geben die Zahlen den Tiefgang in Dezimeter, für Fussmass in Fuss bezw. Zoll an.

Ahomholz, s. unter Nutzhölzer.

Ahornzucker, ein aus dem sog. amerikanischen Zuckerahorn (Acer saccharinum) gewonnener Rohrzucker (s. Kohlehydrate). Dieser Baum wird Zuckergewinnung namentlich in Delaware und Otsego kultivirt, wo sich Plantagen von 2000—5000 Bäumen finden; unter diesen gibt es solche, welche hundert und mehr Jahre jährlich angezapft worden sind. In günstigen Jahren schwankt die Produktion solcher Gärten zwischen 2500—6000 Kilo Zucker oder dementsprechenden Mengen Sirup. Die erwähnte Gegend sendet in guten Jahren in Form von Zucker oder Sirup annähernd 1000 Tonnen auf den Markt. Die jährliche Totalproduktion beträgt bis zu 25 000 Tonnen. Die Güte dieser Erzeugnisse ist sehr verschieden und variirt von dem ursprünglichen, schmutzigbraunen Naturprodukt bis zum fast reinen und nahezu weissen Zucker, w. Kerp.

Aichmarke, Aichordnung, Aichung etc., s. unter Eichmarke, Eichordnung, Eichung etc.

Aichmetall, von dem Oesterreicher Aich angegebene Metalllegirung aus 60 Kupfer, 38,2 Zink und 1,8 Eisen, welche dem Messing ähnlich, jedoch härter ist. Die Legirung lässt sich kalt und glühend bearbeiten und dient besonders zu Zapfenlagern.

Ahmiïlg (Tiefgangsmarken) heisst man im Seewesen die Marken Vor- und Hinterschiff angebracht sind zur Bezeich-

Tj. Schwarz.

zur

Ailhauds Apparate für submarine Telegraphie, s. Telegraph. Airak, s. unter Ars a.

Aïthusa, Bezeichnung für die Säulenvorhalle vor dem griechischen Wohnhaus der homerischen Zeit. Yergl. Griechischer Baustil.

A jour-Fassung, s. Fassung der Edelsteine.

Akademie. Die Bezeichnung Akademie rührt von einem Hain in Attika am Kephissos, nordwestlich von Athen her, welcher dem Heros Akademos geweiht war. Hier befand sich eines der drei Gymnasien von Athen, in welchem Plato seine philosophischen Vorträge hielt. Man nannte daher die von Plato gestiftete Philosophenschule Akademie, seine Schüler und Anhänger Akademiker. Als in späterer Zeit die Vertreter dieser Schule in verschiedenem Geiste philosophirten, entstanden verschiedene Akademien. Unter Akademie im Sinne moderner Einrichtung versteht man sowohl höhere Lehranstalten für das Studium einzelner Wissenschaften (Berg-, Forst-, Kriegsakademie etc.), Künste (Bildhauer-, Maler-, Bauakademie etc.), oder für einzelne Stände (Bitterakademie), als auch die von Staats wegen oder von Privatpersonen gestifteten Vereine von Gelehrten oder Künstlern zum Zwecke der Förderung der Wissenschaften oder Künste. Näheres s. unter den verschiedenen Einzelartikeln (Bau-, Berg-, Bildhauerakademie, Gewerbeakademie etc.).

Litteratur: Müller, Die wissenschaftlichen Vereine und Gesellschaften Deutschlands im 19. Jahrhundert. Bibliographie ihrer Veröffentlichungen seit ihrer Begründung, Berlin 1884.

Akadeiniestiick (auch Akademie), auf Kunstakademien die als Vorlagen für die Schüler dienenden Gipsabgüsse oder Zeichnungen von Körpern; auch die hiernach oder nach lebenden Modellen (Akte) hergestellten Zeichnungen.

Akademisch, in den bildenden Künsten Bezeichnung für das Hergebrachte, Regelrechte, häufig mit dem Nebensinne des Pedantischen; in der Technik das Schulgemässe, aus Büchern Erlernte, im Gegensatz zum Wissen aus Erfahrung.

Akanthit, dem Silberglanz (s. d.) nahe verwandtes, schwärzlich bleigraues, metallisch glänzendes, undurchsichtiges, geschmeidiges Mineral von der Zusammensetzung des Silberglanzes, aber in spitzen, gewundenen rhombischen Pyramiden kristallisirend; spez. Gew. 7,19—7,30. Fundorte: Freiberg i. S., Joachimsthal, Wolfach in Baden, Chile.

Akantlius, auch Bärenklaue genannt, ist eine in südlichen Gegenden wild wachsende Staude, von welcher zwei Arten unterschieden werden müssen und zwar: Akanthus mollis mit breiten, stumpfen Blattspitzen und Akanthus spinosus mit spitzen, in Dornen auslaufenden Blattenden. — Griechenland hat dieses Blatt in die Kunst eingeführt, das in allen nachfolgenden Stilarten eine hervorragende Bolle spielte. In Griechenland ist die Stilisirung des Blattes eine ungemein strenge, die aber dennoch mehrere Variationen zulässt. Die

Fig. 1.

Griechische Stilisirung des Akanthusblattes.

strengste Behandlung erfuhr das Blatt an dem Antenkapitäl von Eleusis, dem jedoch eine gewisse Nüchternheit nicht abzusprechen ist (Fig. 1). Hier zeigt sich am deutlichsten die Umgestaltung der Naturform. Während die Rippen der einzelnen Blätter in der Natur sich in der Mittelrippe vereinigen, laufen in der griechischen Stilisirung die Rippen stumpf auf die oberste Abgrenzung des Säulenschaftes. Ausserdem ist das Blatt streng symmetrisch gebildet; die oberste Blattspitze überneigt sich ein wenig, sonst ruht kein Blattteil auf dem andern, die Zacken der Umrisslinien sind klein und stumpf und stehen zu einander in einem fast rechten Winkel. Ausserdem bilden die einzelnen Blätter in ihrer Vereinigung Oesen, welche in ihrer Verlängerung denselben Verlauf nehmen, wie die einzelnen Blattrippen. Eine weit freiere und elegantere Form zeigt das Akanthusblatt des Lysikrates-monumentes in Athen. — Die römische Stilisirung des Akantliusblattes ist wesentlich verschieden von der griechischen. Es lassen sich drei Abarten unterscheiden: a. Der olivenblattartige Akanthus; dieser findet sich in der römischen Baukunst am häufigsten vor. Die einzelnen Blattspitzen verlängern

nur erscheint jedes

sich und nehmen eine Gestalt an, die dem Olivenblatte ähnlich ist. Die Hauptrippen werden durch tiefe Einschnitte charakterisirt, die einzelnen Blattzacken haben keine Mittelrippe, sind vielmehr löffelförmig ausgehöhlt; zugleich sind Teile der oberen Blätter durch die unteren verdeckt.

— b. Das kleingezackte Akanthusblatt ist im allgemeinen dem olivenblattartigen ähnlich

Fig. 2. Kraufblattartiger Akanthus.

Blatt durch mehrere Zacken geteilt, wodurch es sich weit qV zierlicher und eleganter gestaltet. Dieses Blatt kommt nament- CA ) lieh in der römischen Spätzeit vor und dient dem in der Benaissancezeit üblichen als Yorbild. — c. Der krautblattartige Akanthus (Fig. 2) gehört der Frühzeit römischer Kunst an und findet sich am charakteristischsten am Yestatempel zu Tivoli; das Blatt zeigt eine eigentümliche krautblattartige Bildung. — Der alt christlich-byzantinische Akanthus lehnt sich nicht an römische Formenbildung an, sondern an griechische und zeigt wieder ein scharfgeschnittenes und zuweilen recht spitziges Blatt.

Fig. 3.

Akanthus der Renaissance.

— Das romanische Akanthusblatt ist im allgemeinen als eine Nachbildung des byzantinischen aufzufassen, insbesondere in der ersten Zeit. — Die gotische Stilisirung lehnt sich an die abgerundete Form der romanischen Spätzeit an und erscheint späterhin eigenartig und streng stilisirt. — Der Akanthus der Benaissancezeit (Fig. 3) leitet sich von dem kleingezackten römischen Akanthus ab. Derselbe erfuhr aber in den verschiedenen Zeiten und Ländern eine sehr verschiedene Behandlung, so dass er bald spitzer, bald abgerundeter, bald flacher, bald gewölbter gebildet wurde.

Litteratur: Schubert-Soldern, Stilisiren der Pflanzen, Zürich und Leipzig 1887; Const.

von Schubert-Soldern.

Uhde, Giewerbehalle, Jahrg. 1871, Nr. 6 und 7.

Akaroidharz (Xanthorrhoeaharz, Botanybaigummi, Grastree-gum) ist das Stammharz mehrerer Xanthorrhoea-Arten (Familie Liliaceae-Aspliodeloideae) und kommt von Australien in den Handel. Es entsteht nicht im Innern der Pflanzen, sondern bedeckt aussen den Stamm gleichsam als ein anatomischer Bestandtheil desselben. Die Stücke zeigen demnach eine flache Innenseite, mit der sie dem Stamme auflagern, und eine unregelmässige Aussenseite (4). Man unterscheidet 2 Sorten. 1) Botes Akaroidharz (Nuttharz, Erdschellack), von Xanthorrlioea australe B.Br. (und vielleicht auch von X. arhoreum B.Br.) stammend, bildet mächtige, halbzentnerschwere Ueberzüge des Stammes und kommt im Handel in 2—4 cm dicken rotbraunen, glänzenden, dem Drachenblute nicht unähnlichen Stücken vor, deren auszeichnendes Merkmal in der eigentümlichen Struktur gelegen ist. An der Innenseite findet sich ein weissliches, zer-reibliches Parenchym vor, in welchem dünne Längsstränge verlaufen, die streckenweise Lücken zwischen sich frei lassen; in diese Lücken treten dickere Querstränge, die Gefässbündel der Blattstiele; die Längsstränge gehören dem bei diesen und verwandten Pflanzen vorkommenden Yerdickungsring an und dessen peripherisches Gewebe liefert das Harz [1], [2], [4]. Daher bestehen die Stücke an der Innenseite noch aus Pflanzengeweben, die nach aussen zu allmälich verharzen; die Aussenseite besitzt deshalb nur Harz. Das Harz riecht schwach benzoë-artig, schmeckt unangenehm, etwas zimmetähnlich, löst sich in Alkohol, nur unvollkommen in Aether, nicht in Benzol; die alkoholische Lösung wird von Eisenchlorid braunschwarz gefärbt (Gerbstoffreaktion?). Nach Schober entsteht es wahrscheinlich aus Stärke, wobei auch die Gerbstoffbildung eine Bolle spielt. Die das rote Akaroidharz liefernde Pflanze wächst insbesondere in Yictoria an den Flussufern in grossen Beständen. 2) Gelb es Akaroidharz (Besina lutea novae Belgiae), stammt von Xanthorrlioea hastile Sm. (in Neu-Süd-AYales von Port Jackson bis zu den blauen Bergen massenhaft vorkommend) und weicht in mehrfacher Beziehung vom roten Akaroidharz ab. Es besteht aus rundlichen, bis 3 cm im Durchmesser betragenden Stücken, ist blassgelb bis gelbbraun, matt und wird oberflächlich allmälich rotbraun. Die charakteristische Struktur des roten Akaroidharzes fehlt dem gelben, und vielleicht hängt dies mit einem andern Bildungsherde des Harzes zusammen [3], [5]. In der That hat Schober [5] auch an den 2—3 cm langen Blütenschäften der Pflanzen Harz (nebst Gummi) gefunden. Gelbes Akaroidharz riecht nach Benzoe und Flieder, schmeckt aromatisch, süsslich, enthält ätherisches Oel, Zimmet- und Benzoesäure und etwa 10% Paracumarsäure ( = Paraoxyzimmetsäure, % //s ö₃), ferner einen dem Vanillin ähnlichen Stoff [7] und verschiedene harzige Körper, von denen einer der Formel Cj₀ H₁₀ 0₃ entspricht; dieser gibt, mit Salpetersäure behandelt, Pikrinsäure, mit schmelzendem Aetzkali Brenzkatechin, Besorcin, Protokatechusäure und Paraoxybenzoesäure. Die Lösungsverhältnisse sind gleich denen des roten Akaroidharzes. [1]. —- Das Akaroidharz hat gegenwärtig eine ausgedehnte technische Anwendung und dient zur Darstellung dauerhafter, lichtbeständiger Firnisse, besonders zum Ueberziehen der Metalle; ferner zur Erzeugung von Harzseifen zur Papierleimung [6].

Litteratur: [1] Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreiches, Leipzig 1873. — [2] Derselbe, in Dämmers Lexikon der Verfälschungen, S. 967, Leipzig 1887. — [3] F. v. Müller, Zeitschr. des allg. öst. Apoth.-Ver., 1885. — [4] Alfred Schober, Das Xanthorrhoea-Harz, Verhandl. des naturwiss. Vereins in Karlsruhe, 1892. — [5] Derselbe, Ueber eine doppelte Sekretion bei Xanthorrhoea, Botan. Zentralbl., Bd. 53, S. 337, Kassel 1893. — [6] Worlée in Dinglers Polytechn. Journ., Bd. 187, S. 377. — [7] Bamberger, Zur Kenntniss der Xanthor-rhoeaharze, Sitzungsber. der k. Akad. der Wissensch. zu Wien vom 18. Mai 1893. T. F. Hanansek.

Akaziengummi, s. unter Gummi arabikum.

Akkommodation, die Anpassung des Auges beim Sehen von Gegenständen, die sich ausserhalb oder innerhalb Sehweite befinden; s. Auge.

Im Ar beiter wesen Uebereinkommen zwischen

Akkord, in der Physik der Wohlklang zweier, dreier (Dreiklang) oder mehrerer harmonischer Töne; s. Schall. — In der Malerei die Harmonie der Farbengebung. Der Akkord ist ein natürlicher, wenn die einzelnen Gegenstände in ihren natürlichen Farben dargestellt und etwaige Dissonanzen durch Uebergangstöne beseitigt sind, ein künstlicher, wenn nur eine Farbe in ihren verschiedenen Abtönungen für alle Gegenstände verwendet wird (Grau in Grau, Sepia-, Tuschzeichnungen).

1874

von

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, nach welchem letzterer nach Menge oder Stückzahl der abgelieferten Arbeiten in verabredeter Höhe bezahlt wird. Der Akkord gibt dem Arbeiter die Möglichkeit, je nach seiner Leistungsfähigkeit mehr oder weniger zu verdienen, während er für den Arbeitgeber in der Pegel eine schnellere Lieferung der Arbeit zur Folge hat. Bei Akkordarbeiten bedarf es immer vermehrter Beaufsichtigung, bezw. grosser Gewissenhaftigkeit der Aufseher. Die Sozialdemokraten sind Gegner der Akkordarbeit, welche sogar im Statut des Gewerkvereins der englischen Maschinenbauer grundsätzlich bekämpft wird. — S. die Artikel Bauleitung, Kontrakt und Lohn.

Ä. Schöttler.

Akkumulatoren. Im weitesten Sinne kann man mit dem Ausdrucke Akkumulator jede Vorrichtung bezeichnen, welche zur Aufspeicherung von Energie behufs gelegentlicher Verwendung dient. In diesem Sinne ist also jeder Mühlenteich, jedes Schwungrad ein Akkumulator. Besonders ist aber der Ausdruck in der Elektrotechnik (vergl. weiter unten) und bei der hydraulischen Kraftübertragung gebräuchlich. Bei der letzteren dient der Akkumulator dazu, das von der Betriebspumpe geförderte Presswasser aufzunehmen und zum Betriebe der Wasserkraftmaschinen unter bestimmtem, wenig wechselndem Druck bereit zu halten, so dass diese zu Zeiten mehr Presswasser verbrauchen können, als die Pumpe liefert. Er wirkt also als Kegler der Anlage. Er ist meist als einfach wirkender aufrechter Cylinder angeordnet, dessen Kolben mit Gewichten belastet ist. Liefert die Pumpe mehr Wasser, als die Anlage verbraucht, so steigt der Kolben, im entgegengesetzten Falle sinkt er. Ausführlicheres unter Hydraulische Kraftübertragung.

nur

Akkumulatoren der Schiffe. An Bord der Schiffe kommen zurzeit die Akkumulatoren für hydraulische Anlagen in Betracht, welche auf Kriegsschiffen zur Bedienung schwerer Geschütze und zwar zum Munitionstransport, zum Laden und Richten der Geschütze, zum Drehen der Panzertürme, dann auch zur Bewegung des Ruders für Bootsheissapparate, auf Handelsschiffen für

die Ladekrähne und Bewegung des Buders eingerichtet sind und mit einem Wasserdruck von 50 bis 60 Atmosphären arbeiten. Die Apparate werden durch eine Pumpe gespeist. Die Belastung der Akkumulatoren erfolgt an Bord der Schiffe nur durch Federn, durch Dampf oder Luft. Bei dem Dampfakkumulator wird die Belastung durch den Kesseldampf erzielt, welcher auf einen im Verhältnis zum Kolben des hydraulischen Cylinders grösseren Kolben drückt. Beim Luftakkumulator wird der Kesseldampf durch komprimirte Luft ersetzt. Das Arbeiten der Pumpe wird vom Akkumulator selbstthätig regulirt. Vergl. auch den Artikel Kassetirung.

7y. Schwarz.

Litteratur: Ledieu & Cadiat, Le nouveau matériel naval, Paris 1890.

Akkumulatoren für Elektrizität, (Sekundärelemente, Ladungssäulen, elektrische Sammler), Apparate, welche elektrische Arbeit, die von irgend einer Stromquelle, z. B. einer Dynamomaschine, geliefert wird, aufspeichern, so dass dieselbe zu einer anderen Zeit nach Belieben wieder aus den Apparaten entnommen und nutzbar verbraucht werden kann.

1. Die Wirkungsweise der gebräuchlichsten Akkumulatoren für Elektrizität gründet sich auf den folgenden elektrolytischen Vorgang, der von dem französischen Physiker Planté zuerst zur Aufspeicherung erheblicher Mengen elektrischer Energie nutzbar gemacht worden ist. Bringt man zwei Bleiplatten als Elektroden in verdünnte Schwefelsäure und leitet einen Strom hindurch, so beobachtet man eine Entwicklung von Sauerstoff an der mit dem positiven Pol und von Wasserstoff an der mit dem negativen Pol verbundenen Elektrode. Zugleich wird aber auch die positive Bleiplatte an ihrer Oberfläche verändert. Sie überzieht sich mit einer dunkelbraunen Schicht von Bleisuperoxyd. Unterbricht man nach einiger Zeit die Verbindung der beschriebenen elektrolytischen Zelle mit der Stromquelle und verbindet dann die beiden Bleiplatten durch eine metallische Leitung, in die man ein Galvanoskop einschaltet, so zeigt der Ausschlag des letzteren einen Strom an, der von der mit Superoxyd bedeckten Elektrode durch die äussere Schliessung zur anderen Bleiplatte fliesst. Die Zelle wirkt in diesem Fall wie ein galvanisches Element, und zwar stellt die mit Superoxyd bedeckte Platte den positiven Pol, die andere den negativen Pol eines solchen dar. Lässt man das so erhaltene „Sekundärelement“ längere Zeit geschlossen stehen, so beobachtet man ein allmäliches Abnehmen und schliessliches Verschwinden des Stromes. Eine Untersuchung der Elektroden ergibt, dass diese sich gleichzeitig wiederum verändert haben. An der positiven Platte ist das Superoxyd ganz oder zum grössten Teil zu Bleioxyd reduzirt worden, während das Metall der negativen durch Oxydation an der Oberfläche ebenfalls in Bleioxyd übergegangen ist. Bleiben die Elektroden des nun „entladenen“ Sekundärelementes längere Zeit in der Säure stehen, so verwandeln sich, durch Einwirkung der lezteren, die Oxydschichten allmälich in Bleisülfat. Man ist nicht im stände, noch Strom aus dem Elemente zu erhalten, sondern muss es, um dies zu ermöglichen, in der oben beschriebenen Weise von neuem „laden“. Bei der Ladung geht dann das Bleisulfat und Bleioxyd an der mit dem positiven Pol verbundenen Platte -wiederum in braunes Superoxyd über. An der negativen Elektrode dagegen wird aus denselben Substanzen metallisches Blei in fein zerteilter Form reduzirt. Das geladene Element kann nun wiederum für einige Zeit Strom geben, lässt sich dann aufs neue laden und so fort. Die Strommenge, welche man von einem in der beschriebenen Art hergestellten Versuchselement erhalten kann, ist verhältnismässig gering. Schliesst man die geladene Zelle durch einen äusseren Leiter von einigermassen kleinem Widerstande, so ist es zwar möglich, einen verhältnismässig kräftigen Strom zu erhalten, doch beginnt derselbe alsbald abzunehmen und ist nach einigen Minuten auf einen minimalen Betrag gesunken. Planté beobachtete nun, dass es möglich ist, das Aufspeicherungsvermögen eines aus einfachen Bleiplatten hergestellten Sekundärelementes zu steigern dadurch, dass man es öfter in der eben genannten Weise ladet und entladet. Es wird nämlich so die Dicke der oberflächlichen „aktiven“ Schicht, die beim Laden und Entladen sich in der oben genannten Weise chemisch verändert, mehr und mehr vergrössert. Man beobachtet infolge dessen, dass bei der Ladung die zur vollständigen Umwandlung der „aktiven Masse“ (s. Masse, aktive) einerseits in Bleisuperoxyd, andererseits in metallisches Blei, erforderliche Zeit immer grösser wird, und dass man andererseits beim Entladen eine immer mehr zunehmende Strommenge erhalten kann. Planté stellte sich dadurch, dass er die Ladungen und Entladungen mehrere Monate lang fortsetzte, dazwischen auch die Platten öfter in umgekehrter Richtung lud, (so dass die vorher positive Elektrode zur negativen wurde), Sekundärelemente von ziemlich beträchtlichem Aufspeicherungsvermögen her [7]. Den erwähnten Yorbereitungsprozess nannte er die Formirung. Dieselbe erforderte, wie gesagt, viel Zeit und begreiflicherweise auch beträchtlichen Kostenaufwand. Die von ihm zum erstenmal erreichte Möglichkeit, erhebliche Mengen elektrischer Energie auf elektrolytischem Wege zum beliebigen späteren Verbrauch anzusammeln, bedeutete zwar einen mächtigen Fortschritt auf dem Gebiete der technischen Anwendungen der Elektrizität, war jedoch des hohen Zeit- und Kostenaufwandes wegen zur praktischen Verwendung im grösseren Massstab noch nicht völlig geeignet.

Den nächsten Schritt vorwärts in dieser Richtung that Faure, ein Schüler von Planté. Er kam auf den Gedanken, die aus Bleiverbindungen in schwammig-poröser Form bestehenden aktiven Schichten der Elektrodenplatten nicht allmälich durch den Plantéschen Formirungsprozess, sondern in ganz kurzer Zeit zu erzeugen. Dies erreichte er dadurch, dass er auf die rohen Bleiplatten Schichten geeigneter Bleiverbindungen, die gepulvert und mit verdünnter Schwefelsäure zu einem Brei gemischt waren, künstlich auftrug. Gewöhnlich benützte er dazu Mennige, ein Gemisch verschiedener Bleioxyde [8]. Die alsdann getrockneten Platten wurden in verdünnter Schwefelsäure zu Elementen zusammengestellt und dadurch eine einzige genügend lang ausgedehnte Ladung formirt. Es wurde hierbei die Mennige an den mit dem positiven Pol der Stromquelle verbundenen Elektroden in Bleisuperoxyd, an den mit dem negativen Pole verbundenen in metallisches Blei verwandelt. Wegen der verhältnismässig grossen Menge der künstlich aufgetragenen Bleiverbindungen erhielt man sofort eine Schicht aktiver Masse von solcher Dicke, wie sie durch Formirung nach Planté nur mit einem Zeitaufwande von mehreren Monaten hätte erzeugt werden können. Das Faure-sche Patent hat in den letzten Jahren grosse Bedeutung erlangt und bildet zurzeit den Gegenstand mehrerer Prozesse, die von den Inhabern desselben gegen andere Akkumulatorenfabriken angestrengt worden sind. Um seine künstlich aufgetragene aktive Schicht am Abfallen von den Bleiplatten zu verhindern, war Faure genötigt, die fertigen Platten mit einer Lage eines elektrolytisch indifferenten, porösen Stoffes (z. B. Filz) zu bedecken. In späterer Zeit hat man erst gelernt, durch geeignete Gestaltung der die Masse tragenden Bleiplatten, die man z. B. mit Löchern versah, oder denen man die Form von Gittern und dergleichen gab, die Filzschicht entbehren zu können. Es sei noch erwähnt, dass heutzutage auch Akkumulatoren im Gebrauch sind, deren Platten durch ein Mittelding zwischen dem Plantéschen und dem Faureschen Verfahren mit der aktiven Schicht versehen sind. Die zu positiven Elektroden bestimmten Platten werden nämlich zuerst einige Zeit nach Planté formirt und erhalten dann noch einen künstlichen Ueberzug von Mennige, der später durch eine einzige Ladung in Bleisuperoxyd umgewandelt wird. Die negativen Platten dagegen bleiben ohne Plantéformirung und werden ohne weiteres mit Bleiverbindungen, (nämlich einem Gemisch von Mennige und Bleiglätte) überstrichen.

2. Die zurzeit im Handel befindlichen Akkumulatoren weichen, was den äusseren Aufbau der Elemente betrifft, nicht sehr erheblich von einander ab. Sie bestehen im allgemeinen aus einem äusseren rechteckigen Gefäss, das bei kleineren Zellen aus Glas oder Hartgummi, bei grösseren aus einem mit Blei ausgekleideten Holzkasten hergestellt ist. Darin befindet sich eine mehr oder weniger grosse Anzahl positiver und negativer Elektrodenplatten, und zwar folgt abwechselnd immer eine positive auf eine negative, dann wiederum eine negative, eine positive und so fort. Sämtliche positiven Platten sind unter sich und ebenso alle negativen unter sich durch angelötete Bleistreifen leitend verbunden. Infolge dessen bildet die Gesamtheit aller Platten einer und derselben Art eine einzige Elektrode, deren Oberfläche gleich der Summe der Oberflächen der einzelnen Platten ist. Die letzteren sind nicht unmittelbar auf dem Boden des Gefässes aufgestellt, sondern stehen in einer gewissen Höhe über demselben auf besonderen schmalen Stützen aus isolirendem Material, oder sie sind auf senkrecht stehenden Glasscheiben oder auch auf dem Gefässrande mittelst angegossener, vorspringender Nasen isolirt aufgehängt. Der Abstand zwischen je zwei benachbarten Platten (von denen die eine eine positive, die andere eine negative ist) beträgt gewöhnlich etwa 1 Centimeter. Um eine Berührung zwischen denselben unmöglich zu machen, werden sie durch isolirende Zwischenstücke aus Glas oder Hartgummi aus einander gehalten. Ebenso sind die beiden äussersten Platten des Plattensatzes in einem geeigneten Abstande von den Wänden des Gefässes gehalten. Diese Endplatten gehören stets zur negativen Elektrode, und es ist infolge dessen immer eine negative Platte mehr vorhanden als positive, so dass den beiden Seiten jeder positiven Platte stets eine negative gegenübersteht. Das Gefäss ist mit verdünnter Schwefelsäure von etwa 20 °/₀ so weit gefüllt, dass die Platten von der Säure ganz bedeckt sind, und dass letztere noch einige Centimeter über ihrer Oberkante steht. Soll eine grössere Anzahl derartiger Akkumulatoren zu einer Batterie zusammengestellt werden, so wird die negative Elektrode jedes Elementes mit der positiven des nächstfolgenden verbunden, während die positive Elektrode des ersteren und die negative des letzteren gänzlich frei bleiben und die Pole der Batterie bilden, genau wie es auch bei den gebräuchlichen Batterien aus galvanischen Primärelementen geschieht. Die Verbindung der einzelnen Akkumulatoren unter einander wird so ausgeführt, dass man den Bleistreifen, der die Platten einer und derselben Art beim einen Element verbindet, mit dem entsprechenden Streifen des nächsten Elementes verlötet. Die Verlötung solcher Bleistreifen unter einander sowie mit den einzelnen Elektrodenplatten geschieht am besten direkt mit Blei, unter Anwendung eines Wasserstoffgebläses, da Verbindungen aus Zinnlot durch Einwirkung der Schwefelsäure und des sich beim Laden entwickelnden stark aktiven Sauerstoffs bald zerstört werden würden. Ueber einige der zurzeit gebräuchlichen Plattenkonstruktionen findet sich näheres weiter unten mitgeteilt.

3. Die elektrischen Grössen des Akkumulators. Verhalten derselben beim Laden und Entladen. Um die Leistung eines Sekundärelementes beurteilen zu können, müssen die elektrischen Grössen desselben bekannt sein. Diese sind, wie auch bei den gewöhnlichen galvanischen Elementen, wesentlich die elektromotorische Kraft und der sogenannte innere Widerstand. Was zunächst die erstere betrifft, so besitzt ein geladener Bleiakkumulator eine elektromotorische Kraft von etwa 2 Volt, also ungefähr das Doppelte von der elektromotorischen Kraft des bekannten Daniellschen Elementes, und etwa 10 % mehr als das Bunsen-Element. Die elektromotorische Kraft bleibt jedoch nicht konstant, wenn der Akkumulator in Betrieb ist. Sie sinkt allmälich beim Entladen und steigt bei der Ladung. Eür den praktischen Gebrauch wichtiger ist jedoch die sog. Klemmenspannung des Sekundärelementes, d, li. die Spannungsdifferenz, die zwischen seinen Polen vorhanden ist, wenn das Element Strom gibt. Sie ist bei der Entladung geringer, bei der Ladung grösser als die elektromotorische Kraft, und zwar ist der Unterschied um so bedeutender, mit je höherer Stromstärke entladen, bezw. geladen wird. Der Wert der Klemmenspannung, welcher am meisten interessirt, ist derjenige, den man erhält, wenn die Entladung, bezw. die Ladung, mit der für den betreffenden Akkumulator normalen, im Maximum zulässigen Stromstärke ausgeführt wird. Es soll deswegen an dieser Stelle auch nur über die in dem genannten Falle sich ergebenden Werte der Klemmenspannung, die in der Praxis am meisten in Betracht kommen, das Erforderliche mitgeteilt werden. Wenn bei den zurzeit gebräuchlichen Akkumulatoren die Entladung mit einer solchen Stromstärke ausgeführt wird, dass sie in etwa З¹^ Stunden beendigt ist, so beträgt die Klemmenspannung zu Anfang 1,92—1,95 Volt. Auf diesem Werte bleibt sie zunächst einige Zeit fast unverändert, um dann allmälich zuerst langsam, dann immer rascher zu sinken. Die für den praktischen Betrieb zulässige Grenze der Entladung ist

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

erreicht, wenn die Klemmenspannung etwa 6% gegen den anfänglichen Wert abgenommen hat, also auf circa 1,82 Yolt gesunken ist. Dabei ist vorausgesetzt, dass die Stromstärke während der Entladung stets dieselbe bleibt. Wie erwähnt, ist bei der Ladung die Klemmenspannung höher als bei dem Entladen. Sie steigt ausserdem im Verlauf der Ladung beträchtlich. Wird dahei eine solche Stromstärke angewendet, dass die Ladung in 4—4¹/? Stunden beendigt ist, so beträgt die Spannung zu Anfang etwa 2,1 Voit. Auf diesem Werte bleibt sie längere Zeit, nimmt dann langsam zu bis etwa 2,2 Volt. Man beobachtet, dass sich nun an den positiven Platten Sauerstoff in kleinen Bläschen zu entwickeln beginnt. In dem Masse, wie die Spannung weiter wächst, nimmt auch die Grasentwicklung an den positiven Platten zu. Ist die Spannung auf 2,25 bis 2,3 Volt gestiegen, so zeigen sich an den negativen Platten Gasblasen von Wasserstoff. Die letztere Gasbildung nimmt rasch zu, wobei innerhalb 15—20 Minuten die Spannung auf etwa 2,4 Volt anwächst. Von da ah nimmt sie, während die Gasbildung an beiden Platten sich noch weiter steigert, so dass die Flüssigkeit fast milchig erscheint, nur noch langsam zu, bis 2,5, und, wenn der Ladestrom noch nicht unterbrochen wird, 2,6 Volt und darüber. Im allgemeinen pflegt man die Ladung als beendigt anzusehen, wenn die negativen Platten kräftige Gasentwicklung zeigen und die Spannung auf etwa 2,5, höchstens 2,6 Volt angewachsen ist. Das Auftreten der Gasblasen an den positiven und dann an den negativen Platten zeigt an, dass nicht mehr alle zugeführte elektrische Energie zur chemischen Umwandlung der aktiven Masse an den beiden Elektroden verwendet wird. Der grôsseré Teil der Masse ist dann bereits in Superoxyd, bezw. in Bleischwamm übergegangen. Bleibt der Strom jedoch auf derselben Stärke, so beginnt er, da er zu zersetzende Bleiverbindungen nicht mehr in genügender Menge vorfindet, auch Wasser zu zersetzen, und die Produkte dieser Zersetzung sind die an den Platten aufsteigenden Sauerstoff- und Wasserstoff blasen. Ausser der elektromotorischen Kraft, bezw. der Klemmenspannung, wird beim Laden und Entladen auch der innere Widerstand eines Akkumulators verändert. Dieser hat seinen Sitz vorwiegend an der Oberfläche der Elektrodeplatten, während nur der -kleinere Teil desselben durch die Säureschichten zwischen den Platten gebildet ist. Wenn nun die Plattenoberflächen in der mehrfach genannten Weise sich chemisch verändern, so ist es begreiflich, dass daraus Aenderungen des inneren Widerstandes resultiren. Der Widerstand der Sekundärelemente ist jedoch, verglichen mit demjenigen galvanischer Primärelemente von gleicher Oberfläche, sehr gering. Er beträgt schon bei kleinen Zellen, von weniger als 10 Quadratdezimeter Oberfläche der Platten einer Art, nicht über 0,01 Ohm und nimmt in demselben Verhältnis ab, in dem man die Plattenoberfläche vergrössert. Each Ayrton kann man, während der Entladung, für jedes Quadratdezimeter Oberfläche der positiven Platten einen Widerstand von im Mittel etwa 0,08 Ohm rechnen. Darnach hat ein Element von 20 Quadratdezimeter Oberfläche den zwanzigsten Teil dieses Widerstandes, also etwa 0,004 Ohm, ein Element von 100 Quadratdezimeter nur etwa 0,0008. Die erwähnten Aenderungen, die der Widerstand eines Akkumulators während Entladung und Ladung erleidet, vollziehen sich gewöhnlich in der folgenden Weise. Beim Entladen nimmt der Widerstand zunächst etwas ab, um gegen Ende auf einen höheren Wert, als er zu Anfang gehabt, anzusteigen. Einen ähnlichen Verlauf beobachtet man auch bei der Ladung, nämlich zuerst ein Sinken und gegen Ende, verursacht durch die im Elemente verteilten Gasbläsen, ein Anwachsen des inneren Widerstandes. Ist jedoch die Ladung beendigt, und sind die Gas-bläschen verschwunden, so beobachtet man, dass der Widerstand beträchtlich geringer geworden ist, als er am Ende der Ladung war.

4. Durch die Vorgänge beim Laden und Entladen, welche auf die aktive Substanz der Platten, sowie auf die elektrischen Grössen des Sekundärelementes, die im \ orstelienden beschriebenen Einflüsse ausüben, wird auch die verdünnte Schwefelsäure, mit der die Zelle gefüllt ist, (der sog. Elektrolyt) in Mitleidenschaft gezogen. Man beobachtet nämlich, dass während der Ladung das spezifische Gewicht der Säure steigt, bei der Entladung

abnimmt. Der Grund hievon sind die chemischen Veränderungen der aktiven Masse an beiden Platten, durch welche der verdünnten Säure beim Laden Wasser entzogen, beim Entladen zugeführt wird. Wenn man ein entladenes Sekundärelement einmal vollständig, ein anderesmal nur teilweise ladet, dadurch, dass man dieselbe Ladestromstärke das einemal längere, das anderemal kürzere Zeit hindurchgehen lässt, oder so, dass die Ladezeit beidemale dieselbe, der Ladestrom dagegen verschieden gross ist, so beobachtet man, dass die Zunahme des Säuregehalts proportional der Stromstärke und der Zeit ist, die dieselbe wirksam war, d. h. also der angewendeten Strommenge. Ebenso zeigt sich bei der Entladung, dass die Abnahme des Säuregehaltes, bezw. diejenige Menge an wasserfreier Säure, welche verschwunden ist, der Strommenge (gegeben durch das Produkt Stromstärke mal Zeit) proportional ist. die man der Zelle entnommen hat. Da nun zur Ladung eines und desselben Akkumulators eine ganz bestimmte Strommenge erforderlich ist, und bei Entladung desselben ebenfalls nur ein ganz bestimmter Betrag erhalten werden kann, so ist man in den Stand gesetzt, aus dem in einem bestimmten Augenblick vorhandenen Betrage des Säuregehaltes während der Entladung zu schliessen, welche Strommenge dem Element bereits entnommen ist, oder, während der Ladung, welche Strommenge bereits hineingeladen wurde. Dabei müssen jedoch die Grenzwerte des Säuregehaltes, die der völlig geladene bezw. normal entladene Akkumulator aufweist, bekannt sein. Ist letzteres der Fall, so gestattet also eine einfache Messung mittelst des Aräometers, den jeweiligen Ladungszustand eines Elementes, bezw. einer Batterie, festzustellen. Es sei noch bemerkt, dass in einem und demselben Sekundärelemente die Säuredichte nicht durchaus dieselbe ist. Da sie bei jeder Ladung und Entladung Veränderungen erleidet, so sinken stets die dichteren, also schwereren Elüssigkeitsteile beim Laden nach unten, finden jedoch gewöhnlich nicht Zeit, sich bis zur nächsten Entladung mit den verdünnteren Teilen völlig zu mischen, da solche Mischung sich nur ausserordentlich träge vollzieht. Infolge dessen zeigen die oberen Schichten ein wesentlich geringeres spezifisches Gewicht als die tiefer liegenden. Bei den Messungen mittelst eines Aräometers sollte man deswegen stets den mittleren Säuregehalt feststellen. Dies geschieht entweder so, dass man ein Instrument mit langem, cylindrischem Gefässe, das sich durch sämtliche Schichten hindurchstreckt, anwendet, oder dass man aus einer mittleren Schicht eine entsprechende Menge Flüssigkeit mittelst Pipette absaugt und die Messung in einem besonderen Messcylinder vornimmt. Der Säuregehalt, der zur Zeit gebräuchlichen Akkumulatoren, bei welchen die Platten den inneren Baum des Gefässes zum grössten Teil einnehmen, ist derart, dass am Ende der normalen Entladung das spezifische Gewicht ungefähr 1,14 (Gehalt an Schwefelsäure etwa 19%, entsprechend 18° Baume) beträgt. Bei der normalen Ladung steigt in diesem Falle das spezifische Gewicht auf etwa 1,16 (Säuregehalt ca. 22 %, entsprechend etwa 20⁰ Bé.)

5. Die zur Ladung und Entladung eines Akkumulators anzuwendenden Stromstärken sind bis zu einem gewissen Grade ins Belieben gestellt. Doch gibt es für eine Zelle von bestimmter Grösse einen gewissen Betrag des Ladestromes und ebenso einen für die Entladung, den man für gewöhnlich nicht überschreiten darf, wenn man den Platten nicht dauernd Schaden zufügen will. Wie gross diese Maximalbeträge sind, richtet sich, abgesehen von den Besonderheiten der Plattenkonstruktion, nach der Grösse der in dem Elemente vorhandenen Oberfläche der Platten einer Art. Es kommt nämlich darauf an, dass die auf die Flächeneinheit (z. B. 1 Quadratdezimeter) der Plattenoberfläche entfallende Stromstärke ein gewisses Mass nicht überschreite. Man bezeichnet diese auf die Flächeneinheit bezogene Stromstärke als Stromdichte. Bei gleichbleibender Stromdichte erfordert somit ein Element von grösserer Plattenoberfläche höhere Stromstärke für die Ladung oder Entladung als ein kleineres Element. Man pflegt im allgemeinen für die letztere einen etwas höheren Maximalbetrag der Stromdichte zuzulassen, als für die Ladung. Durch Verbesserungen in der Konstruktion der Platten ist man dahin gelangt, zurzeit im allgemeinen höhere Stromdichten anwenden zu können, als sie früher zulässig waren. Man geht bei der Entladung bis etwa 1,0 (d. h. also 1 Ampère für jedes Quadratdezimeter), bei der Ladung bis etwa 0,8. Bei Zulassung dieser "Werte würde somit ein Akkumulator von 25 Quadratdezimeter Oberfläche der positiven Platten im Maximum mit 25 X 1 = 25 Ampère entladen und mit 25 X 0,8 = 20 Ampère geladen werden dürfen. Dass man so hohe Stromdichten ohne Schaden anwenden kann, ist nur dadurch gelungen, dass man die eigentlich „wirksame Oberfläche“ der Platten, d. h. die Berührungsfläche zwischen dem Bleikern, der aktiven Masse und der Säure, bei gleichbleibenden äusseren Abmessungen einer Platte, beträchtlich ver-grössert hat. Dies hat man in der Weise zu erreichen gesucht, dass man den rohen Bleiplatten durch Anbringen einer möglichst grossen Anzahl von Binnen, Löchern, Hohlräumen oder dergl. eine grössere Oberfläche gegeben hat, als dies früher geschehen war.

6.    Die Leistungsfähigkeit eines Akkumulators ist dadurch bedingt, wie lange er die oben genannte maximale Stromstärke zu liefern vermag, also durch das Produkt Stromstärke mal Zeit. Da man nun die Stromstärke in Ampère, die Zeit gewöhnlich in Stunden auszudrücken pflegt, so misst man dieses Produkt, die sogenannte Strommenge, in Ampere-Stunden. Die Anzahl Ampère-Stunden, die ein völlig geladenes Sekundärelement bei der Entladung mit dem zulässigen Maximalstrom zu liefern vermag, bezeichnet man als die Kapazität desselben. Die Kapazität hängt also von dem, durch die Plattenoberfläche eines Elementes bedingten maximalen Entladestrom und der Zeitdauer ab, während welcher man denselben erhalten kann. Diese Zeitdauer ist, bei gleichbleibender Stromdichte, allein von der Konstruktion

- der Platten abhängig, da jedes Quadratdezimeter derselben nur eine ganz bestimmte Strommenge aufzuspeichern vermag. Es werden also Elemente derselben Konstruktion aber von verschieden grosser Oberfläche, bei Anwendung der gleichen Stromdichte in gleicher Zeit entladen. Wenn der oben angenommene Akkumulator seinen Entladestrom von 25 Ampère drei Stunden lang zu liefern vermag, so beträgt sonach seine Kapazität 3 X 25 = 75 Ampere-Stunden. Es ist bis jetzt noch keine Grenze festgesetzt worden, bei welcher die normale Entladung zu unterbrechen ist. Man richtet sich in dieser Beziehung nach dem Umstand, dass die Klemmenspannung während der Entladung allmälich abnimmt, und lässt im praktischen Betriebe einen grösseren Abfall der Spannung als etwa 6 % nicht zu, d. h. man sieht die Entladung als beendigt an, wenn die Sjmnnung um 6 °/₀ unter ihren anfänglichen Wert gesunken ist. Wenn damit der Akkumulator auch noch nicht seine ganze Ladung abgegeben hat, so kann man doch eine erhebliche Strommenge nachher nicht mehr von ihm erhalten. Andererseits würden aber infolge davon, dass die Klemmenspannung nach dem Ueberschreiten der genannten Grenze immer rascher abfällt, Unzuträglichkeiten entstehen und ausserdem die Platten Schaden nehmen.

voraus-

etwa 20—50 % zu steigern. Bei Anwendung der

um

7.    Erhöhung der Kapazität durch Verminderung der Stromdichte. Wenn es sich auch nicht empfiehlt, bei Ladung und Entladung die zulässigen Maximalwerte der Stromstärke zu überschreiten, so kann man dagegen jeden Akkumulator mit beliebig geringeren Stromstärken entladen oder laden. Die zur vollständigen Entladung bezw. Ladung erforderliche Zeitdauer ist bei Anwendung geringer Stromdichten dementsprechend grösser. Ausserdem bleibt die dazu erforderliche Strommenge (Stromstärke mal Zeit) nicht genau dieselbe, sondern man findet, dass sie bei abnehmender Stromdichte wächst. Ein Akkumulator ist also im stände, wenn man ihn beispielsweise mit der Hälfte des zulässigen Maximalstromes entladet oder ladet, eine grössere Strommenge abzugeben bezw. aufzunehmen, als bei Anwendung der Maximalwerte, d. h. die Kapazität lässt sich durch Verminderung der Stromdichte erhöhen (gleichen prozentischen Betrag des Spannungsabfalls bei der Entladung gesetzt). Es rührt dies daher, dass in letzterem Falle ein grösserer Teil der vorhandenen aktiven Masse an den chemischen Umwandlungen bei Ladung und Entladung teilnimmt, als wenn man die Elemente mit höheren Stromdichten betreibt. So ist es möglich, durch Verminderung der Stromdichte um 25 bezw. 50°/o, die Kapazität

höchsten zurzeit verwendeten Stromdichten erfolgt die normale Entladung eines Akkumulators in etwa 3 Stunden, die Ladung in etwa 4 Stunden. Für manche Zwecke wird jedoch eine Entladung während längerer Zeitdauer (5, 7, 10 Stunden), also mit geringerer Stromdichte gewünscht, und man kommt dann, bei gleicher Leistung in Ampere-Stunden, mit einer um so kleineren Plattenoberfläche aus, in je längerer Zeit die Entladung erfolgen soll.

8.    Beim Laden eines Akkumulators wird Energie aus der Form elektrischer Arbeit in chemische Arbeit umgewandelt, während bei der Entladung die umgekehrte Umwandlung erfolgt. Da nun bei jeder derartigen Umsetzung von Energie Verluste stattfinden, dadurch, dass ein Teil derselben in eine andere als die gewünschte Form (z. B. in Wärme) übergeht, so kann man wegen derartiger Verluste bei der Entladung nicht dieselbe Menge elektrischer Energie wieder erhalten, die man zur Ladung aufgewendet hat. Es besitzt die hier in Bede stehende Arbeitsumwandlung, ebenso wie jede andere, ein gewisses „Güteverhältnis“ (Wirkungsgrad), das kleiner ist als 1, und durch welches ausgedrückt wird, ein wie grosser Bruchteil der zum Laden aufgewendeten Arbeitsmenge bei der Entladung nutzbar wieder erhalten werden kann. Man kann nun bei einem Sekundärelemente in zwei Beziehungen von einem Güteverhältnis sprechen. Einerseits erhält man bei der Entladung nicht die ganze (in Ampère-Stunden ausgedrückte) Strommenge wieder, welche man hineingeladen hat. Ausserdem ist aber auch die Klemmenspannung während der Entladung im Durchschnitt erheblich geringer als während der Ladung (vergl. die bezüglichen früheren Angaben). Die elektrische Arbeit aber ist bei der Ladung sowohl wie bei der Entladung in jedem Augenblicke gegeben durch das Produkt Klemmenspannung mal Stromstärke. Wird nun die letztere konstant gehalten, so erhält man die ganze bei der Ladung aufgewendete oder bei der Entladung gelieferte Arbeitsleistung, wenn man den konstanten Wert der Stromstärke mit dem Mittelwert der Klemmenspannung während der Ladung, bezw. während der Entladung, sowie mit der Zeitdauer multiplizirt. Es beträgt das Güteverhältnis bezüglich der Strommengen, bei guten Akkumulatoren, und den oben genannten maximalen Stromdichten, zurzeit etwa 0,93 bis 0,95, d. h. man erhält hei der Entladung 93 bis 95 °/₀ der zum Laden aufgewendeten Ampere-Stunden wieder, vorausgesetzt, dass die Entladung unmittelbar oder doch innerhalb weniger Stunden auf die Ladung folgt. Das Güteverhältnis der in der vorhin genannten Weise berechneten elektrischen Arbeitsmengen beträgt, da die mittlere Klemmenspannung während der Ladung

2,2 bis 2,3 Volt, während der Entladung nur etwa 1,90 Volt ist, bei Anwendung so hoher Stromdichten nicht viel über 80 °/₀. Bei geringeren Stromdichten stellt es sich günstiger, und es können 85 bis 87 °/₀ erreicht werden. Das auf die elektrische Arbeitsleistung bezogene Güteverhältnis kommt praktisch allein in Betracht, da es massgebend ist für die Leistung der zum Laden verwendeten Dynamomaschine und bei der Entladung für die praktisch nutzbare Leistung des Akkumulators. Für den praktischen Betrieb, der mancherlei Unregelmässigkeiten mit sich bringt, kann man im Durchschnitt einen höheren Wirkungsgrad als 75 bis 80 % nicht annehmen. Eine eingehende Untersuchung des Akkumulators von Farbaky & Schenek lieferte A. v. Waltenhofen [9], während der Wirkungsgrad des Akkumulators von J. L. Huber von W. Kohlrausch [10] untersucht wurde.

9.    Eine Akkumulatorbatterie erhält sich in normalem, gutem Zustande am sichersten dann, wenn sie fortwährend benützt, d. h. möglichst täglich ge- und entladen wird. Machen besondere Umstände es notwendig, dass die Batterie längere Zeit (mehrere Tage bis einige Wochen) unbenutzt stehen muss, so muss sie zuvor vollgeladen sein, da die Erfahrung ergeben hat, dass sie sich nur in diesem Falle gut erhält. Lässt man die Elemente teilweise oder ganz entladen längere Zeit stehen, so findet an den Platten beider Art eine Bildung von festem Bleisulfat in erheblicher Menge statt, wodurch die Kapazität beträchtlich verringert wird. Man ist dann nicht im stände, nach Ladung der Batterie bis zur normalen Grenze die sonst erzielte Anzahl Ampere-Stunden wieder zu erhalten. Erst durch wochenlangen normalen Betrieb steigt die Kapazität wieder langsam bis zur früheren Höhe. ЛУШ man jedoch innerhalb kurzer Zeit die frühere Leistung wieder erreichen, so ist dies nur in der Weise möglich, dass man eine Ladung über die normale Grenze hinaus fortsetzt, die Batterie „überladet“. Man setzt eine derartige Ueberladung 1 bis 2 Stunden über die Grenze der normalen Ladung hinaus fort, wobei die Stromstärke auf dem zulässigen Maximalbetrag erhalten wird. Durch den Einfluss der im Entstehungszustand stark aktiv wirkenden Gase wird das vorhandene feste Bleisulfat zersetzt und einerseits in Superoxyd, andererseits in metallisches Blei umgewandelt. Es empfiehlt sich, eine derartige kurze Ueberladung überhaupt jährlich einigemal vorzunehmen, besonders dann, wenn eine Batterie nicht täglich geladen werden kann. Eine Ueberentladung, d. h. eine Entladung über die normale Grenze hinaus, bis zur völligen Erschöpfung, ist dem Akkumulator geradezu nachteilig, weil dadurch einmal der Zusammenhang der aktiven Masse mit der Bleiunterlage gelockert und andererseits die Bildung festen Bleisulfates in hohem Masse befördert wird. Sie wird in Beleuchtungsanlagen leicht dadurch beizeiten verhütet, dass beim Ueber-schreiten der normalen Grenze die Klemmenspannung rasch abfällt und infolge dessen die von der Batterie betriebenen Lampen dunkler brennen. Die nachteilige Wirkung einer, infolge irgend welcher Umstände stattgehabten Ueberentladung muss möglichst sofort durch eine Ueberladung der Batterie so gut als möglich beseitigt werden.

10. Was die Konstruktion der zurzeit verwendeten Akkumulatoren betrifft, so sollen einige der in Deutschland gebräuchlichen Formen kurz beschrieben werden. Der Akkumulator von Tudor (fabrizirt von der „Akkumulatorenfabrik, Aktiengesellschaft“ in Hagen i. ЛУ.) enthält Bleiplatten, deren Oberfläche durch eine grosse Zahl von Kinnen von dreieckigem Querschnitte in horizontaler und vertikaler Dichtung durchzogen ist [5], S. 11. Die zu positiven Elektroden bestimmten Platten werden zunächst einige Zeit nach Planté formirt, worauf man die horizontal laufenden Kinnen mit einem Brei aus Mennige und Schwefelsäure ausstreicht. Die negativen Platten werden direkt mit einem Gemisch aus Bleiglätte und Mennige ausgestrichen und nicht nach Planté behandelt. Die fertigen Platten der beiden Arten werden alsdann mittelst angegossener Käsen, die sich auf den Rand der Gefässe auflegen, in die letzteren eingehängt und durch senkrecht stehende Glasröhren von einander getrennt und isolirt. Wie die Platten einer und derselben Art in einem Elemente unter einander mittelst Bleileisten verbunden werden, ist schon zu Anfang beschrieben worden. Die Platten des Akkumulators von Correns bestehen aus Bleigittern, und zwar ist jede Platte ein Doppelgitter, dessen beide Hälften so mit einander verbunden sind, dass sie einen schmalen Hohlraum zwischen sich lassen. Dieser, sowie die Gitteröffnungen, sind mit dem aktiven Material vollgestopft und durch die eigentümliche Form der Gitterstäbe, die nach der xYussenseite der Platten zu sich verdicken, ist erreicht, dass die Masse aus den Oeffnungen nicht herausfallen kann. Eine Formirung nach Planté findet nicht statt. Die Montirung der Platten innerhalb der Elementgefässe geschieht in ganz ähnlicher AYeise wie beim Tudor-Akku-

mulator. Die Platten des Akkumulators von

De Khotinsky sind aus einzelnen gewalzten Bleistreifen zusammengesetzt. Jeder solche Streifen wird in horizontaler Richtung von Kuten mit übergreifenden Rändern durchzogen. Diese werden mit Füllmasse ausgestrichen, deren Herausfallen durch die überstehenden Ränder verhindert wird. Die Platten des Akkumulators von Pollak sind ebenfalls durch AValzen hergestellt. Aus ihrer Oberfläche ragt das Blei in Form vierkantiger kleiner Stifte empor, so dass die Platte einer Bürste mit kurzen Borsten nicht unähnlich ist. Eine Anzahl von horizontal und vertikal verlaufenden massiven Rippen dienen zur Versteifung. Alle Zwischenräume werden so mit aktiver Masse ausgestrichen, dass das Ganze eine ebene Platte bildet, deren Ebene mit den Enden der kleinen Stifte gleich ist. Nach dem Einstreichen der Füllmasse und dem Trocknen werden die Platten durch AValzen

so gepresst, dass das aktive Material fest haftet und selbst beim Biegen der Platten nicht herausfällt. Als Füllmase wird fein zerteiltes Blei verwendet, das erst durch eine darauffolgende Formirung an den positiven Platten in Superoxyd verwandelt wird. Auch bei diesem Akkumulator, und demjenigen von De Khotinsky, geschieht das Einhauen der Platten in die Gelasse wesentlich ebenso, wie heim Tudorschen. Sollen Akkumulatoren nicht in feststehenden Beleuchtungsanlagen Verwendung finden, sondern häufiger transportirt werden, so kann man die Platten nicht aufhängen, sondern muss sie unverrückbar in verschlossenen Gefässen befestigen. Sie stehen in diesem Falle gewöhnlich auf dreikantigen Prismen aus isolirendem Material und werden durch zwischen- und umgelegte Streifen aus weichem Kautschuk zu einem Ganzen verbunden. Um das Herausschleudern der Flüssigkeit zu verhindern, pflegt man den Elektrolyten in diesem Falle in einen halbfesten Zustand zu bringen dadurch, dass man die verdünnte Schwefelsäure mit Natriumsilikat vermischt. Die sich ausscheidende Kieselsäure verleiht der Mischung eine gallertartige Beschaffenheit. Der chemische Vorgang bei Ladung und Entladung wird dadurch nicht beeinflusst, sondern nur der innere Widerstand der Elemente etwas erhöht. Erwähnt sei noch ein Akkumulator (von Böse & Lütke), dessen Platten durchaus aus aktivem Material bestehen, das man in einen festen und doch porösen Zustand gebracht und mit einem Band aus metallischem Blei umgeben hat. Diese Bauart ist nur für kleinere Platten geeignet, doch sollen sich die Akkumulatoren dieser Art durch hohes Aufspeicherungsvermögen auszeichnen.

11.    Was die Aufstellung von Akkumulatorbatterien betrifft, so kommt es darauf an, dass die einzelnen Elemente gut isolirt und in hinreichenden Abständen von einander angeordnet werden. Die Isolirung erzielt man durch Untersetzen von Glas- oder Porzellanstücken geeigneter Form unter jedes Element, sowie unter die zur Aufstellung bestimmten Gestelle. Die Einhaltung genügender Abstände zwischen und über den einzelnen Zellen hat den Zweck, eine genaue Beobachtung und Untersuchung derselben jederzeit zu ermöglichen. Der Batterieraum soll eine gute Ventilation besitzen, um den Säureteilchen, welche gegen Ende der Ladung durch die aufsteigenden Gasblasen mitgerissen werden, möglichst vollständigen Abzug zu gestatten. Eine sorgfältige Beaufsichtigung ist ein wesentliches Moment, um die Batterie in gutem Zustande zu erhalten. Sie erstreckt sich darauf, dass die durch Verdunstung und infolge der Gasentwicklung verbrauchte Flüssigkeit rechtzeitig wieder ersetzt wird, damit niemals Teile der Platten mit der Luft in Berührung kommen. Das Nachfüllen geschieht mit 5—6prozentiger Schwefelsäure. Wichtiger noch ist, dass der Betriebswärter jedesmal gegen Ende jeder Ladung die sämtlichen Elemente daraufhin besichtigt, ob die Gasentwicklung in denselben gleichmässig vorhanden sei. Bleibt eine Zelle gegen die anderen zurück, so ist sofort die Ursache davon zu erforschen. Gewöhnlich besteht diese darin, dass durch Krümmen von Platten, oder durch Dazwischenfallen irgend welcher Gegenstände, ein „Nebenschluss“ im Innern der Zelle entstanden ist, der eine teilweise oder völlige Selbstentladung derselben herbeiführt und, wenn er nicht sofort beseitigt wird, das baldige Unbrauchbarwerden der Platten zur Folge hat. Geschieht diese Kontrolle, die nur wenig Zeit und Mühe erfordert, stets in gewissenhafter Weise, so können sich ernstliche Störungen in der Batterie nicht ausbilden. Fehler von anderer als der genannten Art, wie das Undichtwerden eines Gefässes, die Lockerung von Verbindungsstellen und dergl., können dem Betriebs Wärter, wenn dieser täglich seinen Bundgang macht, ebenfalls nicht lange verborgen bleiben.

12.    Was den Preis der Akkumulatoren betrifft, so bezieht man ihn, wenn man durch wenige Zahlen eine Uebersicht gewinnen will, zweckmässig auf diejenige Einheit, in welcher man die Kapazität auszudrücken pflegt: auf die Ampere-Stunde. Elemente von verschiedener Grösse unterscheiden sich ja lediglich durch die verschieden grosse Kapazität. Da nun aber die letztere je nach der Stromdichte, bezw. nach der Zeitdauer, innerhalb derer die Entladung vollzogen sein soll, sich bis zu einem gewissen Grade ändert, so möge hier eine Entladungsdauer von etwa 3¹/₃ Stunden, d. h. also eine möglichst hohe Strom-

dichte, zu Grunde gelegt werden. Der auf die Ampere - Stunden bezogene Preis eines Akkumulators wird um so niedriger, je grösser die gesamte Kapazität desselben ist. Wenn nämlich beträgt die

____Kapazität: 30—100,    100—200,'    200—300,    300—500,    500—1000 A.-St,

so ist der Preis für 1 A.-St. : 60—50,

Hiernach kostet ein Element von 120 Ampere-Stunden Kapazität ungefähr 120 X 45 — 540 Pfennig. Eine Batterie von 36 Zellen, die jede 60 Ampere-Stunden geben sollen, kostet etwa 36 X 60 X 55 = 1190 Л. Soll die Entladung in einem längeren Zeitraum erfolgen, als oben angenommen, so kommt man bei gleicher Kapazität mit Elementen von geringerer Grösse aus. Wird nämlich die Entladestromstärke gegen den zulässigen Maximalbetrag vermindert um 30 bezw. 50 %, so erzielt man, wie schon erwähnt, eine Kapazität, welche grösser ist um 25 bezw. 50 °/₀. Zu den Kosten der Elemente kommt noch hinzu der Preis für die Gestelle, auf denen dieselben aufgestellt werden, für Schwefelsäure, für die Montage der Batterie, sowie für Verpackung uncl Eracht. Die Beträge für diese Posten haben, auf den Batteriepreis bezogen, ungefähr die folgende Grösse. Sie betragen für Elemente 150,

bis 50,

ca. 45,

ca. 40,

40—38,

ca. 37 Pfennig.

300,

1000 Ampere-Stunden,

ca. 35 %,

13. Zum Schlüsse sollen die Verwendungsarten der Akkumulatoren kurz gekennzeichnet werden. Die wichtigste, weil zurzeit noch weitaus überwiegende Verwendung der Sekundärelemente ist diejenige zum Betrieb elektrischer Beleuchtung in stationären Anlagen. Die Elemente dienen hier dazu, den Betrieb sicherer und die Anlage leistungsfähiger zu machen, so dass die Dynamomaschinen zu gewissen Zeiten durch die Batterie ganz oder teilweise entlastet werden. Die gebräuchlichste Art der Einrichtung für diese Zwecke ist die des sog. Parallelbetriebes. Der Betrieb vollzieht sich in derartigen Anlagen folgendermassen. In den späteren Nachmittagsstunden werden die Maschinen in Gang gesetzt, speisen die zu dieser Zeit geringe Zahl von brennenden Lampen und geben den grössten Teil des von ihnen erzeugten Stromes zur Ladung der Akkumulatoren ab. In dem Masse, wie gegen Abend mehr Lampen eingeschaltet werden, ändert sich allmälich die Verteilung des von den Maschinen gelieferten Stromes. Ein immer grösser werdender Teil fliesst zu den Lampen, während die Batterie immer weniger erhält. Man hat jedoch mit dem Maschinenbetriebe so frühzeitig begonnen, dass die Batterie in dem Augenblick, in welchem der gesamte Maschinenstrom zur geladen ist. Wächst

ca. 20 °/₀,

ca. 17 %

ca. 13 °/₀ des Preises der Elemente.

Speisung der Lampen verwendet wird, völlig nun die Zahl der brennenden Lampen noch weiter an, so werden die Akkumulatoren, parallel mit den Dynamomaschinen, ebenfalls auf die Lampen geschaltet und übernehmen einen Teil der Stromlieferung. Wenn der Abend weiter vorrückt, sinkt dann im allgemeinen wieder die Zahl der zu speisenden Lampen. Zu einem gewissen Zeitpunkt ist sie so klein geworden, dass die erforderliche Stromstärke den normalen Entladestrom der Batterie nicht mehr übersteigt. Es werden dann die Maschinen entweder sofort oder doch nach kurzer Zeit stillgesetzt, und die für den Best des Abends, sowie in der Nacht und in den frühen Morgenstunden noch brennenden Lampen versorgt allein der Akkumulator. Man erzielt auf diese Weise den Vorteil, dass der Maschinenbetrieb nur auf eine Anzahl Stunden, die im Winter grösser, im Sommer kleiner ist, beschränkt bleibt, und derselbe insbesondere während der Nacht ganz ruht. Ferner sind die Maschinen, so lange sie laufen, voll belastet, denn aller Strom, der nicht unmittelbar in den Lampen verbraucht wird, wird im Akkumulator aufgespeichert. So kommt es nicht vor, dass, wie bei reinem Maschinenbetriebe, wegen einer geringen Anzahl von Lampen eine grosse Maschine die ganze Nacht hindurch laufen und bedient werden und ausserdem ein Kessel geheizt bleiben Ferner steigt die Sicherheit des Betriebes erheblich, da im Falle einer Störung an den Maschinen durch den Akkumulator stets eine Reserve gegeben ist. Ausserdem wird eine sehr hohe Gleichmässigkeit des Lichtes erzielt, da, ganz abgesehen von den Stunden, in welchen die Batterie allein die Lampen speist, jede Schwankung des Stromes, wie sie beim Maschienbetriebe nicht

muss.

ganz

zu vermeiden ist, durch die den Dynamomaschinen parallel geschaltete Batterie sofort ausgeglichen wird. Die Zufügung der Akkumulatoren macht also (trotz des hohen Preises derselben) den Betrieb ökonomischer und sicherer, sowie das Licht gleichmässiger. Die beschriebene Art des Akkumulatorenbetriehes wird besonders in Zentralanlagen, aber vielfach auch in Einzelanlagen, in denen die Stromentnahme nicht zu allen Zeiten dieselbe ist, angewendet. Die erforderliche Leistung des Akkumulators, im Verhältnis zu der der Maschinen, richtet sich darnach, wie der Stromkonsum auf die 24 Stunden des Tages verteilt ist und ausserdem darnach, für wieviel Stunden man am Tage des grössten Verbrauches den Maschinenbetrieb im Gange haben will. Es kommt in Beleuchtungsanlagen noch eine andere Art der Benützung von Akkumulatoren vor, wenn diese nämlich niemals mit den Dynamomaschinen zugleich, sondern nur in der Zeit, in welcher der Maschinenbetrieb ruht, Lampen speisen sollen. Dies ist dann der Fall, wenn der grösste Teil der Lampen mit Beendigung des Maschinenbetriebes ausgeschaltet wird, und nur eine kleine Anzahl Lampen, diese aber für längere Zeit, weiter brennen sollen, z. B. in manchen Fabrikanlagen. In diesem Falle wählt man Elemente für lange Entladungsdauer (7 bis 10 Stunden und mehr), und ladet dieselben tagsüber, so lange der Maschinenbetrieb im Gange ist. Wegen des oben erwähnten beruhigenden Einflusses, den man bei Schwankungen im Maschinenbetriebe durch Parallelschaltung von Akkumulatoren neben die Dynamomaschine erreicht, wird unter besonderen Umständen eine Batterie lediglich zu dem Zwecke installirt, um bei stark schwankender Umlaufsgeschwindigkeit der Betriebsmaschine dennoch eine gleichmässige Beleuchtung erzielen zu können. Dieser Fall kann zum Beispiel eintreten, wenn in einer Fabrik mit häufig wechselndem Kraftverbrauch die einzige vorhandene Betriebsmaschine zugleich auch zum Antrieb einer Dynamomaschine verwendet werden soll. Eine weitere Verwendung der Akkumulatoren ist die in transportablen Beleuchtungseinrichtungen, so z. B. zur Beleuchtung von Eisenbahnwagen, Kutschen, sowie für Grubenlampen etc. In solchen Fällen ist eine wichtige Forderung, die man an den Akkumulator stellt, die, dass er mit hoher Leistung geringes Gewicht vereinige. Dazu kommt ferner die Notwendigkeit, die Platten innerhalb der Zellen so zu befestigen, dass sie durch Erschütterungen von ihrem Platze nicht verrückt werden; endlich ein dichter Abschluss, um ein Herausschütteln der Säure zu verhüten. Die Gefässe für die solchen Zwecken dienenden Akkumulatoren werden gewöhnlich aus Hartgummi hergestellt. Die Dauer der Entladung ist in allen hier genannten Fällen verhältnismässig gross (10 bis 20 Stunden), und die Elemente sind darnach, sowie nach der verlangten Kapazität zu bemessen. Die Maschinenstation, in welcher die Ladung derartiger Akkumulatoren bewirkt wird, ist so eingerichtet, dass eine grössere Anzahl Batterien gleichzeitig geladen werden kann. Es gehören hierher auch noch solche transportable Batterien, welche zur Beleuchtung von Wohnhäusern, Villen und dergl. dienen, deren Beleuchtungsanlagen nicht im Gebiet einer Zentralstation liegen. Es muss jedoch gesagt werden, dass die Verwendung von Akkumulatoren für Zwecke der hier genannten Arten einen grösseren Umfang noch nicht angenommen hat, wenn auch Bedürfnisse in dieser Beziehung thatsächlich vorhanden und mit der Zeit grösser geworden sind. Der Grund ist in der noch nicht genügenden Durchbildung einer soliden Akkumulatorkonstruktion für transportable Zwecke zu suchen. Eine der wichtigsten und umfangreichsten Anwendungen der Sekundärelemente würde diejenige sein, als Arbeitsquelle zur Fortbewegung von Strassenbahnwagen zu dienen, wenn nicht die soeben genannten technischen Schwierigkeiten hier noch hindernd im Wege stünden. Man besitzt thatsächlich zurzeit noch keinen Akkumulator, dessen Platten sich gegen die Erschütterungen und Stösse, die der Strassenbahnbetrieb mit sich bringt, auch nur für ein Jahr widerstandsfähig zeigten, und dabei ein genügend geringes Gewicht besässen. Eine glückliche Lösung dieses Problems würde zu einer raschen Einführung des Akkumulatorbetriebes von Strassenbahnen an vielen Orten führen und dem Erfinder reichen Gewinn bringen. Die Kosten der Batterie, sowie des zur Ladung erforderlichen Stromes fallen hier nicht so sehr ins Gewicht, cla sie lediglich mit dem teuren Pferdebetriebe in Vergleich zu ziehen sind und zunächst nur nicht höher als die letzteren zu sein brauchen. Der Vorzug der mit Akkumulatoren ausgerüsteten Strassenbahnwagen, solchen, denen der Betriebsstrom durch eine der Strecke entlang laufende Leitung zugeführt wird, besteht darin, dass eine solche Leitung ganz wegfällt und die Wagen ganz unabhängig auf jeder beliebigen Geleisstrecke zu laufen im stände sind. Die Unterbringung der Batterie würde keine Schwierigkeit machen, da hierzu der Baum unter den Sitzen ausreicht. An Stelle des Pferdewechsels tritt die Auswechslung der entladenen Batterie, die an geeigneten Orten innerhalb weniger Minuten geschehen kann. Befriedigende mechanische Vorrichtungen hierzu sind schon mehrfach konstruirt worden, und das einzige Hindernis zur sofortigen Einführung solchen Betriebes (dem zahlreiche Strassenbahngesell-schaften zurzeit recht sympathisch gegenüberstehen), bildet, wie gesagt, das Fehlen eines genügend dauerhaften und dabei leichten Akkumulators. In jüngster Zeit hat man begonnen, Sekundärelemente auch in der Telegraphie zu verwenden. Die Zahl der Batterien aus den gebräuchlichen Kupferprimär-elementen, welche auf grossen Telegraphenämtern, in denen hunderte von Leitungen zusammenlaufen, in Verwendung sind, ist mit der Zeit so angeschwollen, dass auf zahlreichen derartigen Stationen tausende von einzelnen Elementen im Stande zu halten sind. Dies erfordert viel Arbeit und bei den Anforderungen, die man an die Sicherheit des Telegraphenverkehrs stellt, eine peinliche Aufmerksamkeit. Der Grund, warum eine so grosse Anzahl von Leitungen nicht von einer einzigen oder doch nur von einigen wenigen Batterien mit Strom versorgt werden kann, liegt in der geringen Leistungsfähigkeit der Kupferelemente. Nun ist ein Akkumulator auch bei sehr kleiner Plattenoberfläche (1 bis 2 Quadratdezimeter) einem Kupferelemente der gebräuchlichen Art (Meidinger, Krüger) an Leistung weit überlegen. Der Grund hiervon ist wesentlich in dem geringen Widerstande des Sekundärelementes, der mehrere hundertmal kleiner ist als der des andern, zu suchen. Infolge dessen ist es möglich, mittelst einer einzigen Batterie aus ganz kleinen Akkumulatoren (von z. B. nicht über 10 Ampère-Stunden Kapazität) den Strombedarf selbst eines sehr grossen Telegraphenamtes zu decken. Die Schwierigkeit liegt nur in der Beschaffung des erforderlichen Ladestromes, da im übrigen ein geladenes Sekundärelement einem Primärelement, was die Sicherheit und Gleichmässigkeit der Stromlieferung betrifft, nicht nachsteht. Liegt das Telegraphenamt im Versorgungsgebiet einer elektrischen Zentralanlage, so kann der erforderliche Strombedarf von dieser für ein billiges erhalten werden. Es muss nur die Einrichtung getroffen sein, dass zwei Sekundärbatterien vorhanden sind, von denen die eine den Betriebsstrom liefert, während die andere geladen wird. Kacli der eben genannten Art ist z. B. der Betrieb des Haupttelegraphenamtes in Berlin angeordnet und seit mehreren Jahren ohne Störung im Gange. Die Ladung mittelst einer besonderen Dynamo- und Betriebsmaschine, für den Fall, dass Strom von einer Zentralanlage nicht zu Gebote steht, ist für ein Telegraphenamt weniger empfehlenswert. Dagegen hat man in der letzten Zeit mit Erfolg versucht, die Ladung einer für telegraphische Zwecke dienenden Batterie aus kleinen Akkumulatoren mittelst einer einzigen Batterie aus den gewöhnlichen Kupferelementen zu bewirken. Die letzteren geben fortwährend Tag und Nacht einen schwachen Ladestrom an die Sekundärbatterie, aus welcher zu gleicher Zeit die Telegraphirströme nach Bedarf entnommen werden. Diese neue Verwendungsart steht zurzeit noch im Anfang ihrer Entwicklung, lässt aber eine baldige erfreuliche Ausdehnung erhoffen. Es ist von Interesse, noch hinzuzufügen, dass in der genannten Anlage des Berliner Haupttelegraphenamtes durch eine Batterie von im ganzen 120 Akkumulatoren etwa 10 000 von den früher benützten Primärelementen ersetzt werden. — Ausführliches über Akkumulatoren in [1] bis [4].

vor

Litteratur : [1] Hoppe, Die Akkumulatoren f. Elektrizität, 2. Auf!., Berlin 1892. — [2] Sack, Die elektr. Akkumulatoren, IVien 1892. — [3] Salomons, Behandlung u. Betrieb d. Akkumulatoren, deutsch von Huber, Rostock 1887. — [4] Heim, Die Einrichtung d. elektr. Beleuchtungsanlagen 1. Gleichstrombetrieb, Leipzig 1892, S. 85 ff. — [5] Der Akkumulator, herausgegeben von der „Akkumulatorenfabrik, Aktien-Gesellschaft“ in Hagen i. IV., 1893. — [61 „Schaltungsbuch“,

herausgegeben von derselben Firma. — [7] Gaston Planté, Recherches sur l’Electricité, deutsch von J. G. Wallentin, "Wien 1886. — [8] Г). R. P. vom Februar 1881. — [9] A. von "Waltenhofen, Berichte und Bemerkungen über Akkumulatoren, Zentralbl. f. Elektrotechnik, 1888, S. 158. — [10] W. Kohlrausch, Elektrotechn. Zeitschr., 1887, S. 229.

Heim.

Alvline, der magnetische A equator, Linie ohne magnetische Inklination, verläuft nahe dem geographischen Aequator, schneidet denselben zurzeit in 6° w. L. von Gr. im atlantischen Ozean und in 162° w. L. im stillen Ozean, sie weicht am meisten vou demselben ab bei Kap Guardafui und in Brasilien.

Akoimetenraum, s. Basilika und Chor.

Akoliithenleucllter, kleiner Handleuchter für die heilige Messe.

Akontit, s. V. w. Arsenkies (s. d.).

Akribometer, Instrument zur genauen Messung kleiner Gegenstände (Haarzirkel).

Akridinfarbstoffe, s. Farbstoffe, künstliche organische.

a-Akrit, identisch mit inaktivem Mannit (7₆ H\ ₄ 0&, entsteht durch Beduktion von a-Akrose (s. d.) mit Natriumamalgam.

Akrographie, s. Hochätzkunst.

Akrolein (Allylaldehyd), ein ungesättigter Aldehyd (s. d.) von der Zusammensetzung C₃ HA 0 und der Konstitution CH₂ = CH. CHO. Es ist eine farblose, bewegliche, hei 52° siedende Flüssigkeit, von äusserst heftigem Geruch und heftigster Wirkung auf die Augenschleimhaut. Der Geruch des angebrannten Fettes rührt von Akrolein her. Es reduzirt ammoniakalische Silberlösung unter Spiegelbildung und wird dabei zu Akrylsäure (s. d.) oxydirt, ebenso durch den Sauerstoff der Luft; nascirender Wasserstoff führt es in Allylalkohol (s. Alkohole) über. Beim Stehen wandelt es sich leicht in ein amorphes, weisses Harz, das Disakryl, um ; eine weitere Modifikation ist das Metakroleïn (C₃ H± 0)₃. Achttägiges Erhitzen mit Wasser führt das Akrolein in ein braunes Harz, das Akroleïnharz, über. Durch Einwirkung von Ammoniak entsteht das Akrole'in-ammoniak C₆Hg NO + -\НгО, welches beim Destilliren Picolin == Methylpyridin liefert (s. Pyridin). — Das Akrolein entsteht durch Oxydation des Allylalkohols und bei der Destillation von Glycerin oder Fetten. Zur Darstellung destillirt man 1 Teil Glycerin mit 2 Teilen Kaliumbisulfat und rektifizirt das Destillat nochmals über Bleioxyd [1]. Näheres über Akrolein findet sich in [2].

Litteratur : [1] Aronstein, Annalen der Chemie, Suppl. Bd. 3, 180. — [2] Beilstein, Handbuch der org. Chemie, 8. Auf!., Hamburg u. Leipzig 1893, I. Teil, S. 957.    W. Kerp.

Akrolitli, Bezeichnung für eine Statue, wenn Kopf, Hände und Füsse aus Stein, die übrigen Teile aus einem andern Material, namentlich Holz, bestehen.

•von Schubert-Soleiern.

a-Akrosamin, eine dem Glykosamin isomere Base der Zusammensetzung G₆ Щ 3 N0₃, weiche beim Behandeln von a-Phenylakrosazon 6j ₈ Hn W₄ 0₄ (s. А к r o s е) mit Zinkstaub und Essigsäure entsteht und dem Glykosamin gleicht.

Litteratur : E. Fischer, Tafel, Berichte d. deutschen chem, Gesellsch., 20, 2573.

Akropolis ist die auf einer Anhöhe oder einem Felsen gelegene befestigte Burg der griechischen Ansiedelungen, zumeist auch der Ort, wo die grössten Tempelanlagen erbaut wurden. Die bedeutendste und bekannteste Akropolis ist jene von Athen. Sie liegt auf einem steilen Felsen, der nur an der Westseite zugänglich ist. Auf diesem wohl befestigten Platz wurden nicht nur die Heiligtümer, sondern auch Staats- und Bundesschätze in einem eigenen Raum, den man Opisthodomos nannte und der den Tempeln zumeist angebaut wurde, aufbewahrt. Vor den Perserkriegen befand sich auf der Akropolis von Athen nur der alte Athenetempel. Es war dies ein Templum in autis mit einem Opisthodom, welcher unter Pisistrates noch eine Säulenhalle erhielt. Wie es scheint, stand ausserdem ein kleiner Tempel des Erechtheus hier. Nach der Zerstörung der Akropolis durch die Perser wurde eine neue Akropolis in noch grösserer Pracht erbaut. Zunächst wurde als Zugang ein Prachtthor (Propylaion) errichtet ; ferner erstanden hier die beiden bedeutendsten Tempel Griechenlands, der Parthenon und das Erechtheion, zu welchem sich später noch der sogenannte kleine Tempel der Nike apteros zugesellte. In der Mitte des Platzes stand die von Phidias gebildete kolossale Erzstatue der Athene auf hohem Postamente, so dass sie schon von weither sichtbar war.

IV. Kerp.

Akrose. 1. Versetzt man eine Lösung von Glycerinaldehyd СНг(01Г). CH(OH). CHO mit 1 % Aetznatron und lässt die Mischung 4 bis 5 Tage bei 00 stehen, so erhält man eine Verbindung ОвДг0₆, Akrose, welche Fehlingsche Lösung nur in der Wärme reduzirt und mit Phenylhydrazin einOsazon Ci8H₂₂N'iOi liefert. — 2. a-Akrose C₆Hi2 0₆, ein synthetisch erhaltener Zucker der Glycosegruppe (s. Kohlehydrate), welcher bei der Behandlung von Formaldehyd mit Kalkwasser oder mit Magnesia gebildet wird [1]. Flocken, die bald zu einem Sirup zerfiiessen, süss schmecken, Fehlingsche Lösung reduziren, optisch inaktiv sind und mit Phenylhydrazin das o-Akrosazon Cl8H₂₂NiOi liefern. Die a-Akrose vergärt leicht mit Hefe, wobei aber zunächst Spaltung in d- und GLävulose erfolgt. Die a-Akrose ist also identisch mit GLävulose [2]. Durch Deduktion mit Natriumamalgam liefert sie den sechswertigen Alkohol a-Akrit oder inaktiven Mannit (s. Mannit).

TV. Kerp.

Litteratur: [1] E. Fischer und Passmore, Berichte d. deutsch, chem. Ges., 22, 359; Löw, ebenda 22, 475. — [2] E. Fischer, ebenda 23, 3889.

Akroterimil (Akroterie) bedeutet eine Verzierung der Mitte und der beiden Enden der antiken Giebel; sie diente als obere Endigung und als Ausklang eines architektonischen Werkes. Von griechischen Akroterien der bedeutenderen Tempel hat sich fast nichts an Ort und Stelle gefunden und das, was man in

dem umliegenden Schutt ausgrub, bietet nicht immer genügende Anhaltspunkte für eine entsprechende Restaurirung. Die besten Auskünfte gibt noch der Athene-Tempel auf der Insel Ae-gina. Dort scheinen die Ecken durch geflügelte Greifen (Fig. 1) ausgezeichnet worden zu sein, während die Mitte eine lyraähnliche Akroterie schmückte, mit zwei Jungfrauen in archaischen Fig. i. Greif als Eck- Fig. 2. Paimette als Gewändern an den Seiten, Granatäpfel in den

akroterie.    Mittelakroterie.    TT.. -i    i 1. л    i    i -i i- i    r\    ,

Händen    haltend;    das lyraahnliche    Ornament

wird rückwärts    von einem    löwenköpfigen Greifen mit    der Tatze    gehalten.

Ausserdem scheinen in der Mitte geflügelte und ungeflügelte Siegesgöttinen, sowie Palmetten mit Figuren verwendet worden zu sein. Die Ecken besassen vorwiegend chimärische    Tierformen und    Dreifüsse. Kleine    Tempel    und andere giebel

Fig. 3. Paimette als Eckakroterie.

geschmückte, weniger bedeutende Objekte scheinen sowohl in der Mitte, als an den Ecken durch Palmetten verziert worden zu sein, wobei sich die Mittelpalmette frontal entwickelte (Fig. 2), während die Eckpalmette nach beiden Seiten umgebogen erschien, entsprechend der Ecke des Bauwerkes (Fig. 3). Zu den Akroterien rech-Fig. 4. Akroterie einer grie- net man auch die meist palmettenartigen

chischen Grabstele.    tt •    n -n- i    i ar- • i

Verzierungen der .birst- und ötirnziegeln, sowie die Bekrönungen der griechischen Grabstelen (Fig. 4). An den vorhandenen römischen Giebeln sind Akroterien zumeist auch nicht mehr vorhanden, sie scheinen im allgemeinen nach den gleichen Prinzipien wie in Griechenland gebildet worden und später aus der Mode gekommen zu sein. Auch die Renaissance wandte vielfach Akroterien im antiken Sinne an; gleichzeitig aber finden sich viele Giebel vor, die keinen diesbezüglichen Schmuck tragen.

Litteratur: Sclmbert-Soldern, Stilisiren der Tier- und Menschenformen, Leipzig 1892, S. 41.

Zf 0)1

Schubert-Soldern.

Äkrylsäure, das niedrigst mögliche Glied der Reihe von ungesättigten Säuren, welche die allgemeine Formel C„ НгП—гО besitzen und als Oelsäure-reilie bezeichnet werden (s. Fettsäuren). Die Äkrylsäure besitzt die Zusammensetzung C₃ Hx 0₂ = CH₂ : CH. C0₂ H- sie ist eine der Essigsäure ähnlich riechende Flüssigkeit, welche in einer Kältemischung erstarrt, bei + 7° schmilzt, bei 139—140° siedet und mit Wasser mischbar ist. Bei längerem Stehen verwandelt sie sich in ein festes Polymeres. Als ungesättigte Verbindung ist die Äkrylsäure befähigt, zwei Affinitäten zu binden; so wird sie durch nascirenden

Wasserstoff in Propionsäure übergeführt, mit Brom entstellt a-0-Dibrompropion-säure, mit den Halogenwasserstoffen ß-substituirte Propionsäuren. Durch schmelzendes Alkali wird sie an der Stelle der doppelten Bindung gespalten; es entstehen Ameisen- und Essigsäure. Die Salze der Akrylsäure sind mit Ausnahme des Silbersalzes in Wasser leicht löslich und nur schwierig kristallisirbar. Die Mono- und Di-Substitutionsprodukte existiren in je zwei Isomeren. Die Akrylsäure entsteht nach den allgemeinen Darstellungsmethoden der Oelsäuren: aus ß-Jodpropionsäure unter Abspaltung von Jodwasserstoff mittelst alkoholischem Kali oder Bleioxyd, aus Hydrakrylsäure (/3-Oxypropionsäure) durch Entziehung der Elemente des Wassers. Dargestellt wird sie durch Oxydation von Akrolein (s. d.) mit Silberoxyd.

Litteratur : Redtenbacher, Annalen der Chemie 47,125 ; Claus, ebd., Supplement BäA2.П23.

Akt, in den bildenden Künsten besondere Stellung oder Haltung des lebenden Modells zum Zwecke der Darstellung desselben.

Maxim. Kraft.

Aktendeckel, ein aus verschiedenen Stoffen (Holzschliff, Stroh, Leinen, Baumwolle) hergestelltes, sehr starkes, gut geleimtes, massig geglättetes Papier mit bis 4,5 km Reisslänge, welches zum Schutz der Akten in Aemtern verwendet wird. Dasselbe ist häufig Handpapier und wird dann auch Büttenaktendeckel genannt. S. Papier sort en.

8SL>

Akten-

ИШ

WUL

Fig. 1.

Fig. 2.

Mengen Schreibwerk zu arbeiten haben. In den Comptoirs der Fabriken und Handelshäuser haben die Soenneckenschen Briefsammler, die Biblorhaptes und Selbstbinder mannigfachster Konstruktion die alte Form der Aktenheftung fast völlig verdrängt.

Aktenlieftimg, Ordnung und Aufbewahrung von Akten, Dokumenten, Belegen, Briefen etc. durch Befestigung mittelst Heftstichen in eigenartig umgebrochenem, speziell zu diesem Zweck hergestelltem, naturfarbigem Kartonpapier, deckel (s. d.) genannt. Die Aktenheftung wird in amtlichen und privaten Bureaux meist durch gelernte Buchbinder, aber auch durch subalterne Angestellte besorgt. Zu einer Aktenanlage gehören zwei Bogen Aktendeckel. Einer der beiden Bogen wird — quervorliegend — auf ¹/₃ seiner Breite einmal gebrochen, das Zusammengelegte nochmals zwei Finger breit umgelegt. In diesen letzten Bruch wird der in der Mitte gebrochene zweite Bogen eingesteckt, so dass seine obere Hälfte als Vorderdeckel, die untere dagegen als weitere Verstärkung des Kückens dient. Auf der äussern 2 Seite des letzteren zieht man 8 Richtungslinien (Fig. 1.), sticht bei 1 von ' i innen nach aussen, bei 2 hinein, verknüpft das Ende bei 1, führt die j | Nadel bei 3 heraus, bei 4 hinein, knüpft auch hier mit zweimaligem Durch- ! | schlingen und schneidet den Faden ab. Nachdem so der Deckel befestigt, |j|| fügt man die erste Aktenlage ein, deren 4 Stiche bei 5, 6, 7, 8 durch- jf geführt werden. Die 4 Stiche der zweiten Aktenlage werden wieder bei 1, 2, 3, 4, die der dritten bei 5, 6, 7, 8 durchgeführt u. s. w. Der Verlauf | des Fadens ist aus Fig. 2 ersichtlich. Volle Bogen werden durch die | Mitte geheftet, einzelne Blätter am Kücken mit schmalem Falz (s. d.) umgebrochen und, ineinander gesteckt, zu einer Lage vereinigt. Kleinere Blätter werden auf die Höhe des Kückens verteilt, damit letzterer überall gleiclimässig stark wird. Schliesslich wird in den Bruch zwischen Kückenfalz und Oberdeckel noch ein zusammengelegtes Stück, meist andersfarbigen Aktendeckels mit drei Stichen eingeheftet, der sogen. Aktenschwanz. Das Ganze heisst Aktenstück oder Faszikel. Die Aktenheftung wird in ausgedehntem Masse besonders in behördlichen, notariellen, 4 Versicherungs- und solchen Bureaux angewendet, welche mit grossen

Herm. Saalfeld.

Aktienpapier, ein festes, gut geleimtes, massig satinirtes Druckpapier mit 55—100 g Gewicht pro Quadratmeter, welches auch häufig mit Einrichtungen versehen ist, um eine Fälschung leicht erkennen zu können. S. S i eher hei ts-, Wertzeichenpapier und Papiersorten.

Maxim. Kraft.

Aktinische Strahlen. Aktinisch (vom griechischen dy.ris Strahl) nennt man die Lichtstrahlen und ultravioletten Strahlen, soweit sie chemische Wirkungen hervorbringen. Da man zuerst die chemische Wirkung bei den violetten und ultravioletten Strahlen beobachtete, nannte man insbesondere diese aktinische Strahlen; es ist jedoch keine Strahlengattung von der chemischen Wirkung ausgeschlossen, wenn auch bei einer grossen Zahl von aktinischen Wirkungen die violetten und ultravioletten Strahlen von hervorragender Bedeutung sind, während die roten und infraroten Strahlen, wenn sie von den Körpern absorbirt werden, vorzugsweise Wärme Wirkungen hervorbringen. Als wichtigste chemische Wirkungen des Lichts sind zu nennen: a. chemische Zersetzungen, wie die Spaltung von Chlorsilber in Chlor und Silber, s. Photographie; die Zersetzung organischer Farbstoffe, s. Bleichen; die Deduktion des Kohlensäurehydrats in den grünen Pflanzenblättern, Нг C0₃ zu H, CO, dem Formaldehyd, woraus durch Atomverkettung die Moleküle der Kohlehydrate sich aufbauen; die Spaltung von Salpetersäure// N03 in konzentrirter Lösung zu N0₂ und 0; die Deduktion der Oxyde von Silber und Gold. b. Verbindungen, wie die Verbindung von Wasserstoff und Chlor, die Bildung von Salzsäure und Sauerstoff aus Chlorwasser, der Aufbau organischer Moleküle, der das Wachstum der Pflanzen bedingt, besonders des Chlorophylls (s. d).

Litteratur: H. W. Vogel, Handbuch der Photographie, 4. Aufl., Berlin 1890. Aug. Schmidt.

Aktinoelektrizität- (Photo elekt ri z i tat). Die von den Körpern absorbirten Aetlierschwingungen bringen nicht bloss Temperaturerhöhung der Körper hervor, oder in vielen Fällen chemische Veränderungen, sie verändern auch in vielen Fällen den elektrischen Zustand der Körper, teils oberflächlich, sei es durch Veränderung der statisch-elektrischen Ladung, sei es des Potentials bei Kontaktwirkungen, teils im Innern durch Veränderung des Leitungsvermögens. Nicht sowohl hierher gehören die Erscheinungen der eigentlichen Pyroelektrizität, bei welchen schlecht leitende, nicht regulär kristallisirte Minerale durch Erwärmen elektrische Polarität annehmen. Dagegen zeigen die lichtelektrischen Versuche von Hallwachs [1] und von Elster und Geitel [2] einen sehr starken Einfluss der Bestrahlung durch elektrisches Bogenlicht und auch durch Sonnenlicht auf geladene Konduktoren, der in einer Zerstreuung der negativen Ladungen, unter Umständen in der Erzeugung positiver Ladung oder auch in der Zerstreuung dieser durch die Bestrahlung der geladenen Körper besteht. Die Art und der Betrag der Erscheinungen ist von der chemischen Beschaffenheit der Körper (am empfindlichsten Amalgame der elektropositiven Metalle), von deren Oberflächenbeschaffenheit, von den umgebenden Gasen (hochverdünnte Gase) und von der Wellenlänge der Strahlen abhängig. Elektrisches Bogenlicht enthält mehr wirksame Strahlen als Sonnenlicht, sofern dieses in der Atmosphäre durch Absorption die Strahlen sehr kleiner Wellenlänge verloren hat. Ueber eine grosse Anzahl lichtelektrischer oder photoelektrischer Versuche von A. Dighi sei auf die Berichterstattung in Wiedemanns Beiblättern [3] verwiesen. Zur zweiten Art von Aktinoelektrizität gehören die Veränderungen des elektrodynamischen Potentials durch Bestrahlung der einen der beiden Elektroden. Taucht man eine oxydirte und eine metallische Kupferplatte in Kochsalzlösung und belichtet die erstere, so steigt deren positives Potential bedeutend an, so dass die Stärke des entstehenden Stroms ein Mass ist für die Stärke der Bestrahlung, Aktinometer von Gouy und Bigollot [4]. Durch vorheriges Eintauchen der oxydirten Platte in Farblösungen kann dieselbe für bestimmte Farben erheblich sensibilisirt werden. Eine Erscheinung der dritten Art, Veränderung der Leitungsfähigkeit durch Bestrahlen, ist das Verhalten des Selens, von welchem Bell und Tainter (1880) bei der Erfindung des Photophons (s. d.) Gebrauch machten; dahin gehören aber auch die Veränderungen des Widerstands im Platinastreifen von Langleys Bolometer (s. d.), dem empfindlichsten Aktinometer für die Vergleichung der Energie einzelner Teile des Spektrums.

Man kann freilich die Wirkung der strahlenden Energie sich hier vermittelt vorstellen durch ihre Umwandlung in Leitwärme, durch welche der Widerstand der elektrischen Leiter vergrössert wird.

Litteratur: [1] Wiedem. Ann., 33 (1888), S. 308, und 34 S. 731. — [2] Wiedem. Ann., 38 (1889), S. 27 und 497; 41, S. 161 u. 166; 42, S. 564; 43. S. 225; 44, S. 722. — [3] A. Bighi, Beiblätter zu Wiedemanns Ann., 13 (1889), S. 40, 198, 566, 567, 976, und 14 (1890), S. 1167.—

[4] Grouy und Bigollot, Comptes rendus, 106 (1888), S. 1470—71.

Aug. Schmidt.

Aktinograph, von Pouillet angegebenes Instrument zur Bestimmung der Dauer des Sonnenscheins und der Zeitpunkte des Erscheinens und Verschwindens der Sonne. Die Vorrichtung besteht aus einem innen schwarz ange-striclienen Kasten, dessen nach O., S. und W. orientirte Seitenflächen in der Mitte eine kleine Oeffnung besitzen. Bei entsprechender Aufstellung zeichnen die durch die Oeffnungen einfallenden Sonnenstrahlen ihren Weg auf einem im Innern angebrachten photographischen Papier als schwarze Linien ab, welche unterbrochen erscheinen, wenn die Sonne durch Wolken bedeckt war. Gegenwärtig bedient man sich zur Messung der Dauer der Sonnenstrahlen einer Glaskugel, welche von einem kleinen, lichtempfindlichen Papierstreifen umgeben ist, der von den Sonnenstrahlen geschwärzt wird.

Aktinolith, s. Hornblende.

Als

Aktinometer, von Pouillet erfundener Apparat zur Bestimmung der Temparaturabnalime, welche die Erdoberfläche in wolkenfreien Nächten durch Ausstrahlung gegen den Weltraum erfährt. In einem oben offenen, unten geschlossenen Metallcylinder ist durch eine Seitenöffnung ein Thermometer so angebracht, dass die das Quecksilber enthaltende Kugel sich ein wenig über der Mitte befindet und die Kölire horizontal liegt. Die Seitenwände und der Boden des Cylinders sind mit schlechten Wärmeleitern ausgekleidet, um die Zuleitung von Wärme zu verhindern. In hellen Nächten zeigt das Thermometer stets eine niedrigere Temperatur an, als sie die umgebende Luft besitzt, weil das Aktinometer durch Ausstrahlung fortwährend Wärme abgibt, ohne Ersatz dafür zu erhalten. Dieser Temperaturunterschied ist bei niedriger Lufttemperatur fast eben so gross als bei hoher. Es ergibt sich daraus, dass bei niedriger Lufttemperatur eine nicht weniger starke Ausstrahlung gegen den Weltraum stattfindet als bei hoher. Die Beobachtungen mit dem Aktinometer deuten darauf hin, dass die Temperatur des Weltraums eine ausserordentlich niedrige ist (vergl. Atmosphäre). Aktinometer werden auch von Herschel, Pouillet, Balfour u. a. konstruirte Apparate zur Bestimmung der Intensität der Sonnenstrahlung bezeichnet (vergl. Aktinoelektrizität).

Aktinot, nicht mehr gebräuchlicher Mineralname für Strahlstein (s. Hornblende).

Aktiver Sauerstoff, s. v. w. Ozon (s. d.)

Aktivkräfte oder angreifende Kräfte im engeren Sinne heissen diejenigen äusseren Kräfte (s. d.), welche unmittelbar, mit bestimmten Grössen, an einem Träger oder sonstigen materiellen System angebracht werden. Im Gegensätze zu ihnen stehen die äusseren Passivkräfte (Stützenreaktionen), welche erst unter dem Einflüsse der äusseren Aktivkräfte auftreten und deren Werte

Weyrauch.

Aktsaal, in Kunstakademiegebäuden ein Kaum, in welchem nach lebenden Modellen gearbeitet wird. Ein Haupterfordernis für den Aktsaal besteht darin, dass man ihn sowohl von der Seite, wie auch von oben her beliebig beleuchten kann ; am besten verlegt man ihn nach Norden. Die Sitze für die Arbeitenden

ausser von diesen auch von der Anordnung des Systems und seiner Stützen abhängig sind. Die im Ingenieurwesen am meisten vorkommenden Aktivkräfte sind Lasten, Winddrücke, Zentrifugalkräfte, Erddruck, Wasserdruck u. s. w. Die Aktivkräfte pflegen bei Berechnung einer Konstruktion gegeben zu sein (s. z. B. Heinz erlin g, Die angreifenden und widerstehenden Kräfte der Brücken- und Hochbaukonstruktionen, Berlin 1876; Landsberg, im Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Band II, zweite Abteilung, Leipzig 1890, Кар. VII, wo auch weitere Litteratur angeführt ist), während die Stützenreaktionen und inneren Kräfte (z. B. die Stabkräfte eines Fachwerks) erst berechnet werden müssen.

müssen so eingerichtet sein, dass sie je nach Bedürfnis höher und niedriger postirt werden können. Berner ist ein solcher Saal mit Gestellen, Schlingen, Flaschenzügen etc. auszustatten, mit welchen die Modelle in ihren Stellungen so gestützt werden können, dass sie in ihren verschiedenen, oft sehr unbequemen Stellungen ohne zu grosse Ermüdung auszuharren vermögen.

Aktuelle Energie, s. Energie.

Akustik, a. Als Wissenschaft ist Akustik die Lehre vom Schall. Sie ist, soweit man nicht die Physiologie der Gehörsempfindungen mit einbegreift, als rein physikalische Disziplin ein Teil der Mechanik, denn sowohl die Erzeugung der das Ohr erregenden Luftwellen mittelst Stössen und Schwingungen der verschiedensten Körper und der musikalischen Instrumente, und die Fortptianzung dieser Wellen in der Luft, als die Erregung der äusseren Teile des Gehörorgans sind fast rein mechanische Vorgänge. Besonders sind es die Gesetze der Wellenbewegung nicht bloss in der Luft selbst, sondern besonders auch der Wellenbewegung in starren, elastischen Körpern (musikalische Instrumente), durch deren Anwendung die Erscheinungen der Akustik sich erklären. Das Weitere s. im Artikel Schall, b. Missbräuchlich hat sich ein zweiter Begriff des Wortes Akustik eingebürgert, Akustik gleich akustische Beschaffenheit eines für rednerische oder musikalische Vorträge bestimmten Lokals. Von besonderer Wichtigkeit für eine gute akustische Beschaffenheit ist die Vermeidung des Nachhalls und des Echos, welche als von den Wänden rellektirte Schallwellen die Wahrnehmung der direkten Weilen um so mehr stören, je weniger sie gedämpft oder zerstreut werden. Bekleidung der Wände und Fenster durch Draperien und Vorhänge, auch die Gegenwart vieler Personen bewirken die Dämpfung der Wel len, Vermeidung grosser regelmässiger Flächen, besonders von Cylinder- und Kugelflächen, bei der Bauart bewirkt die Zerstreuung der reflektirten Wellen. Aug. Schmidt.

Akustische Abstossung und Anziehung, s. Ab stos sung und Anziehung.

Akustische Signale (Hörsignale). Die Signale im Eisenbahnwesen sind entweder akustische, durch das Gehör wahrnehmbare oder optische, die durch das Auge aufgenommen werden. Zu den ersteren gehören z. B. alle mit elektrischen Läutewerken, Dampf- und Mundpfeifen, Glocken, Hörnern, Knallkapseln etc. gegebenen Signale. S. Signal wes en.    Köchy.

Akustische Strommesser, s. Strommesser.

Al, in der Chemie Zeichen für Aluminium.

Alabaster, s. Gips.

Alabasterglas (Beis-, Opalglas), eine noch durchscheinend matte, nicht opake Glassorte. Dieselbe wird entweder aus einem stark mit Kieselsäure übersetzten Glassatz, welcher sich beim Erkalten entglast, dargestellt, oder man giesst geschmolzenes Kristallglas in Wasser, pulverisirt es hierauf fein, schmilzt es bei niedriger Temperatur ein und verarbeitet es sodann. Das Alabasterglas dient ausser zu Luxusartikeln hauptsächlich zur Herstellung von Glocken für elektrische Bogenlichter.

Maxim. Kraft.

Alabasterperlen, unechte Perlen, aus in Wachs getauchten Alabasterkugeln bestehend, die mit Perlenessenz überzogen sind.

Alabastrina, Fensterscheibe aus dünnem Alabaster , vor Einführung des Fensterglases gebräuchlich. Bis zum 9. Jahrhundert bediente man sich ihrer aus Ersparnis an christlichen Kirchen, arabischen und maurischen Bauwerken, später aber an gotischen Bauten (bis zum 15. Jahrhundert) wegen des schönen, matten Lichtes und der leichten Verbindung mit den Steingewänden. Solche Platten sind noch jetzt erhalten, z. B. in der Kathedrale von Torcello bei Venedig.

Alacena, in den Spindelwänden steinerner Treppen, sowie in den Laibungen der Portale von Moscheen kleine Nischen zu beiden Seiten.

à la grecque, s. Mäander.

Alabasterpapier, ein den sog. Kristallisationspapieren angehörendes, an der Oberfläche stark glänzendes, glattes Produkt, welches einst namentlich zu Visitenkarten, jetzt beinahe gar nicht mehr verwendet wird. S. Buntpapiersorten.

Alanin, das zweite Glied in der Reihe der Amidofettsäuren, deren bekannteste Vertreter das Glykokoll (s. d.) und das Leucin (s. d.) sind. Alanin, gleich Amidopropionsäure C₂ HĄ (IV77₂) COOH, existirt in zwei Isomeren, dem a-Alanin CH₃. CH(NH₂). COOH und dem ß-Alanin CH₂ (ЛЩ). CH₂. COOH. Das erstere, aus a-Chlor- oder Brompropionsäure mit Ammoniak oder aus Aldehyd-ammoniak, Blausäure und Salzsäure entstehend, kristallisirt in harten, zu Büscheln vereinigten Nadeln und schmeckt süsslich. Das zweite Isomere, aus ß-Jododer ß-Nitropropionsäure erhalten, kristallisirt in rhombischen Prismen, w. Kerp.

Alarmsignale heissen im Eisenbahnwesen alle jene Signale, welche den Beteiligten den Eintritt ungewöhnlicher Ereignisse bezw. unmittelbarer Gefahr anzeigen. Dieselben sind der Natur der Sache nach meistens Hörsignale. Sie werden gegeben mit der Dampfpfeife, Knallkapseln, Läutewerken etc. S. auch Gefahr-, Interkommunikationssignal.

Alarmthermometer, s. Alarmvorrichtungen.

Alarmventil, s. Schiffskessel.

Alarmvorrichtungen, Vorrichtungen zur selbstthätigen Abgabe hörbarer Signale beim Eintreten einer bestimmten Voraussetzung. Dieselben sind ausserordentlich mannigfach in ihrer Anwendbarkeit und beruhen im wesentlichen auf der Schliessung eines elektrischen Stromes, wodurch eine Lärmvorrichtung, meistenteils eine elektromagnetische Glocke -— Wecker — in Thätigkeit versetzt wird. Stromschluss- oder Kontaktvorrichtung, Wecker, Stromquelle und Leitung bilden die notwendigen Bestandteile einer Alarmvorrichtung. Während die Stromquelle und die Leitung bei allen derartigen Anlagen von gleicher oder nahezu gleicher Beschaffenheit sind, zeigen die Wecker und namentlich die Kontaktvorrichtungen, je nach dem Zweck der Einrichtung, ausserordentliche Verschiedenheit. Hinsichtlich der Wecker kann man unterscheiden: Wecker

mit einfachem Schlage, Rassel- ___-_    _

wecker mit Selbstunterbrechung    ,

und mit Kurzschluss der Elek-    ;

tromagnetrollen, Wecker mit langsamem Schlage, Fortschell-wecker, Wecker mit mechanischem Antrieb.

Wecker mit einfachem Schlage erfordern für jeden einzelnen Schlag ein einmaliges

Schliessen und Unterbrechen \    ^\ \ f \    ^    \\    /

Köchy.

<D4

L-ZTJ

Ч- I

ą,

—<m

bl

4.

yjr

fed

k:

des galvanischen Stromes an der Signalstelle und eignen sich weniger für Alarmzwecke als hauptsächlich für Signa-lisirungen.

■К

Zur Erzeugung eines anhaltenden Tönens durch schnelle

Aufeinanderfolge der einzelnen Glockenschläge dienen die Rassel wecker. Die schwingende Bewegung des Klöppels wird dabei entweder unmittelbar durch elektromagnetische Anziehung bewirkt, oder man lässt durch den Strom ein Uhrwerk auslösen, durch welches sodann dem Klöppel die schwingende Bewegung mit der erforderlichen Kraftäusserung und während einer bestimmten Dauer erteilt wird. Der gewöhnliche Rasselwecker beruht auf dem Prinzip der Selbstunterbrechung. Ein bei der Klemme A (Eig. 1) eintretender Strom durchfliesst die Rollen des Elektromagnets MM,, gelangt durch die Blattfeder / auf den Anker a, über den Kontakt k und durch die Feder g zur Klemme K. Die Eisenkerne des Elektromagnetes werden magnetisch und ziehen den Anker a an, wodurch gleichzeitig der Klöppel К gegen die Glocke G geführt wird. Hierbei erfolgt auch eine Unterbrechung des Stromweges an der Kontaktstelle k ; der Magnetismus in den Eisenkernen verschwindet, und die Blattfeder / drückt den Anker a

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Fig. 1.

Fig. 2.

13

zurück, wobei cler Kontakt к von neuem geschlossen wird. Der Strom umkreist wiederum die Eisenkerne und das Ankerspiel wiederholt sich, solange von ausserhalb Strom in den Wecker gesandt wird. Einen Uebelstand bei diesen Weckern bildet das öftere Versagen des Kontaktes an der Unterbrechungsstelle infolge von Verunreinigung der Metallflächen. Ausserdem ist es unthunlich, zwei oder mehrere derartige Wecker hinter einander in einen Stromkreis zu legen, da wegen der verschiedenartigen Schwingungsdauer der einzelnen Klöppelhebel die Unterbrechungen und Schliessungen nicht gleichmässig erfolgen und demzufolge der Gang des einen Weckers durch das Ankerspiel der anderen Apparate beeinträchtigt wird. Diesen beiden Uebelständen hat man in der Weise abzuhelfen gesucht, dass an Stelle der Stromunterbrechungen ein Kurzschluss der Elektromagnetrollen bewerkstelligt wird. Hierzu dient eine zweite Kontaktfeder /,, sowie die Kontaktschraube 8 (Fig. 2). Während der Kulie besteht ein ununterbrochener Weg für den Strom von A über c, durch die Elektromagnetrollen und über Ъ nach B. Der andere Weg über Ъ, f, a, f,, 8 und c ist bei k₂ unterbrochen. Ein in die Leitung gelangender Strom wird daher die Eisenkerne magnetisiren und eine Anziehung des Ankers a bewirken. Hierbei schliesst sich auch der Kontakt k₂ und es wird nunmehr ein fast widerstandsloser Weg zwischen c und b über S, /,, a und / hergestellt. Infolge dessen geht der weitaus grösste Teil des Stromes durch diesen Kurzschluss, während die Stromstärke in den Elektromagnetrollen fast bis auf Null sinkt. Der Elektromagnet vermag den Anker nicht mehr festzuhalten ; letzterer schnellt zurück und öffnet dabei den Kontakt k₂. Der Strom gelangt wiederum ungeteilt durch die Drahtrollen, und das Spiel beginnt von neuem. Die Feder g dient hierbei nur zur Begrenzung der Änkerausschläge. — Das schrille Kassein der gewöhnlichen Wecker ist namentlich bei Abgabe lange andauernder Zeichen für das Ohr belästigend. Zur Verlangsamung der Schläge hat man häufig Uhrwerke oder Pendel verwendet. In einfacherer Weise erreichen Schäfer und Montanus ein langsames Anschlägen der Glocke durch folgende Einrichtung : Eine nach Art der Unruhe in der Taschenuhr wirkende Metallscheibe, deren Schwingungsdauer in gewissen Grenzen beliebig verändert werden kann, berührt während der Kühe mit einem Kontaktstift den Anker und bildet hierdurch einen Teil des Stromweges. Sobald ein Strom durch die Leitung fliesst. wird der Anker angezogen und die Scheibe erhält einen Stoss, der dieselbe noch weiter ausschlagen lässt. Dabei wird der Kontakt unterbrochen, worauf der Anker nach dem erfolgten Anschlägen der Glocke in seine Kuhelage zurückkehrt. Unterdessen vollführt die schwingende Scheibe ihre Pendelbewegung; der Stromkreis wird wieder geschlossen, und das Ankerspiel beginnt von neuem. Die Pausen zwischen den einzelnen Schlägen betragen je nach der Einstellung der schwingenden Scheibe 1—2 Sekunden. Ausführliches über die langsam schlagende Klingel von Schäfer und Montanus vergl. [1].

Die vorstehend beschriebenen Wecker ertönen nur so lange, als der Stromschluss an der Signalstelle dauert. Soll das Alarmsignal bis zur Abstellung durch einen hierzu Beauftragten weitertönen, dann bedient man sich eines Fortschellweckers. Der Anker eines Weckers von beliebiger Bauart hält mittelst einer Nase in der Kuhelage einen Hebel. Sobald bei Stromsclfluss der Anker angezogen wird, gibt letzterer den Hebel frei, und dieser fällt auf eine Kontaktschraube. Hierdurch wird der Stromkreis an einer zwreiten Stelle dauernd geschlossen, und es ertönt der Wecker so lange, bis der Kontakthebel in seine Kuhelage zurückgestellt wird. Die Kontaktvorrichtungen zum Abgeben der Alarmsignale sind ausserordentlich mannigfach in ihrer Einrichtung, je nach dem Zweck ihrer Verwendung. Die einfachste Art ist der sogen. Thür kontakt, durch den das Oeftnen einer Thür, eines Fensters u. s. w. signalisirt werden soll. Bei geschlossener Thür wird eine Kontaktfeder von dem zugehörigen Kontaktstift abgebogen und ein Stromkreis offen gehalten. Das Oeffnen der Thür hat ein Anlegen der Kontaktfeder an den Kontaktstift zur Folge, wobei ein Stromkreis geschlossen und eine Lärmvorrichtung irgend welcher Art in Thätigkeit versetzt wird. Die Zuverlässigkeit derartiger ungemein

Щ)-

verbreiteten Anlagen ist verhältnismässig gering. Irgend welche zufälligen Beschädigungen an der Leitung, und namentlich ein Verstauben des Kontaktes, haben ein Versagen der Alarmvorrichtung zur Folge. Ausserdem ist es für Unberufene ein Leichtes, durch absichtlich herbeigeführte Unterbrechung — Durchschneiden der Leitung — die Wirkung des Alarmsignals zu vereiteln. Um das Oeffnen einer Thür, eines Wertgelasses u. s. w. mit absoluter Sicherheit nach einem bestimmten Orte zu melden, muss die Kontaktvorrichtung unter allen Umständen funktioniren und ebenso muss jeder in verbrecherischer Absicht vorgenommene Versuch einer Durchschneidung der Leitungen das Tönen des Alarmsignals in der Wächterstation zur Folge haben. Diesem Zwecke entspricht das aus einem Ruhe- und einem Arbeitsstromkreise gemischte System, sowie das auf Widerstandsänderungen beruhende Verfahren zum Signalisiren. Ersteres besonders für den Schutz von Ein- E gangsthüren geeignete Verfahren l besteht darin, dass an der zu sichernden Thüre zwei Kontakte angebracht werden, von denen in der Ruhestellung der eine geöffnet, der andere geschlossen erhalten wird.

Beim Oeffnen der Thür tritt das Umgekehrte ein. Zu den beiden Kon- |i-и■н-кп":;; takten führen vier mit einander ver- j drillte Leitungsclrähte von gleicher äusseren Beschaffenheit. Ein Paar Sür^

fei

Ad

il!B

- .    ЛИбПОшНМЦШё—..

dient für einen Arbeitsstromkreis,

Fig. 3.

d. h. bei geschlossener Thür, also bei geöffnetem Kontakt ist die Leitung unterbrochen und Strom tritt in dieselbe erst ein, sobald die Thür geöffnet wird. Das zweite Paar bildet einen Ruhestromkreis, d. h. bei geschlossener Thür ist der zweite Kontakt geschlossen, und es zirkulirt in der Leitung beständig Strom. Letzterer wird beim Oeffnen der Thür unterbrochen. In jedem Stromkreise befindet sich ein besonderes Relais zum Schliessen eines Lokalstromkreises für eine Alarmglocke und zwar derart, dass dieser Schluss bei dem einen Relais durch das Anziehen des Ankers, bei dem andern Relais durch das Abfallen desselben erfolgt.

Die auf Widerstandsveränderungen beruhenden Alarmvorrichtungen werden meistenteils nach dem Prinzip der Wheatstoneschen Brücke ausgeführt und eignen sich besonders zur Sicherung von Wertgelassen (Kassenprotektor). Im Innern des Geldschrankes befindet sich eine Drahtrolle von bestimmtem Leitungswiderstande und ein bei verschlossener Thür ebenfalls geschlossener Kontakt. Zwei Leitungsdrähte führen aus dem Innern heraus und zu der Wächterstation, avo dieselben als vierte Seite in ein aus DrahtAviderständen gebildetes Wheatstonesches Viereck eingeschaltet werden. In der einen Diagonale des Vierecks liegt eine Batterie, in der andern ein Relais, das beim Anziehen des Ankers einen Lokalstromkreis für die Alarmglocke schliesst. Den vier Seiten des Vierecks, also den vier Drahtrollen gibt man unter einander gleichen Widerstand; alsdann ist das Relais stromlos. Sobald auf irgend eine Weise, etAva durch Oeffnen der Thür des Wertgelasses, durch absichtliche Unterbrechung der Leitung oder durch Kurzschliessen derselben das elektrische GleichgeAvicht in der das Relais enthaltenden Brücke zerstört Avird, zieht letzteres den Anker an und setzt die Lärmglocke in Thätigkeit. — Em. Berg in Berlin hat einen Kassenprotektor erfunden, bei dem ein isolirtes Durchführen der beiden Leitungsdrähte durch die Wand des Wertgelasses vermieden A\rird, und der selbst einem EingeAveihten es unmöglich macht, die Thür unbemerkt zu öffnen. Vor die zu sichernde Thür wird eine in einem hohlen Arme befindliche Kontaktvorrichtung gehängt, deren Druck auf die Thür derart bemessen ist, dass ein Kontakt für einen Ruhestromkreis geschlossen und ein zAveiter Kontakt für einen Arbeitsstromkreis geöffnet erhalten wird. Jeder Versuch, den Arm von der Thür zu entfernen, hat ein Tönen der Lärmglocke in der Wächterstation zur Folge.

Ausführliches über Diebssicherungen findet sich in [2]. — Bei der Haus- und Hoteltelegraphie beschränkt man sich im allgemeinen auf die Abgabe von Wecksignalen aus den verschiedenen Bäumlichkeiten nach dem Dienerzimmer oder dergl. Die Haus- und Hoteltelegraphen bieten einen vorteilhaften Ersatz für die schwerfälligen Klingelzüge und haben die letzteren namentlich in ausgedehnteren Bäumlichkeiten fast allgemein ver-Л drängt. Die Abgabe des Signals, also die Stromschliessung, erfolgt mittelst eines an geeigneter Stelle befestigten ein-

&h.

TI

j;

ol (

ct

■Y

fachen Druckknopfes, mittelst einer an einer Leitungs-I I    sch mir hängenden Kontaktbirne oder mittelst    Tretkon-

У    taktes. Dabei verwendet man nicht für jede Leitung eine

ij jj «И besondere Lärmglocke, sondern es werden die    einzelnen

ji j| f    Leitungen auf je einen Elektromagnet eines    Tableau

anzeigers gelegt. Fig. 3 veranschaulicht eine derartige Einrichtung für fünf Stellen. In dem Tableauanzeiger T befinden sich fünf Elektromagnete, deren Anker in der Buhelage je eine Fallscheibe festhalten. Sobald durch einen der Druckknöpfe 1—5 ein Strom in den zugehörigen Elektromagnet gesandt wird, zieht letzterer seinen Anker an und gibt die Fallscheibe frei : dieselbe wird sichtbar und lässt die Kummer der rufenden Stelle erkennen. Durch die Stromentsendung erfolgt gleichzeitig ein Anschlägen des ggï Weckers. Die komplizirteren Signalapparate zur

Jl.jl

TT

l! i!

i! i!

cc

Ж_

W_

Uebermittlung einer beschränkten Anzahl von Be-fehlen sind durch den Fernsprecher ganz verdrängt worden. Ausführliches über Haus- und Hoteltele-

graphie bietet [3].

-_IE    Die Sicherheitstelegraphen, soweit dieselben

sich auf die selbstthätige Meldung einer gefalir-äL drohenden Erwärmung in Bäumlichkeiten, wie Malzdarren, Trockenkammern und dergl., oder von bestimmten Gegenständen, wie Wellen und Axlagern, beziehen, beruhen auf der Schliessung eines elektrischen Stromkreises für eine Lärmglocke durch ein

Quecksilber-, Metall- oder Luftthermometer. Die Ausführung derartiger Kontaktvorrichtungen ist je nach den Umständen sehr verschieden, im allgemeinen aber einfach und von genügender Betriebssicherheit. Schwieriger ist die Erreichung einer zuverlässigen Kontaktschliessung für Alarmeinrichtungen zur Meldung von Drucküberschreitungen oder von Wassermangel in Dampfkesselanlagen. Unter den zahlreichen bekannt gewordenen Konstruktionen hat sich der Universal-Sicherheitsapparat von Bi chard Schwartz-kopff in Berlin am besten bewährt und vielfache [Жр A Verbreitung gefunden. Der Schwartzkopffsclie * ^ Sicherheitsapparat meldet in einfacher und zuverlässiger Weise: 1. Den Wassermangel im Betriebe bei Unterschreitung des vorgeschriebenen niedrigsten Wasserstandes ;    2. den Wassermangel

beim Anheizen des Kessels, ehe die Bleche glühend werden; 3. die Uebersclireitung der höchsten zulässigen Spannung, wenn der Konzessionsdruck um 0,5 bis 1 Atmosphäre überschritten wird; 4. Ueber-liitzungen im Kesselwasser bei forcirtem Betriebe, bei zu hohem Salz- oder Schlammgehalt oder bei Siedeverzug.

Fig. 5.

Fig- 4.

in

gg

Hf

d,

Der Apparat besteht aus zwei konzentrischen Röhren a und i (Mg. 4 und 6), welche fest mit einander verbunden und durch einen Flantsch in geeigneter Weise auf dem Kessel befestigt sind. Das innere Rohr i ist unten geschlossen und oben offen und besteht aus einem einzigen Stück von A bis B. Das äussere Rohr a ist oben geschlossen und unten offen und reicht bis zum Niveau NW des niedrigsten zulässigen Wasserstandes. Es bildet sich also zwischen diesen beiden Röhren ein ringförmiger Hohlraum, und ein ebensolcher befindet sich in dem doppelwandigen Kopfe A. Beide Ringräume sind durch das kupferne Schlangenrohr о mit einander verbunden. Befindet sich der Wasserstand im Kessel in mittlerer Höhe MW, so wird vor dem Anheizen das Wasser im Kessel und im Ringraum des Apparates gleich hoch stehen. Bei dem geringsten Ueberdruck wird es in letzterem beim Oeffnen des Lufthahnes h (Fig. 5) durch das Schlangenrohr emporgedrückt und den ganzen Ringraum bis in den Kopf füllen. Dieses Wasser kühlt sich durch Wärmeausstrahlung ab, und es bleibt erfahrungsmässig bei den für den Apparat gewählten Dimensionen der Kopf des Apparates A kühler als 100 ⁰ 0., so lange derselbe mit Wasser gefüllt ist, d. h. so lange das Eintauchrohr im Kessel durch Wasser verschlossen ist. Sobald im Kessel der Wasserstand unter das Niveau NW sinkt und damit die untere Oeffnung des Aussenrohres a frei wird, fallt der gesamte Kühlwasserinhalt aus dem Raume A in den Kessel zurück und es tritt dafür Dampf mit der der jeweiligen Kesselspannung entsprechenden Tern- | peratur ein. Hiedurch erhitzt sich der Kopf A des Apparates wesentlich über sei 100⁰ C, und diese Veränderung wird benützt, um das Signal für beginnenden Wassermangel zu geben. In das Innere ist nämlich ein Einsatzkörper, die sog. |

Fig. 6.

„Kette“ eingeschoben. Diese Kette besteht aus zwei starken Kupferdrähten d (Fig. 5 und 6), die durch aufgeschobene Schiefer steine m und v von einander j isolirt und zugleich zu einem für sich hantirbaren Körper verbunden sind. Diese Drähte werden in der üblichen Weise in eine elektrische Signalleitung eingeschaltet. In Höhe des Kopfes A befindet sich auf der Kette eine Büchse c aus Messingrohr, deren trichterförmiger Boden к und Verschlussdeckel v aus isolirendem Schieferstein gebildet ist. In diese Röhre wird ein Ring l eingelegt , der aus einer bei ca. 100⁰ 0. schmelzenden Legirung besteht. Im normalen Zustande liegt also dieser Ring um die Drähte dd± herum, ohne sie zu berühren. Sobald aber durch Wassermangel im Kessel der Kopf A des Apparates über 100°O. erhitzt wird, schmilzt der Ring l. Schon der erste abschmelzende Tropfen geht nach dem tiefsten Punkte des trichterförmigen Bodens der Büchse und stellt hier einen metallischen Kontakt her zwischen den beiden bis dahin isolirten Drähten. Die beliebig untergebrachten Alarmglocken treten in Bewegung. Da hierbei weder Dampf noch Wasser aus dem Apparat tritt, kann sofort ohne Betriebsstörung nach Wasserzulass in den Kessel und in den Kopf A ein neuer Schmelzring eingesetzt und alles wieder in funktionsfähigen Zustand gebracht werden. — Zur Meldung einer Ueberschreitung der Konzessionsspannung dient die Schmelzvorrichtung im unteren Teile des Rohres ii (Fig. 6). Der Schmelzpunkt des Legirungs-ringes li entspricht genau der Temperatur, die bei dem zulässigen Dampfdruck im Kessel herrscht. Steigt die Temperatur bei zunehmendem Druck, so erweicht der Schmelzring und stellt in der bereits angegebenen Weise eine metallische Verbindung zwischen den bis dabin isolirten Drähten d d\ her. Wenn der Kessel versehentlich im trockenen Zustande (ohne Wasserfüllung) angeheizt wird, dann kommt durch die strahlende Wärme der Feuerplatten der untere Ring ebenfalls zum Schmelzen, bevor die Kesselbleche glühend werden. Ebenso wird ein Alarmsignal durch Schmelzen des unteren Ringes veranlasst, wenn durch Salz- oder Schlammgehalt, durch forcirten Betrieb oder durch Siedeverzug die dem jeweiligen Dampfdruck entsprechende Temperatur überschritten wird.

Zu den Leitungsanlagen für Alarmvorrichtungen verwendet man fast ausschliesslich Kupferdraht, der je nach den Umständen mit Guttapercha umpresst oder mit Faserstoff umsponnen und in Paraffin u. s. w. getränkt ist. Als Stromquelle eignet sich besonders das Leclanché-Element für geringe Beanspruchung, also für Arbeitsstromkreise, während für Buhestromkreise das Meidinger Ballonelement. den Vorzug verdient.

Litteratur: [1] Elektrotechnische Zeitschrift, 1884, S. 80. — [2] Elektrot. Zeitschr., 1891, S. 95 und 164. — [3] Zetzsche, Die elektrischen Telegraphen für besondere Zwecke, Berlin 1881, Teill; Mix und Genest, Anleitung zum Bau elektrischer Haustelegraphen, Berlin 1890. E. Müller.

Alarmvorrichtungen für Feuerlöschzwecke. — Man bedarf solcher:

1. zur selbstthätigen Anzeige des Ausbruchs eines Schadenfeuers in abgeschlossenen Bäumen ; 2. zur Alarmirung der Feuerwehr und Löschmannschaft einer geschlossenen Gemeinde, und zwar a. bei einem Brandfall in dieser selbst, b. bei einem auswärtigen Brandfall ; 3. zur Alarmirung der Feuerwehr einer zerstreuten Gemeinde ; 4. zur Herbeirufung auswärtiger Hilfsmannschaften.

1. Die Apparate zur selbstthätigen Anzeige des Ausbruchs eines Schadenfeuers in abgeschlossenen Bäumen treten in Wirksamkeit, sobald die Erwärmung der Luft in dem betreffenden Baum durch den daselbst entstandenen Brand eine zum voraus bestimmte Höhe erreicht hat, und deren Verwendung ist überall da

angezeigt, wo wegen der Feuergefährlichkeit der zur Verarbeitung kommenden Materialien, wegen Aufbewahrung und Lagerung solcher oder aus irgend einem andern Grunde die Möglichkeit des Ausbruchs eines Schadenfeuers nahe liegt. Unter den zur Verwendung kommenden Apparaten sind hervorzuheben: Automatischer Feuer meldeap par at für abgeschlossene Räume nach C. R. Heinrichs Patent, ausgeführt von Oskar Schöppe in Leipzig. Dieser Apparat beruht auf dem Prinzip der Metallthermometer und wird an der Decke des zu schützenden Raumes angebracht. Bei entsprechender Temperatursteigerung innerhalb des letzteren bewirkt die Ausdehnung der aus verschiedenen Metallen zusammengesetzten Metallspirale oder Platte den Stromschluss einer mit dem Apparat durch Drahtleitung verbundenen galvanischen Batterie, worauf unmittelbar an einer beliebig weit davon entfernten Stelle ein Alarmsignal ertönt und bei

«ti

ausgedehnten Anlagen gleichzeitig der gefährdete Raum durch das Sichtbarwerden einer Bezeichnung an dem aufgestellten Nummerverzeichnis angezeigt wird. Der .Feuermelder wird entweder — den Tasten einer gewöhnlichen Zimmertelegraphenleitung ähnlich — eingeschaltet, was für die meisten Fälle genügen , wird und wobei durch besondere an geeigneten Stellen der Leitung angebrachte Tasten dieselbe auf ihre

f____J Beschaffenheit geprüft werden kann, oder es wird

[~::pa<^^>Laa=

~<v

ii

//

’/ Figr. 7.

\\

/;

eine solche Anlage mit Ruhestrom eingerichtet, wobei die Leitungen sich selbst kontrolliren und Mängel in denselben selbstthätig angezeigt werden. — Patentfeuermelder und Lärmapj)arat von Schaffer und AValker in Berlin (D. R. P. Nr. 670). An den über eine Rolle laufenden Kettchen к (Fig. 7) ist einerseits ein Vollgewicht m. andererseits ein mit rotgefärbtem Glycerin gefülltes und in diesem Zustande schwereres Gefäss G eingehängt. Dieses steht durch einen Gummischlauch g mit dem Sammel-gefäss S in Verbindung, von welchem aus nach den zu überwachenden Räumen beliebig viele aus 3 mm weitem verzinntem Bleirohr gebildete Luftleitungen а, b, c u. s. w. führen. Unmittelbar über dem Sanmiel-raum S ist in die Leitungen je ein erweitertes Schauglas a„ b,, c, u. s. w. eingeschaltet, welches eine dem zugehörigen Raum entsprechende Aufschrift trägt. Die stets nur mit Luft gefüllten Leitungen endigen in den einzelnen Räumen unterhalb der Decke mit kurzen Glasröhrchen, deren Ausgangsöffnung mit Pfropfen verschlossen sind, die je nach Wahl bei 30 bis 75 Grad schmelzen. Uebersteigt in einem der betreffenden Räume die Temperatur die gewählte Schmelztemperatur, so schmilzt der Pfropfen, der zugehörige Rohrstrang wird geöffnet, die durch die Flüssigkeitssäule in G im Sammelgefässe S und damit in den einzelnen Rohrsträngen zusammengepresste Luft entweicht und infolge dessen strömt die Flüssigkeit aus G nach S über; das wegen des Uebergewichts nunmehr nach unten sinkende Gewicht m stösst den Winkelhebel h in die punktirte Lage und löst das Läutewerk uw aus, welches durch anhaltendes Läuten anzeigt, dass in irgend einem der Räume ein Feuer ausgebrochen, während gleichzeitig die in dem betreffenden Schaugläschen aufsteigende Rotflüssigkeit anzeigt, in welchem Raume die Gefahr vorhanden ist. Behufs Wiederingebrauchstellung des Apparates hängt man das Gefäss G in die punktirte Lage an den Haken l. füllt es mit der beigegebenen Rotflüssigkeit bis oben an, sodann erst schliesst man die Rohrleitungen durch die Schmelz- oder Sicherheitsröhrchen, zieht das Läutewerk и auf, hält den Hebel in der wagrechten Lage durch die Feder г fest und hängt nun G wieder an den Kettchenhaken К innerhalb des Glasschränkchens, worauf

der Apparat wieder betriebsfertig ist. — Alarmthermometer von C. und E. Fein in Stuttgart. Derselbe ist ein Quecksilberthermometer, in dessen Kugel ein Platinadraht eingeschmolzen ist, der mit dem Pol einer Batterie in Verbindung steht, während sich in dem obern Teil der Glasröhre des Thermometers ein längerer Platinadraht auf und ab schieben lässt, der mit einer Leitung und einem Läutewerk, sowie mit dem andern Pol der Batterie verbunden ist. Das Ende des verschiebbaren Platinadrahtes wird auf die im Falle eines Brandes entsprechende Temperatur gestellt. Tritt diese wirklich ein, so berührt das Quecksilber den Platinadraht, der Kontaktpunkt, durch welchen das Läutewerk in Thätigkeit kommt, ist hergestellt und der Alarm dauert so lange als die erhöhte Temperatur. — T h e r m о s к о p oderWärme-melder von C. und E. Fein in Stuttgart. In der Röhre c, deren unteres Ende zur Hälfte ausgeschnitten ist, bewegt sich ein Metallkolben d auf und nieder, der durch eine Spiralfeder fortwährend nach unten gedrückt wird, sich jedoch durch den mit einer Führungsstange versehenen Knopf a in die Höhe ziehen lässt, so dass ein Cylinder e in den aufgeschnittenen Teil der Röhre c eingelegt werden kann (Fig. 8). Derselbe wird aus einem Material hergestellt, dessen Schmelzpunkt der Temperatur entspricht, bei welcher der Apparat in Thätigkeit kommen soll. Zur zeitigen Entdeckung eines ausbrechenden Schadenfeuers wird derselbe in dem zu schützenden Raum aufgehängt und durch die beiden an die Schrauben h und i befestigten Leitungsdrähte / und g mit der galvanischen Batterie jr und der Alarmglocke verbunden, welch letztere an einem bewohnten j Orte untergebracht wird. Schmilzt infolge einer entstehenden Feuersbrunst bei dem Apparat der Cylinder e, so drückt die Spiralfeder den Kolben d herab, die an der Führungsstange angebrachte Kontaktfeder к kommt mit der Schraube i in Berührung und bewirkt dadurch den Stromschluss, womit die Alarmglocke alsbald in Thätigkeit versetzt wird. — Schliesslich ist \ noch einer Einrichtung Erwähnung zu thun, welche der Fabrikbesitzer j L. M. Kleinefeld in Genf in seinen Fabrik- und Bureauräumen getroffen hat und. die jeder, welcher im Besitz einer elektrischen Klingel ist, с g| selbst hersteilen kann. Durch die genannten Räume sind an der ff

'3

Decke dünne mit Wachs getränkte Fäden gezogen, welche eine in den . Stromkreis einer elektrischen Leitung eingeschaltete Kontaktfeder in f~ solcher Stellung festlialten, dass die mit einer Alarmglocke ver- pe bundene Leitung unterbrochen ist. Die Fäden sind in den Räumen Ai

so verteilt, dass sie bei entstehendem Brande leicht von den Flammen Fig-⁸-ergriffen werden und durchbrennen. Sobald ein Faden abgebrannt ist, wird die Kontaktfeder aus ihrer Spannung befreit und stellt die elektrische Verbindung der getrennten Teile der Leitung her, so dass der Strom von der Batterie zu der Alarmglocke gelangt und diese den Brand meldet. Bezüglich derjenigen selbstthätigen Feueralarmvorrichtungen, welche zugleich und in erster Linie selbstthätige Feuerlöschapparate sind, s. Vorkehrungen gegen Feuersgefahr in Fabriken etc.

2 a. Die Feuermeldung und die Alarmirung der Feuerwehr und Löschmannschaft in geschlossenen Gemeinden bei Brandfällen im Ort selbst geschieht überall durch Anschlägen der Kirchenglocken und durch Hornsignale, ausserdem teilweise auch noch durch Abfeuern einer oder mehrerer Kanonen, welche namentlich in früheren Reichsstädten noch vorhanden sind. In Städten, in denen Turmwachen bestehen, bezeichnet der Turmwächter den Stadtteil, in welchem es brennt, dadurch, dass er die hiefür festgesetzte Zahl Glockenschläge kurz nach einander gibt und dies in entsprechenden Pausen wiederholt, auch die Richtung des Feuers bei Tag durch eine Fahne, bei Nacht durch eine Laterne angibt. In grösseren Städten sind die Turmwächter ausserdem mit besonderen Apparaten zu genauerer Feststellung der Brandstätte ausgerüstet (s. Orientirungsappa-rate). Alle diese Einrichtungen genügen jedoch nicht zur sofortigen Meldung eines Schadenfeuers und möglichst schneller Alarmirung der Feuerwehr, was beides Vorbedingung für die Unterdrückung eines Schadenfeuers im Entstehen

bezw. für die rechtzeitige Verhinderung grösserer Ausbreitung eines solchen ist. Man benützt deshalb seit der allgemeinen Einführung des Telegraphen diesen Erreichung des Zweckes in Frage sowie zur Kontrollirung der Wachsamkeit der Turm Wächter bei Tag und Nacht, und errichtet besondere Feuertelegraphen [lj. Ein solcher besteht aus einer Melde- und einer Alarmyorrichtung. Für die Meldeeinrichtung befindet sich auf der Zentralstation des Feuertelegraphen ein Morseapparat — Morsetaster und Farbschreiber, — ein Weckerläutewerk nebst Trittumschalter, ein besonderer Taster für das zum Feuermelder abzugebende Verstandenzeichen, eine Tafel, worauf die Nummern der in der Stadt verteilten automatischen Feuermelder, die Zeichen, welche sie bei einer Feuermeldung auf dem Farbschreiber der Zentralstation abgeben, sowie der Ort des betreffenden

zur

Pf?

MV

Fig. 9.

& Feuermelders ersichtlich sind, sodann ein gp Telephon mit selbstwirkender Umschaltung g zur mündlichen Korrespondenz mit der am I Feuermelder thätigen Person, ferner ein Galvanometer zur Untersuchung der die Feuermelder mit den Zentralstationsapparaten verbindenden Telegraphenleitungen, und schliesslich ein Kontrollapparat nebst I Taster und Leitung, durch welchen der I Turmwächter darüber kontrollirt werden kann, ob er die vorgeschriebenen Umgänge macht. Die Feuermelder, welche in auch bei Nacht leicht zugänglichen Häusern im I unteren Flur untergebracht und neuerdings I in noch viel zweckentsprechenderer Weise im Freien an Strassenecken als Signalkästen aufgestellt sind, enthalten ein Laufwerk mit Gewicht, ein Kontakträdchen mit Feder, einen Taster und ein Galvano-! skop, das den Empfang der Feuermeldung seitens der Zentralstation anzeigt, sowie ein Telephon zur mündlichen Korrespondenz der des Telegraphirens nicht kundigen Feuer-f meldenden mit der Zentralstation. Bei einer Feuermeldung mittelst des Feuermelders wird nach Oeffnen des Kästchens, in welchem sich der Apparat befindet, durch einfaches Ziehen an einem Griff, Drücken an einen Knopf oder Umdrehen einer Kurbel das Laufwerk und durch dieses das an seiner Peripherie mit Einkerbungen versehene Kontakträdchen in Umdrehung versetzt, der elektrische Strom wird, je nachdem er Buhe- oder Arbeitsstrom ist (ersterer ist vorzuziehen), unterbrochen oder geschlossen, und es erscheint auf dem Farbschreiber der Zentralstation das der Einkerbung am Kontakträdchen entsprechende Zeichen. Gleichzeitig ertönt das Läutewerk auf der Zentralstation, damit die Meldung nicht überhört wird. Jeder Feuermelder an ein- und derselben Meldelinie muss wieder ein anderes Zeichen abgeben, das zugehörige Kontakträdchen also eine dieses Zeichen hervorbringende Einkerbung haben.

Fig. 9 stellt den beim Stuttgarter Feuertelegraphen (Erbauer: O. & E. Fein von da) eingeführten Feuermelder dar. Der Feuermeldeapparat ist in einem Holzkästchen untergebracht, dessen vordere Seite mit einer Glasthüre verschlossen ist. Hinter einer gusseisernen Platte befindet sich ein Laufwerk, das durch ein Gewicht in Bewegung gesetzt wdrd, sobald durch Herabziehen des Griffes ein Auslösungshebel den Stift eines Rades freilässt, wodurch dieses bei einmaliger Auslösung sich zwölfmal umdreht. Die Axe des Rades trägt ein Kontaktrad, so dass sich auch dieses ebenso oft umdreht. Das Kontaktrad ist den Morsezeichen entsprechend mit kürzeren und längeren Erhöhungen versehen. Unter dem Kontaktrad ist eine Kontaktfeder derart befestigt, dass sich in der Ruhelage ihre Hase fortwährend gegen eine der Erhöhungen anlegt, so dass der Strom übergehen kann und die Leitung geschlossen ist. Sobald das Gewicht des Laufwerks ganz abgelaufen ist, wird an dem Fensterchen auf der linken Seite das Zeichen „Aufziehen“ sichtbar und es muss dann durch Drehen der Kurbel das Gewicht wieder

aufgezogen werden. Durch den Taster lässt sich jede gewünschte Meldung nach der Zentralstation machen, man darf nur mittelst des Tasterknopfes den Hebel des Tasters in die Höhe heben und durch entsprechendes kurzes und langes Niederdrücken desselben die Schriftzeichen geben.

—    Durch Drehen eines Schraubenkopfes wird der Hebel festgestellt. Die Bewegung der Nadel eines Galvanoskops zeigt an, dass der Feuermelder vorerst nicht in Gang gesetzt werden darf. Ein mehrmaliges Ausschlagen der Nadel nach abgegebenem Signal bedeutet, dass die Zentralstation verstanden hat. Hinter dem Fensterchen auf der rechten Seite befindet sich ein aus drei Messingschienen bestehender Blitzableiter, der den Zweck hat, die etwa in der Leitung auftretende atmosphärische Elektrizität auf kürzestem Wege in die Erde gelangen zu lassen.

чш.

Яш

Г.1П iä:

ii-'i

l'r,~

’ Iflh i!

I LT к I к 6 L Till i < I " i " I '

'S-1 6

Bl la

Г VI

,, M

Jb,

“HF

Zur Korrespondenz zwischen dem Feuermeldenden vom Feuermelder aus und der Zentralstation verwendet man jetzt auch tragbare Telephone, bei denen Geher und Empfänger nebst einer elektrischen Klingel in einen kleinen Behälter eingeschlossen sind, und die in erster Linie den patroullirenden Schutzmännern zur Hand gegeben werden. Zu den bis jetzt beschriebenen Feuermeldeeinrichtungen kommt in Städten mit Berufsfeuerwehr (s. Feuerwehr) noch eine besondere Fernsprecheinrichtung zum Verkehr mit der Zentralstation. Für die Alarmvorrichtung, welche in Städten, die nur eine Berufsfeuerwehr haben, wegfällt, in den andern Städten zum Wecken der Feuerwehroffiziere, der Feuerwehrhornisten und der bei Feuersbrünsten beteiligten Behörden, sowie zum Alarmiren der gesamten Feuerwehr und Löschmannschaft dient, befindet sich auf der Zentralstation ein Magnetinduktor nebst Umschalter und mehrfachem Taster nebst einem Kontrolläutewerk. In den Wohnungen der eben genannten Beamten, Feuerwehroffiziere und Hornisten sind Alarmglocken angebracht, welche mit den zugehörigen Apparaten auf der Zentralstation durch Telegraphenleitungen

—    die Weckerlinien — verbunden sind.

îfï

Éji и

!||«j

Bei dem Magnetinduktor und Linienumschalter der Stuttgarter Zentralstation (Fig. 4) befindet sich der erstere in dem Kasten К und besteht aus Stahlmagneten nebst einem Eisencylinder. Dreht man die Kurbel r, so entstehen Induktionsströme, welche die Alarmglocken in Thätigkeit setzen. Zur Verbindung des Magnetinduktors mit den Linien dient der Um- ЦЦ Schalter L, dessen numerirte Hebel den verschiedenen @ll|

UH

;T

Fig. 4.

Linien entsprechen. Um die in einer Linie liegenden Stationen zu weckeu, wird der entsprechende Hebel :И des Umschalters umgelegt, die Kurbel des Induktors ill in Bewegung gesetzt und mittelst des Tasterknopfes |И Tdas Weckzeichen gegeben. Zwischen dem Induktor ' und der Erdleitung ist eine Kontrollglocke S ein- ш geschaltet. Auf dem Wandbrett AH sind rechts und iffi links vom Linienumschalter L noch zwei mit „Wache“, LH bezw. „Turm“ bezeichnet^ Kontakthebel HH. Der erstere dient im Falle eines Brandes zur Alarmiruug der für diesen Zweck mit einem grösseren Läutewerk versehenen Feuerwache, während der andere Kontakthebel mit dem weiter unten beschriebenen Anschlagwerk einer Turmglocke in Verbindung steht.

Zum mündlichen Verkehr der Beamten und Feuerwehr Offiziere mit der Zentralstation werden dieselben noch mit Telephonapparaten versehen. Zur Alarmirung der Feuerwehr gehören sodann, ausser dem Herausblasen der Hornisten und dem Anschlägen der Kirchenglocken seitens der Turmwächter, auf die Glockentürme ohne Wächter besondere, von der Zentralstation aus in Thätigkeit zu setzende Anschlagewerke.

Bei dem Anschlagwerk von 0. und E. Fein (Fig. 5) besteht das Laufwerk aus der durch ein Gewicht getriebenen und mittelst einer auf dem Zapfen Z steckenden Kurbel aufzuziehenden Seiltrommel. Bei deren Drehung drückt die damit verbundene und mit einer Anzahl Friktionsrollen c versehene Scheibe den Hebel h, von welchem ein Zugdraht nach dem Glockenhammer geht, nieder und es erfolgt eine langsam auf einander folgende Reihe von Glockenschlägen. Im Ruhezustand ist die Trommel durch die Windflügelaxe w arretirt. Sobald durch

die Windungen von E ein Strom geleitet wird, zieht er den Anker a an, das am Auslösungshebel H angebrachte Prisma verliert seinen Halt, der Hebel H gelangt durch die Wirkung des Gregengewichtes g in eine solche Stellung, dass der Arretirungshebel an der an seiner Axe befindlichen Nase vorbeipassiren kann, das Räderwerk kommt in Bewegung und die Glocke wird angeschlagen. Nach mehreren Schlägen wird der Portsatz v des Auslösungshebels durch den

Zl

Rollzapfen r, der an dem Hebel m befestigt ist, niedergedrückt. Das Prisma des Auslösungshebels fängt sich am Haken i des Ankers, falls dieser von den Elektromagnetpolen losgelassen wurde. Gleich darauf schlägt der Arretirungshebel wieder gegen die Nase des Auslösungsliebels, wodurch das Laufet werk arretirt wird.

Цг    In den Städten, welche Alarm-

Ml

р-к!

Fig. 5.

§f kanonen haben, geht zu diesen eine Telegraphenleitimg von der Zentralstation, so zwar, dass sie von hier aus sofort abgefeuert werden können Schliesslich verwendet man noch zur Alarmirung in den von den Kirchtürmen weit entfernten Stadtteilen auf der Strasse aufgestellte grössere elektrische Läutewerke. Sowohl für die Melde- als auch für die Alarmeinrichtungen befinden sich die erforderlichen aus Meidinger Ballonelementen bestehenden Batterien (Fig. 6) auf der Zentralstation.

2 b. Wird von einer Nachbargemeinde Brandhilfe verlangt, so geschieht die Alarmirung der für den auswärtigen Dienst bestimmten Feuerwehrabteilung

wie bei Brandfällen im Ort selbst durch Hornsignale und ausserdem durch Läuten oder Anschlägen einer kleineren Glocke, bezw. beim Vorhandensein nur einer Glocke durch Läuten in Absätzen. Selbstverständlich kann in Städten mit Feuertelegrapheneinrichtung jeder Feuerwehrmann mit einer in seinem Hause angebrachten Alarmglocke geweckt werden, wenn der öftere Personen- und Wohnungswechsel kein Hindernis bildet.

If

'S"

Fig. 6.

3. In den zerstreuten, ausser einer kleinen zusammenhängenden Muttergemeinde aus einer grossen Anzahl weit aus einander liegender Einzelhöfen bestehenden sog. Einödgemeinden hat es bis auf die neuere Zeit überall an einer zweckentsprechenden Einrichtung zur Alarmirung und rechtzeitigen Sammlung der Löschmannschaft gefehlt, weil man giP⁰¹ von alters her zähe daran festhielt, es könne in derartigen Gemeinden eine solche Einrichtung unmöglich durchgeführt werden. Man war und ist eben deshalb noch heute mit wenigen Ausnahmen daran gewöhnt, ein in Brand geratenes Anwesen einfach abbrennen und es dem Zufall zu überlassen, ob das Feuer von den Bewohnern benachbarter Parzellen wahrgenommen werde und Hilfe erscheine oder nicht. Für die sehr parzellirten Bezirke des württembergischen Oberlandes wurde schon im Jahre 1874 gelegentlich einer Visitation der Feuerlöscheinrichtungen und Kenntnisnahme von den örtlichen Verhältnissen seitens des Landesfeuerlöschinspektors die Einführung

von Huppensignalen und die Anschaffung weit tönender Huppen, wie solche damals bereits bei der badischen Eisenbahn eingeführt waren, angeregt, wobei die Abgabe der Huppen in den zerstreuten Gemeinden an die Besitzer geeigneter Wolmplätze mit der Verpflichtung beantragt war, dieselben nur bei Brandfällen zu benützen, sich beim Ausbruch eines Brandes sofort auf die nächstgelegene Höhe zu begeben und von dort aus die Bewohner der benachbarten Parzellen, bezw. die Löschmannschaft zu alarmiren. Allein erst im Jahre 1887 Hess sich eine der Gemeinden, die 1100 Einwohner zählt und aus 52 Parzellen besteht, von denen die grösste — der Mutterort — 140 Einwohner hat und durchschnittlich auf jede der anderen Parzellen 19, auf 26 Parzellen sogar je weniger als zehn Einwohner kommen, dazu herbei, eine Feuerwehr zu errichten, zugleich fünf Alarmhuppen ähnlich den Bahnwärterhuppen anzuschaffen und einen Versuch darüber anzustellen, in welcher Zeit in der weit ausgedehnten Gemeinde mittelst der Huppen die in den einzelnen Parzellen wohnenden Feuerwehrmänner gesammelt werden können. Auf hochgelegenen Wohnplätzen wurden die Huppen untergebracht und deren Inhaber dahin instruirt, sofort beim Ertönen einer der Huppen das Signal abzunehmen und weiter zu geben. Der Versuch gelang vollständig, die Huppensignale wurden bis auf eine Entfernung von 2,5 km und darüber ganz gut gehört, nachVerfluss von zehn Minuten waren schon so viele Feuerwehrleute auf dem Sammelplatz eingetroffen, dass alsbald mit den Gerätschaften auf die Brandstätte hätte abmarschirt werden können, und man gewann schon bei diesem ersten Versuche die Ueberzeugung, dass mit den Huppen auch in den Einödgemeinden bei Brandfällen die Feuerwehr sehr rasch zur Hilfe herbeigerufen werden könne und es kaum ein vorzüglicheres, mit so geringem Aufwand (4 bis 6 M. pro Huppe) verbundenes Mittel zu fraglichem Zwecke geben könne. Ja die neue Einrichtung bewährte sich in kurzer Zeit bei Brandfällen sowohl zur Tages- als auch zur Nachtzeit so gut, dass schon seit dem Jahre 1891 in sämtlichen Gemeinden des betreffenden Oberamtsbezirks je vier bis sechs Huppenbläser aufgestellt sind, welche auf Grund einer für sie über ihre Aufgabe, über die Sammelplätze, über die Benachrichtigung bezüglich des Brandplatzes etc. gefertigten Instruktion ihren Dienst versehen und auf zum voraus bestimmten Anhöhen, von denen aus die Signale in weitem Umkreis hörbar sind, alarmiren.

4. Die Herbeirufung auswärtiger Hilfsmannschaften geschieht noch heute in der Pegel durch Absendung reitender oder fahrender Boten in die Orte, welche Brandhilfe zu leisten haben. Den Boten werden in Vorrat gehaltene Brandkarten mitgegeben, welche die Inschrift „Brandhilfe“ und den Ortsstempel tragen und welche die Boten den Ortsvorständen der betreffenden Gemeinden einzuhändigen haben, worauf diese Ortsvorstände die für den auswärtigen Löschdienst bestimmten Feuerwehr- und Löschmannschaftsabteilungen in der in 2 b angegebenen AVeise alarmiren lassen und mit den erforderlichen Geräten in der vorgeschriebenen Weise (s. Feuerlöschordnungen) absenden. In Orten, welche telegraphisch verbunden sind, hat man vor dreissig Jahren begonnen, den Telegraphen zur Herbeirufung auswärtiger Hilfsmannschaften zu benützen. Auf Andringen der Feuerwehren wurden damals von Baden und Württemberg diesbezügliche Verfügungen erlassen. Die württembergische, heute noch gütige Verfügung lautet: „Die unentgeltliche Benützung des Telegraphen in Brandfällen findet statt sowohl für die von den zuständigen Beamten aufgegebenen Feuerberichte als auch für die zu Löschzwecken bestimmten Mitteilungen, mögen dieselben von den Bezirksbeamten und Ortsvorstehern oder von den Kommandanten der Feuerwehren ausgehen. Die Aufgabe derartiger Mitteilungen, welche schriftlich abgefasst sein müssen, vermittelt der betreffende Stationsvorstand, und es sind solche Telegramme ganz wie gewöhnliche Diensttelegramme zu behandeln. Die Telegraphenstationen sind angewiesen, die in Brandfällen aufgegebenen dringenden Telegramme auch ausser den gewöhnlichen Dienststunden anzunehmen und zu befördern, soweit dies bei den bestehenden Einrichtungen thunlich ist. Ist eine sofortige Beförderung aus irgend einem Grunde nicht möglich, so ist der Aufgeber hievon in Kenntnis zu setzen. Der

Vorstand der Adressstation hat für die schleunige Bestellung der Feuertelegramme zu sorgen.“ Es bestand aber immer noch der Uebelstand, dass bei Brandfällen zur Nachtzeit bei denjenigen Stationen, welche keinen Nachtdienst haben, der Telegraph nicht benützt werden konnte; deshalb wurde von beteiligter Seite im Jahre 1877 in Württemberg an die K. Telegraphenverwaltung das Ansinnen gestellt, auf den in den Bezirksorten bestehenden Telegraphenstationen, die keinen Nachtdienst haben, zu dem genannten Zwecke Lärmapparate anbringen zu lassen. Damals wurde dahin entschieden, dass sich gegen eine solche Einrichtung ganz wesentliche technische Bedenken ergeben und dass daher die Telegraphenverwaltung die beantragte Anbringung von Alarmvorrichtungen auf Telegraphenstationen ohne Nachtdienst ablehnen müsse, wobei zugleich aut in Bayern, Preussen und der Schweiz über die dortigen Einrichtungen eingeholte Erkundigungen Bezug genommen war. Nachdem aber Ende des Jahres 1883 die Reichstelegraphenverwaltung mit der Einrichtung von Unfallmeldestellen in einzelnen preussischen Provinzen vorangegangen war, wurde am 13. November 1886 auch vom württembergischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für Verkehrsanstalten, nachstehende Bekanntmachung erlassen: „Die dem allgemeinen Verkehr dienenden Telegraphenanstalten (auch solche mit Telephonbetrieb) können, wo es ausführbar erscheint, der Benützung zur Nachtzeit für die Beförderung von Meldungen über Feuersgefahr oder Unfälle anderer Art zugänglich gemacht werden. Sie erhalten zu diesem Zweck besondere Weckvorrichtungen, durch welche ermöglicht wird, von einer Telegraphenanstalt aus den Beamten einer andern, mit einer solchen Einrichtung versehenen Telegraphenanstalt nach dem Schluss des ordnungsmässigen Dienstes behufs der Entgegennahme von Telegrammen an den Apparat zu rufen. Die Einrichtung solcher „Unfallmeldestellen“ erfolgt auf den Antrag der Gemeinden oder Amtskörperschaften gegen Bezahlung einer einmaligen Pauschvergütung von 50 dl. für jede Unfallmeldestelle. Die Anmeldungen geschehen bei der K. Generaldirektion der Posten und Telegraphen. Die Unfallmeldungen dürfen nur von öffentlichen Stellen ausgehen; Mitteilungen, welche Private betreffen, sind jedoch nicht ausgeschlossen. Die Mitwirkung der Telegraphenanstalten bei den Unfallmeldungen beschränkt sich auf die Annahme, Beförderung und Bestellung der die Meldungen enthaltenden, ordnungsmässig aufzugebenden Telegramme; den Telegraphenbeamten liegt nicht ob, ihre eigenen Wahrnehmungen über Brandfälle etc. von kurzer Hand nach anderen Orten mitzuteilen, um Hilfe herbeizuschaffen; sie werden sich jeder diesfallsigen selbständigen Handlung enthalten und die Einleitung des Erforderlichen den dazu berufenen Organen überlassen. Eine Entschädigung für nächtliche Dienstbereitschaft und für Unterhaltung der Einrichtung wird nicht beansprucht, dagegen sind die tarifmässigen Gebühren für die telegraphischen Uebermittelungen von den Aufgebern der Telegramme in jedem Falle zu entrichten. Die Telegraphenanstalten am Bestimmungsort haben für die schleunige Bestellung der Telegramme Sorge zu tragen.“ Vom K. Ministerium des Innern wurde sodann den betreffenden Gemeinden des Landes dringend empfohlen, die Erstellung solcher Unfallmeldeeinriclitungen zu beantragen, und zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass die Zentralkasse für Förderung des Feuerlöschwesens ein Drittel des Aufwandes übernehme. Die Unfallmeldeeinrichtungen bestehen einfach darin, dass im Schlafzimmer der betreffenden Telegraphenbeamten elektrische Läutewerke angebracht sind, die für den Tagesdienst ausgeschaltet werden können. Jetzt haben in Württemberg schon in mehreren Oberamtsbezirken die meisten Gemeinden Telegraphenleitungen mit Telephonbetrieb und Unfallmeldestelle, und wenn die Verbreitung dieser höchst wertvollen und wohlthätigen Einrichtung entsprechend fortschreitet, so wird das Institut der Feuerreiter und Feuerboten in nicht zu ferner Zeit ganz eingegangen sein.

Grosmann.

Litteratur: A. Tobler, Die elektrischen Uhren und die elektrische Feuerwehrtelegraphie, elektrotechnische Bibliothek, Bd. XIII, Wien 1883.

Alaun, konzentrirter, neutraler, s. unter Alaune.

Alaunbad (A 1 au n g e 1 é e), mit Salmiakgeist behandelte Alaunlösung. Beize für Zeugdruck; in der Weissgerberei (s. Leder) als Gerbmittel benützt. Vergl. Beizen.

Alaune. Als Alaune bezeichnet man eine Reihe von Doppelsalzen der allgemeinen Formel: Ä₂ E₂ (SOA) ₄, worin A ein einwertiges Metall der Alkaligruppe (auch Ammonium), E ein dreiwertiges Metall der Erd- oder Erzmetallgruppe sein kann. Sie kristallisiren mit 24 H₂ 0. Nach neuerer Anschauung entsprechen die Alaune folgender Formel : A — SOA

E = SOA + 12 H₂ 0.

Der eigentliche Alaun, welcher dieser Gruppe von Salzen den Namen gegeben, ist der Kaliumalaun, ein Kalium-Aluminiumsulfat von der Formel: K₂Al₂{SOi)i -f- 24 H₂0. Er kommt als Verwitterungsprodukt schwefelkieshaltiger Mergelschiefer (Alaunschiefer) natürlich vor. Dieses Mineral, sowie der Alaunstein oder Alunit, ein basisches Aluminiumsulfat mit wechselnden Mengen Kaliumsulfat, dient als Rohstoff für die Alaunfabrikation. Nach nötigenfalls vorheriger Haufenröstung, laugt man die Mineralien mit Wasser aus. Die vorwiegend Aluminiumsulfat enthaltende Lösung wird durch Eindampfen und Kristallisation von gleichfalls vorhandenen Eisensalzen gereinigt. Aus dieser Lauge fällt man dann durch Zusatz von Kaliumsulfat oder Kaliumchlorid den in Wasser verhältnismässig schwer löslichen Alaun als weisses kristallinisches Pulver (Alaunmehl) aus. Das gewaschene Mehl wird in heissem Wasser gelöst, bis die Lösung ein spezifisches Gewicht von 1,5 = 50° B. zeigt. Eine solche Lösung erstarrt bis auf eine geringe Menge Mutterlauge in zerlegbaren Kristallisirgefässen. Nach Abzapfen der Mutterlauge und Waschen der Kristallmasse ist das Produkt meist verkaufsfähig (Alaunkaufgut, Wachsalaun). Nicht genügend reines Salz muss eine nochmalige Kristallisation durchmachen (raffinirter Alaun). Die Handelsware bildet farblose, zu dicken Krusten vereinigte Kristalle oder als Alaunmehl ein weisses Kristallpulver. Der Alaun ist in Wasser löslich (kalt 1 : 8, heiss 1 : 3). Anwendung: in der Färberei, Farben-, Papierfabrikation, Weissgerberei, als Klärmittel für manche Flüssigkeiten, zum Härten von Gips, als flammensicherer Anstrich für Holz, als Läuterungsmittel beim Ausschmelzen von Talg, in der Medizin. Der für die verschiedenen Yerwendungsarten wirksame Bestandteil des Kalialaunes ist das Aluminiumsulfat. Man hat deswegen das Kaliumsulfat des gewöhnlichen Alauns, wo die Preisverhältnisse es geboten, durch Ammonsulfat ersetzt und so den Ammoniumalaun oder Ammoniakalaun erhalten, entsprechend der Formel (A77₄)₂ Al₂ ($0₄)₂ -j- 24 H₂0. Die Bedingungen für die Darstellung dieses Salzes sind fast dieselben, wie die für die eben beschriebene Alaunfabrikation. Beide Produkte haben aber wesentlich an Bedeutung verloren seit man über einen billigen und dabei reinen Rohstoff für reines Aluminiumsulfat verfügt. Da dieses Salz, oder vielmehr das darin enthaltene Aluminiumoxyd, wie schon erwähnt, der wirksame Bestandteil der Alaune ist, so ist es begreiflich, dass das der Formel Al₂ (S0₄)₃ -|- 18 H₂0 entsprechende, unter dem Namen kon-zentrirter Alaun käufliche Sulfat wesentliche Vorteile in Bezug auf Verpackung, Fracht und Verbrauch bietet. Auch die Darstellungsweise ist sehr einfach: Man löst käufliches Thonerdehydrat (s. Aluminiumoxydhydrat) in warmer, mit wenig Wasser verdünnter Schwefelsäure, indem man unter Rühren das Thonerdehydrat in die Säure einstreut. Die Beendigung der Reaktion:

Al₂ {OH), + 3 Н₂£0₄

Al₂ (<S0₄)₃ -f 6H₂0 erkennt man durch Prüfung einer aus der Mischung entnommenen Probe mit Blausalzextrakt. Die Verhältnisse zwischen Thonerdehydrat, Schwefelsäure und Wasser berechnet man auf Grund der Zusammensetzung der vorher geprüften Rohstoffe so, dass nach erfolgter Lösung auf jedes Molekül Al₂ (SD₄)₃ möglichst genau 18 HxO vorhanden sind. Eine so erhaltene Lösung erstarrt, nachdem sie aus dem Mischgefäss (mit Blei ausgelegtem Holzbottiche) in flache Bleikästen abgelassen ist, sehr bald zu einer weissen kristallinischen Masse, welche in Form von Platten oder groben Brocken in den Handel gebracht wird. Der konzentrirte Alaun ist leicht löslich in Wasser und findet dieselbe Verwendung wie Kalialaun. — In der Färberei und Zeugdruckerei verwendet man bisweilen in solchen Fällen, in denen der sauer reagirende gewöhnliche Alaun die Farben an greifen würde, den sog. neutralen Alaun K₂SO₄, Al₂ 3 $0₄, Al₂ 0, H,. Man erhält denselben, wenn man eine Alaunlösung so lange mit geringen Mengen Kalium oder

Natriumkarbonat versetzt, so lange sich der entstehende Niederschlag beim Schütteln wieder auf löst. Beim freiwilligen Verdunsten dieses Alauns scheiden sich würfelförmige Kristalle ab (kubischer oder Würfelalaun). Aus der Lösung des neutralen, richtiger basischen Alauns fällt bei 40° C. eine noch basischere Verbindung aus, der sog. unlösliche Alaun K₂SOA, Äl₂ 3 SOit 2 Äl₂ 0₆ H₆. Alaun war im Altertum unbekannt; das Alumen des Plinius war Eisenvitriol. Geber beschrieb zuerst einen Alaun im heutigen Sinne des Wortes aus Roccu in Mesopotamien. Im 13. Jahrhundert verarbeiteten Alaunsiedereien bei Smyrna und im Neapolitanischen Alaunfels. Im 15. Jahrhundert wurde von Joh. de Castro die später so berühmt gewordene Alaunfabrik zu Tolfa im Kirchenstaat begründet; zur gleichen Zeit legten Genuesen Alaunwerke auf Ischia an. Die chemische Natur des Alauns wurde erst 1797 von Chaptal und Vauquelin erkannt. Noch zu Anfang des 19. Jahrhunderts beherrschte das sehr reine Lütticher oder Lücker Alaun den Markt vollständig. Die deutsche Alaunindustrie wurde von Bleibtreu begründet, der 1806 auf der Haardt ein Alaunwerk einrichtete. Es erwuchsen durch Beschaffung reinen und vor allem billigen Alauns der rheinischen Industrie (Elberfeld, Barmen) wesentliche Vorteile gegenüber französischen und belgischen Manufakturen. Durch die neueren Methoden wird den älteren Werken, welche noch Schwefelkies führende Materialien verarbeiten, gegenwärtig starke Konkurrenz. Siehe auch Chromalaun und Eisenammonalaun.

Litteratur : Seger, Ueber die technische Verwendung Schwefelkies führender Schiefer

B or cher s.

und Thone der Braunkohlenformation, Neuwied 1869.

Alaunerde, s. unter Alaun schiefer.

Alaunfels, s. unter Alaunstein.

Alaungerberei, s. Leder.

Alaungipskitt, ein Kitt für Porzellan, bestehend aus gebranntem Gips und gesättigter Alaunlösung. Die Mischung ist an den zu kittenden Flächen sehr dünn aufzutragen.

Alaunkuchen, Aluminiumsulfat mit Kieselsäure, erhalten durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Thon; in der Papierfabrikation (s. d.) verwendet.

Alaunmehl, s. unter Alaune.

Alaunrot, feuerrote, dem Zinnober ähnliche Malerfarbe, aus heissem Alaunschlamm (s. d.) gewonnen. Hauptbestandteil Eisenoxyd.

Alaunschiefer, Thonschiefer oder Schieferthone mit einem nennenswerten Gehalt an Schwefelkies. Bei ihrer Verwitterung werden Thonerde-Sulfate gebildet, welche sich zur Herstellung von Alaun, auch wohl Vitriol eignen (daher auch Vitriolschiefer). Sie sind meist durch starke Beimengungen von Kohlenteilchen schwarz gefärbt, auch wohl bituminös, geben einen schwarzen, etwas glänzenden Strich und kommen in der Kegel in den älteren Schiefersystemen des Kambrium, Silur, Devon, Karbon u. s. w., insbesondere in der Nähe von Kohlenflözen vor. Nur selten enthält der Alaunschiefer so viel Kali (in Form von Kalifeldspat), dass er ohne künstlichen Zusatz desselben unmittelbar zur Alaungewinnung verwandt werden kann. Ein bemerkenswerter Gehalt an Kalkspat wird bei der technischen Verwendung nicht gern gesehen, weil sich alsdann beim Kosten und Verwittern Gips bildet. Die Alaunschiefer verwittern unter starker Wärmeentwicklung an der Luft im feuchten Zustand dadurch, dass der Schwefelkies sich zu schwefliger und Schwefelsäure oxydirt, und diese verbinden sich mit den vorhandenen Basen, dem Eisenoxydul und der Thonerde des Thones, zu Eisen-und Thonerde-Sulfat. Die Oxydation des Schwefelkieses wird durch Kosten beschleunigt. Nach vollendeter Verwitterung werden die neu gebildeten Sulfate durch Wasser ausgelaugt und aus der Lösung durch Eindampfen gewonnen. Der Alaunschiefer findet sich bei Lautenthal a. Harz, Saalfeld in Thüringen, Reichenbach, Limbach, Erlenbach im Voigtland, Pilsen und Zwikowetz in Böhmen, Bornholm u. s. w. Bei Garnsdorf (Saalfeld i. Thür.) enthält er: 52,30 % Kieselsäure, 21,67% Thonerde, 5,83% Eisenoxyd, 1% Kalkerde, 2,15% Magnesia, 5,08% Wasser, 0,8% Kohle und 10,17% Schwefelkies. — Alaunerde nennt man die jüngern, dem Alaunschiefer stofflich entsprechenden, schwefelkiesreichen

Thone der tertiären Braunkohlenbildungen besonders im norddeutschen Flachland bei Düben (Kreis Bitterfeld), Bornstadt (Kreis Sangerhausen) u. s. w. Sie ist stets reich an kohligen Teilchen und führt auch vielfach freien Schwefel, ist dunkelgrau bis schwarz, zerreiblich, und verwittert durchschnittlich rascher als der Alaunschiefer in der dort angedeuteten Weise. Die Verwendung ist die gleiche, wie die der Alaunschiefer.

Lcppla.

Alaunschlamm (Vitriolschmand), basisch schwefelsaures Eisenoxyd, welches sich beim Versieden und Klären der Alaunlauge ausscheidet.

Alaunspat, s. v. w. Alaunstein (s. d.).

Leppla.

Alaunstein, (Alunit), ein Alaunmineral von der Formel 3 (Alz0₃.S0₃) -(- SO 4K₂ -j- 6 H₂ О (11,37 °/₀ Kali, 36,98% Thonerde, 38,62% Schwefelsäure und 13,03 % Wasser), kristallisirt hexagonal als kleine, farblose, mitunter ins Rötliche und Gelbe spielende, glasglänzende Rhomboeder oder bildet dichte und erdige Massen. Bruch muschelig und splitterig. Härte 3 % bis 4. Spezifisches Gewicht 2,6 bis 2,8. In Kalilauge und heisser Schwefelsäure löslich. Er entsteht durch Einwirkung von Schwefelsäure und Wasserdampf der Solfataren auf den Feldspat der trachytischen Gesteine und bildet Gänge und Trümmer besonders in der Tolfa bei Civita veccliia, dann hei Montione, bei Piomhino (Italien), Muszay Bereghszasz, Parad in Ungarn, Zabrze in Oberschlesien u. s. w. — Nach dem Zerkleinern wird er in Oefen (wie Kalköfen) gebrannt, dabei von Wasser und teilweise von Schwefelsäure befreit, dann mit Wasser 2 bis 3 Monate versetzt, wobei er zerfällt und der Alaun in Lösung geht. Durch Eindampfen der letzteren wird der Alaun (s. d.) gewonnen. — Als Alaunfels wird ein mit Silikaten und Quarz stark vermengter und deswegen zur Alaunherstellung unbrauchbarer Alaunstein bezeichnet.

Alaimwachs, s. v. w. Alaunkaufgut (s. unter Alaune).

Alban-Kessel, s. Wasserröhrenkessel.

Albertit, s. Asphalt.

Alberttypie, s. Lichtdruck.

Albionmetall, mit Zinn plattirtes Blei.

Albionpresse, s. Buchdruckpresse unter Presse.

Albit, s. Feldspat.

Alboid, vernickeltes Britanniametall.

Albokarbonlampe, s. Gasbeleuchtung.

Albolith, s. den Art. Zement.

Karten

Patentstnifsn

fort«¹

Album, in der Buchbinderei ursprünglich Bezeichnung für ein Buch mit weissen Blättern, welches splendid ausgestattet und für aussergewöhnliclie Benützung bestimmt war. Später wurde die Bezeichnung sogar auf gedruckte Bücher ausgedehnt, jedoch vorzugsweise auf jene Quer oktavbücher angewendet, PifpÄ welche die alten Stammbücher ablösten und gegenwärtig dem Poesie- oder

Schreibalbum Platz gemacht haben. Fig- l. Schematische Darstellung- eines Konlissenpaares X ii    i-    •    nehst Pappenkern.

Letztere heissen m der Technik jetzt

11

kurz „Poesie’s“. Ihre Herstellung unterscheidet sich nicht von der gewöhnlichen Buchbinderei (s. d.). — Dagegen hat sich der Ausdruck Album fest eingebürgert für ein zweckmässig konstruirtes, von ausgestanzten Papptafeln gebildetes, mit starken Deckeln und Schliessen versehenes Buch, welches zur Aufbewahrung von Photographien in den gangbarsten Formaten eingerichtet ist. Von dem Buchbindermeister Maier aus Heidelberg zuerst 1860 in Paris fabrikmässig hergestellt [1], verbreitete sich deren Fabrikation gleichlaufend mit der Entwicklung des photographischen Gewerbes sehr schnell und es entstanden Fabriken in Wien, Offenbach und Berlin, von weichen der letztere Ort durch zahlreiche Verbesserungen und intensiven Betrieb die Führung übernahm und seit Jahr- Fig.2. rappenkern eines zehnten mit diesem Artikel sich auf dem Weltmarkt behauptet Albam%%³J%1 dem

hat. Aus dem wenig haltbaren, durch einfache Stoffstreifen zusammengehaltenen Buchblock mit geradem Vorderschnitt entstand im Laufe der Jahre durch fortwährende Verbesserungen ein Produkt, welches grosse Haltbarkeit, äussersten Comfort mit gediegenster Eleganz verbindet. Andererseits wird das Verlangen nach к billiger "Ware durch Massenfabrikation befriedigt, welche mittelst einer hochentwickelten Imitations-ÿ technik minderwertigem Materiale к das Aussehen von echtem zu geben * weiss. Unter dem Druck des herrje sehenden Schutzzollsystems ist die ЩЛ Bedeutung der deutschen Industrie Я dieser Branche erheblich zurück-

\1

gegangen. Es sind, besonders in Amerika

neue konkurrirende Fabriken entstanden ; andere Länder (Russland, Schweden) beziehen Halbfabrikate (gepresste Deckel) von Berlin, so dass an letzterem Platze jetzt etwa nur noch tausend Personen beschäftigt werden [2], [3].    —

Die Haltbarkeit der Albums hängt in erster Linie davon ab, dass die Blätter nicht direkt am Rücken befestigt sind, wie dies ursprünglich geschah, sondern dass an jedem Blatte ein

schmaler Pappstreifen, -der sog. Pate ntstreifen, durch Kalikoscharnier beweglich eingeschaltet und dadurch erst ein bequemes Aufschlagen ermöglicht ist (Fig. 1). Für bessere Bücher, besonders den Export nach England, hat man dieses Prinzip noch weiter ausgebildet. Die Herstellung des Albums geschieht in der Weise, dass zunächst die Kartonblätter, und zwar soweit ordinäre und Mittelware in Betracht kommt, in der Fabrik selbst gedruckt werden. Die Umrahmung der Auschnitte und Einschiebschlitze wird in Bronzedruck auf der Tiegeldruckpresse ausgeführt. Die gangbarsten Ausschnittformate sind: Mignon, Visit, Kabinet, Promenade. Das Ausstanzen derselben geschieht in der Balancier - Presse mittelst Unter- und Oberschnitt das Prägen der Facette in der massig erwärmten Prägepresse (s. Buch-bindereim a schin en). Je zwei Щ solcher Blätter, Kulissen ge-: ; nannt, werden an Kalikostreifen -    geklebt und mit der Schauseite

jp gegen einander zusammengefalzt.

= Der Pappenkern wird nun so

Шк

Si-:::

Fig. 3. Ansclimiermaschine von Bolle & Jordan (Berlin) znm Bestreichen von Pappen mit Leim.

JL

il

II

...............

ШМ

9 •Hin;. "

lllliiiHn¹ li ii.mi , y ■¹1, ; i n.lii!:,"»iiiini|iniii:!d|;ii.!iuil(!t!

Y.

iim

Я!

IWILHJKD.HEIH

[OFFENBACH*/«

шин щи*

SS

Fig. 4. Albnmkehlmaschine.

i!

zugeschnitten, dass er die Gesamtbreite des Blattes, des Patentstreifens, sowie den für die Beweglichkeit nötigen Zwischenraum hat. Dieser letztere wird gleichzeitig mit den Ausschnitten für die Bilder herausgestanzt, so dass der Patentstreifen oben und unten noch ein wenig mit dem Blatte zusammenhängt (Fig. 2). Die gestanzten Pappen, sowie die gefalzten Kulissen gelangen nun zur sog. Kleberpartie, einer Anzahl Arbeiterinnen, welche die Papjmn zunächst die Anschmiermaschine passiren lassen, wo sie zwischen zwei rotirenden Filzwalzen auf beiden Seiten mit Leim bestrichen werden (Fig. 3). Durch wechselweises Aufeinander-legen der Pappen und Kulissenpaare unter Berücksichtigung der bestimmten Formatfolge und der Vorsatzlagen entsteht so der Albumblock, welcher nach leichtem Einpressen in der Stockpresse durch Klopfen mit einem Holzschlegel buchartig gerundet, mit Gaze überklebt und in dieser Lage, unter Belastung getrocknet, seine Form behält. Zur Herstellung des gekehlten Vorderschnitts wird der Block nunmehr zwischen die Schienen der Albumkehlmaschine (Fig. 4) eingespannt, an welcher der durch Kurbel und Zahnstange bewegte Support das Hohlschneidemesser seitlich am Block yorbeiführt und je nach Einstellung einen stärkeren oder schwächeren Span wegnimmt. Das Beschneiden des Unter- und Oberschnitts geschieht auf der gewöhnlichen Papierschneidemaschine (s. Buchbindereimaschinen). Ebenso zeigt das fast ausschliesslich angewandte Vergolden der Schnitte keine wesentliche Abweichung von dem in der Buchbinderei üblichen Verfahren (s. Goldschnitt). Die Deckel, Cachets genannt, werden durch schmale Holzleisten in Bahmenform gebildet, welche zwischen Pappdeckel eingeleimt sind und deren Inneres mit Stanzabfällen gefüllt wird. Durch eine dicke Auflage ordinärer "Watte oder Holzwolle erhalten sie diejenige Fülle und Weichheit, welche neuerdings allgemein verlangt wird. Das zum Ueberziehen dieser Cachets verwendete Material ist ungemein verschiedenartig; man hat — um Neuheiten zu schaffen — alles nur Denkbare herangezogen: Papier und Stoff, Pergament und Pelzwerk, Metallblech und Holzfourniere, am ausgedehntesten natürlich Leder in den verschiedensten Bearbeitungen und Sorten, vom flordünnen gespaltenen Schafleder bis zu den schwersten Bind- und Krokodilhäuten. Ebenso sind zur Verzierung alle möglichen Techniken und Stilarten herangezogen worden. Ferner ist auf die Herstellung neuer Verschlussarten und Beschläge grosse Sorgfalt verwendet worden. Natürlich hat es auch nicht an Verirrungen und Auswüchsen gefehlt, und der läuternde Einfluss kunstgewerblich-ästhetischer Bestrebungen vermag bei der grossen Divergenz der Abnehmerkreise und der beim Vertrieb in Betracht kommenden Geschmacksrichtungen nur wenig auszurichten. Die Dekoration erfolgt zumeist mittelst der Prägepresse (s. Goldpressung), und zwar wird bei Leder sehr häufig zunächst eine Narbung, welche teureres Leder imitirt, oder sonstige Musterung und sodann die Dekoration in Gold-, Blind- oder Schwarzdruck aufgepresst. Das Leder, welches mit schwachem Deckel gefüttert ist, wird für sich bearbeitet, dann erst auf die Cachets geklebt und die Einschläge herübergezogen. Erst an der fertigen Decke werden die Kanten vergoldet und aussen mit einer Goldlinie, innen mit einer breiten Bordüre oder einem Spitzendessin bedruckt. Dies geschieht teils von Hand (s. Goldpressung), teils wird eine Maschine dazu benützt (Fig. 5), die nach demselben Prinzip arbeitet. Die Kanten werden mit Gold belegt, eingelegt und die mit Gas geheizte, gravirte Bolle darüber hingeführt, wobei sich das in ihrer Peripherie eingegrabene Muster abdruckt. Der Support steht bei Bearbeitung ebener Flächen rechtwinkelig zum Tisch, während er, sobald Wölbungen und geneigte Flächen zu vergolden sind, in den gewünschten Winkel eingestellt werden kann. Zur weiteren Vollendung der Decke werden nun noch die event. Metallbeschläge und Schlossteile angeschlagen, worauf das Einhängen des Buches durch Anschmieren der äusseren Vorsatzblätter und Anreiben derselben erfolgen kann. Eine besondere Spezialität bildet das Musikalbum, dessen aus Pappe kaschirte untere Buchhälfte ein kleines Musikwerk enthält, welches beim Oeffnen der Deckel zu spielen beginnt. — Ausser dieser fabrikmässigen Herstellung wird die Anfertigung von einzelnen sogen. „Extra-Albums“ nach besonderen Wünschen und Angaben der Besteller, für spezielle Anlässe, Jubiläen, Vereinszwecke in

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Fig. 5. Kanten-rergoldemascliine.

steigendem Masse und zwar nicht nur in den Fabrikationszentren von hervorragenden Firmen der kunstgewerblichen Richtung betrieben, sondern auch sogar %    in leistungsfähigen Geschäften kleineren Umfanges, welche

\    ohne Ausnahme die Innenteile von grösseren Fabriken

\    beziehen. Durch glänzende Ausstattung : Atlasfälze, feinster

Karton, mit Handmalereien und kalligraphischen Kunstblättern, Zierschnitte, sowie beste Ledersorten, kunstvolle Ziertechniken, präch-V tige Beschläge werden gegenwärtig ly wahre Meisterwerke der Buchbinderund Gołdap    schmiede-

kunst ge-schaffen. Näheres über Technik und Leistungen auf diesem Gebiete in

И, [S], [6].

Hermann Saatfeld.

Litteratur: [1] Allg. Anz. f. Buchb., 1891, S. 216. — [2] Statistisches Jahrb. f. d. d. Reich. 1894, S. 85. — [3] Berichte der Berliner Handelskammer von 1893 ff. — [4] Ill. Zeitung für Buchb., 1887, I, S. 161. — [5] Allg. Anz. f. Buchb., 1894, S. 150. — [6] Marius Michel, La Reliure française commerciale et industrielle, Paris 1881.

Albumin, s. Eiweissstoffe.

Albuminate, einerseits Kollektivbezeichnung für die Eiweisskörper überhaupt, andrerseits Bezeichnung für die Verbindungen von Albumin mit Metalloxyden; s. Eiweissstoffe.

Albuminfarben. Die Baumwolldruckerei benützt die Eigenschaft der Albuminlösungen, in der Hitze oder beim Zusammenkommen mit Säuren zu koaguliren, für ihre Zwecke, um Körperfarben (Ultramarin, Vert Guignet, Chromgelb, Chromorange, Zinnober, Mennige, Ocker und Farblacke) oder auch in Wasser gelöste Anilinfarbstoffe mechanisch auf der Faser zu befestigen. Anfänglich wurde das flüssige Eiweiss von den Druckereien selbst den in Wagenladungen zugeführten Hühnereiern entnommen. Dann kam das Eialbumin in dünnen, durchsichtigen, hellgelben Blättchen in den Handel, und in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts begann die Fabrikation des Blutalbumins, welches in durchsichtigen, aber braun gefärbten Blättchen an die Druckereien geliefert wird. Für zartere Farben ist das teurere Eialbumin beibehalten worden, für dunkle, kräftige Farben hat man das billigere Blutalbumin eingeführt. Beispiel : Dunkelblau wird zusammengesetzt aus 1 kg Ultramarin, 2³/₄1 Wasser und 1 kg Blutalbumin Iя; Hellblau aus 1 kg Ultramarin, 23 1 Wasser 3^2 kg Eialbumin und 3 kg arabischem Gummi. Für Russgrau und Russschwarz genügt eine ganz dunkle Sekunda-Qualität des Blutalbumins. Gummi muss bei Eialbuminfarben zugefügt werden, um der Farbe die für den Druck erforderliche Dicke zu geben. Die besseren Blutalbuminsorten bedürfen keines anderweitigen Verdickungsmittels, sie sind zugleich Fixations- und Verdickungsmittel und liefern deshalb echtere Farben als die mit Gummi oder Gommelin vermengte Eialbuminlösung. Mit Ausnahme der Albumin-Chromätzfarben auf Küpenblau (s. Aetzfarben), welche im Säurebad fixirt werden, erhalten alle Albuminfarben ihre Befestigung im Dampf. Das gedämpfte Albumin haftet als zusammenhängende, biegsame Schicht auf der Baumwolle, schliesst das Pigment in sich ein und hält es ebenfalls auf der Faser fest, so dass die im Dampf fixirten Albuminfarben sogar im Seifenbade behandelt werden können. Blutalbuminfarben, ohne Zusatz eines andern Verdickungsmittels, werden beim Durchziehen durch ein kochendes Wasserbad nach dem Dämpfen noch um einen Grad fester mit der Faser verbunden. Im allgemeinen aber fehlt es sämtlichen Albuminfarben an der wünschenswerten Reibechtheit, und dies gilt namentlich von den genannten Albumincliromätzfarben, bei welchen das Albumin im Säurebade zu einer -weniger zusammenhängenden

Masse gerinnt, als beim sonst üblichen Dämpfverfahren. — Vorrätige Albuminlösungen und fertige Albuminfarben sind, namentlich zur Sommerszeit, baldiger Fäulnis unterworfen, welcher durch Zusatz von Glycerinarsenik oder von ß-Naphtol [1] vorgebeugt wird. —- Nicht alle im Handel vorkommenden Blutalbuminsorten liefern, mit AVasser allein, genügend dicke Lösungen, sondern erst nach Zusatz von etwas Leim und Glycerin. Eine gute Verdickung erhält man mit nichtverdickendem Blutalbumin, wenn man auf 700 g Blutalbumin 100 g Kölner Leim, 0,28 1 Glycerin und 1,12 1 Wasser rechnet, wobei zugleich das Glycerin als Konservirungsmittel dient. Um das Blutalbumin auch für zartere Farbtöne verwenden zu können, kann man seine braune Lösung mit Luft und Terpentinöl bleichen und in eine blassgelbe Masse verwandeln. Man löst hiefür 4 kg Blutalbumin in 5 1 AVasser, ferner 0,2 kg Kölner Leim in 11 Wasser, vermischt die beiden kalten Lösungen und versetzt sie mit 0,2 kg Glycerin. Dann werden in Zeit von mehreren Stunden 1,6 kg Terpentinöl in kleinen Portionen eingerührt, wobei als notwendiges Erfordernis viel Luft mit dem Terpentinöl in die Flüssigkeit hineingeschlagen wird, damit beide zusammen das Bleichen des Albumins besorgen. Ausführliches über Albuminfarben findet sich in [2].

Kielmeyer.

Litteratur : [1] Otto N. Witt, Chemische Technologie der Gespinnstfasern, Braunschweig 1891. — [2] Hummel-Knecht, Färberei und Bleicherei der Gespinnstfasern, Berlin 1891.

Albuminoïde, s. Leim.

Albliminpapier, ein zur Aufnahme photographischer Bilder, an der einen Seite mit einer gleichmässigen Eiweissschicht überzogenes, glattes, weisses Papier. S. Papiersorten und Photographie.

Alcaiseria (al Caiseria), die nach arabischer Art eingerichteten Marktplätze in manchen Provinzen Spaniens, besonders in Andalusien. Sich kreuzende Gänge von ca. 2 m Breite sind von Säulenreihen begrenzt. Zwischen je zwei Säulen befindet sich die Vorderseite einer Verkaufsbude. Die Gänge zwischen den Säulen sind oft sehr zierlich gepflastert und mit Segeltuch zum Schutz gegen die Sonnenstrahlen überdeckt. Die Säulen sind entweder von Holz oder von Stein und dann gewöhnlich durch maurische Bögen verbunden.

Alcantarakreuz, s. Kreuz.

Alcarrazas, in den wärmeren Ländern gebräuchliche, unglasirte Gefässe aus porösem Thon, welche für Wasser bis zu einem gewissen Grade durchlässig sind. Durch die Verdunstung des AVassers an der äusseren Oberfläche der Gefässe entsteht Verdunstungskälte, infolge welcher das innen befindliche Wasser kühl bleibt. Zur Herstellung solcher Gefässe eignet sich jeder gute Töpferthon. Man mischt demselben (bis zu 10 °/₀ seines Trockengewichtes) sehr feine Sägespäne bei, welche beim Brennen zerstört werden, wodurch also die starke Porosität erzeugt wird.

Alcilbilla, in grösseren maurischen Häusern der Fischbehälter, der sich gewöhnlich in einer kleinen Nische in einer Ecke des Hofes oder neben der Zisterne befand.

Aldehyde (Al di de) sind organische Verbindungen, welche die Atomgruppe ,H

besitzen und durch ihre Bildungsweisen wie ihre Beaktionen den Ketonen

(s. d.) sehr nahe stehen. Beide enthalten die Karbonylgruppe CO, welche in den Aldehyden mit einem Kohlenwasserstoffrest und einem Wasserstoffatom, in den Ketonen mit zwei Kohlenwasserstoffresten verbunden ist:

CH, .CO.H Acetaldehyd.

ch;. со. ch,

Dimethylketon. = Aceton.

Empirisch unterscheiden sich die Aldehyde von den Alkoholen mit der gleichen Anzahl von Kohlenstoffatomen durch einen Mindergehalt von 2 //; daher auch ihr Name von Al-koliol dehyd-rogenatus. Ihre allgemeinen Entstehungsweisen sind die folgenden: 1. Oxydation eines primären Alkohols. So entsteht der Acetaldehyd (s. d.) aus dem Aetliylalkohol nach folgender Gleichung:

CH, . СНг . OH + О = CH3 . CHO + НгО-

Acetaldehyd.

Je nachdem der Alkohol ein gesättigter oder ungesättigter ist, entstehen gesättigte bezw. ungesättigte Aldehyde; so ist der Acetaldehyd eine gesättigte Verbindung, während das aus dem Allylalkohol entstehende Akrolein (s. d.):

CH₂ = CH . СЩ . OH + О = CH = CH — CHO + H 0.

Akrolein

ungesättigt ist. 2. Trockene Destillation eines Gemenges der Calcium- resp. Baryumsalze von einbasischen Fettsäuren mit ameisensaurem Kalk resp. Baryt: (CH ■ COO\ Ca + (.HCOO\ . Ca = 2CH₃ • CHO + 2 Ca CO,

Essigsaurer Kalk

Allylalkohol

Acetaldehyd

Araeisensaurer Kalk

2 [(.HCO0)₂ . Ca] = 2 HC HO + 2 Ca C03 Formaldehyd.

Ausser nach diesen allgemeinen Methoden entstehen die Aldehyde häufig als Zersetzungsprodukte aus komplizirteren Substanzen, so aus den Eiweissstoffen bei deren Oxydation mit Mangansuperoxyd und Schwefelsäure oder mittelst Chromsäure. In ihren Eigenschaften zeigen die Aldehyde eine ähnliche Steigerung der einzelnen, auf einander folgenden Glieder, wie die Alkohole. Das niederste Glied der Beihe, der Formaldehyd, ist ein Gas, die folgenden Glieder sind flüchtige, in Wasser lösliche Flüssigkeiten von eigentümlichem Geruch, mit steigendem Molekulargewicht nehmen Flüchtigkeit und Wasserlöslichkeit ab, die höchsten Glieder sind fest, in Wasser unlöslich und nicht unzersetzt destillirbar. In chemischer Beziehung gehören die Aldehyde zu den reaktionsfähigsten Substanzen der organischen Chemie: An sich neutrale Verbindungen, werden sie sehr leicht, schon durch den Sauerstoff der Luft, zu Säuren oxydirt:

C₆Hb . CHO + О = C₆H₅ . COOH .    Benzaldehyd

Sehr schön gelingt diese Oxydation vermittelst der Oxyde von Edelmetallen, wobei diese selbst reduzirt und abgeschieden werden. Erwärmt man z. B. eine schwach ammoniakalische Silbernitratlösung ganz gelinde mit der wässerigen Lösung, eines Aldehydes, so scheidet sich das Silber als glänzender Metallspiegel an den Gefässwandungen ab. Bemerkenswert ist auch die intensiv violettrote Färbung welche die Aldehyde in einer Fuchsinlösung erzeugen, die vorher mit schwefliger Säure entfärbt - war (vergl. weiter unten). Auf der Oxydirbarkeit der Aldehyde beruht auch die Lichterscheinung, welche diese Verbindungen geben, wenn man durch ihre Lösung in alkoholischem Kali Sauerstoff oder Luft leitet. Vermöge der grossen Tendenz des Aldehyd-Sauerstoffes, sich mit einer Bindung vom Kohlenstoff loszulösen und Wasserstoff zur Bildung von Hydroxyl aufzunehmen, sind die Aldehyde zu Additionsreaktionen ungemein befähigt. So bilden sie mit 2 H die Alkohole zurück, aus welchen sie entstanden sind, treten mit Ammoniak zu kristallisirten Verbindungen, den Aldehydammoniaken, zusammen:

NH

oder:

Benzoesäure.

/ H

CH₃.C/    + NH

Xx О

= ch • ch

OH

CN

vereinigen sich mit Blausäure zu Oxycyaniden oder Cyanhydrinen, CH₃. CH

\ OH

und verbinden sich schliesslich mit Katriumbisulfit zu kristallinischen Verbindungen,

S0₃Na

welche als Aa-Salze von Oxysulfosäuren aufgefasst werden müssen: CH₃. CH

OH

Ferner reagiren die Aldehyde energisch mit solchen Verbindungen unter Wasserabspaltung, welche leicht Wasserstoff abgeben. So entstehen die Acetale durch Wechselwirkung von 1 Molekül Aldehyd mit 2 Molekülen eines Alkohols unter Abspaltung von 1 Molekül Wasser:

но c₂ h

HO C₂ H

CH₃ . CHO +

= CH,. CH

ОСгНь

+ HO.

OC₂Hö

Acetal.

Mit Hydroxylamin und Phenylhydrazin treten die Aldehyde unter Wasserabspaltung zu den sogenannten Aldoximen und Hydraziden zusammen:

CH. СПО + H N . ОН = Cip . CH = N. ОН + Нг О

ар. сно + н₃ д ct нъ = сн₃. сн -= яд . св н,.

Dieser Wasseraustritt kann auch zwischen 2 Molekülen des Aldehyds selbst stattfinden — Kondensation der Aldehyde — z. B.

CIL . CHO + CH₃ . CHO = Cip . CH = CH . CH О + H₂0

Crotonaldehyd.

Auf einer teilweisen Loslösung des Sauerstoffs beruht auch das grosse Polymerisationsvermögen der Aldehyde. So liefert der Formaldehyd das Trioxymethylen, der Acetaldehyd den Paraldehyd {СгН₁0)₃ und den Met-aldehyd (C₂H 0)v Schliesslich werden die meisten Aldehyde durch die Einwirkung der Alkalien verharzt ; einige werden durch alkoholische Alkalilösungen gleichzeitig in Alkohole und Säuren übergeführt:

2 C₆H,; . CHO + KOH = cp ip . CH% . OH + c, ip . CÖOH

Benzaldehyd

Benzoesäure.

Benzylalkohol

Vermöge der gemeinsamen Karbonylgruppe teilen die Aldehyde eine grosse Anzahl der mitgeteilten Reaktionen mit den Ketonen. Scharf unterschieden von diesen sind sie jedoch durch ihre leichte Oxydirharkeit ; durch oxydirende Agentien wird das Molekül der Ketone in kohlenstoffärmere Verbindungen gespalten, während die Aldehyde, wie oben auseinandergesetzt, in Säuren der gleichen Kohlenstoffanzahl übergehen. Technisch finden die Aldehyde die mannigfachste Verwertung (vergl. Acetaldehyd, Acetale, Akrolein, Benzaldehyd, Chloralhy dr at, Formaldehyd).

IV. Kerp.

Litteratur: Beilstein, Handbuch der org. Chemie, 8. Aufl., Hamburg und Leipzig 1893, 1. Teil, S. 906 bis 910.

Aldehydgrün, s. Farbstoffe, künstliche organische.

Aldinen werden die Drucke der venetianischen Druckerfamilie der Manutius, die zu Ende des 15. und im 16. Jahrhundert blühte, genannt. Namentlich geschätzt sind die von Aldus Pius Manutius (1494—1516), die sich ebenso durch grosse Korrektheit, als durch vorzügliche Ausstattung auszeichnen ; er war auch der Erfinder der Kursivtype, mit welcher er 1501 zuerst eine Ausgabe des Virgil druckte. Zu den geschätztesten Aldinen zählen die Horae beatissimae Virginis von 1497 und die Hypnerotomachia Polipliili von 1497;

Theod. Gäbet.

letzterer ist mit vorzüglichen Holzschnitten ausgestattet. — Mit .AldlUCIl wird in der heutigen Schriftgiesserei auch eine moderne offene und zarte Antiqua, wie vorstehende bezeichnet. Wie bei den meisten Zierschriften gibt es hiervon auch Unterarten, die nach ihrem Aussehen als schmale, breite, halbfette, fette etc. genannt werden.

W. Kerp.

Aldosen nennt man diejenigen Zuckerarten, welche eine Aldehydgruppe enthalten, im Gegensatz zu den Ke to sen, deren Karbonylgruppe CO ketonartig gebunden ist. So ist der Traubenzucker eine Aldose, der Fruchtzucker aber eine Ketose.

Qi

d’Alemberts Prinzip. Auf ein Punktsystem möge ein System von Kräften Pi wirken und sei Pi die Kraft desselben, welche am Punkte vor der Masse m, angreift. Das Sytem sei irgendwelchen Bedingungen seiner Beweglichkeit unterworfen und mögen diese, sowie auch die Bedingungen, welche ihm durch die Verbindung seiner Punkte zum System vorgeschrieben sind, durch Kräfte dargestellt sein und S; die Resultante dieser Verbindungskräfte am Punkte mt sein. Das Sytem kann dann als ein System freier, von einander unabhängiger Punkte angesehen werden, welche ihre Beschleunigung cp, von den Kräften Pi und S; oder deren Resultanten erhalten. Es ist aber auch m, cp, die Kraft, welche der Masse vu die Beschleunigung <p; zu erteilen vermag, und daher ist nu cp, äquivalent Pi und 8,-zusammen oder, was dasselbe ist, es halten sich zu jeder    ₄

Zeit die Kräfte P; S; und — vu cpi an ihm und also alle *1 solche Kräfte zusammen am System Gleichgewicht (Fig. 1).

s.

I

Fi g. 1.

Nach dem Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten (s. d.) ist daher die Summe der virtuellen Arbeiten aller dieser Kräfte gleich Null für jede mit der Natur des Systems, d. h. mit den Bedingungen denen es unterworfen ist, verträgliche Verschiebung. Für solche Ver-

Schiebungen ist aber die Summe der virtuellen Arbeiten der Bedingungskräfte S, gleich Null. Daher bleibt, dass die Summe der virtuellen Arbeiten der gegebenen Kräfte Pi und der Kräfte — m,- cp,- für alle mit der Natur des Systems verträglichen Verschiebungen Null sein müsse. In Bezug auf irgend rechtwinkeliges K oordinatensystem seien X, Y, Z, die Komponenten von P,.

sind die Komponenten von m, cp,- und 8x,,

d² Xi

em

d² yi

— M; --——,

dt² ’

8y;, 8z; seien die Komponenten der verträglichen Verschiebung dS; des Punktes m-t ; dann ist also

— m, —

dt»

(    d²k

2 I (Xt -Mi -j£) Sxi + (Y,- -

Mi

d²y;

) 8    + (Z; — rn;    dz; I =

0.

Die Kräfte ni; cp,- pliegen viele Autoren Effektivkräfte zu nennen, weil sie den Massen m; in der That ihre wirklichen Beschleunigungen zu geben vermögen. Die Kräfte Pi vermögen dies nur in Verbindung mit den Bedingungskräften Si. Man kann sich Pi zerlegt denken in die Kräfte m« cp,- und Q, (Eig. 1) und da Mi (pi die Beschleunigungen geben, während Q; nicht zur Bildung des Beschleunigungszustandes beitragen, vielmehr den S, Glleichgewicht halten, so nennt man die Q,- verlorene Kräfte. Diese verlorenen Kräfte Q; sind aber die Resul-

tanten von Р,- und — m; epi und haben daher zu Komponenten Хг — т{ V dHi    dt '

d*Vi

deren virtuelle Arbeit in vorstehender Gleichung

auftritt. Man kann daher den Inhalt vorstehender Gleichung in dem Satze aussprechen: Während der Bewegung ist in jedem Momente die virtuelle Arbeit der verlorenen Kräfte Null und halten dieselben am Systeme mit Rücksicht auf die Bedingungen dieses sich Gleichgewicht. Dieser Satz führt den Namen des d’Alembert’schen Prinzips ; er wurde von d’Alembert 1742 der Pariser Akademie vorgelegt und in seinem Traité de mécanique 1743 zuerst publizirt. Er dient zur Aufstellung der Bewegungsgleichungen des Systems. Man erhält dieselben, wenn L = 0, M = 0, N = 0,. . . . die Bedingungen sind, denen das System unterworfen ist, nach folgender, zuerst von Euler und Lagrange gegebenen Methode (Methode der Multiplikatoren). Die Grössen L, M, N... sind Punktionen der Koordinaten der Punkte Xi, г/i, Z;, und da diese Punkte ihnen genügen müssen, so können dieselben nur solche virtuelle Verschiebungen dxi} öyi, 8z, erleiden, welche die Differentialgleichungen dL = 0, dM = 0, dN = 0, . . . . befriedigen. Man erhält daher das Gleichungssystem:

Yi — Ш;

Z; — m i

2 { (Xi - Mi    8Xi + (Yi - Mi С^Ц Sy; + (Zt- - m{

I    dt⁴    dt⁴

~ 8 X{ +

d²Z;

dt»

8zi I =

0,

dL

dL

(1X;

dy-,

Syi + TFi

Sz{ I =

o,

²{

dM ,    , dM ,    , dM

faj Sx‘ + Wi y‘ ⁺ ^7

0,

²{

dN s , dN ,    , dN ,

Ist n die Anzahl der Systempunkte, so kommen in diesen Gleichungen 3 n virtuelle Koordinatenänderungen 8x„ dy,-, 8z;,. . . . vor, und wenn к die Anzahl der Bedingungsgleichungen L Differentialgleichungen ist, so sind к dieser Aenderungen diesen unterworfen, und mithin 3 гг—к Aenderungen bloss unabhängig von einander, d. h. willkürlich. Man kann daher aus der ersten dieser Gleichungen (der Hauptgleichung) mit Hilfe der übrigen к Aenderungen eliminiren und erhält hiemit eine Gleichung, welche wegen der Willkürlichkeit der 3 n—к darin vorkommenden Aenderungen in 3 гг—к Gleichungen zerfällt, indem man die Koefficienten dieser Aenderungen gleich Null setzt. Diese sich so ergebenden Gleichungen sind die gesuchten Bewegungsgleichungen des Systems. Zum Zwecke dieser Elimination wird man die 2., 3., 4.,. . . Gleichung mit unbestimmten Faktoren X. y, v,.. . multipliziren,

0, M = 0,.... also auch die Anzahl ihrer

sie zur ersten Gleichung addiren und diese Faktoren so bestimmen, dass к Koefficienten der Aenderungen dx,-, 8y,-, .. . Kuli werden. Da die übrigen Aende-rungen willkürlich sind, so müssen auch ihre Koefficienten verschwinden. Es sind daher die Koefficienten von sämtlichen Aenderungen gleich Kuli zu setzen und erhält man hiedurch die 3 n Gleichungen d²x;

m;

dL

dM

dN

dt²

Ml;

d*Vi

Ьн

dX{

dM

dx{ dN

dt2

dy;

dyi

dyi

4-... i — F 2. 3, ... n

m;

cü² zi

dL

dM

dN

dz{

Yon diesen dienen к zur Bestimmung der Multiplikatoren l, g, v,... . und sind die übrigen die 3 n — к Gleichungen der Bewegung des Systems. Da die Punkte des Systems nach Einführung der Bedingungskräfte S; als unabhängig von einander beweglich anzusehen sind, so können ihre Bewegungsgleichungen in der Form d²x,

Ш; -

dt²

dt²

dz{

dz;

(0 d*y;

(0

dt²

— Y{ -j- Sy , m{

d²z;

(0

dt*

= Z; + Sz , г =1,2,3, .... n

0 (0 (0

dargestellt werden, von Sx, Sy, Sz die Komponenten von der Bedingungskraft S, sind. Die Vergleichung mit den vorstehenden Gleichungen der Bewegung liefert für die Bedingungskräfte

Sx = X

dX;

s’ = liź-

0)

dM

dX;

dM

dy;

dM

dN

dX;

dN

dy¹

dN

+ . . .. г — 1, 2, 3,.... n.

dzi

dz;

dzi

Die Betrachtungen, welche zur Aufstellung des d’Alembert’schen Prinzips geführt haben, sind in gleicher Weise für ein System von Momentankräften verwertbar.

Die effektiven Momentankräfte sind m; V; mit den Komponenten m;

dyi

Ш; --

dt

dz,-

Die sich ergebenden Gleichungen geben den Geschwindigkeitszustand

W‘- GzT-

des Systems. Sie sind von Wichtigkeit für die Konstantenbestimmung bei der Auflösung von Aufgaben über die Bewegung eines Systems mit Hilfe von d’Alemberts Prinzip. Als erläuterndes Beispiel diene die Beantwortung der Frage: Ein schwerer homogener Faden (Kette mit unendlich kleinen Gliedern) hängt über eine vertikale feste Bolle auf beiden Seiten mit ungleich langen Stücken herab, welche Bewegung nimmt er an? (Fig. 2.) Sind £, die Abstände (Koordinaten) A M, В Mirgend zweier Punkte M, M' der Fadenstücke hüben und drüben, so sind die Gewichte ygd%, jugd£ die Komponenten der gegebenen Kräfte an diesen

, dH'

ar

X'

Punkten (die spezifische Masse ist ju) ; ferner sind g d i

dH

dt²

dt²

die Effektivkräfte, und daher ggdi—gdi-~ und g g di,' — gdi

, dH'

dt²

' Fig. 2.

die verlorenen Kräfte. Daher besteht als Hauptgleichung

, dH'

dH

2 (ggdi — gdi

Die Bedingungen sind, wenn x, x‘ die Koordinaten der Endpunkte der Fadenstücke, 2 a die Länge des ganzen Fadens ohne das auf der Bolle auf liegende Stück und a, a‘ die während der Bewegung konstanten Stücke von M und M‘ bis an die Enden sind: x — g = a, x‘ — £' = d, x -f- x‘ — 2 a. Hiemit werden die Bedingungsgleichungen

dt*

) di + 2 (ggdi¹ — g di

dt²

) 8? = 0.

fix — $1 = 0

Sx' — fis¹ = O und zugleich fix -f fix' — 0

d²i    d²x

It* ~ dt*

d²ś‘ d²x'

dt²

d²x

A.

го

dt²

dt*

und erhält man 2 ([ggdi; — g dÇ

d²x

dt*

) Sx -f 2 (ggdi' — «dI

d²x‘

dt»

■) fix* — 0.

Die Summationen sind über die Längen der Dadenstücke auszudehnen und geben 2 ggdi = ggx, 2 ggdi — gg (2a — x), 2 gdi — их, 2 gdi‘ = g (2a — x)

(ugx — ug    8x+x (gg (2a—x) — g (2a — аз)-^-) fix' — 0

und kommt

dx²

d2x'

und weiter wegen fix' — — fix, =

d²x

a -jfi = 9 (x — a).

Das allgemeine Integral dieser Gleichung ist

x — а — Ae

War das System zur Zeit f = 0 in Ruhe und hing auf der einen Seite die Länge a -f- b, so hat man zur Bestimmung der Konstanten : Ъ = А -\- В, 0 = А — В,

dt*

nach leichter Reduktion

t\[Z    _#yï

' «■ + Be ' л

wo letztere Gleichung aus — 0 für t = 0 folgt. Daher wird

x-a = ib(eA+en)

Diese Gleichung gilt bis zu dem Momente, wo x = 2 a, wo das System bis auf das Stück abgerollt ist, welches berührend auf der Rolle liegt. Die Zeit t₀

Mit

2a

toVZ

e ' 0.

-fol/x

' %

nämlich t₀ = j/yZ ^2j + |/(-£)я — l]-

hiefür folgt aus -y

dem d’Alembert’schen Prinzip in enger Verbindung stehen andere Prinzipe der Mechanik, wie das Gauss’sche Prinzip des kleinsten Zwanges, das Hamilton’sehe Prinzip u. s. w.

Litteratur: Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, 2. Aufl., В. II, S. 492 u. ff., Leipzig 1879—80.    Schell.

Alembrothsalz (Ammoniumquecksilberchlorid), s. Quecksilber-

chloride.

Alençon-Diamant-Rauchquarz, s. Quarz.

Aleppogalläpfel, s. unter Gerbstoffe.

Aleppokieferrinde, s. unter Gerbstoffe.

Alerze, s. unter Nutzhölzer.

Aleurometer (Aleuron), s. unter Mehl.

Alexandergrün, s. Berggrün.

Alexandrit, Varietät des Chrysoberyll (s. d.).

Alfafaser, s. unter Polstermaterialien.

Alfarda, s. Arabischer Baustil.

Alfénide, galvanisch versilbertes Neusilber (s. d.).

Alfombra, Mosaikboden in den arabischen Bauten; s. Arabischer

Baustil.

Al fresco, s. Freskomalerei.

Algarithmus, ursprünglich die Wissenschaft von den arabischen Ziffern, im Mittelalter die Rechnung nach dem dekadischen Zahlensystem, jetzt s. v. w. Algorithmus (s. d.).

Algaroba, s. unter Nutzhölzer.

Algarobilla, s. unter Gerbstoffe.

Andes.

Algarotpulver, weisser Farbkörper von kristallinischem Gefüge, aus Antimonchlorid (s. Antimonchloride) und Antimonoxyd bestehend, wird seines hohen Preises halber in der Praxis kaum angewendet. Er lässt sich aus rohem Grünspiessglanz durch Auflösen des gepulverten Minerals in roher Salzsäure, Eingiessen der erhaltenen geklärten Lösung in eine grosse Wassermenge, Auswaschen und Trocknen des entstandenen Niederschlages bereiten.

Mehmke.

Algebra, s. Arithmetik und Algebra.

Algebraisch. Zu den algebraischen Operationen rechnet man die Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division nebst dem Potenziren und Wurzelausziehen bei konstantem ganzzahligen Exponenten. Ein Ausdruck, eine Formel oder Gleichung heisst algebraisch, wenn die darin vorkommenden Grössen bloss durch algebraische Operationen in endlicher Anzahl mit einander verknüpft sind. Algebraische Funktionen sind solche, die sich durch algebraische Gleichungen zwischen den abhängigen und unabhängigen veränderlichen Grössen defmiren lassen. Eine Zahl (Grösse) nennt man algebraisch, wenn sie einer algebraischen Gleichung mit rationalen Koefficienten genügt. Unter algebraischer Auflösung einer Gleichung versteht man eine solche, bei der nur algebraische Operationen in endlicher Anzahl zur Anwendung kommen. Kurven oder Flächen werden algebraisch genannt, wenn sie durch algebraische Gleichungen zwischen Cartesisclien (oder auch Dreiecks-, resp. Tetraeder-) Koordinaten dargestellt werden können. In allen diesen Fällen bildet algebraisch den Gegensatz von transcendent. Algebraische Summe mehrerer Grössen mit verschiedenen Vorzeichen nennt man die unter Berücksichtigung der Vorzeichen gebildete Summe, im Gegensatz zur Summe der absoluten Werte jener Grössen. — Algebraische Analysis s. unter Analysis. Algebraische Formen s. unter Form.

Algenschleim, aus verschiedenen Algenarten (Carragheen, Eucheuma gelatine, Eucheuma spinosum, Sphaerococcus crispus etc.) durch siedendes Wasser ausgezogener Schleim, der ausser in der Medizin namentlich bei der Appretur Verwendung findet. Er wird durch Bleiessig und Alkalien gefällt, liefert mit Salpetersäure Schleimsäure, durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure Zucker und Levulinsäure.

Algiersches Metall, s. Antimonlegirungen.

Algin, Weberschlichte aus Laminaria, s. unter Klebemittel.

Algorithmus wird in der Bedeutung von В e chnungs verfahr en gebraucht, z. B. den Kettenbruch-Algorithmus nennt man das Verfahren, nach welchem gegebene Grössen in Kettenbrüche entwickelt werden.

Algovit, s. Melaphyr.

s—"ÏT

aa

ÎA—

V ü@@

=a

Fig. 1. Grundriss der Alhambra.

Alhambra, der glanzvollste Palast der Mauren in Spanien, dessen spärliche Ueberreste noch jetzt von seiner einstigen Grossartigkeit Zeugnis ablegen. Zugleich als mächtige Feste erhob sich der um 1250 errichtete Bau auf einem steilen Felsen über der Stadt Granada, doch erst in der zweiten Hälfte des folgenden Jahrhunderts erfolgte der Bau und die Ausschmückung der Prachträume. Karl V. Hess leider vieles niederreissen, um an dessen Stelle einen weit weniger interessanten Benaissancepalast zu errichten. — Nach den Gebräuchen des Orients gruppirt sich dieses Schloss um zwei offene Höfe. Der eine 126 Fuss lange und 70 Fuss breite Baum ist der „Hof der Al-berca“, der nur an den Schmalseiten von Säulenstellungen begrenzt erscheint (Fig. 1). Durch Vermittlung eines Vestibüles gelangt man aus diesem Hof in einen mächtigen viereckigen Turm, welcher den „Saal der Gesandten“ enthält. Dieser bildet einen Baum von 34 Fuss im Geviert und besitzt 9 Fuss starke Mauern, die durch tiefe Fensternischen gegliedert sind; in einer Höhe von 58 Fuss erhebt sich ein prachtvolles Stalaktitengewölbe. Der zweite, etwas kleinere Hof (er misst 108 auf 61 Fuss) ist noch bemerkenswerter durch seinen dekorativen Beichtum, es ist dies der berühmte „Löwenhof“ der Alhambra. In seiner Mitte

erhebt sich ein grosses Bassin von Alabaster, das von 12 Löwen aus schwarzem Marmor getragen wird ; ausserdem ist der Hof ringsum von leichten Bogenhallen

:'!i:

lief

Ям

fUi

iS

Ю’йщ

йШш11

Pi

'O

«Äw дот

liii ■ Ш

Щщшж

Шр/2

r jL s ÆÊ

1\-

;■

W A3

Щ

sari

[•a

.i

«il I

ipH

еЖГ к

ЩЁжщ

ШШ Я

*

вжи

BH'i

ЯМИ

fili

тш

ë

Я.г

Ilf

мщ

■ i:

||Д

Fig. 2. Abencerragenhalje.

umgeben, die in der Mitte der beiden Schmalseiten vorspringen , um weiteren Springbrunnen einen passenden Baum zuzuweisen. Oestlich davon liegt „der Saal des Gerichtes“, ein langer Raum mit fünf tiefen Bischen, gegen Borden „der Saal der №2 beiden Schwestern“ mit zwei grossen Marmorplatten, während sich gegen Süden ein kleinerer Saal erstreckt, in welchem die Familie der Abencerragen ermordet wurde (Fig. 2). Auch dieser Raum hat prachtvolle Stalaktitengewölbe aufzuweisen und ist durch zierliche Bogen-Ш Stellungen mit zwei Bebenräumen verbunden. Die Ausstattung aller Prachträume ist ДНИ wirkungsvoll in den dem maurischen Bill Stil eigenartigenDe-jjj!§§j korationsformen ■B1B durchgeführt ; von besonderem Reize

■М

sind namentlich die leichten Säulen, die oft gekuppelt erscheinen. Auf einem schlanken Schafte erhebt sich ein kelchformartiges Kapital, das mit Blattwerk und zierlichen Arabesken geschmückt ist (Fig. 3). Darüber wölbt sich ein überhöhter Rund- oder Hufeisenbogen, um nach oben zu in eine prächtige Wanddekoration überzugehen. Die Wand erhält unten einen Sockel von glasirten Fliesen, während der obere Teil durch Streifen mit goldenen Inschriften auf blauem Grund in Felder geteilt erscheint, deren Flächen mit herrlichen Arabesken (s. d.) in Blau, Rot und Gold geschmückt sind.

Litteratur : Owen Sones, Plaus, elevations, sections and details of the Alhambra, London 1842—45, 2 Bände; Girault de Prangey, Souvenirs de Granadę et de Г Alhambra, Paris (ohne Jahreszahl).

Fig. 3. Aiabisches Kapifäl.

von Schuberł-Soldern.

Alliidade, ein

um

den Mittelpunkt eines geteilten Kreises (Messkreis) drehbarer Arm oder Zeiger, dessen Drehungen in Winkelmass am Kreise abgelesen werden sollen. Die Bezeichnung wird bei den winkelmessenden Instrumenten (Astrolabium, Theodolit, Sextant) für den die Ablese- und Zielvorrichtung

tragenden, drehbaren Instrumentteil gebraucht. Das Wort ist arabischen Ursprunges (vergl. Vogler, Lehrbuch der praktischen Geometrie, Braunschweig 1885, Teil I, S. 126) und hat die Bedeutung „Arm“.

Reinhertz.

Alhidadentransporteur, ein mit einer Alhidade versehener Transporteur (Strahlenzieher), welcher zum graphischen Aufträgen gemessener Lichtungen, vornehmlich von solchen, welche mit dem Kompass oder dem Tachymeter (s. d.) gemessen sind, dient. Der Kreis (bezw. Halbkreis) ist bei einem Badius von etwa 70 bis 150 mm in Grade, Halb- oder Drittelgrade geteilt; die Ablesung geschieht in der Kegel mit einem Nonius. Zum Aufzeichnen der Kichtungs-linien ist die Alhidade mit einer scharfen Ziehkante versehen. Diese Ziehkante ist entweder genau zentrisch, d. h. radial oder exzentrisch angebracht; im ersteren Fall kann die Kichtungslinie verzeichnet werden, wenn der Mittelpunkt der Kreisteilung über dem Scheitelpunkte liegt, im andern Fall wird der Transporteur exzentrisch angelegt und an einer Linealkante so verschoben, dass die Kichtungslinie durch den Winkelpunkt geht,

Litteratur: Teischinger, Zeitschrift für Vermessungswesen 1883, S. 47; Lorber, Zeitschrift für Vermessungswesen 1881, S. 371 ; Nagel, Zivilingenieur 1878, Heft 4.    Reinhertz.

Alignement heisst die in jedem populären Lehr- oder Handbuch der Himmelskunde vorgetragene Methode der „Astrognosie“, sich, von einem oder von einigen wenigen Sternen und Sternbildern ausgehend, durch meist „geradlinige“ Verbindungen von Sternen (Grosskreisen der Sphäre) unter den wichtigeren Sternen und Sternbildern orientiren zu lernen. Auf der nördlichen Halbkugel geht man gewöhnlich vom grossen Bären aus; die Verlängerung der beiden „hintersten“ Sterne (2. Grösse) führt nahezu zum Nordpol und lässt den Polarstern finden (ebenfalls 2. Grösse, etwas über 1° vom Pol entfernt); eine Linie von etwa der Mitte des grossen Bären über den Nordpol weg gleich weit verlängert, trifft auf das verschobene W der Cassiopeja u. s. f. Bei der Mitbenützung von Sternkarten sind dabei solche, die Teile der Sphäre vom Mittelpunkt aus perspektivisch auf die Ebene abbilden (zentrale Projektion im engeren Sinn oder gnomonische Abbildung) die wichtigsten, weil in ihnen jeder Grosskreis der Sphäre als gerade Linie erscheint und demnach mit dem Lineal gezogen werden kann. — Das Alignement am Himmel wurde und wird auch zu Messungszwecken verwendet; z. B. hat Kegiomontan Stern - Koordinaten dadurch gemessen, dass er die sphärischen Abstände des zu bestimmenden Sterns von zwei Sternen mit bereits bekannten Koordinaten mass, wobei die drei Sterne möglichst aligniren sollten [1], während Mästlin und seine Nachfolger vielfach wirkliches reines Alignement zu relativer Sternortsbestimmung benützten. Diese letzte Aufgabe besteht insbesondere darin, dass man die sphärischen Koordinaten des Durchschnittspunkts zweier Grosskreise der Sphäre zu bestimmen hat, die ihrerseits als Verbindungslinien je zweier durch ihre Koordinaten gegebener Sternörter bekannt sind. Diese Aufgabe, in der Ebene sehr einfach zu lösen, hat in der Sphärik eine besondere umfangreiche Litteratur hervorgerufen [2]. Die Bessel’s che elegante Auflösung ist die folgende [3]: Die Kektascensionen der beiden gegebenen Sternpaare seien a und a¹, a und a‘, ihre Deklinationen b und b‘, ß und ß‘ ; der gesuchte Durchschnittspunkt der Grosskreise (a, b), (a‘, b¹) und (а, /1), (a', /3'), habe AR —A und Dekl. — B; man setze:

—    a! Ą- а, 2 d = а' — а

—    et! a,    2 8 — a' — «

sin (b — b')

und berechne и, v, w und w‘ aus den vier Gleichungen:

— и sin v sin w-,

— u cos v sin w'

2 sin d cos b cos b' sin (b + b')

_sin (ß—ß‘)

и sin v cos w ;

U COS V cos iv‘

2 sin 8 cos ß cos ß“ sin (ß -\-ß')

2 cos d cos b cos b'

2 cos 8 cos ß cos ß‘

mit Bestimmung der Quadranten von v, w und w‘ auf bekannte Art. Setzt

man dann

A aus und В aus

s — tv— h, a — w' — h‘, so findet man tg [4 — £ (h + 7*0] = ctg y Qi — h‘) tg (45° — v) tg В = ад sin v cos (А — h) — и cos v cos (A — h‘).

Uebrigens könnte man zahlreiche praktisch-astronomische Aufgaben als Alignements-Aufgaben bezeichnen ; z. B. die Zeitbestimmung dadurch, dass man den Augenblick

beobachtet, in dem zwei Sterne zugleich an einem aufgehängten Lotfaden antreten, verfeinert in der Hansteen-Döllen’schen Methode der Zeitbestimmung (s. d. Art. Zeitbestimmung) mit dem Universal- oder transportabeln Passagen-Instru-ment im Vertikal des Polarsterns: es handelt sich hier um Alignirung des Polarsterns und des Zeitsterns mit dem Zenithpunkt des Beobachters ; und dergl.

In der Geodäsie bezeichnet man mit Herstellung des Alignements oft das „Ausfluchten“ von Geraden, z. B. hat man bei Basismessungen, überhaupt Längenmessungen, die Messstangen „ins Alignement zu bringen“.

Hammer.

Litteratur : [1] Vgl. Wolf, Handbuch der Astronomie, Zürich 1892, Bd. II (1), S. 122—128. — [2] Gut zusammengestellt ebend. II (1), S. 128—124. — [3] Bessel, Berechnung des Orts eines Gestirnes aus beobachteten Alignements mit vier Sternen, (Berliner) Astron. Jahrbuch (Bode) für 1821, S. 170, aufgen. in die „Abhandlungen“, herausgegeben von Engelmann, Bd. 1, Leipzig 1875, S. 316—317.

Alignement der Bahn, die Linienführung im Grundriss; s. Vorarbeiten.

Aliphatische Verbindungen, s. Fettreihe.

Aliquoter Teil, in der Arithmetik derjenige Divisor, durch welchen das Ganze ohne Best teilbar ist. Jeder andere Teil, mit welchem ein Ganzes nicht ohne Best teilbar ist, heisst aliquanter Teil. So sind z. B. 2, 3, 4, 6 aliquote, 5, 7, 8, 9 aliquante Teile von 12.

Alizarin (Dioxyanthrachinon, Lizarinsäure, Krapprot) besitzt die Zusammensetzung Oj ₄ JIH 0A gemäss der Konstitution

/CO\

\co/

C₆H4

C₆H₂(OH)v

Die beiden Hydroxylgruppen stehen in demselben Benzolkern und in ortho-Stellung zu einander. Natürlich gebildet findet sich das Alizarin in der Krappwurzel (Bubia tinctorum), in welcher es als Buberythrinsäure enthalten ist. Letztere, ein Glykosid, zerfällt beim Kochen mit verdünnten Alkalien oder Säuren, oder auch schon beim Stehen mit Wasser durch Einwirkung eines in der Krappwurzel vorkommenden Ferments in Alizarin und 2 Mol. Dextrose: ^26^28^14    2H₂0 = CuH,Ox + 2CgH₁₂G₆.

Das Alizarin ist ein aus Alkohol in rötlichen Prismen oder orangeroten Nadeln mit 3 Mol. Kristallwasser kristallisirender Körper, welcher bei 282° schmilzt, in Nadeln sublimirt, in Alkohol und Aether leicht und in heissem Wasser wenig löslich ist. In konzentrirter Schwefelsäure löst es sich mit tiefroter Farbe und wird durch Wasser unverändert wieder ausgefällt. In chemischer Beziehung verhält sich das Alizarin, als substituirtes Phenol, wie eine Säure: es ist in Alkalien mit violettroter Farbe löslich und bildet mit den übrigen Metalloxyden unlösliche, gefärbte Verbindungen (Krapplacke). So werden durch Baryt- und Kalksalze aus der alkalischen Lösung des Alizarins die entsprechenden Alizarinsalze als blaue Niederschläge gefällt; die Thonerde- und Zinnverbindung ist prächtig rot-, das Eisenoxydsalz schwarzviolett. Auf dieser Eigenschaft des Alizarins beruht seine Anwendung in der Färberei (vergl. weiter unten und den Artikel Alizarinfarbstoffe). Durch Beduktion mit Ammoniak und Zinkstaub entsteht aus dem Alizarin das Anthrarobin, Dioxyanthranol,

С,Н₂{ОН)ъ

C, H,

ein gelblich weisses, durch Oxydation Alizarin zurückbildendes Pulver, welches als Mittel gegen Hautkrankheiten Anwendung findet. Durch Stickstofftetroxyd oder durch Einwirkung von Salpetersäure auf die Eisessiglösung wird das Alizarin in ß-Nitro-Alizarin umgewandelt, einen rotgelben Farbstoff (Alizarin-orange) von der Konstitution

c«    H(N0₂)(0H)₂(0H: OH: N0₂ =1:2: 3).

Derselbe kristallisirt in organgeroten Blättchen mit grünem Beflex, bildet Lacke und liefert, mit Glycerin und Schwefelsäure nach der Skra up’sehen Beaktion (s. Chinolin) erhitzt, das Alizarinblau Cj?    , einen ebenfalls wertvollen

Farbstoff. Durch Erhitzen mit Zinkstaub wird das Alizarin zuAnthracen reduzirt, durch Oxydation mit Mangandioxyd und Schwefelsäure wird es in (1, 2, 4)-

/C{OH)\

\ CH /

0 + С,Щ(ОЩг = сьщ(2УсЛ{ощг + нго.

Trioxyanthrachinon (Purpurin) übergeführt, welches ebenfalls in der Krappwurzel verkommt, und als Farbstoff geschätzt ist. Von den Isomeren des Alizarins enthalten Chinizarin, Xanthop urpurin, Frangulinsäure die beiden Hydroxylgruppen in demselben Benzolkern; bei den übrigen sind sie auf die beiden Kerne verteilt. Die wichtigeren von diesen sind Anthr a flavinsäure, Anthrarufin und Chrysazin. Diese wie die soeben genannten Verbindungen sind keine Farbstoffe, da nur solche Oxyanthrachinone Färbevermögen besitzen, welche zwei oder mehrere Hydroxylgruppen enthalten, von denen sich zwei in ortho-Stellung zu einander befinden. Die Tetranitroverbindung des Chrysazins ist die sog. Chrysaminsäure.

Synthetisch entsteht das Alizarin — nach der Reaktion von В a e y e r und Caro — durch Erhitzen vonPhtalsäureanhydrid mit Brenzkatechin und Schwefelsäure :

/C0\

\co/

С₆Щ

Früher gewann man den Farbstoff aus der Krappwurzel (im Orient Alzari, daher die Bezeichnung Alizarin), die man entweder an der Luft längere Zeit liegen Hess, wodurch eine unvollkommene Spaltung der Ruberythrinsäure bewirkt wurde, oder indem man die Wurzel mit Schwefelsäure behandelte (Garancin). Gegenwärtig wird das Alizarin in grösstem Massstabe technisch aus Anthrachinon gewonnen. Man kann dazu vom Monobrom-, Dibrom-, Dichlor-Anthrachinon ausgehen, welche alle beim Verschmelzen mit Aetzkali Alizarin liefern. Am zweckmässigsten jedoch ist die Darstellung aus Anthrachinonmonosulfosäure. Beim Schmelzen des Hatriumsalzes dieser Säure mit Aetznatron verläuft die Reaktion in zwei Phasen. Es wird zunächst die Sulfogruppe eliminirt; an die Stelle derselben tritt die Hydroxylgruppe, deren Wasserstoff durch Hatrium ersetzt wird, und es entsteht zunächst die Natriumverbindung des Monoxyanthra-chinons nach folgender Gleichung:

ClUH₇Oz ■ S0₃Na + Na OH = СыН₇0₂ ■ O Na + NaH80₃.

In der zweiten Phase findet die Oxydation der Monoxy- zur Dioxyverbindung statt :

CuH₇Oz ■ О Na + Na OH = СыН₃0₂ -(ONa)₂ + H₂.

Der entstehende Wasserstoff wird durch oxy ehrende Agentien, von denen chlorsaures Kali in Anwendung ist, unschädlich gemacht; das Oxydationsmittel wird der Schmelze von vornherein zugesetzt. Es existiren mehrere Verfahren, die sich durch die Mengenverhältnisse der angewandten Materialien, die Höhe der Temperatur und des Drucks einerseits, andererseits dadurch unterscheiden, ob man von reiner Monosulfosäure oder von einem Gemisch der Mono- und Disulfosäure ausgeht. In letzterem Falle erhält man ein Gemenge von Alizarin, Flavopurpurin und Isopurpurin, welche durch fraktionirte Fällung mittelst Chlorcalciumlauge getrennt werden. Das so gesonderte Alizarin ist dann rein. Das Schmelzen des anthrachinonsulfosauren Natriums mit Aetznatron wird in starken, schmiedeeisernen Druckkesseln vorgenommen, welche mit einem Rührwerk versehen sind, um ein Ansetzen der Schmelze an die Wände zu verhindern, und die nötigen verschliessbaren Oeffnungen zum Einfüllen der Materialien, für Thermometerrohr, Manometer, Sicherheitsventil, Kochrohr und für das Probenehmen besitzen. Die Kessel haben einen Inhalt von 2000 bis 8000 Liter und werden durch Oelbäder geheizt. Das Schmelzen wird unter Druck (bis zu fünf Atmosphären) und bei Temperaturen von 160—180° ausgeführt und erfordert eine Dauer von 20—48 Stunden je nach den Verhältnissen. Nach Beendigung der Operation wird die Schmelze in einen Kessel mit durch Dampf zum Sieden erhitztem Wasser gedrückt und die erhaltene Lösung mit verdünnter Salz- bezw. Schwefelsäure gefällt. Das in gelben Flocken ausgeschiedene Alizarin wird in Filterpressen abfiltrirt und ausgewaschen. Die Presskuchen werden dann mit so viel Wasser verrührt, dass eine 20prozentige Mischung entsteht, die sogen. Alizarinpaste, als welche das Alizarin in den Handel kommt.

Die Produktion von Alizarin aus Anthracen betrug 1869 (Perkin) eine Tonne, 1873 bereits 1000 Tonnen lOprozentige Paste; gegenwärtig ist dieselbe auf 65 Tonnen pro Tag gestiegen, welche in neun Fabriken hergestellt werden, von denen sechs in Deutschland, drei in England sich befinden. Auf die deutschen farbstoffs — durch Verschmelzen von Dibromanthrachinon mit Kali. Anthrachinonsulfosäure wurde zuerst von Caro und von Perkin unabhängig und gleichzeitig dargestellt, und ihre Ueberführbarkeit in Alizarin gezeigt. An dem Ausbau der Darstellungsmethoden für den Grossbetrieb haben sich dann noch eine Reihe von Chemikern beteiligt. Welchen Einfluss die Darstellung des künstlichen Alizarins auf den Krappbau in Frankreich gehabt hat, möge folgenden Zahlen ersehen werden. Es betrug der Wert des Exports an Krapp und Garancin aus Frankreich im Jahre 1868 24675 000 dt.

Fabriken entfallen ⁷/₈, auf die englischen ¹/₈ der Produktion. 1870 kostete ein Kilo lOprozentiger Paste 13—14 dt.\ dagegen ist der Preis für ein Kilo 20prozentiger Paste 1888 auf 1,70 dt. gesunken.

Die Entdeckung, dass das Alizarin ein Derivat des Anthracens ist, ward 1868 von Graebe und Lieb er mann gemacht, indem sie fanden, dass Alizarin aus Krapp durch Zinkstaub zu Anthracen reduzirt wird. Im Jahre darauf fanden sie die Synthese des Farbstoffes — und damit die erste eines Pflanzen-

Die

aus

im Jahre 1876

3 685 000 dt. Der Preis des Krapps wurde von 28—32 dt. auf 6—8 dt. pro 50 Kilo herabgedrückt.

IV. Kerp.

Litteratur : G-. Schultz, Die Chemie des Steinkohlenteers, 2. Aufl., Braunschweig 1887—1890, Bd. II, S. 583 ff.

Alizarin, in der Druckerei und Färberei, das in teigförmigem Zustand in den Handel kommende Anthracenderivat, hatte zunächst das Per-nod’sche Krappextrakt in den feinen Lila-, namentlich aber Kot- und Rosamustern des baumwollenen Hemden-, Brillantin- und Millefleurgenres abzulösen, wozu der Krieg vom Jahre 1870/71 die Jiilfreiche Hand bot. — Die Rezepte für das vor allem wichtige Alizarin dampfrot bestanden im wesentlichen aus dem anfänglich lOprozentigen Alizarin, aus Verdickung, sog. essigsaurer Thonerde und essigsaurem Kalk, der einesteils zugefügt wurde und wird, um den restlichen Schwefelsäuregelialt der Thonerdebeize im Dampf zu neutralisiren, andern-teils um die Entstehung eines kalkhaltigen und darum seifenechten Alizarin-kalklacks zu ermöglichen. Bald wurden der roten Druckfarbe auch Fettsubstanzen und Zinnverbindungen einverleibt, um dem Lüstre des alten Türkischrots näher zu kommen. Das richtige Leben brachte jedoch erst das Türkischrotöl oder Präpariröl in das Alizarinrot und -Rosa (1875), und nun begann auch ein grösserer Bedarf von Alizarin sich einzustellen, da jetzt der in Massen erzeugte Rosaartikel auf dem Dampfwege mit Alizarin, nicht mehr durch Färben in Krapp hergestellt wurde. Hiermit hatte sich auch das Bedürfnis besonderer Alizarinmarken für Rot und für Rosa (oder Lila) eingestellt, dem von den Farbenfabriken noch in der weiteren Richtung entsprochen wurde, dass sie zugleich verschiedene Marken für Rot mit G-elb- und mit Blaustich aufstellten. Da man bald bemerkte, dass das Alizarinrot und mehr noch das Rosa durch die Berührung der sauren Druckfarbe mit der Stahlrakel (s. Ab streichmess er) von aufgelöstem Eisen verunreinigt und in der Kuance verdorben wurde, so gab man der Rakel einen Schellackanstrich, der gerade so viel leistet wie der im Jahr 1883 vorgeschlagene Palladiumüberzug. Beiden Ueberzügen haftet der Fehler an, dass sie sich nicht auf die Schneide des Messers erstrecken können, wo sie beim jedesmaligen Schärfen der Rakel weggeputzt werden, wo aber gerade die Stahlklinge infolge ihrer Berührung mit dem Kupfer der Druckwalze von der sauren Farbe am leichtesten angegriffen wird. So klein die Fläche der Schneide auch ist, so macht sich doch die Reaktion auf dem Eisen bei längerem Arbeiten bemerkbar, sowohl an der Rakel als auch in der Farbe und zwar bei letzterer um so mehr, je heller das Rot oder Rosa gestellt ist. Der gänzliche oder teilweise Ersatz des gewöhnlichen Tlionerdemordants durch Rhodanaluminium nach Storks Angabe (1878) hat in dieser Richtung weitere Abhilfe geschaffen. Die Wirkung dieser Rhodanbeize beruht darauf, dass die Ferro- und die Ferriverbindungen der Sulfocyanwasserstoffsäure gleicherweise in Wasser löslich sind und dass ihr Ferrisalz in der Kochhitze in das Ferrosalz reduzirt wird, wodurch die Bildung und Befestigung eines unlöslichen Alizarineisenoxydlacks auf der Baumwolle ausgeschlossen ist. Stork hat folgende Vorschrift für Dunkelrot

gegeben: 0,75 kg Alizarin (für Rot) 20prozentig, */₄ 1 Wasser, 350 g essigsaurer Kalk 10° Bé, 300 g Rhodanaluminium 19° Bé (erhalten mit 12 kg Aluminiumsulfat, 16,3 kg Rhodanbaryum und 20 1 Wasser, 300 g oxalsaures Zinnoxyd (54 g Sn CI₄ mit Sodalösung ausgefällt, der erhaltene Niederschlag von Sn(OH)± bei 50° C. in 30 g Oxalsäure aufgelöst), schliesslich 960 g Verdickung, bestehend aus 0,7 1 Wasser, 75 g Weizenstärke, 170 g Traganthschleim (1:16), 25 g Olivenöl und 3 g Essigsäure 6° Bé. gebleichten Baumwolle mit Alizarinrot oder -Rosa wird sie mit Türkischrotöl geklotzt oder präparirt, wobei auf 1 Teil Oel 15 bis 24 Teile Wasser, je nach Umfang des Musters und Stärke der Nuance, genommen werden und das verdünnte Oel nach Zusatz von wenig Natronlauge und Salmiakgeist als eine klare, durchsichtige Flüssigkeit erhalten wird. Nach dem Drucken und Trocknen wird die Ware feucht und warm verhängt oder seit 1878 durch Mather-Platts Verdampfer genommen (s. Anilinschwarz), dann gekreidet oder direkt gewaschen und ein- bis zweimal, bei 60—70° C. mit 3—5 g Marseillerseife per Liter Wasser (mit oder ohne Zinnsoda) geseift, gewaschen und getrocknet. Die angegebenen Grenzen hängen vom Muster, sowie von verschiedenen Verhältnissen der Fabrikation ab und müssen vom Praktiker von Fall zu Fall bemessen und berücksichtigt werden. Da das Rhodanaluminium nicht gerade billig zu stehen kommt, so wird es gerne neben essigsaurer und salpetersaurer Thonerde verschrieben, wie in den nachfolgenden Rezepten, mit denen der alte und umständliche Krapprosaartikel durch das einfache Verfahren des A1 i z a rind a m p f-rots und -Rosa ersetzt und übertroffen worden ist.

Vor dem Bedrucken der zuvor weiss-

Dunkelrot Mittelrosa Hellrosa

Verdickung......

IChlorkalklösung 7 ⁰ Bé (Olivenöl

Alizarin für Bot 20prozentig Alizarin für Bosa 20prozentig Salpetersaure Thonerde 15⁰ Bé Essigsäure Thonerde 10 ⁰ Bé Bhodanaluminium 10 ⁰ Bé Essigsaurer Kalk 15 ⁰ Bé

Zinnoxydhydrat.....

Safraninlösung.....

Essigsäure 7 ⁰ Bé ....

(300 g [400 „ 1400 „ 300 „ 600 „ 600 655 „ 775 „

90

90

Of) £

12 g

90 „ 60 „ 60 „ 60 .. 70 „ 25 „ 25 „ 25 „

425 „

150 „

150 175 „

200 „

50 „

50 ,.

50 „

Mit wenigen Ausnahmen reichen diese drei Vorschriften aus, um durch entsprechendes Mischen und Coupiren (s. d.) die meisten Rosatöne und -Abstufungen herzustellen, die in einer (Fabrik verlangt werden Die Verdickung in obiger Tabelle besteht aus 11 kg Weizenstärke, 5 1 Traganthschleim (1:15), 35 1 Wasser, D/o 1 Essigsäure 7° Bé und 11 Olivenöl. — Chlorkalk und Olivenöl, die vor dem Einträgen in die kalte Verdickung zu einer Emulsion mit einander verrührt werden, stammen aus der Zeit, als man das Türkischrotöl noch nicht kannte. Diese Emulsion ist ein offenbarer Vorversuch für das Türkischrotöl gewesen, hat als solcher gute Dienste geleistet und ist deshalb späterhin auch für die mit Türkischrotöl präparirte Ware beibehalten worden. Für Hellrosa bleibt sie weg, wie auch die Verdickung in diesem Falle ohne Oel gekocht wird, damit der geringe Gehalt an Alizarin gleichmässig in der Druckfarbe sich verteilt, um nicht nach dem Dämpfen das Erscheinen feiner roter Sprenkel im Hellrosahoden befürchten zu müssen. Aus demselben Grunde werden auch die einzelnen Bestandteile des Hellrosa in anderer Reihenfolge als bei Dunkelrot und Mittelrosa zusammen gegeben. Es wird nämlich das Alizarinrot in 11 Verdickung eingerührt, dann folgt die Safraninlösung und der Zinnoxydniederschlag, worauf portionenweise die restlichen 61 Verdickung und die Mordants zugefügt werden. Ueberdies ist’ nach einer Reihe von Versuchen das Verhältnis zwischen den Mordants und dem Alizarin für Hellrosa so gestellt worden, dass nicht etwa ein zu grosser Ueberschuss der ersteren die Entstehung von roten Sprenkeln im Dampfkasten veranlassen könnte. — Für die essigsaure Thonerde 10° Bé werden auf 1 Teil Alaun und 1 Teil Bleizucker 2¹/₂ Teil Wasser genommen, für die salpetersaure Thonerde 15° Bé: auf 1 Teil Alaun und 1 Teil salpeter-

О О О СО г-Н г-Н

saures Blei 3³/₄ Teil Wasser und ¹/i0 Teil kristallisirte Soda. Die Safraninlösung (60 g Safranin, ¹/2 1 Essigsäure 7° Bé, 1 Wasser) dient zunächst als Blendung für den Drucker, aber eine Spur davon teilt sich dem Hellrosa dauernd mit und trägt zur Belebung seiner Nuance bei.

Mehr Anklang als das einfarbige Drucklila fand

Das Alizarindampflila ist gegenüber dem Alizarindampfrot und -Rosa für den Baumwolldruck von untergeordneter Bedeutung, weil die Lilafarbe überhaupt etwas ausser Kurs gekommen ist, was nicht ausschliesst, dass sie in Zukunft von der Mode wieder günstig aufgenommen wird. Das Alizarin für Rosa ist zugleich das für Lila; es gibt mit gewöhnlichem holzsaurem Eisen ein rauhes, unansehnliches Lila. Lebhafter und rötlicher wird die Nuance, wenn man einen Teil des holzsauren Eisens zuvor mit Arsenik abkocht, wie beim alten Krapp- oder Garancinelila (4 1 holzsaures Eisen 10⁰ Bé, je ilA 1 Wasser und Essigsäure 6° Bé mit 250 g weissem Arsenik abgekocht und auf 2 1 Flüssigkeit eingedämpft). Die arsenige Säure löst sich in der Eisenbrühe auf und regelt die Oxydation des Ferrosalzes auf der Baumwolle, damit sie eine bestimmte Grenze nicht überschreitet [1]. Ein solches Alizarin -lila, das auf nicht geölten Stoff gedruckt wird, hat beispielsweise folgende Zusammensetzung [2]: 1,24 kg Alizarin I (für Rosa) 20prozentig, 770 g essigsaurer Kalk 15° Bé, 340 g holzsaures Eisen 10° Bé, 112 g arsenikhaltige Eisenbrühe 15° Bé und 16 kg Verdickung (2,5 kg weisse Stärke, 12 1 Wasser, 4 1 Traganthschleim 1:15, 11 Essigsäure 6° Bé und 0,5 1 Olivenöl). Nach dem Drucken und Trocknen kommt die Ware für 2—3 Tage in die feuchtwarme Oxydationshänge (s. Hänge), wird wie das Rot gedämpft, gewaschen, zweimal ohne jeden Zusatz geseift, gewaschen und getrocknet. Es zeigt dann einen angenehmen Lilaton, der um so mehr rötlich nuancirt ist, je mehr abgekochtes Eisen im Verhältnis zur gewöhnlichen Eisenbrühe, also je mehr arsenige Säure in der Druckfarbe enthalten ist. Bei entsprechender Vermehrung der abgekochten und bei gleichzeitiger Verminderung der nicht abgekochten Eisenbrühe resultirt sogar ein rötliches Mode, der anfangs der achtziger Jahre eingeführte Alizarin-Klotzlilaartikel mit Ueberdruck von Dunkel- und Helllila und Aetzweiss (vergl. Aetzfarben). Die nicht geölte Baumwollware wird zuerst mit Lila auf dem Rouleau geklotzt, dann überdruckt. Die drei Lila können folgende Zusammmensetzung haben:

1 kg

Stärkepaste (175 g Stärke per Liter)

Das gleichzeitig mitgedruckte Aetzweiss besteht aus 13 1 Gummiwasser (720 g per Liter), 1,1 kg Oxalsäure, 0,3 1 Wasser und aus 20 g Marineblau als Blendung. Nach dem Oxydiren wird die Ware in Mitläufern gedämpft, unter Zusatz von Kreide und arsensaurem Natron bei 60° C. gekuhmistet oder abgezogen (s. Abziehbäder), gewaschen, geseift und im Dampf gechlort (s. Dampfchloren).

Noch duftiger und munterer ist das Seitenstück dieses Lilaartikels, das Alizarin-Klotzrosa, mit roten, weissen und rosafarbigen Effekten auf dem zarten Rosagrund. Für dieses Genre werden die Stücke zuerst mit Türkischrotöl präparirt (s. oben), dann auf dem Rouleau mit Alizarinrosa geklotzt und dreifarbig mit obigem Dunkelrot, mit Hellrosa und Aetzweiss überdruckt. Das Klotzrosa setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen: In 7 1 Traganthschleim (1:15) werden 75 g Alizarin für Rosa 20prozentig und 30 g Alizarin für Rot 20prozentig sorgsam eingerührt, dann der Reihe nach 50 g obiger Safraninlösung, 7 1 Wasser, 60 g essigsaure Thonerde 10° Bé, 60 g salpetersaure Thonerde 15° Bé, 60 g Rhodanaluminium 11° Bé und 70 g essigsaurer Kalk 15° Bé zugefügt. — Das Aetzweiss ist etwas stärker als bei Lila gehalten und besteht aus 11,4 1 Gummiwasser, 1,1 kg Oxalsäure, 0,3 1 Wasser und 20 g Marineblau. Die, wie beim Lila, wegen des Abfleckens der Aetzfarbe in

1,5 1 ohne

. . 300 „

1,15 1

Klotzlila Dunkellila Helllila 1,1 kg 300 g 150 „

. . 750 „ . .    50 1

750 „

12 1

20 1.

Laufern gedämpfte Ware wird (ebenfalls wegen des Abfleckens) breit durch Kreide und Kuhmist genommen, gewaschen und geseift. Die Wirkung des Aetzweiss auf Lila- oder Rosagrund ist leicht verständlich: es bilden sich die entsprechenden Oxalsäuresalze der Thonerde oder des Eisens, die in Wasser löslich sind und im Aussiedbad der Klotzfarbe die Basis für die Lackbildung entziehen (s. Aetzfarben).

Gleichzeitig mit diesen beiden Artikeln griff man auch wieder auf das alte, im Farbbottich gefärbte Eisenlila zurück. Hiefür druckt man auf un-präparirte Baumwolle einen verdickten Eisenmordant ohne Alizarin auf (1,9 kg Stärke, 7 1 Wasser, 7 1 Traganthschleim 1:15, 11 Essigsäure 7° Bé, 2 1 gewöhnliche Eisenbrühe 13° Bé und 400 g, mit Arsenik abgekochtes, holzsaures Eisen 15° Bé). Dann wird in der Rösche (s. Hänge) oxydirt und mit arsensaurem Kali oder Natron auf der Rollenkufe gekuhmistet (300 1 Wasser 75° C., 2501 Kuhmist, 300 kg Kreide, 5 kg arsensaures Kali und 5 kg kristallisirte Soda). Nach dem Waschen wird bei 80° O. im Strang gefärbt, wobei man z. B. auf ein Stück von 55 m eines gedeckten Gründelmusters 60 g Alizarin 20prozentig von der roten Marke und ebenso viel von der Rosamarke rechnet und dem Farb-bacl einen Zusatz gibt von 80 g Leim, 6 g Tannin und 12 g essigsaurem Kalk 15° Bé. Das Tannin ist der Farbflotte mit Rücksicht auf das nachfolgende Amliren des gefärbten Alizarinlilas zugefügt. Genau so wie früher das Garancine-lila (s. Krapppräparate) mit wasserlöslichem Anilinviolett aufgefärbt oder geschönt wurde, so wird auch dieses gefärbte Alizarinlila mit ca. 15 g Violett В oder В В p. Stück je nach Muster und verlangtem Ton anilirt. Man anilirt in einer Stunde bei 90 ⁰ C., wäscht, seift kochend, wäscht wieder und gibt ein schwaches Dampfchlor, um das Weiss des Musters zu reinigen. — Aber viel früher ist das Rotfärben mit Alizarin in den Baumwolldruckereien eingeführt worden und hat eine ungleich grössere Bedeutung gewonnen als das Lilafärben mit Alizarin. Schon 1873 kam R. Forster [3] in Augsburg auf den Gedanken, mit dem Alizarin für Rot zugleich Fettsäure ins Farbbad zu bringen, indem er den Farbstoff, in Seife gelöst, der Flotte zusetzte und hier die Seife mit Schwefelsäure zerlegte. Das sich abscheidende Gemenge von Alizarin und Fettsäure, das den Thonerdemordant leicht und schön anfärbte, lieferte, auch im grossen angewendet, ganz gute Resultate. Als jedoch zwei Jahre später das Türkischrotöl in die Druckereien kam, erwies sich das Färben mit sulfonirter Fettsäure als sicherer und vorteilhafter wie das Färben mit freier Fettsäure. Das Türkischrotöl wird beim Rougefärben in die schwachsaure Flotte gegeben und verhilft zu einem reinen Weiss neben lebhaftem Rot. Das Verfahren ist folgendes. Der verdickte rote Mordant wird auf ungeölte Baumwolle gedruckt, da eine vorausgehende Präparation nicht bloss unnötig ist, sondern direkt schädlich wirkt, sofern es die unmittelbare Verbindung der Thonerde mit der Faser verhindert. Das Druckrot enthält, auf das ganze Volumen der Farbe berechnet, eine höchstens З¹^⁰ Ré starke essigsaure Thonerde. Es werden 12 1 essigsaure Thonerde 10° Bé (s. oben bei Alizarindampfrot), 19 1 Wasser, 1 1 salpetersaures Zink 45° Bé, 5 kg Weizenstärke, 1 kg hellgebrannte Stärke (s. Verdickungsmittel) und il2 1 Olivenöl zusammen verkocht und nach dem Kaltrühren mit */₂ kg Zinnsalz ausgeschärft. Nach dem Drucken und Trocknen des roten Musters kommt die Ware in die feuchte Warmhänge oder in den Aging-room (s. Hänge) und wird dann im Rollenständer mit Wasserglas gekuhmistet (3000 1 Wasser 65° R., 150 1 Kuhmist, 10 1 Wasserglas 33° Bé und 20 kg Kreide). Dann wird gewaschen und ins Farbbad gegangen. Die Menge des erforderlichen Alizarins richtet sich nach dem genau festgestellten Verbrauch des Musters von roter Druckfarbe. Ein akkurater Farbsatz ist nicht bloss aus ökonomischen Gründen zu empfehlen, sondern auch weil ein etwaiger Ueberschuss von Alizarin beim Färben die nachherige Reinigung der weissen Partien des Musters ungemein erschwert. Ein Farbsatz für ein mittelstarkes rotes Tüchelmuster, welches das Weiss fast rein aus dem Farbbade herauskommen lässt, verlangt z. B. pro ein Stück von 55 m: 120 g Alizarin 20prozentig für Rot, 50 g dto. für Rosa, 90 g Türkischrotöl, 70 g Leim und 20 g Tannin. Man geht in ³/₄ Stunden

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

auf 80 bis 90⁰ C. und bleibt ]/₄ Stunde bei dieser Temperatur, dann wird gewaschen, getrocknet und geölt, wofür 3,3 1 Türkischrotöl in 40 1 Kondensationswasser und 0,4 kg Salmiakgeist gelöst und mit der Lösung von 0,45 kg Zinnsoda in 4 1 Wasser versetzt werden. Nach dem Oelen wird getrocknet Stunde ohne Druck gedämpft und zweimal bei 70° C. geseift mit 5 g Marseillerseife und 0,4 g Zinnsoda per Liter des Seifenbades, dann gewaschen, getrocknet und appretirt.

eine

damit das

Wie mit rotbödiger, gemusterter Ware wird auch mit glattroten Stücken verfahren. Sie erhalten auf dem Jigger sechs Touren durch eine kalte 4° Bé starke essigsaure Thonerde, werden dann in der Warmhänge getrocknet, mit 5 1 Wasserglas (sonst wie oben angegeben) gekuhmistet, gewaschen und gefärbt. Eine Webe glattroten Barchents à 80 m verlangt 1,4 kg Alizarin für Bot 20prozentig, 900 g Türkischrotöl, 300 g Leim und 30 g Tannin. Die weitere Behandlung entspricht genau dem Verfahren, das soeben für rote Tüchel- oder Kleidermuster angegeben worden ist. Die so fabrizirten ünirot.en Stücke führen die Bezeichnung Bougerot oder Neurot, zum Unterschied vom alten Türkischoder Adrianopelrot, das mit Tournantöl, nicht wie jenes mit Sulfole'insäure oder jetzt mit Sulforicinölsäurehergestellt ist. — Bei dem Emulsionsverfahren des alten Türkisch rots nimmt man an, dass die Fettsäuren des Tournantöls unter dem Einfluss von Alkali, Luft, Licht und Wärme in der kalten wie in der heissen Hänge allmälich in Oxyfettsäuren auf der Baumwolle übergehen und als solche mit der Thonerde und dem Alizarin sich verbinden. Ist dies richtig, so nähert sich ein neueres Verfahren mit gelöstem Präpariröl einigermassen dieser alten Türkischrotfärberei, sofern bei ihm das vor dem Beizen präparirte Baumwollgarn oder -Gewebe, bevor es den Mordant erhält, auf die Wiese gelegt [4] oder aber gedämpft wird, wobei aus den sulfonirten Fettsäuren des Präpariröls ebenfalls Oxyfettsäuren auf der Faser entstehen sollen. Da die Angaben für dieses Neurotverfahren in den Einzelheiten differiren, soll nur der Weg im allgemeinen gezeigt werden. Die gut ausgekochte und getrocknete Baumwolle wird mit einer Türkischrotöllösung (1:7 bis 1:5) grundirt, die zuvor mit Ammoniak neutralisirt worden ist. Nach dem Trocknen wird das präparirte Baumwollgarn oder -Gewebe D/₂ bis 2 Stunden lang bei schwachem Druck gedämpft, dann mit lauwarmer, 5° Bé starker, basisch schwefelsaurer oder auch essigsaurer Thonerde mordancirt, warm verhängt, bei 40° bis 50° C. gekreidet mit 30 g Schlemmkreide und 2 g phosphorsaurem Natron per Liter Wasser, hernach gewaschen und in gelbstichigem Alizarin unter Zusatz von Türkischrotöl, Tannin, Leim und etwas Kreide ausgefärbt, wieder gewaschen, getrocknet, nochmals geölt (1:20) und gedämpft. Schliesslich wird unter Zusatz von Zinnsoda geseift und in geschlossenem Kessel avivirt. — Originell und bis zum Jahre 1884 geheim gehalten, nachdem es in der Elberfekler Druckfabrik schon lange Zeit im grossen mit Erfolg ausgeführt worden war, hat das Schlieper-Baum’sche Verfahren der Glattrotfärberei auf Baumwolle mit alkalischem Mordant und alkalischer Alizarinflotte gleichwohl wenig oder gar keine Nachahmung in anderen Fabriken gefunden, weil es nur für ganz grossen Betrieb sich eignet. Schlieper & Baum haben ihr Verfahren im „Bulletin de Mulhouse“ veröffentlicht, ob vollständig, bleibt dahingestellt. Das gebleichte Baumwollgewebe wird zuerst mit Thonerdenatron gebeizt (5 kg teigförmiges Thonerdehydrat, gelöst in 8 1 Natronlauge 35° Bé, verdünnt mit 88 1 Wasser und neutralisirt mit 1 1 Salzsäure 19° Bé). Die hiermit imprägnirten Stücke gehen über die heissen Trommeln eines Trockencylinders, kommen dann für 12 Stunden in die Warmhänge, werden hernach in kaltem Wasser gewaschen, zweimal durch ein lauwarmes Kreidebad genommen und nach der ersten und zweiten Kreidepassage 24 Stunden auf dem Haufen liegen gelassen Natriumbi- oder -trialuminat Zeit hat, auf dem Stoff sich in Calciumaluminat zu verwandeln.' Die auf diese Weise mordancirte Ware wird gewaschen und breit in einem grossen Bollenständer durch die 90° C. heisse Alizarinflotte gezogen, in der sie drei bis vier Minuten verweilt. Diese Flotte enthält im Liter Flüssigkeit 0,75 g gelbstichiges Alizarin 20prozentig und 6 g Kalkwasser,

kann also keine klare Alizarinlösnng vorstellen. Avivirt werden so gefärbte Stücke, indem man sie mit einer sauren Seifenflüssigkeit klotzt und (nach dem Trocknen auf heissen Trommeln) eine Stunde lang bei niederem Druck dämpft. Die saure Seife stellt man aus Ricinusöl und Natronlauge her, von der genau die Hälfte durch Salzsäure in der Seife neutralisirt wird, bevor man das Ganze mit Wasser zu einer milchigen Klotzflüssigkeit anrührt. Dem Dämpfen folgt ein gewöhnliches Seifebad, worauf die Ware gewaschen und getrocknet wird [6]. Seit 1886 verwendet auch В aldensp er g er [7] eine alkalische Flotte, um Baum-wollgewebe, das zuvor in gewöhnlicher Weise mit Aluminiumacetat mordancirt worden ist, breit in Alizarin rotfärben zu können. Die Stücke erhalten zuerst auf dem Jigger (s. d.) eine Passage durch kaltes Wasser mit einem bestimmten Zusatz von gelöstem Kalksalz. Dann wird auf 50° C. erwärmt und die nötige Menge von gelöstem Alizarin in drei bis vier Portionen zugefügt. Die klare Alizarinlösung besteht aus 40 1 Wasser, 10 kg Alizarin für Rot 20prozentig und 1 kg Ammoniak. Der Inhalt des Jiggers wird in einer halben Stunde zum Kochen gebracht und eine Viertelstunde im Kochen erhalten. Während dieser Zeit machen die Stücke zehn Touren auf dem Jigger, färben sich gleichmässig rot an und ziehen fast allen Farbstoff aus der schwach ammoniakalischen Flotte. Die sonstige Behandlung der Ware vor und nach dem Färben entspricht der üblichen Rougefärberei.

Die Löslichkeit des Alizarins in Alkalien, speziell in Ammoniak, verwerten Erb an & Specht, D. R. P. Nr. 54057, in anderer Weise als Baldensperger. Nach ihrem Verfahren wird die lose, gesponnene, gewebte, gestrickte oder gewirkte Baumwolle zuerst mit einer ammoniakalischen Alizarinlösung getränkt und getrocknet. Beim Trocknen verdunstet das Ammoniak und lässt ungelöstes Alizarin auf und in der Faser zurück. Dann erhält die mit Alizarin gleichsam gedüngte Baumwolle ein aus essigsaurer Thonerde und essigsaurem Kalk zusammengesetztes Beizbad, um sofort in den Dampf kästen gegeben zu werden, wo sich der Alizarinthonerdekalklack bei zweistündigem Dämpfen unter einem Druck von P/2 bis 2 Atmosphären auf der Faser bildet und befestigt. Nach dem Dämpfen wird geseift und avivirt wie gewöhnlich. Es versteht sich, dass das Verfahren auch für den Alizarin-, Chrom- oder Eisenlack, sowie für die entsprechenden Lacke anderer alizarinähnlichen Farbstoffe gilt. Bis jetzt aber waren nur hellfarbige Rosagarne zu sehen, die, nach diesem Verfahren mit Alizarin und Thonerdemordant hergestellt, eine hübsche Nuance und gleich-massige Färbung ohne Alizarinrotspritzerchen zeigen. Ob auch Garne oder Gewebe in sattem Neurot auf diesem Wege erhalten werden können, ist bezweifelt worden und bis jetzt wenigstens durch gelungen ausgeführte Probefärbungen im grossen nicht bewiesen worden.

Bedruckt oder klotzt man präparirte oder unpräparirte Baumwolle mit einem Gemenge von essigsaurer Thonerde und holzsaurem Eisen (s. Eis en salze), verfährt und färbt man dann wie beim Alizarinrotfärben, so erhält man mehr oder weniger rote Schokolade-, Korinth- oder Bordeauxnuancen, je nachdem die Tlionerde- oder die Eisenbeize in dem gemischten Mordant vorschlägt. Trotz der Echtheit dieser Alizarinfärbungen und trotz der Beliebtheit der Bordeauxtöne auf dem Stoffmarkt, verlangt man sie doch selten in dieser Ausarbeitung, da es ihnen an der nötigen Wärme fehlt, um mit anderweitig hergestellten Bordeauxfarben erfolgreich konkurriren zu können. Dasselbe gilt von dem Bordeauxrot auf Baumwolle, das mit Chromoxydbeize erhalten wird. Eher findet das Chromoxyd in der Alizarinfärberei und -Druckerei Verwendung, wenn zarte, echte Modetöne zu liefern sind, die man auf schwachem Chromoxydgrund mit Alizarin allein oder mit Alizarin und anderen Farbstoffen zusammen färbt. Nicht unwichtig ist der Alizarinchromoxydlack als Bestandteil eines Dampf- und Chrom-cachous, um dieser Farbe einen roten Stich zu geben. Meist wird übrigens für diesen Zweck dem Cachou- altes, auf Thonerdebeize gestelltes Alizarin-dampfrot beigemengt, was nur möglich ist, weil dieses Rot die vortreffliche Eigenschaft besitzt, im heissen Chrombad unverändert zu bleiben. Diese Eigenschaft alles Alizarinrots kommt zugleich dem gesamten Chromartikel zu gut und

hat diesen erst zu einem vollwertigen Genre der Baumwolldruckerei abgerundet. Bevor das Alizarindampfrot in die Druckereien eingeführt worden Avar, musste die Musterkarte der Chromware auf die dankbaren Ausarbeitungen mit roten Partien oder Braundeckern verzichten; erst das im Chrombad unveränderliche neue Rot ermöglichte in dieser Richtung die Komplettirung der Musterung des jederzeit gangbaren Chromartikels

Das künstliche Alizarin hat Avie in der BaumAvollfärberei, so auch in der Wollfärberei den Krapp fast ganz verdrängt. Kur in Frankreich findet letzterer noch Verwendung in grösserem Massstabe für die roten Uniformtuche, weil die französische Regierung den Krappbau im Süden des Landes nicht ganz zu Grunde gehen lassen will. Das Färbeverfahren unterscheidet sich kaum von der alten Krappfärberei der Wolle. Diese muss in allen Fällen vor dem Ansieden oder Beizen gut entfettet und gewaschen werden. Hernach wird sie für Rot mit 6% Alaun und 4% Weinstein (Prozentgewicht vom TrockengeAvicht der Wolle) oder auch mit 6 bis 10 °/₀ Aluminiumsulfat und 5—8% Weinstein in verzinntem Kupferkessel oder in der Holzkufe D/2 bis 2 Stunden lang bei Siedhitze angesotten. Dann wäscht man die gebeizte Wolle und färbt sie in derselben Zeit und bei gleicher Temperatur auf frischem Bad mit 10 % Alizarin (20prozentig) und 4 bis 5% essigsaurem Kalk, da sich gezeigt hat, dass das Alizarinrot auf Wolle gleiclrwie auf der BaumAvolle eines geAvissen Kalkgehalts der Flotte oder Druckfarbe bedarf, um den Ansprüchen auf Echtheit voll zu genügen. Die Nuance des gefärbten Rots hängt von der verwendeten Alizarin -marke ab; wird sie ganz besonders gelbstichig verlangt, so setzt man ausserdem dem Alaunbad etwas Zinnsalz zu. — Für Bordeauxrot wird die Wolle unter sonst gleichen Bedingungen mit 3 bis 4% Kaliumbicliromat und 2,5 bis 3% W einstein angesotten, geAvaschen und mit 10% Alizarin (20prozentig) ausgefärbt, wofür man das Wasser der Farbflotte, wenn es stark kalkhaltig ist, mit Essigsäure korrigirt [8]. — Das pulverförmige Alizarin S, das Natriumsalz der Ali-zarinmonosulfosäure, ist gleich den meisten seiner Farblacke in Wasser löslich. Es färbt deshalb sclrwere Wollstoffe leichter durch als das niclitsulfonirte Alizarin und ist aus demselben Grunde auch für das Einbadverfahren vorgeschlagen Avorden. Mit dieser Löslichkeit hängt auf der andern Seite die geringere Echtheit der Ausfärbungen gegenüber dem geAvöhnliclien Alizarin zusammen. Das Ansieden der Wolle für Rot erfolgt mit 6% Alaun und 4% Weinstein in kochend heissem Bade. Gefärbt wird bei gleicher Temperatur auf frischem, schwach essigsaurem Bade mit 4% pulverförmigem Alizarin S. — Um mit diesem Sulfoprodukt Wolle bordeauxrot zu färben, wird sie mit 3% Kaliumbicliromat und 2,5 % Weinstein kochend heiss vnrgebeizt, dann mit 4% Alizarin S, Avie soeben für Rot angegeben worden ist, ausgefärbt. Es existiren auch Rezepte für den Druck von sulfonirtem und nichtsulfonirtem Alizarin auf Wollgeweben. Es werden z. B. vorgeschrieben: 30 g Alizarin S in Pulverform, 40 g Aluminiumsulfat, 20 g Oxalsäure, 250 g Wasser und 660 g Verdickung, die aus weisser und lichtgebrannter Stärke zusammengesetzt ist. Die Ware wird zwei Stunden lang mit Druck gedämpft, dann gewaschen und leicht geseift. — Für BaumAvolle hat selbstverständlich das sulfonirte Alizarin keine Bedeutung weder in der Färberei noch in der Druckerei.

Kielmeyet.

[1] Kielmeyer, in Dingl. polyt. Journ. 1873, Bd. 203, S. 439. — [2] Dingl. polyt. Journ. 1879, Bd. 234, S. 126. — [3] Dingl. polyt. Journ., B. 219, S. 539. — [4] Stork und de Connink, Bull. Soc. ind. Rouen 1887, S. 47. — [5] Herzfeld, Die Praxis der Färberei, Berlin 1892; Möhlau, Organische Farbstoffe, Dresden 1890; Hummel-Knecht, Färberei und Bleicherei; deutsche Bearbeitung, 2. Auf!., Berlin 1891. — [6] Bull. Soc. ind. Mulh. 1884, S. 61. — [7J Bull. Soc. ind. Rouen 1891, S. 399. — [8] Hummel, Journ. Soc. Dyers & Colourists 1885, S. 11. — Sansone ebd. 1885, S. 203; Dépierre, Traité de la teinture et de l’impression, Paris 1891: G. H. Hurst, Coal tar colours, London 1892.

Alizarinblaii, -bordeaux, -cyanin, s. Alizarinfarbstoffe. Alizarinfarbstoffe. Unter Alizarinfarbstoffen oder Alizarinfarben versteht der theoretische Chemiker etAvas anderes als der empirische Färber. Ersterer Avird als solche zunächst nur die für sich allein oder als Gemenge in den verschiedenen Alizarinmarken vorkommenden Farbstoffe gelten lassen, also neben dem eigentlichen

Alizarin (für Rosa und Lila) das Flavopurpurin, Isopnrpurin unci Purpurin (ein Trioxyanthrachinon). Diese Farbstoffe werden in der Druckerei und Färberei gerade so verwendet und behandelt, wie für das Alizarin angegeben worden ist. Weiter wird der Theoretiker das Anthragallol (oder Anthracenbraun), Alizarin-bordeaux, Alizarincyanin und Rufigallol als Tri-, Tetra-, Penta- und Hexaoxyan-trachinone unter die Alizarinfarbstoffe aufnehmen und ihnen schliesslich die Alizarinclerivate, das Alizarinorange und Alizarinblau, nebst den neuerdings von den Elberfelder Farbenfabriken dargestellten, amidirten Alizarinfarbstoffen (D.R.P. 72 204) zugesellen. Ueber den chemischen Charakter dieser Farbstoffe vergl. d. Art. Farbstoffe, künstliche organische. — Der in der Praxis stehende Färber und Drucker begnügt sich mit diesen Alizarinfarbstoffen im engeren Sinne des Wortes nicht, obgleich sie zusammen ein hübsches Kontingent ausmachen. Einem Bedürfnis der Praxis nachgebend, hat er den Begriff bedeutend erweitert. Ohne jede Rücksicht auf die chemische Zusammensetzung rechnet er zu den Alizarinfarbstoffen (mit Ausnahme der auf Eisenbeize grünfärbenden Hitrosofarbstoffe) alle diejenigen beizenfärbenden Produkte unserer Farbenfabriken, die er entsprechend dem Alizarin und den Holzfarbstoffen behandeln und mit ihnen kombiniren kann. Ferner verlangt er von seinen Alizarinfarbstoffen im weitesten Sinne des Wortes, dass ihre Lacke, insbesondere ihre Chromlacke, auf der Woll- oder Baumwollfaser dem durchschnittlichen Echtheitsgrad der Alizarinfarbstoffe im engeren Sinne des Wortes gleich oder möglichst nahe kommen. Dass bei dieser empirischen Einteilung die eigentlichen Alizarinfarbstoffe mit Produkten von ganz verschiedener chemischer Zusammensetzung, mit Phtaleïn-und Azofarbstoffen, zusammengeworfen werden, kümmert den Praktiker nicht, er beurteilt die Farbstoffe nur nach der Art ihrer Verwendung. Auf diese Weise ist die Zahl der Alizarinfarbstoffe mit der Zeit so gross geworden und wird mit jedem Jahre grösser, dass wir sie nicht alle und nicht in allen ihren Varietäten oder Marken aufführen können oder wollen. Wir begnügen uns vielmehr mit der Besprechung solcher Repräsentanten dieser von der Empirie zusammengefügten Gruppe künstlicher Farbstoffe, die sich vom Standpunkt der Theorie oder der Praxis vorübergehend oder dauernd einen Kamen gemacht haben, und führen sie in der Hauptsache in chronologischer Reihenfolge auf, um die schrittweise Entwicklung dieses Teils der Farbenfabrikation, sowie einzelner Gruppen der Alizarinfarbstoffe im weiteren Sinne des Wortes einigermassen überschauen zu können.

Alizarinorange oder Mononitroalizarin (1874), eine 10 bis 20prozentige Paste, färbt auf Wolle und Baumwolle mit Thonerdebeize ein stark rotes Orange, mit Chrombeize ein Rotbraun. Eine der verschiedenen Druckvorschriften der Baumwolldruckereien verlangt auf 7 % 1 essigsaure Stärke-Traganth-Verdickung 1% kg Alizarinorange löprozentig, % 1 Essigsäure 7° Bé, 225 g essigsauren Kalk 15° Bé und % 1 salpetersaure Thonerde 15° Bé (erhalten durch doppelte Zersetzung von 6 kg Alaun und 8 kg Bleinitrat in 20 1 Wasser). Der Stoff wird vor dem Bedrucken mit Türkischrotöl präparirt und nach dem Druck, wie beim Alizarinrot angegeben worden ist, gedämpft, gewaschen und geseift. Leider ist die Druckfarbe mit einem organischen Gebrechen behaftet, sofern sie höchstens 12 Stunden lang im Vorrat gehalten werden kann. In dem Masse, als sie sich von selbst im Topfe rötet, wird sie unbrauchbar und gibt schliesslich nur noch ein unansehnliches Ledergelb auf der Baumwolle. — Für Braunrot auf geöltem Kalikot wird 1 kg Verdickung mit 240 g Alizarinorange 15prozentig verrührt und mit 180 cbcm essigsaurem Chromoxyd 15°/₀ Bé (Lösung von gefälltem Chromoxydhydrat in Essigsäure) versetzt. Nach dem Druck wird das Braun behandelt wie Alizarinrot oder -orange. Wenn Alizarinorange schon für Baumwolle ein Farbstoff zweiten oder dritten Ranges ist, so fällt ihm in der Wollfärberei vollends die Rolle eines ganz nebensächlichen Farbstoffs zu, der nie selbständig, sondern nur allenfalls zum Xu andren anderer, roter oder brauner Alizarinfarbstoffe zur Verwendung kommt. — G allein (1870), ein teigförmiger Phtaleïnfarbstoff mit 10% Trockensubstanz, liefert auf Baumwolle und Wolle mit Thonerdebeize ein rötliches Violett, mit Chrombeize eine Purpurnuance. Das Chro-miren der Wolle vor dem Färben geschieht mit 3% Kaliumhichromat und 2%%

Weinstein vom Gewicht der Wolle oder besser mit Bichromat allein [1]. Die Purpurfarbe auf Wolle ist walkecht. — Wichtiger als das Galle'in selbst ist das von ihm abgeleitete Grün. Das Cörule'in (1870), eine in Wasser unlösliche Teigfarbe mit 20% Trockensubstanz, ist ein Derivat des Gail eins wie das pulverförmige Cörulein$ (1878), die wasserlösliche Verbindung des Cöruleins mit Hatrium-bisulfit, die aber beim Erwärmen ihrer Lösung auf 70% C sich zerlegt und trübt. Beide Sorten geben mit Chrombeize beim Färben oder Drucken auf Wolle oder Baumwolle ein echtes Olivegrün. Ein Druckrezept für Baumwolle schreibt vor: 7% kg Stärke-Traganth-Verdickung, % kg Cörulein S, 1% 1 Wasser und 500 g essigsaures Chrom 20° Bé. Arbeitet man mit teigförmigem Cörulein, so erhält die Druckfarbe einen Zusatz vonJSTatriumbisulfitlösung, um das unlösliche Grün in Lösung überzuführen. Soll das Olivegrün einen Stich ins Gelbe erhalten, so bewirkt man dies durch Zugabe von Kreuzbeerenextrakt zur Druckfarbe. Cörulemteig, in der Wärme mit Aetzkali oder Ammoniak und Zinkpulver behandelt, wird reduzirt und gibt eine braune Cörule'inlösung, die, mit Luft vermischt, wiederum unlösliches Cörule'ingrün auftreten lässt. Bringt man Baumwolle in die braune „ Cöruleinküpe“, wie man sie in Erinnerung an das analoge Verhalten des Indigo in der Küpe genannt hat, und setzt man das mit reduzirter Cörule'inlösung getränkte Gewebe dem oxydirenden Einfluss der Luft aus, so entwickelt sich aus dem Cörulein durch das „Vergrünen“ das Olivegrün des Cörulems auf dem Stoff, wie das gelöste Indigoweiss durch das Vergrünen an der Luft auf der Gewebefaser in unlösliches Indigoblau übergeht. -— Wolle wird vor dem Färben mit 2% Kaliumbichrom at und 4% Weinstein angesotten, dann mit 5%Cörulein S ausgefärbt, um ein mittelstarkes Olivegrün zu erhalten. Beim Ansieden wie beim Färben sind Kupfergeschirre zu vermeiden. —Alizarinblau (1877), ein direkter Abkömmling vom Alizarinorange, das Chinolin des Alizarins, kommt als lOprozentige unlösliche Paste im Handel vor, seit 1881 auch als pulverförmiges Alizarinblau S, welche lösliche Doppelverbindung von Alizarinblau und Natriumbisulfit dem gewöhnlichen Alizarinblau in der Druckerei und Färberei den Bang abgelaufen hat. Eine Vorschrift für Indigo-Imitation auf Baumwollstoffen, blaue Streifen auf Köper, Hemdenmuster u. s. w. verlangt auf 6% 1 kalte Stärkeverdickung, 750 g pulverförmiges Alizarinblau S, % 1 essigsaures Chrom 20° Bé und 200 g käufliche Zinksulfitlösung 20° Bé. Das Alizarinblau $ soll in kalkfreiem Wasser bei höchstens 40° C. aufgelöst werden, damit es nicht beim Auflösen zersetzt wird. Das Dämpfen geschieht ohne Druck und dauert nur kurze Zeit. Mit dem unlöslichen Alizarinblau lässt sich wie mit dem teigförmigen Cörule'in eine alkalische Zinkküpe herstellen. Das hierbei entstehende lösliche Leukoprodukt oxydirt beim „Vergrünen“ an der Luft schnell wieder zu unlöslichem Alizarinblau auf der Baumwolle. — Wolle wird mit 3% Kalium-bichromat nebst 2% Weinstein oder auch ohne letzteren angesotten, dann mit teig- oder pulveriörmigem Alizarinblau kochend in hölzernem Bottich ausgefärbt. Das resultirende indigoähnlicbe Blau ist echt in der Walke und russt nicht ab. — Alizarin in di g oblau S und Aliza ringrün S (letzteres nicht zu verwechseln mit dem in der Praxis zuweilen auch unter diesem Kamen kursirenden Cörule'in S) stammen aus dem Jahre 1888, sind zwei in Natriumbisulfit gelöste Sulfoderivate des Alizarinblaus und färben chromgebeizte Wolle in echtfarbigem Indigoblau bezw. in Blaugrün. — Brillantalizarinblau^ und В brachten im Jahre 1893 die Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co. in Elberfeld als teigförmige Produkte in den Handel, die in Kupfer-, Zinn- und anderen Gefässen gefärbt werden können. Wolle wird vor dem Färben mit 2 %% Kalium-bichromat und 1¹/₂n/₀ Oxalsäure angesotten. Der Kalkgehalt des Wassers der Farbflotte wird vor dem Eingehen mit der Ware durch Zusatz von 10—20 % Glaubersalz unschädlich gemacht, dann erst wird das Brillantalizarinblau dem Bade zugefügt und die Wolle in dem mit 2% Essigsäure versetzten Farb bad ausgefärbt. Die Färbung ist vollkommen walkeclit. Soll Seide in Brillantalizarinblau gefärbt werden, so beizt man sie mit Chromchlorid. Die Druckfarbe für geölte Baumwoll-gewebe enthält auf 900 g essigsaure Stärke-Traganth-Verdickung 60 g Brillantalizarinblau (jr oder B en pâte und 36 g essigsaures Chrom 20° Bé. Die hiermit bedruckte Baumwolle wird eine Stunde mit ¹/₂ Atmosphäre Ueberdruck gedämpft, dann gekreidet und eine halbe Stunde bei 30° C. geseift. FiirVigoureuxdruck(s. d.) gibt man diesem Baumwollrezept einfach einen Zusatz von 3% Oxalsäure [2]. — Anthragallol oder Anthracenbraun(1877), alsTrioxyanthrachinon einelsomerie des Purpurins, ist wie dieses in der Druckerei nach dem für Alizarin (s. d.) angegebenen Verfahren zu behandeln. Der als 20prozentige Paste im Handel vorkommende Farbstoff färbt chromirte Wolle in einem licht- und walkechten Braun. Für Baumwolldruck werden 150 g Anthragallol in 700 g Stärke-Traganth-Verdickung eingerührt, dann mit 50 g Essigsäure 7°Bé, 90 g essigsaurem Chrom 20° Bé und 15 g essigsaurem Kalk 16° Bé versetzt. Hach dem Drucken wird gedämpft u. s. w. — Tuchrot В und G (1879) zählen sonst zu den Az ofarb stoffen und sind zwei in Wasser mehr oder weniger leicht lösliche, pulverförmige Farbstoffe, von denen chromgebeizte Wolle in echtem Karmoisinrot mit Blau- bezw. Gelbstich gefärbt wird. Nach Vorschrift der Oe hl er sehen Farbenfabrik in Offenbach a. M., von der die beiden Produkte namentlich zum Braunfärhen in Verbindung mit Farbholzextrakten und Kupfervitriol empfohlen worden sind, siedet man die Wolle mit 3 °/₀ ihres Gewichts Kaliumbichromat und 3 °/₀ Schwefelsäure an und färbt auf frischem Bad mit Tuchrot aus. Weniger walkechte Färbungen erhält man beim Direktfärben in einem einzigen, mit Tuchrot und Gerbstoff angesetzten Bade. Doch lässt sich beim Einbadverfahren und bei Mischungsfarben die Walkechtheit des dem Tuchrot zukommenden Anteils der Nuance erhöhen, indem man zum Schluss der Flotte Kupfer- und Eisenvitriol zufügt. — Gallocyanin oder Solidviolett (1881), .eine grüngraue, lOprozentige Paste, wird für den Gebrauch in der Färberei mit 172% konzentrirter Bisulfitlösung versetzt, um den Farbstoff in Lösung überzuführen. Seiner Darstellung und Zusammensetzung entsprechend, kann es in der Praxis als basischer, wie als schwachsaurer, phenolartig konstituirter Farbstoff gelten, also mit Tanninoder mit Metallbeize auf Baumwolle befestigt werden. Wolle, mit 3% Kaliumbichromat und 3% Weinstein angesotten, wird blauviolett gefärbt, ebenso Baumwolle, die mit alkalischer Chromoxydlösung grundirt ist (2 T. Chromacetat 16° Bé, 2 T. Natronlauge 36° Bé, 1 T. Wasser). Nachträgliches Dämpfen der gefärbten Baumwolle erhöht die Echtheit des Blauvioletts. Ein Druckrezept für Baumwolle besteht aus 15 1 teigförmigem Gallocyanin, 3 kg weisser, 3 kg lichtgebrannter Stärke, 2 1 Essigsäure 8° Bé, 5 1 Chromacetat 20° Bé und ¹7kg Khodankalium [3]. Im Jahre 1886 wurde der Methyläther des Gallocyanins unter dem Namen Prüne püre als wasserlösliches Pulver in den Handel gebracht, mit dem in der Färberei gerade so gearbeitet und eine ähnliche Nuance erhalten wird wie mit dem Gallocyanin selbst. — Alizarin marron oder Amidoalizarin (1885), ein teigförmiges Produkt, gibt mit Thonerdemordant auf geölter Baumwolle ein Granatrot, dessen Behandlung und Verhalten genau dem Alizarinrot entspricht. — Mit dem Jahre 1885 beginnt ein grosses Suchen nach einem echten, beizenfärbenden Gelb, um es entweder als selbständigen Farbstoff oder in Gesellschaft mit den Alizarinfarbstoffen zum Nuanciren zu verwenden, wofür das Alizarin-orange mit seinem starken Rotstich nur in beschränktem Masse dienen kann. Es gehören hierher zuerst das Alizarin gelb G G undi^ (1885), eine Kombination von Salicylsäure mit der aus m-Nitranilin (bezw. p-Nitranilin) erhältlichen Diazoverbindung [4]. Beide Farbstoffe sind teigförmig und geben auf Wolle, die mit 3% Kaliumbichromat und l°/₀ Schwefelsäure angesotten worden ist, ein lichtechtes Kreuzbeergelb bezw. Orange, das weder von Chlor noch von Chromsäure angegriffen wird. Wegen dieses Verhaltens zu Chromsäure kann fragliches Alizaringelb auch auf dem Wege des Einbadverfahrens gefärbt werden, d. h. Chromsud und Farb flotte können in einem Kessel vereinigt werden [5]. — Galloflavin (1886), ein Oxydationsprodukt der Gallussäure von nicht näher bekannter Zusammensetzung, gibt auf chromgebeizter Wolle oder Baumwolle, auf ersterer ein ziemlich echtes Olivegelb, auf letzterer ein Grüngelb. Mit Thonerde gebeizte Baumwolle färbt sich in dem teigförmigen Farbstoff (mit 20% Trockengehalt) gerade wie in einer Gelbholzflotte. Das grünstichige Thonerdegelb wird mit Hilfe von Zinnsalz in Beingelb verwandelt, analog dem

Gelbholzgelb. — Alizarin gelb ^4. (Trioxybenzophenon) und C (Gallacetophenon), deren erste Verwendung in das Jahr 1889 fällt, geben auf chromgebeizter Wolle ein Olive- bezw. Bräunlichgelb, auf alaunirter Wolle ein Gelb bezw. Olivegelb und auf eisengebeizter Wolle ein Olive bezw. ein Grau. Der Thonerdelack auf Baumwolle ist gold-, bezw. reingelb und wie der Chrom- oder Eisenlack seife-und lichtecht, aber nicht echt gegen Säuren und Alkalien. Für den Baumwoll-druck werden auf 550 g Verdickung 250 g teigförmiger Farbstoff A oder C, ferner 25 g Essigsäure 6°Bé, 100 g Rhodanaluminium 20°Béund 50 g essigsaurer Kalk 10° Bé genommen. — Anthracengelb in Teigform (1889) und Anthr acen-gelb C in Pulverform (1892) färben auf chromgebeizter Wolle ein licht-, luft-und walkechtes Gelb. Ein Kilogramm von der Marke C in Pulverform entspricht dabei 10 kg Gelbholzextrakt (à 90 Pfg. per kg.), das überdies eine weniger reine Nuance gibt. Beide Farbstoffe ziehen auch auf nichtchromirter Wolle. Leichter löslich als die Marke C ist das Anthracengelb BN (1893), das ebenfalls Wolle und Baumwolle unter Vermittlung einer Chrombeize färbt. Ein Baumwoll-druckrezept verlangt auf 4,7 kg Verdickung 150 g Anthracengelb BN und 150 g essigsaures Chrom 20° Bé. Gedämpft wird mit oder ohne Ueberdruck. — Diamantgelb G und R (1889), zwei saure Azofarbstoffe, erhalten durch Kombination von Salicylsäure mit diazotirter m- (bezw. о-) Amidobenzoesäure, können auf ungeheizte Wolle in neutralem, mit Glaubersalz versetztem Bade, aber auch auf chromgebeizte Wolle gefärbt werden und liefern in letzterem Fall ein grünliches bezw. rötliches Gelb, das nicht bloss licht-, sondern auch walkecht ist. Für Baumwolldruck geben die Elberfelder Farbenfabriken folgendes Rezept: 150 g teiglörmiges Diamantgelb (20prozentig), 730 g essigsaure Stärke-Traganth-Verdickung, 80 g essigsaures Chrom 20° Bé und 40 g essigsauren Kalk 15° Bé. — Ein beizenfärbender Azofarbstoff ist auch das Walkgelb 0 (1890), das für sich allein ungebeizte Wolle aus saurer Flotte in einem licht- und walkechten Gelb färbt, aber auch mit Alizarinfarben kombinirt und für chromgebeizte Wolle genommen werden kann. — Zwei weitere beizenfärbende Azofarbstoffe sind Diamantflavin G und Diamantorange(1891). Der Chromlack des ersteren auf Wolle ist grünlichgelb, des letzteren rötlichgelb nach Art des Alizarinorange. Wird die chromgebeizte Wolle in Diamantflavin G ausgefärbt, so löst man zuvor den teigförmigen Farbstoff unter Beihilfe von essigsaurem Natrium auf. Diamantflavin zieht auch auf alaungebeizter Wolle. Für den Druck auf Wolle oder geölter Baumwolle wird essigsaures Chrom als Mordant genommen und der Wolidruckfarbe ein Zusatz

von 2% Oxalsäure gegeben.— Beizengelb (1893) ist ein pulverförmiger Farbstoff, der nur auf chromgebeizter Wolle in essigsaurem Bade ein Zitrongelb liefert, auf Seide aber und auf Baumwolle nicht zieht. — Alizarinschwarz S (1887), die in heissem Wasser lösliche, teigförmige Natriumbisulfitverbindung des Naphtazarins oder Dioxynaphtochinons färbt 'Wolle, die mit 3°/₀ ihres Gewichts Kaliumbichromat und 3% Weinstein angesotten worden ist, in essigsaurem Bade von Grau bis Schwarz mit rotbraunem Stieb, der durch Zusatz von etwas Alizarinblau S oder Côruleïn S zur Flotte in Blaustich übergeführt wird. Das Schwarz ist licht-, säure- und waschecht [6]. Für Baumwolldruck gibt die Badische Anilin- und Sodafabrik folgendes Rezept: 650 g Verdickung, 250 g Alizarinschwarz S, 50 ebem Essigsäure 30prozentig und 50 ebem essigsaures Chrom 20° Bé. Nach dem Dämpfen bei */2 Atmosphäre Druck wird gut gewaschen und geseift. Im Jahre 1890 brachte dieselbe Firma die neuen Marken Alizarinschwarz R W, S R W und Alizarinblauschwarz S W in Handel. Speziell für die Marke Anilinschwarz R W wird geltend gemacht, dass man dieses Schwarz sowohl auf chromirte Wolle wie auch direkt auf ungebeizte Wolle nach dem Einbadverfahren färben kann unter Zusatz von 10 °/0 Alaun, 172% Kupfervitriol und V₂% Oxalsäure zumFarbbad. Das direkt gefärbte Schwarz soll ebenso echt sein, wie der Chromlack auf Wolle. — Während das oben besprochene Tuchrot von diazotirtem Amidoazotoluol abstammt, bildet diazotirtes Benzidin die gemeinsame Grundlage für Tu chor an ge, Tuchbraun gelblich und Tuchbraun rötlich (sämtlich aus dem Jahre 1887). Alle drei Farbstoffe sind pulverförmig, in Wasser löslich und geben auf chromgebeizter

Wolle ein echtes Orange mit Braunstich, bezw. ein Braun mit Gelb- und ein Braun mit Rotstich. — Azogrün (1888), eine dunkelgrüne, in Wasser lösliche Paste, gibt auf Wolle, die mit 3% Bichromat und 1 °/₀ Oxalsäure yorgebeizt worden ist, ein gelbstichiges Grün in essigsaurem Bade, schwarz (1889) ist wiederum ein beizenfärbender Azofarbstoff in Form eines schwarzblauen, wasserlöslichen Pulvers ; kann auf Wolle gefärbt werden, die eine Chrombeize (wie soeben für Azogrün angegeben worden ist) erhalten hat, oder aber es wird nach dem Einbadverfahren verwendet, sei es, dass man der Flotte einen Zusatz von salpetersaurem Eisenoxyd oder von Glaubersalz gibt. Das nach der einen oder andern Methode erhaltene Blauschwarz ist echt gegen Licht, Luft, Säure und Walke. — Diamantgrün (1890) in Pulverform, in heissem Wasser löslich, besitzt ähnliche Eigenschaften und zeigt beim Färben ein gleiches Verhalten wie das soeben besprochene Diamantschwarz und das früher abgehandelto Diamantgelb. Es wird wie letzteres behandelt und liefert auf chromgebeizter Wolle ein dunkles Russischgrün.

Diamant-

Ais direkt- und zugleich beizenfärbende

Produkte sind ferner die Marken von Echtsäureviolett A und Echt-säurerot A (1890), die Natriumsalze von Sulfonsäuren phenylirter bezw. tolylirter Rhodamine, zu den Alizarinfarbstoffen zu rechnen. Sie färben auf Wolle, die wie für Älizarinfarbstoffe vorgebeizt worden ist, ein rötliches Violett, bezw. ein Karminrot. —Ebenso kann man das Anthracitschwarz В (1890) mit Alizarinfarbstoffen und mit Holzfarben zusammen färben, während es sonst auch auf ungeheizter Wolle zieht, wenn man der Flotte einen Zusatz von Glaubersalz und Essigsäure oder Weinsteinpräparat (s. d.) gibt. — Auch bei dem im gleichen Jahre in verschiedenen Marken auf den Markt gebrachten V i к t o r i а-schwarz hat man die Wahl zwischen dem Färben auf ungeheizter Wolle in saurem, mit Glaubersalz versetztem Bade und dem Färben auf chromgebeizter Wolle. Das Schwarz ist in jeder Beziehung echt, insbesondere gegen Säuren, so dass es das Karbonisiren (s. d.) aushält, ohne die Nuance zu ändern. — Mit besonderer Energie haben in neuerer Zeit die Elberfeld er Farbenfabriken die Herstellung neuer beizenfärbender und eigentlicher Älizarinfarbstoffe aufgenommen. Die Serie der neuen Produkte begann mit dem Alizarin-bordeaux (1890), dem durch Oxydation des Alizarins entstandenen Tetra-oxyanthrachinon, also einem direkten Abkömmling des Alizarins. Es wurde in zwei Marken, В und (7, je in Form eines in Wasser unlöslichen 20prozentigen Teigs, seit dem Jahre 1892 auch als Pulver in Handel gebracht. Seine Verwendung auf Wolle und Baumwolle entspricht genau der Alizarinfärberei und -Druckerei. Alizarinbordeaux gibt im Kattundruck mit Thonerdemordant ein vollkommen echtes und einheitliches Dampf bordeaux, mit Chrommordant ein dunkles Schwarzblau. Wolle wird mit 4 °/₀ Kaliumbicbromat nebst lV3°/o Oxalsäure angesotten und kochend in schwefelsaurem Bade (1% Schwefelsäure) ausgefärbt. Das hierbei resultirende Prime verhält sich gegen Licht und Luft echter als die mit Gallem auf chromgebeizter Wolle erhältliche Purpurfarbe. — Noch in demselben Jahre trat dieselbe Firma mit dem Alizarincyanin oder Pentaoxyanthracliinon auf, das wieder ein Oxydationsprodukt des soeben besprochenen Alizarinbordeaux, also ein Alizarinderivat zweiter Linie und, was die Farbe betrifft, eine lichtechtere Konkurrenz des Alizarinblaus vorstellt. Die ersten Marken stammen aus der Zeit, da der Farbstoff als Paste geliefert wurde, seit 1892 aber sind der Reihe nach die Marken RRR. G, sowie RA- und R extra u. s. w. als pulverförmiges Alizarincyanin eingeführt worden. Abgesehen von den feineren Schattirungen der verschiedenen Marken ist der Thonerdelack des Alizarincyanins violett, der Chromoxydlack blau gefärbt. Wolle wird wie beim Alizarinbordeaux entweder mit Chromkali oder mit 4 °/₀ Chromfluorid oder für Violett mit 10 °/0 Aluminiumsulfat und 1% Oxalsäure angesotten, bevor man sie in hölzernem Bottich mit Alizarincyanin unter Zusatz von Essigsäure ausfärbt. Baumwolle wird mit Chromacetat und Türkischrotöl vorgebeizt. Im Jahre 1894 ist zu den bisherigen Sorten noch das В rillant-Aliza rin cyanin G hinzugekommen, das seine grünblaue Nuance bei künstlicher Beleuchtung nicht verliert. — Mit dem Chrom violet (nicht zu verwechseln mit älteren Farbstoffen dieses Namens)

und Chrom blau eröffneten die Elberfelder Farbenfabriken im Jahre 1891 eine weitere Serie von beizenfärbenden Produkten. Beide Farbstoffe sind für das Färben chromgebeizter Wolle bestimmt, aber die mit ihnen erhältlichen Nuancen entsprechen, was auch von anderen Gliedern dieser Chromfarbengruppe gilt, nicht durchweg den Ansprüchen auf Echtheit, die man sonst an die Färbungen der Alizarinfarbstoffe auf Wolle und Baumwolle zu stellen gewohnt ist. Auch die 1892 als Fortsetzung dieser Serie gebrachten Farbstoffe können auf chromgebeizter Wolle Verwendung finden, gelten jedoch in erster Linie dem Baumwoll-druck. Es gehören hierher das pulverförmige Chromgrün, das lebhafter, aber weniger lichtecht als Cörulemgrün ist, danu der Bei he nach das teigförmige Chromgelb, Chrombordeaux, Chromprüne, Chromorange, Chromrot, Chrombraun R, Chromrubin und Chromschwarz, von denen einige sogar durch mehr als eine Marke vertreten sind. Die Vorschriften für den Druck auf (zum Teil geölter, zum Teil nicht geölter) Baumwolle bestehen in der Hauptsache aus Verdickung, Chromacetat und Farbstoff. Nach dem Druck wird gedämpft, gewaschen und bei 30° C. geseift. Die Nuance des Chromorange entspricht ziemlich einem Alizarinorange. Chromgelb kann nach dem Waschen und Seifen schwach gechlort werden, um ein reines Weiss im Muster herzustellen. Chrombordeaux hinwiederum verträgt nach dem Dämpfen eine Chrompassage und kann deshalb bei dem sogen. Chromartikel in den Bauwolldruckereien Verwendung finden. — Im Jahre 1893 ist hinzugekommen das Diamantbraun en pâte, das mit Chrom-mordant auf Baumwolle ein lichtechtes Braun gibt. Die Baumwolldruckfarbe gilt zugleich für Kammzug- oder Vigoureuxdruck, wenn man ihr einen geringen Zusatz von Oxalsäure gibt. Das auf chromirter Wolle gefärbte, walkechte Braun verhält sich analog den oben besprochenen Diamantfarben. — Ferner stammt aus diesem Jahre der Farbstoff Alizarinkardinal für Baumwolldruck und -Färberei. Thonerdemordant gibt mit ihm ein Heliotrop bis zu Kardinalrot, eine Mischung von Thonerde- und Chromoxyd-Mordant hingegen ein dunkles Prime. Eine Druckvorschrift für Kardinalrot verlangt auf 650 g essigsaure Stärke-Traganth-Verdickung 53 g essigsaure Thonerde 1.2° Bé, 54 g salpetersaure Thonerde 12° Bé und 93 g essigsauren Kalk 15° Bé. — Endlich fällt in das Jahr 1893 noch das Anthracendunkelblau W der Badischen Anilin- und Sodafabrik, welches Wolle nach einem Ansud mit 4°/₀ Kaliumbichromat und 3 kg Weinstein in einem warmen Dunkelblau färbt.

Die Alizarinfarbstoffe, im engeren und weiteren Sinn des Wortes, sind in der Druckerei und Färberei zu einer führenden Bolle in der Zukunft berufen, trotzdem sie, mit Ausnahme des Alizarins selbst, immer noch mit dem Vorurteil des Publikums, namentlich aber auch der Militärverwaltungen gegen die modernen Farbstoffe zu ringen haben¹). Während die Färber gerne mit den echten Alizarin-farbstoffen arbeiten, verhielten sich bisher die Militär- und Eisenbahnverwaltungen bei ihren Tuchbestellungen den künstlichen Farbstoffen gegenüber, trotz oder vielleicht gerade wegen der grösseren Feinheit der Färbungen, sehr zurückhaltend und schrieben dem Färber die Verwendung von Naturfarbstoffen als Bedingung in den Lieferungsaufträgen vor. Erst in neuerer Zeit hat sich die Meinung für die künstlichen Farbstoffe in den offiziellen Kreisen gebessert. Die württembergischen Landjäger und Eisenbahnbediensteten tragen jetzt Kommistuche, die mit Alizarinfarbstoffen gefärbt sind. Ebenso haben die pfälzischen und andere Eisenbahn- sowie Pferdebahngesellschaften bei ihren Tuchbestellungen den Alizarinfarben den Vorzug vor dem Indigo und Blauholz eingeräumt. In Oesterreich sind nicht bloss die roten Militärhosen mit künstlichem Alizarin gefärbt, sondern es wurden auch nach eingehenden Echtheitsprüfungen die Alizarin-tarben für das braune Artillerietuch und für das blaugraue Manteltuch der Kadetten vorgeschrieben. Das rumänische Kriegsministerium übernimmt Mantel -tuche, die mit Alizarinschwarz gefärbt sind, und hat weiter angeordnet, dass auch das Rot, Braun und Blau der Militärtuche mit Alizarinfarbstoffen hergestellt werden. Serbien lässt gegenwärtig Tragversuche in dieser Richtung anstellen, und in der Türkei, gleichwie in Japan, werden alle Militärtuche in den staatlichen Färbereien mit Alizarinfarben ausgeführt. Auch Schweden, Italien und Russland beschäftigen sich mit der Frage, ob auf die modernen Farbstoffe überzugehen sei, indem sie fortgesetzte Yersuche ausführen lassen, die bis jetzt nur günstige Resultate ergeben haben. Schliesslich darf man sich nach den neuesten Tragproben auch in Deutschland der Hoffnung hingeben, dass die Militärverwaltungen ihren Widerstand gegen die Alizarinfarbstoffe bei den Lieferungstuchen aufgeben werden, womit unsere Farbenfabrikation einen neuen und anhaltenden Impuls für ihre Weiterentwicklung erhalten würde.

Kielmeyer.

Litteratur : [1] J. Herzfeld, Bleichmittel, Beizen und Farbstoffe, Berlin 1889. — [2] Rezepten-schatz der Elberfelder Farbenfabriken vorm. Ferd. Bayer & Cie. — [8] A. Kertész, Die Anilinfarbstoffe, Braunschweig 1888. — [4] Gr. Schultz und P. Julius, Tabellarische Uebersicht der künstl. organ. Farbstoffe, II. Aufl., Berlin 1891. — [5] R. Moldau, Organ. Farbstoffe, Dresden 1890. — [6] George H. Hurst, Dictionary of the coal-tar-colours. London 1892.

Alizaringelb, -orange, -schwarz, s. Alizarinfarbstoffe.

Alizarintinte, s. den Art. Tinte.

Aljimez, Bezeichnung für die Bogenfenster des maurischen Stils.

Alkaliblau, s. Farbstoffe, künstliche organische.

Alkalien (Einzahl: Alkali), die Oxyde, bezw. Hydroxyde von Kalium, Rubidium, Cäsium, Natrium, Lithium und Ammonium. Die nur von Kalium, Natrium und Lithium bekannten Oxyde nehmen aus der Luft Kohlensäure und Wasser auf und bilden mit letzterem die entsprechenden Hydroxyde, die sog. kaustischen oder ätzenden Alkalien. Die kaustischen Alkalien sind die stärksten Basen, einsäurig, leicht löslich in Wasser und von laugenartigem Geschmack. Sie reagiren alkalisch, d. h. färben rotes Lackmuspapier blau, gelben Kurkumafarbstoff braun, bilden mit Säuren meist wasserlösliche Alkalisalze, mit den Fettsäuren Seifen und fällen aus den Lösungen der übrigen Metallsalze die entsprechenden Metalloxyde und Hydroxyde. Tierische Gewebe werden von den kaustischen Alkalien zersetzt.

Alkaligrün (Viridin), das Natronsalz der Diphenyldiamidotriphenyl-karbinolsulfosäure.

¹

Anmerkung. Nach der rucklegung dieses Artikels hat das Kgl. preussische Kriegsministerium am 3. August 1894 e Rundschreiben erlassen, nach welchem die Verwendung der Alizarinfarben für Militärtuche im allgemeinen gestattet ist unter der Bedingung, dass vom Färber angegeben wird, welche Alizarinfarbstoffe zur Verwendung gelangt und aus welcher Fabrik dieselben bezogen worden sind. .

Alkalimetalle, s. Metalle.

Alkalimetrie, das Verfahren, durch welches der Gehalt an Alkali in einer Substanz bestimmt wird. Handelsprodukte, wie Pottasche, Soda, Aetz-natron, sind fast immer durch fremde Salze verunreinigt. Die alkalimetrischen Methoden ermöglichen nun die Bestimmung, wieviel reines kohlensaures Kali in der Pottasche, reines kohlensaures Natron in der Soda, reines Natriumhydroxyd im Aetznatron enthalten ist. Alle Methoden beruhen auf der Neutrali-sirung des kohlensauren Kalis oder Natrons oder Natriumhydroxyds, d. h. sie ermitteln, wieviel Säure von bestimmtem Gehalt erforderlich ist, um eine abgewogene Menge der Pottasche etc. zu neutralisiren, oder wieviel Kohlensäure bis zur Erreichung der Neutralisation ausgetrieben wird. Will man beispielsweise von dem künstlichen Aetznatron den Gehalt an reinem Natriumhydroxyd bestimmen, so stellt man zunächst durch Austrocknen den Wassergehalt einer abgewogenen Probe fest, löst sodann im Wasser, färbt die Lösung mit Lackmus blau und lässt aus einer mit Skala versehenen Bürette vorsichtig von der Normalsäure (s. d.) soviel zufliessen, bis sich die Lösung plötzlich rot färbt. Aus der verbrauchten Menge Säure lässt sich nun leicht berechnen, wieviel Natriumhydroxyd neutralisirt worden ist, wieviel also von demselben in dem käuflichen Produkt enthalten war. Bei der Prüfung kohlensaurer Alkalien (Soda, Pottasche) färbt indes schon die infolge des Säurezusatzes frei werdende Kohlensäure die Lackmustinktur rot, wodurch die Methode an Schärfe verliert. Diesem Uebel-stande begegnet man dadurch, dass man Säure im Ueberschuss zusetzt, durch Erhitzen der Flüssigkeit die Kohlensäure austreibt, Probenatron- bezw. Probekalilösung vorsichtig zusetzt, bis sich die blaue Lösung plötzlich rot färbt. Subtrahirt man nun von der verbrauchten Probesäure so viel, als der zuletzt verbrauchten Probenatron- bezw. Probekalilösung entspricht, so ergibt sich aus dem Rest der Probesäure die neutralisirte Menge Pottasche oder Soda. — Die Acidimétrie, d. h. die Bestimmung des Säuregehaltes der im Handel vorkommenden Produkte, schlägt den umgekehrten Weg ein, sie bestimmt auf analoge Weise, wieviel z. B. Natronlösung von bekanntem Gehalt erforderlich ist, um eine bestimmte Säuremenge zu neutralisiren und berechnet daraus den Gehalt an reiner Säure.

Alkalische Erden, die Oxyde bezw. Hydroxyde der Erdalkalimetalle (Baryt, Strontian, Kalk und Magnesia), in chemischer Beziehung den Alkalien (s. d.) nahe verwandt, von ihnen durch Schwerlöslichkeit und Unlöslichkeit ihrer kohlensauren Salze in Wasser unterschieden.

als durch ihre Einfügung in

Alkaloide nennt man diejenigen in den Pflanzen vorkommenden organischen Basen, welche Pyridinderivate sind [1]. Durch diese Definition, welche den Entdeckungen der neuesten chemischen Forschung Rechnung trägt, ist eine ganze Reihe stickstoffhaltiger organischer Verbindungen basischen Charakters aus der Gruppe der Alkalo'ide ausgeschieden worden, welche man früher derselben zuzählte, indem man als Alkaloide alle in den Pflanzen vorkommenden stickstoffhaltigen Verbindungen basischen Charakters bezeichnete. Gerade aber die Untersuchungen der letzten zwei Jahrzehnte haben gezeigt, dass durchaus nicht alle organischen Pflanzenbasen chemisch so verwandt mit einander sind, dass sie als Glieder einer Familie betrachtet werden könnten. So sind Cholin und Betain richtiger und schärfer durch ihre Zugehörigkeit zu den tertiären Aminen, bezw. dem Glykokoll, Them und Theobromin als Harnstoffabkömmlinge charakterisirt — also als Verbindungen, welche den durch den tierischen Organismus produzirten Basen sehr viel näher stehen eine Klasse von Substanzen, wie Morphin, Chinin etc., welche mit ihnen nur den pflanzlichen Ursprung gemeinsam haben, sich aber sonst als echte Pyridinderivate durch ihren chemischen Bau durchaus von ihnen unterscheiden. — Die Alkalo'ide sind die wirksamen Bestandteile der als Heilmittel oder Gifte offizinellen Pflanzendroguen; es zählen zu ihnen die schärfsten Gifte, wie das Strychnin und das Morphin ; die meisten enthalten Sauerstoff und sind nichtflüchtige, feste Körper; einige, wie das Nikotin, Coniin und Sparte'in, sind sauerstofffrei, flüssig und flüchtig; in Wasser sind sie wenig, in Alkohol leicht löslich, reagiren alkalisch und bilden mit Säuren Salze. Sie verhalten sich wie Alkoholbasen — viele von ihnen sind als sekundäre, bezw. tertiäre Basen aufzufassen — und enthalten daher durch Alkyle vertretbaren Wasserstoff. Sie sind als Abkömmlinge des Pyridins, bezw. Chinolins (s. diese) zu betrachten, da sie sich bei der Destillation über Zinkstaub in diese Verbindungen zersetzen, wie z. B. das Morphin, oder bei der Oxydation Pyridin- oder Chinolinkarbonsäuren liefern, z. B. Chinin. Die sauerstofffreien und flüchtigen Alkalo'ide werden durch Destillation der betreffenden Pflanzenteile mit Alkalien gewonnen. Die nicht flüchtigen Alkaloide werden durch Extraktion der Pflanzenteile mit verdünnten Säuren und Fällung der Lösung mittelst Alkalien erhalten. Als Reagentien, bezw. Fällungsmittel der Alkaloide sind folgende in Anwendung: Eine Lösung von Quecksilberjodid in Jodkalium, Schlippe’sches Salz, das ist Scliwefelnatrium-Schwefelantimon Na₃ Sb $₄ + 9 H₂0, eine Lösung von Jodwismut in Jodkalium, Kaliumplatincyantir, Rhodankalium und ein Metallsalz, z. B. Zinksulfat, Pikrinsäure. Aus allen so erzeugten Niederschlägen kann das Alkaloid durch Alkalien wieder in Freiheit gesetzt werden. Ein Reagenz von allgemeinster Anwendbarkeit ist die Phosphormolyldänsäure, bezw. die Phosphorwolframsäure; diese Säuren sind dadurch wertvoll, dass die Fällungen in saurer Lösung vorgenommen werden können, daher schon sofort ziemlich reine Alkalo'ide liefern, und dass alle Alkaloide gefällt werden. Dadurch ist es möglich geworden, auch die leicht löslichen und darum früher unbekannt gebliebenen Alkaloide zu isoliren. Aus den Niederschlägen gewinnt man die freien Alkaloide durch Behandlung mit Baryumkarbonat. Auch Kohle, namentlich Tierkohle, nimmt aus wässrigen Lösungen viele Alkaloide auf. Die Ein-, bezw. Ausfuhr an Alkaloiden und deren Salzen betrug im Vorjahre für Deutschland 44100, bezw. 207 500 k. Die wichtigsten, im speziellen zu behandelnden Alkaloide sind die folgenden:

Alkaloide aus Atropa Belladonna : Atropin oder Daturin, Belladonin ; Alkaloide der Chinarinden: Chinin, Conehinin, Chinicin, Cinchonin, Cinchonidin, Hydrochinin (s. Chinin); Alkaloide der Kokablätter : Kokain, Ecgonin (s. Kokain); Opiumalkaloide: Morphin, Papaverin, Narkotin (s. Morphin); Alkaloide der Strychnosarten : Strychnin, Brucin, Curarin (s. Strychnin); Alkaloid der Veratrumarten: Veratrin; Alkaloid des Schierlings: Coniin; Alkaloid der Nikotiana-arten: Nikotin; Alkaloid der Pfefferarten : Piperin. S. auch Pyridin, Chinolin und Piperidin.

Obgleich sich die Kenntnis der heilkräftigen oder giftigen Wirkungen vieler Pflanzensäfte bis in die frühesten Zeiten verfolgen lässt, blieb ës der chemischen Forschung doch bis Ende des vorigen Jahrhunderts Vorbehalten, sich mit der chemischen Natur der Pflanzenstoffe zu beschäftigen, indem man sich erst damals die Frage vorlegte, ob als Ursache der physiologischen Wirkungen dieser Stoffe nicht einzelne diese Eigenschaften in hervorstechendem Masse besitzenden Substanzen anzunehmen seien.

Hiermit war der Anstoss gegeben, dieselben aufzusuchen und zu isoliren. So fallen die ersten Untersuchungen über die Bestandteile der Chinarinden, deren fieberstillende Eigenschaft schon längst bekannt war, in die Jahre 1785 bis 1811 und brachten die Entdeckung der Chinasäure und des Cinchonins durch F. Chr. Hofmann, Vauquelin und Fourcroy. Das Verdienst jedoch, die Natur der Alkaloide als Basen richtig erkannt und durch seine Abhandlungen (1805 und 1817) weitere Kreise zu Untersuchungen auf diesem Gebiete angeregt zu haben, gebührt Fr. W. Sertürner, welcher das Morphin aus den Opiumbasen isolirte und es für ein wahres Alkali erklärte, das dem Ammoniak zunächst sich anschliesse. Darauf folgten rasch die Entdeckungen des Strychnin (1818), Veratrin (1819), Brucin (1819), Chinin (1820) durch Pelletier und Caventou, des Piperin (1819) durch Oerstedt, des Nikotin (1828) durch Posselt und Rei-mann, des Atropin (1831) durch Mein u. a. m. Die Untersuchungen der letzten Jahre, welche sich nicht nur auf die Isolirung neuer Pflanzenbasen beschränkten, sondern auch mit Erfolg Einblicke in den chemischen Bau derselben gewannen, führten zu dem wichtigen Ergebnis der Zugehörigkeit der echten Alkaloide zum Pyridin, bezw. zum Chinolin. Hierdurch aber ist die Alkaloidforschung in ein neues Stadium eingetreten: durch Erforschung zunächst der einfachen Pyridinderivate sichere Schlüsse für die Beurteilung der Struktur der komplizirt zusammengesetzten Abkömmlinge zu gewinnen. Dadurch ist auch der Weg für die Synthese der Alkaloide vorgezeichnet, und wenn derselbe bisher auch nur zur künstlichen Darstellung einiger wenigen, wie des Piperidins und des Coniins durch Ladenburg, geführt hat, so ist es doch nur eine Frage der allernächsten Zeit, dass er mit weiterem Erfolge beschriften werden wird [2].

IV. Kerp.

Litteratur : [1] W. Königs, Stadien über die Alkaloide, München 1880, S. 31. — [2] Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 2. Aufl., Hamburg und Leipzig 1890, III. Teil, S. 472 ff. ; y. Buchka, Chemie des Pyridins und seiner Derivate, Braunschweig 1889—1891.

Alkamia, s. Farbstoffe, pflanzliche.

Alkohol, CH₃ . СНг OH, Aethyl alkohol oder Weingeist, wird aus dem Feinsprit der Spiritusraffinerien dargestellt (s. S p i r i t u s f ab r i к a t i о n). Alkohol ist eine farblose, leicht bewegliche Flüssigkeit von schwachem Geruch, auf die Nasenschleimhaut einen scharfen Beiz ausübend, von brennendem Geschmack. Siedepunkt bei 760 mm 78,4°, bei 20,5 mm 12,8°, bei 30,86 mm 17,4°, bei 41,32 mm 21,0°, bei 56,86 mm 24,8°, bei 61,96 mm 26,2°. Alkohol wird bei —100° dickflüssig, erstarrt bei —130,5°. Sein spezifisches Gewicht ist 0,79367 bei 15° bezogen auf Wasser von 4°. Er mischt sich mit Wasser in jedem Verhältnis unter Wärmeentwicklung und Kontraktion. Das Maximum der Kontraktion entspricht nahezu der Formel СгН₆0 + 3 H₂ O. 49,836 Vol. Wasser und 53,939 Vol. Alkohol von 0° geben 100 Vol. statt 103,775 Vol. Die Kontraktion anderer Mischungen ergibt sich aus folgender Tabelle für 15°:

Kontraktion in

Kontraktion in

Vol.-°/o

der Mischung j Vol.-°/o der Mischung der Mischung Vol.-°/o der Mischung

Vol.-0/o

О О О О О О Ci ОО cc

- ąssTPą

Crî cricri со

50

40

30

20

10

3,74

3,44

2.72

1.72 0,72

Die spezifischen Gewichte der wässerigen Lösungen s. bei Alkoholometrie. Die Siedepunkte der Mischungen von Alkohol und Wasser ergeben sich aus folgenden Tabellen :

Alkohol

gehalt

Siedepunkt für Vol.-°/o

Alkohol

gehalt

Siedepunkt für Vol.-°/₀

Alkohol

gehalt

Siedepunkt für Gew.-°/o

Alkohol

gehalt

Siedepunkt für Gew.-°/o

10

20

92,6

60

30

88,3

70

40

85,7

80

50

84,1

90

100

82,8

Ausführliche Tabellen in [1" folgende Tabelle an:

91.57 87,08

84.58 83,08 81,88

. Die Gefrierpunkte der wässerigen Lösungen zeigt

81,7

80,8

79,9

79,1

78,4

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

81,02

80.15

79,36

78,52

78,4

Gefrierpunkt

g Alkohol auf 100 g Нг О

Gefrierpunkt

g Alkohol .auf 100 g Нг О

Gefrierpunkt

g Alkohol auf 100 g Пг О

2,65

5,50

7,95

10,6

СО 00

19,8

13,6

15,3

17,8

— 10 — 12

—    14

—    16 — 18

21,9

23,6

27,6

31,3

35,1

— 20 — 22

42,8

46,6

50,6

54,8

59,2

64,6

39,0

Beim Mischen von 1 Teil Schnee uncl 2 Teilen Alkohol v.on o° sinkt die Temperatur auf — 21°. Alkohol ist, innerlich eingenommen, ein starkes Gift, in verdünntem Zustand wirkt er berauschend. Die mit dem Bausche einhergehende Betäubung rührt von der Beimengung von Alkoholen mit höherem Kohlenstoff-gehalt, Fuselölen, her, deren toxische Wirkung mit dem Molekulargewicht steigt. Alkohol löst Fette, Oele, Harze, viele Farbstoffe, Fettsäuren, Kohlenwasserstoffe, Aether und viele andere organische Stoffe. Von unorganischen löst er Zinkchlorid, Zinnchlorid, Eisenchlorid, Eisenchlorür, Manganchlorür; Lithiumchlorid, Magnesiumnitrat, Calciumchlorid, Strontiumchlorid und Calciumnitrat sind löslich, Baryumchlorid, Baryumnitrat und Strontiumnitrat aber unlöslich. Alkohol löst bei 0° 328,8 Vol. Schwefeldioxyd, 17,9 Yol. Schwefelwasserstoff, 4,3 Yol. Kohlendioxyd, 4,2 Stickoxydul, 3,6 Aethylen, 0,28 Sauerstoff, 0,12 Sticktoff, 0,07 Wasserstoff [2]. S. auch Spiritusfabrikation.

Litteratur: [1] Dönitz, Zeitschrift für Spiritusindustrie, 1884, S. 782. — [2] Gerlach, Zeitschrift für analyt, Chemie, 24, 488; Bunsen, Gasometrische Methoden, 2. Auff., schweig 1877.

Alkoholate, Verbindungen des Alkohol mit Chlorcalcium

70,0

Braun-

Zf. Herzfeld.

Chlorzink,

salpetersaurem Magnesium, Aetzbaryt, in welchen er die Bolle des Kristallwassers übernimmt (Kristallalkohol). Yergl. Alkohole.

Alkoholblau, Triphenylrosanilin, reines Anilinblau.

Alkohole nennt man Körper, welche sich von den Kohlenwasserstoffen der Fettreihe dadurch ableiten, dass an Stelle eines Wasserstoffatoms eine Hydroxylgruppe OH tritt, z. B.

CHt Methan CH, CH3 Aethan

CH, OH Methylalkohol CH, СНг OH Aethylalkohol.

Man unterscheidet primäre, sekundäre und tertiäre Alkohole, je nachdem die Hydroxylgruppe in eine CH, -, CHf, oder CH- Gruppe tritt, z. B. nennt man die angeführten Alkohole CH₃ OH und CH, . СНгОН primäre. Yon Kohlenwasserstoff CH,. СНг. CH, Propan leitet sich ausser dem primären Propylalkohol GH, GH, СНг OH, der sekundäre CH₃CHOHCH₃, Isopropylalkohol genannt, ah, vom Kohlenwasserstoff {CH,\ CH. CH, Isobutan, der tertiäre Alkohol (СН₃\СОН.СН Die Hydroxylderivate der aromatischen Kohlenwasserstoffe nennt man Phenole (s. d.), wenn die Hydroxylgruppe in den Kern getreten ist. Tritt sie in die Seitenkette, so ergeben sich Alkohole, die denen der Fettreihe vollständig entsprechen, z. В. С₆НЪ СH, OH Benzylalkohol. — Auch von ungesättigten Kohlenwasserstoffen leiten sich Alkohole ab, z. B. von CH₂ = CH-CH, Propylen, СНг = СН-СНгОН Allylalkohol. — Treten mehrere Hydroxylgruppen in einen Kohlenwasserstoff, jedoch in verschiedene Gruppen desselben, so nennt man die entstehenden

Alkohole mehratomige. Die zweiatomigen nennt man nach ihrem ersten Vertreter Glykol СНгОН-СНгОН Glykole, die dreiatomigen nach ihrem ersten Vertreter Glycerin СНгОНCHOHCH₂OH Glycerine. Von den mehratomigen Alkoholen stehen die mit sechs Hydroxylgruppen Mannit und Didrit in sehr naher Beziehung zu den Zuckerarten, aus denen sie auch gewonnen werden können. Die einatomigen Alkohole sind meist unzersetzt siedende Flüssigkeiten, deren Löslichkeit in Wasser mit wachsendem Kohlenstoffgehalt abnimmt. Während Methyl-, Aethyl- und Propylalkohol mit Wasser in jedem Verhältnis mischbar sind, erfordert Butylalkohol schon 12 Teile Wasser zur Lösung, der Amylalkohol 40 Teile. Die primären Alkohole gehen bei der Oxydation zuerst in Aldehyde und dann in Säuren über:

CH₃ OH + О — Щ O + CIĘ O Formaldehyd СН₂0 + О = СЩ О, Ameisensäure.

Die Bildung dieser Produkte ist so zu erklären, dass durch den Hinzutritt des Sauerstoffs eine Hydroxylgruppe gebildet wird, und dass aus zwei Hydroxylgruppen dann ein Molekül Wasser austritt

fcatrjo

C<g + 0

OK

c<t= H,o + c<

OH

OH.

Die sekundären Alkohole geben in analoger Weise bei der Oxydation Ketone CH₃ CHOHCH₃ + О = H₂0 + CH₃ QOCH₃ Aceton (s. d.). ;

Die Ketone zerfallen bei der Oxydation in Säuren mit niederem Kohlenstoffgehalt. Tertiäre Alkohole geben bei der Oxydation nur Produkte mit niederem Kohlenstoffgehalt. Die Alkohole erinnern in ihrem chemischen Verhalten an die Metallhydroxyde oder Basen der Mineralchemie. Wie in diesen der Wasserstoff der Hydroxylgruppe noch durch Metall ersetzt werden kann, wobei Metalloxyde entstehen, so kann man den Hydroxylwasserstoff der Alkohole durch Metalle, namentlich durch Kalium oder Natrium ersetzen:

КОН + К = KOK -t- H\

CH₃ OH + К = CH₃ OK + H.

Diese gebildeten Körper heissen Alkoholate, siezersetzen sich mit Wasser wieder CH₃ OK -f Щ О = CH₃ OH + KOH.

Wie aus zwei Molekülen der Basen durch Wasser austritt neutrale Körper, die Metalloxyde, entstehen, so aus zwei Molekülen Alkohol die Aether (s. d.):

2 KOH = ЩО ■+ KOK 2 CH₃ OH = ЩО + CH₃ О CH3.

Wie endlich aus Basen und Säuren unter Wasseraustritt Salze entstehen, so verbinden sich die Alkohole direkt mit Säuren, organischen und anorganischen, unter Wasseraustritt zu zusammengesetzten Aethern oder Estern:

' = Щ О + KCl = Но О + CH₃ CI

кон -f- на сн₃ он + HCl

CH₃OH 4- HCOOH = H₂0 + HCOOCH3.

Doch sind die Eigenschaften der Säuren in den Estern meist verdeckt, z. B. gibt der Salzsäuremethylester CH₃ CI mit Silbernitrat keinen Niederschlag. Die mehratomigen Alkohole gleichen in ihrem chemischen Verhalten den einatomigen ; jedoch bilden sie immer mehrere Alkoholate, Aether, Ester, Aldehyde u. s. w So z. B. bildet Glykol СНгОН-СНгОН zwei Aethyläther СН₂ОН-СНгОСгН Monoäthyläther und СНгОСгНъ-СНг00, Д Diäthyläther des Glykols. Sie können auch gemischte Aether, Ester u. s. w., z. В. СН₂0 CH₃-C Н:ОСгНъ Glykolmethyläthyläther bilden. Die bekanntesten Alkohole sind:

Methylalkohol oder Holzgeist (s. d.) СЩ OH ; Aethylalkohol, Alkohol oder Weingeist (s. Alkohol) CH₃ CH<i OH ; Propylalkohol СЩСЩСЩОН kommt im Fuselöl vor; Siedepunkt 97,4°; spez. Gewicht bei 0° = 0,8205; Butylalkohol СЩ{СЩ~)гСЩОН, bildet sich bei der Vergärung von Zucker oder Glycerin durch gewisse Bakterien (Berichte der deutsch, ehern. Ges. 9, 1848), ist kein Bestandteil des normalen Fuselöls ; Siedepunkt 117,5, spez. Gewicht bei 0° 0,8239; Isobutylalkohol (CH₃)% . CH.CH^OH kommt im Fuselöl, besonders der Weindestillate vor ; Siedepunkt 108,4°, spez. Gewicht bei 0° = 0,8168. Isoamylalkohol, (CH₃)₂ . CH. СЩ СЩ OH, bildet den Hauptbestandteil des Fuselöls bei der Spiritusbrennerei ; Siedepunkt 181,6°, Spez. Gewicht bei 0° = 0,8248. Aktiver Amylalkohol СЩСН(С%Щ)СН%ОН kommt im Fuselöl vor; Siedepunkt 128°. Er dreht die Polarisationsebene des Lichtes nach links. Hexylalkohol CII₃(CH₂)iCBzOH kommt im Weintreberfuselöl vor; Siedepunkt 156,4,

Spez. Gewicht bei 0° = 0,8204. Cetylalkohol C₁₆ H3i О kommt, Walrat (s. d.) vor ; Cerylalkohol C\₇ //₅₆ О kommt. an

an Palmitinsäure gebunden, im Cerotinsäure gebunden, im chinesischen Wachs vor; Myricylalkohol СзоН₆₂0 kommt als Palmitinsäureester im Bienenwachs vor.

II. Herzfeld.

Alkoholfirnisse, s. Spirituslacke.

Alkoholische Lacke, s. Spirituslacke.

Alkohollampe, s. Wetter.

Alkoholometer, s. unter Alkoholometrie.

Alkoholometrie ist die Lehre von der Bestimmung des Alkohols in seinen wässerigen Lösungen.

I. Die Lösung enthält nur Alkohol und Wasser; gelänge Beimengungen, die in dem Gemisch von der Fabrikation her enthalten sind, werden nicht berücksichtigt. Auch geringe Mengen Farbstoff u. dergl., die durch Lagern in Fässern aufgenommen sind, sind von zu geringem Einfluss, um einen Fehler zu veranlassen. 1. Am häufigsten geschieht die Ermittlung des Alkoholgehalts, indem man das spezifische Gewicht der Flüssigkeit bestimmt. Man kann hierfür jede geeignete Methode anwenden; in der Praxis wird fast ausschliesslich die Bestimmung mittelst des Alkoholometers ausgeführt. Das Alkoholometer, auch Branntweinwage oder Spiritus wage genannt, ist ein Skalenaräometer, auf dessen Skala statt der spezifischen Gewichte der Prozentgehalt der Flüssigkeit an Alkohol abgelesen wird. Da das spezifische Geivicht des Wassers grösser ist, als das des Alkohols, wird das Alkoholometer um so tiefer in die Flüssigkeit einsinken, je mehr Alkohol dieselbe enthält. Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit hängt jedoch auch von seiner Temperatur ab. Da die Ausdehnung durch die Wärme bei den Alkoholmischungen bedeutender ist als bei dem Alkoholometer, so wird dasselbe nur bei der Temperatur, für die es hergestellt ist, die man Normaltemperatur nennt, den wahren Alkoholgehalt, die wahre Stärke anzeigen. Bei höheren Wärmegraden wird es einen höheren, bei niederen einen geringeren Alkoholgehalt anzeigen, als die Flüssigkeit hat. Man bezeichnet diese Angaben als die scheinbare Stärke. Zur Ermittlung der wahren Stärke bedarf es somit einer Feststellung der Temperatur, weshalb man das Alkoholometer gewöhnlich mit einem Thermometer verbindet und als Th er mo-Alko bolometer bezeichnet. Gibt das Alkoholometer an, wie viel Liter Alkohol in 100 1 einer Mischung vorhanden sind, so heisst es Volum-alkoholometer (Tralles’sches Alkoholometer); gibt es an, wie viel Kilo Alkohol in 100 к der Mischung vorhanden sind, so heisst es Gewichtsalkobolometer (Richter’sches Alkoholometer). Der Gebrauch des Alkoholometers geschieht wie der eines jeden Aräometers (s. d.). Das Gefäss, in welches die zu untersuchende Flüssigkeit gefüllt wird, muss etwa zweimal so weit sein, als der grösste Durchmesser des Alkoholometers und so hoch, dass das Alkoholometer nicht den Boden berührt. Die sorgfältig gereinigte Alkoholometerspindel wird langsam in die Flüssigkeit gesenkt, so dass eine Benetzung oberhalb der Linie der Einstellung vermieden wird. Zur Ablesung bringt man das Auge in eine Stellung dicht unterhalb des Flüssigkeitsspiegels. Der höchste der abzulesenden Skalenstriche gilt als scheinbare Stärke. Die Thermometerablesung folgt der Alkoholometerablesung unmittelbar. Alkoholwassermischungen bilden wichtige Handelsobjekte und zwar enthält:

Branntwein

Weingeist .

Spiritus . .

*)

Sprit .    .    .

Abs. Alkohol

Wegen der Wichtigkeit der genauen Alkoholbestimmungen in diesen Produkten sind die Grundlagen der alkoholometrischen Messungen Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gewesen und in fast allen Ländern ist die Art der Ausführung gesetzlich geregelt.

*) Steuerbehördlich werden alle diese Mischungen unter der Bezeichnung „Branntwein“ zusammengefasst.

Die ersten, mit ausserordentlicher Sorgfalt gemachten Bestimmungen sind auf Veranlassung der englischen Regierung von Gilpin ausgeführt und 1790, in verbesserter Form 1794 publizirt. Da er den absoluten Alkohol noch nicht kannte, sondern mit dem stärksten, durch Rektifikation zu erzielenden Alkohol (89,2 Gew. °/₀) arbeitete, mussten seine Zahlen umgerechnet werden und zwar stellte Tralles (1811) nach Gilpins Beobachtungen seine Tabellen zusammen, in denen ausserdem die Gewichtsprozente in Volumprozente umgerechnet und die Normaltemperatur von 60° F. zwar beibehalten, aber nicht Wasser von 60° F., sondern von 39,83° F., d. i. im Zustand der grössten Dichte, zu Grunde gelegt wurde. Die 1847 von Brix wieder auf Wasser von 60° F. = 15³/₉° C. = 12⁴/₉°R. umgerechneten Zahlen bilden die Grundlage für das 1847 in Preussen eingeführte Alkoholometer. Von den sonstigen zahlreichen Bestimmungen sind in die folgende Tabelle aufgenommen die von Gay-Lussac, v. Baumhauer, Fownes und Mendelejeff, von denen die beiden letzten sich auf Gewichtsprozente beziehen. Tabelle der spezifischen Gewichte von Alkoholwassermischungen:

für Volumprozente

für Gewichtsprozente

Alkohol

prozente

Tralles 60 0 F.

Brix

15,55« 0.

Gay-Lussac 15 0 0.

39,83 0 у.

15,55 0 0.

15 0 0.

v. Baum-hauer 150 0.

Fownes 600 F.

60 ° F.

Mendelejeff 15 o C.

40 0.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0,7939

0,8332

0,8631

0,8892

0,9126

0,9335

0,9510

0,9646

0,9751

0,9857

0,9991

0,7946

0,8339

0,8639

0,8900

0,9134

0,9343

0,9519

0,9655

0,9760

0,9866

1,0000

0,7947

0,8346

0,8645

0,8907

0,9141

0,9348

0,9523

0,9657

0,9763

0,9867

1,0000

40 C. 0,7940 0,8283 0,8572 0,8838 0,9081 0,9302 0,9491 0,9636 0,9747 0,9855 0,9991

0,7938

0,8228

0,8483

0,8721

0,8956

0,9184

0,9396

0,9578

0,9716

0,9841

1,0000

0,79367

0,82246

0,84792

0,87199

0,89536

0,91796

0,93900

0,95702

0,97080

0,98315

0,99918

59° F. in

Auf Grund dieser Bestimmungen sind die Alkoholometer konstruirt worden. Als Normaltemperatur ist gesetzlich eingeführt 15° C. = 12° R.

Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, Belgien, Holland, Schweden, Norwegen und Portugal; 12,5° R. in Russland; 60° F. = 15⁵/₉ ⁰ C. = 12⁴/₉ ⁰ R. in Italien, Schweiz und den Vereinigten Staaten von Nordamerika; 10° R. = 12,5° 0. = 54,5° F. in Spanien und den niederländischen Kolonien; 51° F. = 10⁵/₉° C. = 8⁴/₉°R. in England und 9° R. in Dänemark. Nur selten wird es in der Praxis möglich sein, die alkoholometrische Messung genau bei der Normaltemperatur vorzunehmen. Man bestimmt deshalb zunächst die scheinbare Stärke und die Temperatur und ermittelt die wahre Stärke durch Rechnung oder mit Hilfe einer Tabelle. Solche Tabellen, welche aus der scheinbaren Stärke und der Temperatur die wahre Stärke abzulesen gestatten, werden in den einzelnen Staaten amtlich veröffentlicht und jedem geeichten Alkoholometer beigegeben. Sie sind auch mit genauer Anleitung zur Benützung versehen. Eine Zusammenstellung solcher Tabellen findet sich in [1]. Hat man den Prozentgehalt an Alkohol in einer vorhandenen Menge bestimmt, so handelt es sich ferner für die Praxis darum, den Gesamtalkoholgehalt dieser Menge zu bestimmen. Dazu gibt es zwei Wege. Man kann das Gewicht oder das Volumen des Gemisches bestimmen.

Hat man das Gewicht p und den Prozentgehalt in Gewichtsprozenten а bestimmt, so erhält man durch eine einfache Rechnung den Gesamtalkoholgehalt (-щ-)- Im Handel wird jedoch der Spiritus nicht nach Gewicht, sondern

nach Mass umgesetzt. Den Tabellen, die für Gewichtsalkoholometer die wahre Stärke für eine beobachtete scheinbare angeben, ist daher eine zweite Tabelle angefügt, die angibt, wie viel Liter an reinem Alkohol einem bestimmten Gewicht von bestimmter wahrer Stärke entspricht. Hat man das Volumen v und den Prozentgehalt in Volumprozenten a bestimmt, so erhält man den Gesamtalkoholgehalt durch die Rechnung

nur dann richtig, wenn das Volumen

100

bei der Vormaltemperatur beobachtet worden ist. Hat die Beobachtung bei einer andern Temperatur stattgefunden, so muss man das bei dieser Temperatur beobachtete Volumen (das scheinbare Volumen) auf das, welches der Vormaltemperatur entspricht (das wahre Volumen) umrechnen, wozu wieder besondere Tabellen aufgestellt sind. Doch hat man, um diese Umrechnung zu

i

[i

I

I'

'=

•r

ersparen, auch Tabellen aufgestellt, die statt der den scheinbaren Stärken entsprechenden wahren Stärken diejenigen angibt, welche, in obige Formel statt a eingesetzt, die Anzahl der wirklichen Liter Alkohol geben. Hierfür muss selbstredend dann der Alkoholgehalt bei derselben Temperatur bestimmt werden, den das Alkoholwassergemisch hat [2]. Im Spiritushandel wird nicht die Anzahl von Litern Alkohols zu 100 °/₀ angegeben, sondern man bezeichnet ein Liter Alkohol zu 100% als 100 Liter-Prozente und berechnet darnach die Gesamtmenge ebenfalls auf Liter-Prozente. Das Liter-Prozent, d. i. der hundertste Teil eines Liters oder 10 ccm abso-

luten Alkohols, bildet demnach die Rechnungseinheit für Quantitätsbestimmungen im Spiritushandel [3].

2. Eine andere Bestimmungsart des Alkoholgehalts in Alkoholwassermischungen beruht auf der verschiedenen Spannkraft ihrer Dämpfe bei 100°. Pliicker und Geissler haben dafür die folgenden Grössen gefunden:

Gew. o/o über Alkohol:

Fig. 2.

i, Jgj

ШЯ

0,00

Spannung vom Quecksilber :

' fl

754,6

9,87

25,08

42,64

64,08

100.0

1044.5 1286,8

Lv'J

II

1422.6

1544.7 1679,6

Fig. 1.

Auf Grund dieser Versuche konstruirte Geissler einen Apparat, W V a p o r i m e t er genannt, zur Bestimmung von Alkohol. Das Fläschchen O (Fig. 1) wird mit der Oeffnung nach oben gehalten bis zu einer Marke bei a mit Quecksilber, dann bis zur Marke bei Ъ mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt. Darauf verschliesst man die Flasche durch die Röhre B, die luftdicht darauf eingeschliffen ist, setzt das Gefäss mit der Röhre, wie die Abbildung zeigt, auf das Wasserbad A, umgibt das Gefäss mit dem Dampfmantel D und erhitzt das Wasserbad. Sobald das Thermometer im Dampfmantel einige Zeit auf 100° zeigt, liest man den Stand des Quecksilbers an der Skala auf В ab und erfährt so den Gehalt der Flüssigkeit an Alkohol auf 0,1%. Eine Korrektionstabelle für abweichenden Barometerstand ist dem Instrument beigegeben. Eine öftere Prüfung des Vullpunktes ist zu empfehlen.

3. Apparate, die den Alkoholgehalt eines Gemisches aus dem Siedepunkt desselben bestimmen, sind unter dem Namen Ebullioskope konstruirt worden. Fig. 2 gibt einen solchen Apparat in der Form, die ihm H. Kappeier in Wien gegeben hat. In das Kochgefäss wird die Flüssigkeit gefüllt. Durch den luftdicht schliessenden Deckel reicht ein Thermometerkörper bis in die Flüssigkeit, die mittelst einer ringförmigen Siederöhre erhitzt wird. An dem Thermometerrohr befindet sich eine Skala, die bewegt und festgeschraubt werden kann. Stellt man durch Kochen von destillirtem Wasser den Nullpunkt der Skala ein, so wird man vom Luftdruck unabhängig. Beim Sieden der alkoholhaltigen Flüssigkeit werden die Dämpfe durch einen Kühler kondensirt und fliessen nach dem Kochgefäss zurück, so dass ein recht konstanter Siedepunkt erreicht wird. Bleibt der Stand des Quecksilbers einige Zeit unverändert, so liest man direkt den Alkoholgehalt in Volumprozenten ab. Bei sehr alkoholreichen Flüssigkeiten, für welche die Skala nicht ausreicht, muss auf ^2, resp. ¹/з u- s- w- verdünnt werden.

II. Die Flüssigkeit enthält ausser Wasser und Alkohol noch andere Stoffe gelöst. In diesem Falle, wie er bei Wein, Bier, Liqueuren u. s. w. ein tritt, erhält man die zuverlässigsten Resultate, wenn man den Alkohol abdestillirt. Man nimmt ein abgemessenes Quantum, destillirt, bis aller Alkohol übergetrieben ist, was gewöhnlich schon der Fall ist, wenn die Hälfte bis zwei Drittel abdestillirt ist (Kontrolle durch Thermometer), füllt das Destillat auf das ursprüngliche Volumen auf und bestimmt nun den Alkoholgehalt nach I. Mit dem Ebullioskop lässt sich der Alkoholgehalt auch bei Gegenwart gelöster Stoffe bestimmen, ebenso mit dem Vaporimeter, wenn die Flüssigkeit frei von Kohlensäure ist. Kohlensäure enthaltende Flüssigkeiten, wie Bier, Maischen, müssen durch Schütteln mit Kalk von der Kohlensäure befreit werden. Die Bestimmungen mit den beiden Apparaten geben nicht so zuverlässige Resultate wie die Destillationsmethode, sind aber für die meisten Zwecke genau genug, schneller auszuführen und erfordern nur geringe Materialmengen. Ueber den Einfluss anderer flüchtigen Substanzen auf die Vaporimeteranzeige s. [4].

Litteratur: [1] F. Fischer, Handbuch der chemischen Technologie. Leipzig 1893, S. 617 ff. — [2] „Sammlung von alkoholometrisehen Reduktions- und Hilfstafeln“, herausgegeben von der Normaleichungskommission des Norddeutschen Bundes, Berlin 1871. — [3] Brix, das Alkoholometer und dessen Anwendung, 3. Auf!., Berlin 1864; Fischern, Praktische Alkoholometrie, Dresden 1872; Kupffer, Handbuch der Alkoholometrie, Berlin 1865; Sonndorfer, Usancen und Paritäten des Spiritushandels im Weltverkehr, Berlin 1882. — [4] Traube, Zeitschrift für

analytische Chemie 1889, S. 39.

H. Herzfeld.

Alkoven (vom arab. al-kubbatu, gewölbtes Gemach), ursprünglich in arabischen und maurischen Bauten gewölbte, durch ein darin befindliches Ruhebett ganz ausgefüllte Nischen, jetzt ein durch Glasthür oder Vorhang vom Zimmer getrennter fensterloser Raum. Als Schlafzimmer ungesund.

All’ Agemina (all’ Azimina), eine Damaszirung, bei welcher verschiedene Metalle als Einlegung verwendet werden und die Hauptfläche reliefälmliche Auftreibungen besitzt.

Allansche Kulissensteuerung, s. Kulissensteuerungen.

NH .ÇH.NH

, \co.

\NH.CO NH₂/

Aliantom ist in kaltem Wasser wenig, in heissem und in Alkohol leicht löslich, rea-girt neutral, löst sich aber in Alkalien zu Salzen. Man gewinnt es durch Oxydation von Harnsäure, synthetisch beim Erhitzen von Glyoxalsäure mit Harnstoff auf 100°. Beim Erwärmen mit Barytwasser geht es in die Allantursäure, das Mon-Ure'id

der Glyoxalsäure, über, welche die Konstitution CO ^ i    besitzt. S. auch

со/

Aliantom (Allantoissäure, Amniossäure), eine in glänzenden Prismen kristallisirende Verbindung der Harnsäuregruppe von der Zusammensetzung САНе^0₃, die im Harn saugender Kälber, in der Allanto'isflüssigkeit der Kühe und im menschlichen Harn nach dem Genuss von Gerbsäure vorkommt. Sie ist als Diure'id der GlyOxalsäure aufzufassen, d. h. als eine Verbindung des Glyoxalsäure-Restes mit zwei Harnstoff-Resten, und hat dementsprechend die Konstitution :

Co

W. Kerp.

Harnsäure.

Allegorie, bildliche Darstellung einer abstrakten Idee. In gewisser Beziehung ist das Wesen aller Kunst allegorisch, denn sie ist repräsentativ, d. h. in dem Bilde liegt ein allgemeiner Gedankeninhalt, welcher aber als individualisirte Vorstellung zur Erscheinung kommt. Die Allegorie wird mit Bewusstsein erfunden, während das Symbol eine Vorstufe des bewussten Denkens, als Gedankenform etwas Unbewusstes darstellt, dessen dunkler Inhalt den Charakter des Mystischen besitzt. Das Symbol bietet daher ein viel reicheres Eeld der Darstellung für die Kunst als die Allegorie [1]. Letztere tritt in der Kegel erst dann in den Vordergrund, wenn die Kunst und der poetische Volksgeist den Höhepunkt der Entwicklung überschritten haben. Doch auch vom Symbol darf die Kunst nur einen beschränkten Gebrauch machen. In der hellenischen Architektur finden wir wenig Symbolik, während im Mittelalter die Uebermacht religiöser Vorstellungen die Neigung zum Symbolisiren ausserordentlich steigerte; der gotische Stil besitzt mehr oder weniger den Charakter des Symbolischen.

In der Architektur versteht man unter Allegorie die sinnbildliche Darstellung einer Tugend, eines Lasters, Gewerbes etc., in Form einer. Statue, freistehenden Gruppe, in Relief oder Malerei zum Ausdruck gebracht. Von einer zweckentsprechenden Allegorie muss stets gefordert werden, dass sie das Darzustellende für jedermann verständlich ausdrücke, dass sie ferner beim Beschauer Wohlgefallen errege. Sie hat sich im Gegensatz zur symbolischen Darstellung stets lebender Wesen zu bedienen; z. B. der Themis zur Darstellung der Gerechtigkeit, welche symbolisch durch Wage und Richterstab zum Ausdruck gebracht wird. Speziell in der Baukunst dienen die Allegorien, ausser zu dekorativen Zwecken, besonders dazu, die Bestimmung eines Gebäudes anzudeuten. Näheres über die Darstellung und Deutung der Allegorien in [2].

Litteratur: [1] Blümner, Ueber den Gebrauch der Allegorie in den bildenden Künsten, Laokoonstudien, Freiburg 1881, Heft 1. — [2] Frank, Darstellung und Deutung der Allegorien, Hamburg 1880.

Allerlieiligstes, s. Sanktuarium.

Allgemeine Drehkörperkette, s. Drehkörperkette.

Allgemeine Präzession, s. Präzession.

Alligatorbark, s. Spitzenrinde.

Allineator, s. Prismen- und Spiegelinstrumente.

Allocliroit, s. Granat.

Allotropie, die Eigenschaft mancher Elemente, im festen Aggregatzustande in verschiedenen Modifikationen existiren zu können. Man bezeichnet diese Modifikationen als allotropische Zustände. Der Kohlenstoff besitzt drei allotropische Modifikationen : Diamant, Graphit und amorpher Kohlenstoff. Vom Phosphor sind eine gelbe und rote Modifikation bekannt, die unter gleichen äusseren Bedingungen in ihrem physikalischen und chemischen Verhalten so sehr von einander abweichen, wie zwei stofflich verschiedene Körper. Dass die in ihren Eigenschaften ganz verschiedenen Modifikationen in der That ein und derselbe Stoff sind, lässt sich daran erkennen, dass die aus ihnen erhaltenen Verbindungen identisch sind. Die Ursache der ikllotropie ist unbekannt ; im Sinne der atomistiscken Hypothese wird angenommen, dass die (identischen) Atome der Elemente in den allotropischen Zuständen in verschiedener Anzahl oder in verschiedener Weise zu Molekülen zusammengetreten sind.

Alloxan, eine der Harnsäuregruppe zugehörige Verbindung 0₄U,jV₂0 welche als Ure'id der Mesoxalsäure zu betrachten ist und demgemäss folgende

.    .    /NH— CO\

Konstitution hat: COx ^ CO. Es entsteht durch gemässigte Oxydation

der Harnsäure mit Salpetersäure oder Chlor und Brom, kristallisirt aus warmem Wasser in Prismen mit vier Molekülen Kristalhvasser, von denen das letzte erst bei 150° entweicht, reagirt stark sauer und besitzt einen unangenehmen Geschmack. Die Lösung färbt die Haut nach einiger Zeit purpurrot. Durch warmes Baryt -

übergeführt. Diese, eine

wasser wfird es in Alloxan säure CO

/NH .CO .CO . COOH

\nhг stralilig kristallinische Masse, ist eine stark saure, zweibasische Säure. Durch Reduktionsmittel geht das Alloxan in Alloxantin über nach der Gleichung:

2 CLHtmOi + H₂ = C₈ .ЕГ₄ V₄ 0₇ 4- H₂0.

Das Alloxantin, weiches am leichtesten durch Erwärmen von Harnsäure mit verdünnter Salpetersäure gewonnen wird, kristallisirt in Prismen und liefert beim Erhitzen auf 100° in Ammoniak-Gas das Ammonium-Salz der Purpursäure, das als Farbstoff angewandte und zur Erkennung der Harnsäure dienende Murexid. S. auch Harnsäure.    w. Kerp.

Alluvialzeit, s. Alluvium.

Alluvion, die allmäliche Anspülung eines Stückes Land an ein Grundeigentum, welches dem Besitzer desselben nach dem Alluvionsrecht zufällt.

Alluvium oder Alluvion bedeutet wörtlich Anschwemmung. Da sich die geologische Thätigkeit der Gegenwart im Binnenland meist als Anschwemmung äussert, wurde der Begriff „Alluvium“ als ein Zeitbegriff in die Geologie eingeführt und mit ihm die in der historischen Zeit und Gegenwart vor unsern Augen vor sich gehenden Gesteinsbildungen und geologischen Erscheinungen bezeichnet. Diese von der ursprünglichen Bedeutung des Wortes weit abweichende und gänzlich veränderte Passung gilt heute noch, obwohl eine Reihe von Erscheinungen der Jetztzeit mit den Anschwemmungen der Flüsse nichts zu thun hat, z. B. die Torfbildung, die heutigen Meeresablagerungen, der Vulkanismus der Gegenwart, die Ablagerungen durch Wind, Quellabsätze u. s. w. Teilweise wurde der Widerspruch durch Einführung der Bezeichnungen Novär-oder Rezentsystem oder jüngeres Quartär als gleichbedeutend mit Alluvium oder Alluvialzeit auszumerzen gesucht. Eine scharfe Grenze der letzteren gegen die unmittelbar vorausgegangene Diluvialzeit oder das Diluvium besteht keineswegs und in vieler Beziehung ist es schwer zu entscheiden, was der einen oder der andern Erdperiode angehört. Die herrschende Meinung nimmt an, dass mit Beginn der Alluvialzeit die Oberflächengestaltung der Erde schon durchaus die heutige war, dass also nur diejenigen Veränderungen der Oberfläche hierher zu rechnen seien, welche die Flüsse durch Ueberschwemmungen, Hochwasser, das Meer durch Brandung u. s. w. erzeugen. Die Ablagerungen des Alluviums werden im weitesten geologischen Sinne des Wortes sein: Fluss - Schlamm, -Kies, -Schotter, Strandablagerungen, Dünen, Sand, Kies, Marschen- und Wattenbildung, Korallenbänke, Tiefseeschlamm, Steppensalz- und -Kalk, Kalktuff und Kieselsinter als Quellenabsätze, Guano, Torf, Moor, Humus, Dammerde, vulkanische Ablagerungen wie Lava, Asche u. s. w. — Eine Gliederung der Alluvialzeit in verschiedene kleinere Zeitperioden geben Anthropologie und Urgeschichte.

Leppla.

Litteratur: O. W. v. Grümbel, Grrundzüge der Geologie, S. 1000—1019, Kassel 1888.

Allylaldehyd, s. Akrolein.

W. Kerp.

Allylsenföl, Isothiocyansäureallylester, gewöhnliches Senföl, CS= N.C₃Hb, ist der wichtigste Vertreter der Senföle und bildet den Hauptbestandteil des gewöhnlichen Senföles, welches durch Destilliren von zerstossenem, schwarzem Senfsamen (Sinapis nigra) mit Wasser gewonnen wird. Es entsteht hierbei aus dem in den Senfsamen enthaltenen myronsauren Kalium, indem letzteres bei Gegenwart von Wasser unter dem Einfluss eines gleichfalls vorhandenen Ferments, des Myrosins, in Traubenzucker, saures schwefelsaures Kali und Senföl zerfällt. Das reine Allylsenföl ist eine in Wasser wenig lösliche Flüssigkeit, die bei 150,7° siedet und das spezifische Gewicht 1,017 bei 10° besitzt. Es riecht sehr stechend, reizt zu Thränen und zieht auf der Haut Blasen. Künstlich erhält man es durch Einwirkung von Jodallyl auf Rhodankalium oder Rhodansilber. Es ist das belebende Prinzip des Senfs, welcher als Würze zu Speisen Verwendung findet. In der Medizin wird das Allylsenföl wegen seiner Blasen ziehenden Wirkung als äusserliches Reizmittel benützt. S. auch Aethylsenföl.

Alm, s. Kalkstein.

Alma (Almud Alma), Flüssigkeitsmass in Konstantinopel = 5,205 1.

Almadina, s. Kautschuk.

Almandin, s. Granat.

Almerei, s. Sakristei.

Almosenstock, s. Armenstock.

Almucantar hat Seth C. Chandler (in Cambridge, Mass., U. S.) ein von ihm konstruirtes, zur Beobachtung gleicher Sternhöhen bestimmtes Instrument genannt. Auf einer zentralen vertikalen Säule, um die der ganze Oberteil des Instruments drehbar ist, ruht ein mit Quecksilber gefüllter rechteckiger Trog; in diesem befindet sich ein Schwimmer, der die Kippaxe des exzentrischen Fernrohrs aufnimmt. Bei gebremster Kippaxe ist die Spur der Fernrohrzielaxe am Himmel bei Drehung des ganzen Instruments um seine Yertikalaxe ein Almucantarat (s. d.), woher der Name. Das Fernrohr enthält selbstverständlich ein Netz horizontaler Fäden zur Yerschärfung der Beobachtung des Durchgangs eines Sterns durch einen bestimmten Horizontalkreis zum Zweck von Zeit- oder Breitenbestimmung (vergl. die Art. Zeitbestimmung und geographische Ortsbestimmung). Chandler schreibt seinem Instrumente unter sonst gleichen Umständen grössere Genauigkeit zu als dem Theodolit oder Altazimut.

Hammer.

Litteratur: Proceed. Americ. Assoc, for the Advanc. of Science 1880 (Versammlung in Boston), 1. Teil, S. 152; Annals of Harvard College Observations (Cambridge, Mass.), Bd. 17, S. 1 ; Chandler, The Almucantar. A new Instrument for the Determination of Time and Latitude, Cambridge 1887.

Almucantarat (das "Wort ist arabischen Ursprungs) heisst jeder Kleinkreis der Himmelskugel, dessen Ebene senkrecht zur Zenithlinie des Beobachters, also parallel zu seinem Horizont liegt ; Synonym : Horizontalkreis. Punkte an der Sphäre von gleicher Zenithdistanz (gleichem Höhenwinkel) gehören also einem Almucantarat an ; im Beobachtungsort von der nördlichen Breite cp berührt der Stern mit der Deklination d bei seiner oberen Kulmination den Almucantarat 90 ⁰ — <p + 8,

alle I höher} kegen(len Almucantarate werden von der Tagesbahn des Sterns

Hammer.

InichteSgcschnitteii} ’ für den E°1 der Erdkugel sind Parallelkreise der Sphäre und Almucantarate identisch u. s. f.

Almud, Feldmass, in Mexiko und Zentralamerika — 0,3502 a, in Spanien = 32,1978 a, in den Kepubliken Südamerikas = 33,027 a.

Almuda, (Almuera, Celemia), Getreidemass, in Mexiko = 4,625 1. in Marokko (Mud) = 14,387 1.

Almude, (Amalde), Flüssigkeitsmass, in Lissabon für Branntwein und Wein = 16,741 1, für Oel = 15,606 kg, in Porto = 25,36 1, auf Madeira = 17,718 1 oder 18,708 1, in Rio de Janeiro = 16,740 1.

Aloë, der eingetrocknete Saft aus den Blättern mehrerer Arten der Liliaceen-Gattung Aloe. Nach ihrer Herkunft unterscheidet man südafrikanische, ostafrikanische und westindische Aloësorten. Erstere stammen hauptsächlich von Aloe ferox Mill., A. plicatilis Mill., A. africana Milk; die auf der Insel Socotra wachsende A. Perryi Aaker, liefert die ostafrikanische Sorte, A. vulgaris Lam (= A. vera L.) die westindischen Sorten, die Curaçao- und Barbados-Aloë. Näheres darüber in [1], [2], [3]. Die Aloeblätter besitzen ein weites weiches Mark, dessen Peripherie von einem etwa 1 mm breiten grünen Gewebe begrenzt wird; in demselben liegen in kurzen Abständen die Gefäss-bündel, deren Aussenschicht die aloeführenden Zellen enthält. Nach der einfachsten Gewinnungsweise stellt man die abgeschnittenen Blätter in eine mit einer Ziegenhaut ausgelegte Grube und lässt den Saft ausfliessen. In Westindien verwendet man hiezu hölzerne Tröge. Der gewonnene Saft wird in Kesseln eingedampft und erscheint nun im Handel in zwei sehr verschieden aussehenden Formen, als glänzende Aloe, Aloe lucida (auch Cap-Aloe genannt) und als Leber-Aloë, Aloe hepatica. Die glänzende Aloe umfasst alle hellen, glasglänzenden, durchsichtigen Sorten, die im auffallenden Lichte schwärzlich-dunkelbraun und grünlich bestäubt, in dünnen Stücken bernsteingelb oder hellbraun und völlig klar sind und aus einer amorphen Masse bestehen. Leber-Aloë ist matt oder fettglänzend, undurchsichtig, leberbraun bis schwarzbraun, reichlich mit Kristallen (von Alo'in) durchsetzt [4], [5], [6]. Alle Aloësorten bilden verschieden grosse, kantige, meist leicht zerbröckelnde Stücke mit

Litteratur: [1] Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreiches, Leipzig 1873, S. 177—180. — [2] Prollius, Artikel Aloe in Geissler-Moeller, Realencyklopädie d. ges. Pharm. I. (1886), p. 256—262. — [3] A. Vogl, Commentar zur 7. Ausgabe der österr. Pharmakopoe II. (1892), p. 481 ff. — [4] Prollius, Bau und Inhalt des Aloeblattes; die geographische Verbreitung der Alo'ineen, Archiv der Pharmacie 1884, Bd. 22 Heft 11 u. 12. — [5] Treumann, Beiträge zur Kenntniss der Aloë, Dissertât., Dorpat 1880. — [6] Margret, Etudes sur Г Aloes, Journ. de Pharm, et de Chim. XVIII. 1888, p. 416. — [7] Wagners Jahresber. über die Fortschritte in der chem. Industrie 1855, p. 329.    T. F. Hanausék.

muscheligem oder körnigem Bruche. Das spez. Gewicht beträgt 1*364; in kaltem Wasser sind etwa 50% löslich, in 10 Teilen siedenden Wassers sind 5 Teile A. klar löslich, beim Erkalten scheiden sich 3 Teile als Harz wieder aus. Unlöslich ist Aloe in Chloroform, Schwefelkohlenstoff und Petroläther, in heissem Aether gibt sie etwas gelben Farbstoff ab, durch Eisenchlorid werden Lösungen grünbraun gefärbt; heisse Salpetersäure färbt alle Sorten kirschrot. Der Geruch ist eigentümlich, unangenehm, der Geschmack ausserordentlich bitter. Aloe enthält 22—40% Harz, 3—7 % Feuchtigkeit und 2—9% Asche. Der wichtigste Bestandteil ist der kristallisirbare Bitterstoff Al о'in, der nach der Abstammung als Barbalo'in (aus der Barbados-Aloe), Natalo'in (aus der Natal-Aloe), Zanalo'in (aus der Zanzibar-Aloë), Curaçaloïn (aus der Curaçao-Aloë) und Socaloin (aus der Socotra-Aloë) bezeichnet wird. Das nicht bitter schmeckende Aloë-Harz ist nicht näher bekannt [2]. Die Aloë wird hauptsächlich medizinisch als kräftiges Laxans verwendet. Die technische Anwendung ist sehr gering und gründet sich auf die braun- oder gelbfärbende Wirkung saurer Lösungen. Eine Auflösung in rauchender Salpetersäure dient als Aloë-Beize zum Gelbfärben des Holzes [1], [7]. Mit Salpetersäure gekocht, entstehen aus der Aloë die Clirysaminsäure [Tetranitrochrysazin, С,₄Д| (W0₂)40₄] und Aloetinsäure, welche die eigentlichen Aloefarbstoffe darstellen. Ein Gemenge derselben heisst im Handel Echtbraun und dient zum Färben von Wolle, Baumwolle und Leder; ausserdem kann jede dieser Säuren unechte Farbstoffe, wie Orseille, Anilinfarben etc. lichtecht machen.

Aloëfaser, s. Spinnfasern.

Aloëholz, s. unter Nutzhölzer.

Aloëpurpur, Handelsname für unreine Aloetinsäure (s. Aloë).

Aloëseile, aus Fasern der Aloë- und Agavearten gefertigt, finden im Bergbaubetriebe als Förderseile (s. d.) in nicht zu tiefen Hauptschächten Verwendung.

M. Kraft.

Alpaca, sowohl das den Säugetieren und zwar der Gattung Lama an-gehörige Tier (Auchenia Paco), dessen Wolle früher häufig zu verschiedenen Geweben verwendet wurde, als auch gewisse, aus Streichwolle hergestellte, langhaarige Wintermäntelstoffe ; endlich auch Kammgarnstoffe bestimmter Appretur. S. Tuchfabrikation und Pako.

Alpaka, versilbertes Neusilber (s. d.).

Alpenbahnen, s. die Art. Drahtseilbahnen und Zahnstangenbahnen.

Alpengranit, s. Granit.

Alpenkalk, s. Kalkstein.

Alphabetrechnung, in der Buchdruckerei seit Ende der sechziger Jahre gebräuchliche Berechnungsweise des Lohnes für Werk- und Zeitungssatz, welcher das kleine Alphabet der in Betracht kommenden Schriftgattung zu Grunde liegt. Man erhält den Satzkostenpreis für den Bogen, wenn man die Anzahl der eine Formatzeile füllenden Buchstaben des kleinen Alphabets mit der Zeilenzahl der Seite und der Seitenzahl des Bogens multiplizirt.

Alphapapier, ein aus dem Zellstoffe der Alpha, Alfa, Haifa, auch Esparto genannten, grasähnlichen Pflanze hergestelltes Papier. S. Papiersorten.

Alphaseparatoren, s. Milchzentrifugen.

Alqueire, nicht mehr gebräuchliches Hohlmass, in Lissabon = 13,84 1, in Porto == 17,46 1, in Bio de Janeiro = 40 1, in Bahia = 31,142 1.

Alquifoux, s. v. w. Bleiglanz (s. d.).

Altan (Altane, Söller), auf Mauern, Säulen, Pfeilern, auch auf Karyatiden ruhender Vorbau mit flachem Dach und Geländer, besonders häufig an

Garten- und Landhäusern in der ersten Etage angebracht. Der Fussboden wird in der Regel mit Zink, Asphalt oder dergl. belegt und an den Seiten mit einer Rinne versehen, damit das Regenwasser abfliessen kann.

Altar (vom latein. alta ara), jede künstliche Erhöhung zur Darbringung von Opfern, in heidnischer Vorzeit ursprünglich nur aus Rasen und Erde, auch aus Holz aufgebaut, welches dann mit dem Opfer zugleich durch das Feuer verzehrt wurde.

I.    Heidnische Altäre. Den oberirdischen Göttern opferten die Griechen auf einer Erhöhung des Erdbodens, während sie den unterirdischen Göttern ihr Opfer in Gruben brachten. Es wird vielfach angenommen, dass sich der Altar aus dem Herd des Hauses entwickelte. Die ältesten Altäre bestanden aus Erdanschüttungen oder Steinhaufen oder geschichtetem Holz, während man in historischer Zeit Altäre aus Stein erbaute. Im Innern der Tempel standen nur kleine und niedrige Altäre, während der Altar, auf welchen die blutigen Opfer gebracht wurden (der Brandopferaltar) stets vor dem Tempel sich befand. Die Grösse ist ohne Zweifel sehr verschieden gewesen. Der normale Altar scheint massige Dimensionen gehabt zu haben, während zuweilen ungewöhnlich grosse Altäre errichtet wurden ; so dürfte der von Pergamon eine Höhe von 13 m, der Demeteraltar zu Eleusis eine Länge von 25 Fuss besessen haben [1]. Die kleineren Altäre waren rund, dreieckig, viereckig oder oval, erhielten eine Basis und eine Bekrönung und waren zumeist mit Gewinden von Blättern, Blumen und Früchten verziert, welche an einzelnen Stellen von nackten Tierschädeln unterbrochen erschienen. Im übrigen war jeder Altar mit den Attributen des Gottes geschmückt, dem er geweiht war. Die römischen Altäre waren im allgemeinen ähnlich gestaltet. Ausserdem befand sich in jedem Haus ein den Hausgöttern (Laren) geweihter kleiner Altar meist in Form eines Herdes mit einer Nische für die Statue des Hausgottes oder einem Feld für dessen gemaltes Bild.

-г "

Fig. 1. Mensa in der Allerheiligenkapelle zu Begenshurg.

II.    Christliche Altäre. Ursprünglich stand der Altar frei vor der Apsis, trat dann aber im Mittelalter in die Chornische zurück; dies ist der Hochaltar oder Fronaltar (altare majus) zum Unterschiede von den Seitenaltären (Yotiv- oder Messaltären, altaria minora), die zumeist von einzelnen Personen oder Familien gewidmet wurden. Die Front des Altars soll nach Westen gewendet sein. Die rechte Seite (die nördliche) bezeichnet man als die Evangelien-und die linke als die Epistelseite. Der Hochaltar ist dem Titelheiligen der Kirche gewidmet und steht auf einer Erhöhung von mehreren Stufen. Der Altar, der zwischen Chor und Schiff steht und in Klosterkirchen für die Laiengemeinde bestimmt ist, ist stets dem heiligen Kreuz gewidmet und heisst Kreuz altar. Später pflegte man über diesem Altar ein kolossales Kreuz aufzuhängen, das Trium- Ш phalkreuz, häufig mit den Statuen der Maria und des Johannes an den Seiten. Yom sechsten Jahrhundert an besteht der Altar aus einem einfachen steiner- Vf :| nen Tisch (mensa), welcher mit einer Platte aus einem _UÊ Stein bedeckt erscheint (Fig. 1). In dieser Platte ALPfe oder vorne unter derselben befindet sich eine Y er- v) tiefung (Reliquiengruft, sepulcrum), welche ein metallenes Kästchen (capsa) mit der Reliquie und der Weihungsurkunde aufzunehmen hat und mit einem Steine geschlossen ist. Diese Reliquie darf nicht fehlen, da in altchristlicher Zeit bloss über den Gräbern der Märtyrer die Abendmahlfeier abgehalten wurde. In jede Altarplatte sind fünf kleine Kreuze (Weihekreuze) eingehauen, in denen der Bischof bei der Weihe des Altares mittelst kreuzweis hineingelegter Wachskerzenfäden fünf Weihrauchkörner verbrennt. Diese anfangs ganz schmucklosen Altäre fing man später an, an der Vorderseite mit Yorsetztafeln (ant'ependia, auch antipendia) aus edlen Metallen, Stein oder Holz, in welche bildliche Darstellungen eingearbeitet waren, zu bekleiden. Ausser diesen festen Antipendien kamen später noch häufiger solche aus gestickten Teppichen zur Verwendung, die wahrscheinlich zum Teil auch in freiem Faltenwurf herab-

hängen durften. Wohl zu unterscheiden von diesen Behängen sind die feinen weissen Leintücher (pallae, mappae) , mit denen die Altarplatte bedeckt ist. Schon in altchristlicher Zeit wurden Altäre mit einem Baldachin überdeckt, der von vier Säulen gestützt erschien (ciborium, tabernaculum), von welchem im Mittelalter das Gefäss mit dem Weihbrote, oft in Gestalt einer Taube, in der Mitte herabhing, während die Seiten mit Vorhängen versehen waren. Zur weiteren Ausgestaltung des Altares gehört die Anbringung eines Kruzifixes, einiger Leuchter und des Messtuches und etwa noch vorhandene .Reliquien!)ehälter. Die zweckmässige architektonische Aufstellung dieser Gegenstände führte zur Errichtung einer höheren Steinwand (retabulum) hinter der Mensa, welche mit einer beweglichen Tafel (superfrontale) aus edlem Metalle, figurale und ornamentale Darstellungen enthaltend, geschmückt erschien oder wohl auch durch einen reichen aufgeliängten Teppich ausgezeichnet wurde.

Weiterbildung dieses Ketah ul ums zeigt sich namentlich im gotischen Stile in grossen, oft ungemein reich geschnitzten Aufsätzen, die zuweilen bis an die Decke reichen und Bilder oder Reliquien ! zu umrahmen haben (Bilderaltäre, Reliquienaltäre). —

Gegen Ende des zwölften Jahrhunderts begannen sich diese Aufsätze in die sogen. Flügel-altäre umzugestalten (Fig. 2).

Der mittlere Teil derselben bildet einen Schrein, der durch zwei Thürflügel (Lider, ostia) geschlossen werden kann und nur bei festlichen Gelegenheiten geöffnet wird. Die Innenseite des geöffneten Altares besitzt zumeist reiche Schnitzereien, darunter insbesondere von dem Heiligen, welchem der Altar geweiht ist, während die Aussenseite des geschlossenen Altares in der Regel bloss mit Malereien verziert erscheint. Diese Flügelthüren werden zuweilen auch aus mehr als zwei Flügeln gebildet und erhalten dann eine entsprechende Bezeichnung in der Weise, dass man zweiteilige Altäre Diptycha, dreiteilige Triptycha, vierteilige Tetraptycha und fünfteilige Pentaptycha nennt. Flügelaltäre, die mehr als zwei Thüren besitzen und so

Die

llÉ

l-Vi

Si

fl

IM]

:l

i,

iv'J

511

Щ

iis!

я

! &ł

шШШ

‘§

m\

:ï

Sr*

WsmË

f klOtoj

f:

т.......................

i,::;:;;:;;,;?:!;!;

Fig. 2. Flügelaltar ans St. Wolfgang in Oberösterreicli.

eingerichtet sind, dass mit der sichtbar werdenden Dekoration gewechselt werden kann, werden auch Wandelaltäre genannt. Der Aufsatz der Flügelaltäre stand ursprünglich auf dem Retabulum und zwar auf einem Sockel, aus welchem die Predella oder Altar Staffel hervorging. Diese besteht entweder aus einem reich verzierten, ebenfalls verscliliessbaren Reliquienschrein oder bloss aus einer durch Malerei geschmückten Tafel. In der Renaissancezeit pflegte man den Altaraufbau mit Stufen (gradini) zu versehen zur passenden Anordnung * des Kreuzes und der Leuchter. Ausserdem gab es auch Tragaltäre (altaria viatica), doch durften sich dieser bloss hohe Geistliche, Könige und Fürsten auf ihren Reisen bedienen. Diese Altäre bestanden aus einem von Holz oder Metall umrahmten, meist kostbaren Stein, auf welchem nur Raum für die Hostie und einen kleinen Reisekelch war. Auch hier war eine Reliquie angebracht, meist unter dem Stein. Später nahmen solche Tragaltäre die Form von Kästchen an, die auf Tierfüssen ruhten. Reisealtäre werden in der Regel, aber nicht mit Recht, kleine Aufsätze in Form von Flügelaltären genannt, die der Priester mitnahm, wenn er Sterbenden das Viaticum reichte; solche kleine Klappaltäre sind in den Museen ziemlich zahlreich anzutreffen. Zur Ausgestaltung eines Altares gehörte aber seit der ältesten Zeit vor allem ein Kreuz. 'Wo ein Ciborium vorhanden war, stand es oben auf demselben oder hing von demselben herab, erst später kam es auf das Retabulum zu stehen oder, wie dies heute noch geschieht, auf die Mensa selbst zwischen mehreren Leuchtern [2]. Die lutherische Kirche hat nach Form und Ausschmückung das Wesentliche von der katholischen beibehalten, die reformirte Kirche ist dagegen zum einfachen Abendmahltisch zurückgekehrt.

Litteratur: [1] A. Baumeister, Baudenkmäler des klassischen Altertums, München und Leipzig 1885. — [2] Otte, Handbuch der kirchlichen Kunst-Archäologie, Leipzig 1883, Bd. 1.

von

Schubert-Soldem,

Altazimut, s. Universalinstrument.

Altbyzantiscll, zuweilen irrtümlich für frühromanisch gebrauchter

Ausdruck.

Altchristliche Bauweise. Als die antike Welt ihre Bedeutung verloren hatte, die alten Götter von ihren Postamenten gestürzt worden waren, trat an Stelle der alten Religion, an die niemand mehr glaubte, ein neuer Glaube, durch das Blut von Hunderten von Märtyrern bekräftigt, das Christentum. Gleichzeitig verbreitete sich der Islam im Orient. Kaiser Konstantin erhob das Christentum zur Staatsreligion, das weltbeherrschende Römerreich zerfiel in ein west- und oströmisches Reich mit zwei gesonderten Zentren der Kunstentfaltung, von welchen das eine in Rom, das andere in Konstantinopel festen Fuss fasste. Wir haben es hier mit der abendländischen Kunst dieser Zeit zu thun. Die ersten Christen konnten ihren Gottesdienst nur an verborgenen Orten abhalten, zunächst wohl in den grösseren Privaträumen reicherer Christen (den antiken Oeci) und später vorwiegend in den Katakomben; dies waren unterirdische Begräbnisplätze, in welchen die Christen bis in das V. Jahrhundert bestattet wurden. Sie finden sich am häufigsten in weichem Tuff angelegt: niedrige, schmale (2—3 Fuss) Gänge in mehreren Stockwerken über einander, die eine meilenweite Ausdehnung hatten. Zu beiden Seiten dieser Gänge wurden Oeffnungen zur Aufnahme der Leichen gemacht, welche dann nach der Bestattung mit einer Marmortafel, die mystische Zeichen trug, geschlossen wurden. Bei den Gräbern der Märtyrer erweiterten sich die Gänge zu kleinen Kapellen, in welchen an bestimmten Gedächtnistagen Gottesdienst gehalten wurde. Im Altertum waren über 40 Katakomben bekannt. Als die Christenverfolgungen aufhörten, konnten die Christen öffentlich Gottesdienst halten, und nun handelte es sich darum, eine entsprechende Form für ihr Gotteshaus zu finden. Dieselbe musste offenbar aus den Formen des neuen Kultes hervorgehen, der antike Tempel war hiezu vollkommen unbrauchbar, da im heidnischen Gottesdienst die wichtigsten Kulthandlungen v о r dem Tempel stattfanden, während bei dem christlichen Gottesdienste alle Gläubigen innerhalb eines geschlossenen Raumes versammelt werden sollten. Räume aber, die viel Personen aufzunehmen hatten, waren im beschränkteren Sinne die bereits erwähnten Oeci und im weiteren

Sinne die antiken Marktbasiliken, die wir in der That als erstes Vorbild der christlichen Kirchen auffassen können.

Plan der altchristlichen Basilika. — Das Charakteristische derselben besteht in einem höheren, völlig bedeckten, rechtwinkeligen Mittelraum (Mittelschiff) und niedrigen, zu beiden Seiten gelegenen, gleich langen Seitenräumen (Seitenschiffen oder Abseiten). Das Mittelschiff wird an den beiden Langseiten durch je eine Säulenreihe begrenzt, welche zu dem geistigen Zentrum der Anlage, zu dem Altäre, hinführen, welcher vor einer grossen Halbkreisnische, der Apsis, auch Concha oder Tribuna genannt, liegt. Eine weitere Ausgestaltung erfuhr die Basilika dadurch, dass man vor der Apsis ein Querschiff von der Höhe des Mittelschiffes anordnete. Das Querschiff bildete dort, wo es mit dem Mittelschiff zusammenstiess, einen mächtigen Bogen, den Triumphbogen, der häufig auf kräftigen Säulen aufruhte. Am entgegengesetzten Ende des Baues war eine Vorhalle angeordnet von der ganzen Breite der Basilika und der Höhe des Seitenschiffes. Zugleich war auch dort zu jedem Schiff ein Eingang angebracht.

VT? 'TT-ÏÏ

..j*,® .p

4-

[!

Altchristliche Einrichtung einer Basilika. — Die gegen Osten gelegene Apsis mit dem Querschiff war für die Geistlichkeit bestimmt und hiess das Sanktuarium oder Presbyterium ; der ganze übrige Teil der Kirche nahm die Gemeinde auf. Das Sanktuarium war durch Marmorschranken von den Kirchenschiffen getrennt, die an beiden Seiten Ambonen (Kanzeln) besassen. Auf dem nördlichen Ambo wurden die Evangelien verlesen, während auf dem südlichen Ambo die A Predigt gehalten wurde. In der Mitte der Wand Pf der grossen Apsis stand der Bischofsstuhl, rechts Ф und links im Halbkreise um denselben befanden sich die Stühle für die höhere Geistlichkeit, während sich die niedere Geistlichkeit, der es oblag, A den Chorgesang anzustimmen, in der Mitte des C Querschiffes aufhielt. Dem entsprechend erhielt % der obere Teil der Basilika den Kamen Chor. In der nördlichen Seite des Querschiffes fanden alte, bevorzugte Männer ihre Plätze (Senatorium), während die südliche Seite für alte Frauen der höheren Stände bestimmt war (Matrenaeum). Vor der Apsis stand der Altar. Dieser bestand aus einem Tisch, der durch einen Baldachin (Ciborium) überbaut war, während sich unterhalb des Altares eine Gruft (Confessio) mit dem Sarkophage des Kirchenheiligen befand. Der Baum in den Schiffen war unter die Gemeinde in der Weise geteilt, dass in der nördlichen Hälfte die Männer uncl in der südlichen die Frauen ihre Plätze erhielten. ^.AJ Ausserdem war ein schmaler Baum, den ganzen .......

‘TT

westlichen Teil der Kirche einnehmend und durch .... _

Q-0_ Fig. 1. Grundriss der alten Petersbirche.

eine Brustwehr getrennt, für die Katechumenen bestimmt, d. h. für solche, die noch nicht zur meinschaft der Kirche gehörten und sich bei Beginn des Messopfers entfernen mussten. An die westliche Seite der Kirche legte sich ferner ein grosser, meist ziemlich quadratischer Vorhof (Atrium, Paradisus), der von Säulenstellungen umgeben zu sein pflegte und in dessen Mitte sich ein Brunnen (Kantharus) befand, mit dessen Wasser sich die Christen vor Betreten der Kirche zum Zeichen der Peinigung besprengten. Hier im Vorhof standen in ihrem Büsser-gewande die Büsser (Fig. 1).

Um dieser Last einigermassen zu begegnen, erhielten die

Architektonische Ausgestaltung der Basilika. — Grosse Anlagen hatten zumeist fünf Schiffe aufzuweisen, ein Haupt- und vier Seitenschiffe. Die Mittelmauer des Hauptschiffes war ungemein hoch und lastete schwer auf den Säulen (Fig. 2).

Zwischenräume zwischen den Säulen, auch wenn diese mit Architraven versehen waren, Entlastungsbögen, oder es wurden die Säulen sofort mit Archivolten verbunden. Die hohe Oberwand erhielt da, wo das Pultdach der Seitenschiffe aufhörte, Fenster. Dieselben waren anfangs hoch und weit, mit einem Halbkreis geschlossen, hatten eine rechtwinkelige Laibung und wurden durch dünne durchbrochene Marmortafeln geschlossen. Später pflegte man die Fenster kleiner zu gestalten. Die Decken der Mittelschiffe besassen anfangs stets, die der Seitenschiffe zumeist hölzernes 'f äfelwerk, erst später kamen offene Balkenkonstruktionen zur Anwendung. Die Bautechnik war damals noch eine recht rohe und mangelhafte, die meisten Kirchen wurden in Backstein oder Tuffstein ausgeführt, die architektonischen Detailformen wurden direkt den antiken Baudenkmalen entnommen, die ohnehin zerstört wurden. Dies gilt insbesondere von den Säulen, von denen anfangs noch genug Beste vorhanden waren. Als diese aber später seltener wurden, nahmen die Baumeister oft Säulen von verschiedenen Bauten und, falls sie nicht gleich lang waren, wurden sie oft in barbarischer Weise angestückelt. Bei der inneren Wanddekoration zeigte sich namentlich ein grosser Mangel an plastischem Sinn, dagegen ein bedeutender Beichtum an

ал

/V

Pig. 2. Innenansicht der alten Peterskirche in Rom.

von

malerischem Schmuck und zwar wurde hauptsächlich die auch in der römischen Spätzeit so beliebte Mosaikdekoration mit grossem Erfolge angewendet. Insbesondere pflegte die Apsis mit der Kolossalgestalt des Heilandes, umgeben den Aposteln, auf leuchtendem Goldgründe verziert zu sein. Aehnliche musivische Dekorationen hatten der Triumphbogen und die beiden Oberwände des Mittelschiffes (Eig. 3). Das Aeussere der Basiliken war ungemein schmucklos, zumeist in Backsteinen ausgeführt, man sah nur kahle Mauermassen von nicht allzu viel Fenstern durchbrochen, nur die Fassade pflegte durch reichere Mosaikdarstellungen die sonst w'enig gegliederten Wände zu beleben. Erst gegen das VII. Jahrhundert kam ein freistehender Glockenturm hinzu, meist viereckig, selten rund gebildet und nach oben mit zunehmenden Schallöffnungen versehen. Damit beginnt aber auch die Architektur eine neue Bahn zu betreten, nämlich die gefällige Anordnung von verschieden hohen Bauteilen : das malerische Prinzip der Gruppirung in der Architektur (Eig. 4).

Wichtigste Baudenkmale der altchristlichen Kunst. — Die ältesten und bedeutendsten hieher gehörenden Bauten befinden sich in Bom. Die alte Peterskirche, von Kaiser Konstantin im IV. Jahrhundert gegründet; fünf-schiffige Anlage mit reicher Ausstattung, teilweise in den Zirkus des Nero ein-

gebaut, hatte noch die alte Anlage mit geräumigem Atrium. Im XVI. Jahrhundert wurde an ihre Stelle die berühmte Peterskirche gebaut (vergl. die Fig. 1 und 2). — S. Paolo vor den Mauern Roms, von Theodosius von 386 bis ca. 400 ausgeführt, 1823 durch einen Brand zerstört, seitdem wieder nach dem alten Plan aufgebaut, ist ebenfalls fünfschiffig, an jeder Seite mit 20 korinthischen Säulen mit Archivolten; Gesamtlänge 140 m, Weite des Mittelschiffes 24 m, während die gegenwärtige S. Peterskirche nur 22 m hat (Fig. 5, vergl. auch Fig. 3).

S. Maria Maggiore, grossartige dreischiffige Basilikaanlage, zum

r~

тШШ

f-.p p

^слШЖ

вшшм

’.'Л

À-'

>s

1ДЪ

s*

sx 0\А

IW

Ino

\ ;    EC-OOSIV^^£EP

ШШ

(Ш

[дВиНШ™’“

wife

'Ш¥шлаш

А......i -“..г'/

'■Ш

ШШ

ГМШ: жш

_.:л

JMLtil

«g*!?

..

J&bèJb

V-

ттт

mm

шшМ

30'

J,.-

гол

Mill

Крг=

кш

кйзшамр«,ур.у-;

ШШ

Шс

ШШт

г®

feSEĘj|jS 1-

ivih

я

111 У

КЗ

il |й

! fIIÉS

: ЛУЦК «,

;:;j

Hk

5§*

*> Р-

=g|'

L ч>' ''ч\

щЬ

iii

HI

If

«.p

' АжИ» '

rfES А

гн

г-

i *“■

SjBjE

Fig. 3. Apsis von S. Paolo vor den Manern Roms.

Teil aus dem IV. Jahrhundert stammend, mit bedeutenden Mosaikgemälden, in neuerer Zeit wesentlich umgebaut. Ferner wären noch von bedeutenden römischen Basilikaanlagen zu erwähnen: S. Maria in Cosmedin, mit breiten Pfeilern zwischen den Säulen; S. Clemente, hochinteressant durch die vollständige Erhaltung der Chorschranken samt Ambonen ; S. P r a s s e d e mit quergelegten Mauerpfeilern; S. Lorenzo vor den Mauern Roms, am Chor mit noch erhaltenen alten Emporen ; S. A g n e s e vor den Mauern Roms; ebenfalls mit erhaltenen Emporen etc.

Ausserhalb Rom finden sich noch in ganz Italien ansehnliche altchristliche Basiliken. Die am meisten abweichenden sind aber in Ravenna anzutreffen.

Hier gab es keine antiken Bauwerke zu berauben, hier mussten alle Bauformen selbständig gebildet werden, und dies geschah wesentlich dadurch, dass sich die jrf-    Baumeister an byzantinische Kunstgestaltung anlehnten. Das korin-

Д,    thische Kapital war auch hier sehr beliebt, zwar vielfach umge-

if

'    staltet und fast stets mit einem scharf geschnittenen Akanthus ver

Seil

ziert. Daneben treten aber auch byzantinische Glockenformen auf

-j.

fcgf

Ш! p n

10

..

mit verschlungenem Geranke und einen eigenartigen Aufsatz tragend, von welchem erst der Bogen aufstieg (Big. 6). Die Grundform der Basilika

wurde auch hier beibehalten, nur fehlt zumeist das Quer-schiff, dafür sind zwei kleine ЖШЩ Seitenapsiden hinzugefügt. — Pfie 'fVw Die älteste Basilika Bavennas иищличЗ war der jetzt vollständig um-L',';.......gebaute Dom. Im VI. Jahr

hundert (unter Theodorich) entstand S. Martino, gegenwärtig S. Apollin are nu ovo, mit 24 Marmorsäulen und reichem Mosaikschmuck. Kurz darauf wurde die bedeutendste Basilika S. A poll in are in Classe erbaut, ebenfalls mit 24 Säulen, die ein eigentümliches Kompositakapitäl

mit kämpferartigem Aufsatz besitzen. Das Aeussere zeigt eine malerische Anordnung (vergl. Big. 4).

Dieser wurde neben dem recht-

cs

II

g£gr' -

■ j! '

ai'iü

fr

№11)16

- "wem

Fig. 4. Aeusseres von S. Apollinare in Classe.

Zentralbau.

Fig. 5. Grundriss von S Paolo vor den Mauern Roms.

im

111Ш

иг

Вар-

man am

Fig. 6. Kapital von S. Vitale in Ravenna.

winkeligen Basilikenbau ebenfalls gepflegt und insbesondere bei Grabkirchen und Taufkirchen (Baptisterien) häufig angewendet. Zunächst zu erwähnen wäre das noch an der Grenze des Heidentums stehende Grab der Helena, Konstantins Mutter, in der Campagna von Rom. Es ist ein ansehnlicher Rundbau, dessen Inneres durch acht Nischen gegliedert ist, über welchen acht Rundbogenfenster angeordnet sind. Die das Ganze überspannende Kuppel ist aus hohlen, amphoraartigen Töpfen gebildet. Bei S. Costanza, Grabmal der Tochter Щ Konstantins bei Rom, tritt bereits ein neuer Ge-Л danke auf. Analog dem Mittelschiff der Basilika' ist auch hier der mittlere Teil weit höher und ruht auf gekuppelten Säulen, die mittelst Bögen die hohe Oberwand tragen, welche nach oben zu in einer Kuppel endigt, während das weit niedrigere Seitenschiff mit einem Tonnengewölbe überdeckt ist. Die starken Umfassungswände sind ebenfalls durch Nischen gegliedert, auch hat der Bau eine eigentümliche Vorhalle mit zwei Nischen. Einen ähnlichen Grundgedanken findet tisterium des Laterans in Rom. Hier bildet der Boden des Mittelraumes ein vertieftes Bassin, das zum Taufen bestimmt war, einer heiligen Handlung, die in der ersten Zeit durch thatsächliches Untertauchen des Täuflings erfolgte. Das um den Mittelraum angeordnete Seitenschiff bietet hinreichenden Raum für die Zuschauer. Die zentrale Anlage blieb fortan für Tauf kirchen die beliebteste Bonn. Ein interessanter Bau von bedeutenden Dimensionen ist ferner S. Stet an о rot on do in Rom. Hier wird ein hohes, kreisförmiges Mittelschiff von 23 m Durchmesser, von 22 jonischen Säulen umsäumt, welche auf Architraven eine hohe Oberwand tragen. Dieser zentrale Raum ist nicht gewölbt, sondern besitzt eine

flache Holzdecke und erscheint von zwei niedrigeren Umgängen umzogen, von welchen der äussere in mehrere Abteilungen geteilt wurde (Fig. 7). Ein weiterer höchst bedeutender Bau, der ohne Zweifel der altchristlichen Periode angehört, wenn er auch im sechzehnten Jahrhundert zum Teile umgestaltet wurde, ist S. Lorenzo in Mailand. Diese Kirche besitzt eine prächtige achteckige Kuppel von 23,5 m Durchmesser und 38 m Höhe, welche auf acht massig kräftigen Pfeilern ruht. Durch Hinzufügung von weiteren vier Pfeilern wird der Grundriss in ein Quadrat umgewandelt. In den vier Hauptaxen sind vier flache Nischen angeordnet. Ausserdem sind diesem Hauptbau noch drei weit vorspringende Kapellen hinzugefügt, so dass diese Anlage ungewöhnlich prachtvolle perspektivische Durchblicke gewährt (Fig. 8).

Infolge der Völkerwanderung setzten sich die Germanen in Ländern mit hochentwickelter

Fig. 7.

Grundriss von S. Stefano rotondo in Rom.

Kultur und Architektur fest ; sie selbst waren noch ungebildet, brachten aber dafür die Frische und Naivität der Naturvölker mit [1]. Die Ostgoten unter Theodorich waren die ersten, die sich antike Bildung und Kunstübung anzueignen suchten.

Theodorichs Palast in Ravenna zeigt ein starkes Anlehnen an römische Bauweisen, erscheint aber dennoch gemischt mit viel altgermanischen, etwas rohen Details. Leider hat sich von diesem hochinteressanten alt christlich-g er mani sch en Bau nur sehr wenig im heutigen Franziskanerkloster erhalten. Von der Zeit nicht so mitgenommen ist das Grabmal Theodorichs in Ravenna, heute S. Maria della Botonda genannt. Dasselbe besteht aus zwei Stockwerken. Der zehnseitige Unterbau, der im Innern zwei sich kreuzende Bäume bildet, enthielt ohne Zweifel den Sarkophag des Königs. Der Oberstock ist ebenfalls aussen zehnseitig, innen aber rund gestaltet und wird mit einer Flachkuppel von 11 m Durchmesser überdeckt, die aus einem Stück istrianischen Gesteines gehauen erscheint. Die obere Etage war von einer Säulenhalle umgeben, von welcher heute nichts mehr vorhanden ist, während zwei doppelte Freitreppen hinaufführten (Fig. 9).

Ct-GË)

von S. Lorenzo in Mailand.

Was die Ostgoten begonnen, haben die Longo-barden fortgesetzt und so weit entwickelt, dass ihre Bauten als die Brücke zur romanischen Architektur angesehen werden können. Es wären hier viele Bauten in Oberitalien zu nennen, die aber später grösstenteils wieder umgebaut oder zerstört wurden. Wohl das interessanteste hier anzuführende Baudenkmal dürfte S. A m b r o g i о in Fig. s. Grundriss Mailand sein, dessen Bau, wie es scheint, im Jahre 789 begonnen wurde. Es ist eine grosse dreischiffige Basilika. Die Wände des Mittelschiffes ruhen abwechselnd auf schwächeren und kräftigeren Pfeilern, über den Seitenschiffen erheben sich Galerien und über dem Chor eine achteckige Kuppel. 863 bis 881 kam ein grosses Atrium hinzu, während die Vorhalle mit einer darüber befindlichen Loggia dem ursprünglichen Baue angehören dürfte.

Aber auch in Deutschland finden sich noch sehr bemerkenswerte Beste aus dieser Periode. Aus der Zeit vor Karl dem Grossen stammt der Bau des Domes von Trier in seiner ursprünglichen Anlage. Diese bildete ein Quadrat von ca. 40 m, in welchem sich ein mit einer flachen Holzdecke überdecktes Mittelschiff und zwei Seitenschiffe befanden, die durch vier mächtige Säulen mit ihren entsprechenden Gurtbögen getrennt erschienen. Eine Apsis wurde dem Bau, wie es scheint, erst später hinzugefügt (Fig. 10). Die Bauthätigkeit

unter Karl dem Grossen selbst muss eine sehr bedeutende gewesen sein; insbesondere schmückte er seine Besidenz Aachen mit grossartigen Anlagen. Leider ist wenig davon auf uns gekommen. Am besten hat sich die Palastkapelle

si

C-

V.

ł'\

ц_____■

! i.

’■il

mp-

TÎ‘

A,

JJ

_u_

f)

i-'

__a'iilMiPmmuiiiiiin

SMifSb

si

ip

xi

La

b;

I,

.....'

F#

■4P ,ч

--

gg

Fig. 9. Grabdenkmal des Theodorich zu Ravenna.

daselbst, das heutige Münster, erhalten (Fig. 11). Dieselbe ist vom Jahre 796 bis 804 in der Form eines Zentralbaues errichtet worden. Um einen achteckigen Mittelbau von 15 m Durchmesser ziehen sich in zwei Stockwerken

niedrigere Umgänge. Der Mittelbau ist û    mit einer Kuppel, die umgelegten Seiten

[V:

schiffe sind unten mit Kreuzgewölben und in den oberen Emporen mit lialbirten Tonnengewölben überdeckt. Die Kuppel war mit prachtvollen Mosaikdarstellungen auf Goldgrund geschmückt, während sich in der Mitte des Achteckes eine Gruft befand, in welcher Karl der Grosse, auf Fig. io Dom zu Trier in einem Marmorsessel sitzend, Scepter und seiner ursprünglichen Anlage. Beichsapfel in den Händen haltend, begraben wurde. Von weiteren Bauten aus dieser Zeit wären insbesondere noch zu erwähnen: die sehr interessante Лгог-Flg'kâpeÏ!enfn1SAachénPalast’halle zuLorsch, sowie einige mehr oder weniger gut erhaltenen Beste von Basilikaanlagen zu Nieder - Ingelheim, Heinbach im Odenwald, Seligenstadt, Beiclienau am Bodensee, Salvatorkirche und Michaeliskirche zu Fulda, der alte Dom zu Köln etc. Aus dem zwölften Jahrhundert stammt die Kirche zu Ottmarsheim im Eisass, sowie der westliche Teil des Münsters zu Essen und desgleichen auch von S. Pantaleon zu Köln [2].

von Schubert-Soldem

Litteratur : [1] O. Klothes, Baukunst des Mittelalters in Italien, Jena 1884. — [2] W. Lübke, Geschichte der Architektur, 6. Aufl., Leipzig 1884 ; Ueber römische Basiliken namentlich : F. Gr. Gutten-sohn und J. M. Knopp, Denkmale der christlichen Religion, Rom 1882; ferner L. Canina, Ricerche sull’ architettura più propria dei tempj christiani. Rom 1846.

Altdeutscher Baustil, s. Gr о tisch er Baustil.

Altdorisclie Säule, s. Dorische Bauweise und Griechischer Baustil.

Alteisen, unbrauchbares altes Eisen, speziell im Hüttenwesen kleine Stücke alten und neuen Eisens, aus denen die wieder verschmiedbaren sogen. Katzen (s. d.) gewonnen werden.

Alteng’lisch, in der Architektur Bezeichnung für englisch-gotisch, auch für angelsächsisch und anglo-normannisch.

Alter im Felde, im Bergrecht (s. d.) von Kompetenten bei einer Mutung derjenige, der früher gemutet hat.

Alter Mann, s. Abbau.

Alternirende Entladungen, s. Induktion.

Al ternir en de Funktion heisst jede Funktion mehrerer veränderlicher Grössen, welche ihren absoluten Wert behält, aber ihr Vorzeichen ändert, wenn man irgend zwei der Veränderlichen mit einander'vertauscht. Beispiele:

Mehmke.

x — y, хуг — х²у, logy, {x — y) (x — z) {y—z).

Alter Stil, in der Zeitrechnung die Rechnung nach dem Julianischen (alten) Kalender im Gegensatz zu dem Gregorianischen, von den Bekennern der griechisch-katholischen Konfession (Russland, Griechenland) angenommenen. Der alte Stil ist hinter dem neuen um zwölf Tage zurück. Nach § 34 der Deutschen Wechselordnung wird der Verfalltag eines Wechsels, der in einem Lande mit Rechnung nach altem Stil ausgestellt wurde und in Deutschland nach Datum zahlbar ist, nach demjenigen Tage neuen Stils berechnet, der dem nach altem Stil sich ergebenden Ausstellungstage entspricht, wenn auf dem Wechsel nicht bemerkt ist, dass nach neuem Stil datirt wurde. In der gleichen Weise wird verfahren, wenn der Wechsel nach beiden Stilen datirt ist.

Altersversicherung, s. Arbeiterversicherung.

Altertümerkonservirung. Die für Museen und Sammlungsbesitzer so wichtige Frage der Altertümerkonservirung glaubte man früher in einfacher Weise meistens dadurch zu lösen, dass man die Altertümer durch Harz-, Stearin-, oder Firnistränkungen dem Einfluss der Atmosphäre zu entziehen suchte. Diese Verfahren, wie sie auch heute noch vielfach ausgeübt werden und wie sie trotz mancher Mängel wohl nie ganz aufgegeben werden können, sind in neuerer Zeit durch andere rationellere verdrängt worden, welche nach Erkennung der Zerfallsursache durch ihre Entfernung die Altertümer dauernder schützen. — In den meisten Fällen hat die Zerstörung ihren Grund in einem Salzgehalt, insbesondere von Chloriden und Sulfaten des Natriums und Magnesiums, welche entweder durch salzhaltige Quellen oder durch Regen- und Flusswasser, das den salzhaltigen Boden durchsickerte, in die im Erdreich eingebetteten Altertümer eingedrungen sind. Ans Tageslicht gebracht, bedingt der Wechsel der Temperatur und der Feuchtigkeit in der Atmosphäre das einemal ein Auskristallisiren und Wandern der Salze und dadurch ein mechanisches Abheben der Oberfläche -— wie bei ägyptischen Kalksteinen — das anderemal eine chemische Zersetzung, indem sich — wie bei Bronzen — wasserlösliche Salze bilden, die zuerst in Form von Ausblühungen an die Oberfläche treten und nach und nach grösseren Umfang annehmen, bis endlich alle Konturen vernichtet sind. — Je nach dem Material sind zurzeit für die Altertümerkon-

servirung die folgenden Methoden empfohlen worden:

a. Konservirung von Gegenständen aus festem Stein (z. B. ägyptische Grabkammern und Stelen aus Kalkstein) oder hart gebranntem Thon (Terrakotten, kleine assyrische Keilschrifttafeln, Fayence u. s. w.) und ähnlichem Material.

Ist durch einen Vorversuch festgestellt worden, dass das Objekt wasserbeständig ist, so laugt man es aus, indem der ganze Gegenstand derart in Gefässe mit Wasser gebracht wird, dass er sich dicht unter der Oberfläche befindet, damit er über der spezifisch schwereren, aus ihm hinabsinkenden Salzlösung stets in reinerem Wasser liegt. Je nach der Menge des Salzgehaltes muss das Wasser häufiger oder seltener erneuert werden, wobei ein ihm entnommenes bestimmtes Quantum durch eine Lösung von Silbernitrat, welches

mit Chloriden einen weissen Niederschlag oder eine starke Trübung gibt, am besten mit Hilfe der Titrirmethode auf seinen Salzgehalt untersucht wird. Nach Beendigung des Auswaschens wird das Objekt an der Luft getrocknet, und wenn sich die Oberfläche besonders weich oder bröcklich zeigen sollte, so kann nach dem vollständigen Trocknen noch eine Tränkung mit einer Dammarharz-lösung (15 Teile Hammarharz nebst 20 Teilen gebl. Mohnöl werden in 130 Teile Benzin und 150 Teile Terpentin auf dem Wasserbade vorsichtig gelöst) vorgenommen werden [2].

Wertvolle farbige Terrakotten (Tanagrafiguren) erfordern besondere Vorsicht bei dem Auslaugen. Es ist möglichst schnell vorzunehmen, und durch aufmerksame Beobachtung muss man sich stetig überzeugen, ob die Farben durch Wasser angegriffen werden. Tritt diese Gefahr ein, so müssen die Objekte sofort dem Wasser entnommen und nach dem Trocknen eventuell nur durch Tränkung konservirt werden.

Sind gebrannte Thone und Sand- oder Granitgesteine (nicht Kalksteine) mit Kalk oder erdigen Teilen inkrustirt, so entfernt man diese Inkrustirung durch Einlegen in verdünnte Salzsäure und nachheriges gutes Auslaugen [1].

b.    Die Konservirung ungebrannter Thone (Keilschrifttafeln) und solcher Steine und Massen, welche bei dem Auslaugen zerfallen würden (Kalksteine mit grossem Thongehalt, Figuren aus getrocknetem Nilschlamm u. s. w.), kann nur durch Tränkung erfolgen. Ausser der oben erwähnten Harzlösung kann diese besonders bei dunkleren Objekten auch durch eine Mischung von 1 Teil Leinölfirnis mit 3 Teilen Benzin oder Petroleumäther geschehen und zwar stets am besten so, dass man den Gegenstand ganz in die Tränkungsflüssigkeit hineinlegt. Das Seltenerwerden und endliche Aufhören der zuerst zahlreich aufsteigenden Luftblasen kündet das vollständige Durchdringen des . Objektes an, das dann der Flüssigkeit entnommen und in ein verdecktes Gefäss gelegt wird, um nicht durch das schnelle Verdunsten des Bezins oder Petroleumäthers einen schädlichen Feuchtigkeitsniederschlag hervorzurufen. Nach einigen Wochen ist der Firnis verharzt, so dass nun selbst ein Hineinlegen ins Wasser nicht mehr schadet. Ist wegen der Grösse des Gegenstandes und des dadurch bedingten Kostenpunktes ein völliges Durchdringen nicht angängig, so muss man sich mit einem mehrmaligen Tränken der Oberfläche begnügen [1].

c.    Die Konservirung von Elfenbein-, Knochen-, Bernstein- und Glassachen kann je nach ihrer Beschaffenheit nach a oder b ausgeführt werden. Statt der Dammarharzlösung kann auch eine Lösung von Schellack in Aether benützt werden. Für Elfenbein und Knochen hat sich auch ein Verfahren bewährt, nach welchem man die Gegenstände, mit Band umwickelt, um ein Auseinanderfallen zu verhüten, in einer Hausenblasenlösung von 50° einige Zeit erwärmt [2].

d.    Für die Konservirung von Gegenständen aus Eisen, welche stets mehr oder weniger mit Bost bedeckt, oft auch vollkommen durchsetzt sind, sind verschiedene Verfahren im Gebrauch, die sich in zwei Gruppen scheiden lassen. Die erstere gibt solche Methoden an, bei welchen der Gegenstand mit dem ihm anhaftenden Roste konservirt wird, während die zweite Verfahren nennt, mittelst welcher der Rost teilweise oder völlig entfernt wird. — Die zuerst erwähnten Methoden erfordern sämtlich ein Auslaugen des Objektes mit Wasser, am besten unter Erwärmung und unter Prüfung des Waschwassers auf seinen Gehalt an Chlor und Eisenverbindungen. Auch hier bei den Eisenaltertümern sind es wieder die Chloride, welche schädlich wirken und die oft an dem noch nicht behandelten Gegenstand äusserlicli in Form von kleinen nassen bräunlichen Stellen auftreten. Nach möglichster Entfernung dieser wasserlöslichen Salze wird das Objekt getrocknet und dann in gutem Leinölfirnis oder in einem Gemenge von Leinölfirnis und Petroleum einige Stunden bis auf ca. 100° C. erwärmt, man lässt es dann erkalten und trocknet es nach der Herausnahme ab [2]. Salzer glaubt durch Erwärmen in Alkohol besseres Auslaugen zu erreichen; er erwärmt dann die noch alkoholfeuchten Gegenstände direkt in Paraffin [3]. Eckhoff legt die ausgelaugten, noch nassen eisernen Gegenstände in hochsiedendes Solaröl bei 105°, wobei starkes Aufwallen stattfindet, bis die ruhig gewordene Oelfläche anzeigt, dass alles Wasser durch Oel verdrängt worden ist. Der herausgenommene, äusserlich durch Sägespäne abgetrocknete, erkaltete Gegenstand wird dann noch mit einer Lösung von 1 Teil Wachs in 2 Teilen Terpentin überzogen [4]. Methoden, welche Eisengegenstände ohne vorheriges Auslaugen direkt durch Tränken oder durch Erwärmen in Firnis, Wachs, Paraffin oder Fetten angeben, werden zwar noch teilweise angewendet, sind aber nicht zu empfehlen. — Nach den Methoden der zweiten Gruppe können nur solche Altertümer konservirt werden, die noch einen starken Eisenkern besitzen, wovon man sich vorher durch Anfeilen überzeugt. Stef fens on (Kopenhagen) erhitzt solche Eisengegenstände und legt sie dann in verdünnte Schwefelsäure. Hier löst sich der Kost zum grössten Teil, und nach kurzem Auswaschen wird das Eisen in verdünnte Natronlauge zur Neutralisation der Säure gelegt, wiederum ausgewaschen, durch Bürsten gereinigt und, nach raschem Trocknen im Ofen, mit einem Wachsüberzug versehen. Gründlicher verfährt man nach der Bl elfischen Methode. Das Objekt wird zuerst wenig, dann bis zur Botglut erhitzt und plötzlich durch Tauchen in kaltes Wasser abgeschreckt. Dadurch wird die Hauptmenge des Postes abgerissen. Zur weiteren Entfernung des Postes legt man den Gegenstand in verdünnte Schwefelsäure. Die besonders durch die Wasserstoffentwicklung (durch Einwirkung der Schwefelsäure auf Eisen) hervorgerufene Arbeit des Postabhebens muss durch Handarbeit mit Ahlen, Meissein, Löffelschabern und selbst harten Bohrinstrumenten unterstützt werden, bis jeglicher Postfleck verschwunden. Durch Schwenken in reinem Wasser wird die Säure schnell ausgewaschen und nun der mit Stahldrahtbürsten metallisch glänzend gemachte Gegenstand oberflächlich rasch abgetrocknet und in geschmolzenes reines Schweinefett gethan. Da das Fett vorher auf eine Temperatur von 120—140° C. gebracht worden, verdampft das Wasser unter lautem Spratzen und an seiner Stelle werden die Poren des Eisens allenthalben mit Fett angefüllt. Nach dem Abkühlen auf ungefähr 50° herausgenommen, wird überschüssiges Fett durch Fliesspapier abgetrocknet und nach dem vollständigen Erkalten der Gegenstand dann noch mit einem Wachsüberzug versehen [1], [5]. Zeigt sich bei der Behandlung nach Blell, dass eine völlige Entfernung des Rostes nur noch ein Eisenskelett liefern würde, so kann jederzeit das Objekt der Säure entnommen, ausgewaschen und dann zweckmässig in Leinöl erwärmt, also das Blell’sehe Verfahren mit einem der ersten Gruppe verbunden werden. Kleinere, gut erhaltene Eisengegenstände können auch nach Hartwich im Wasserstoffstrom in der Hitze reduzirt und nach dem Erkalten vielleicht mit einem schützenden Ueberzuge von Wachs versehen werden [3j.

¥;Ш ■■

•дм

' п>.

..у

Aegyptische Bronze mit zahlreichen Anshlühungen.

e. Die Konservirung der Bronzen, welche oft durch starke Ausblühungen, wie es die Abbildung zeigt, äusserst gefährdet sind, geschah früher in der Art, dass sie mit verdünnter Salzsäure oder Essigsäure ausgewaschen — in seltenen Fällen mit darauffolgender Neutralisation der Säure durch verdünnte Natronlauge — und nach dem Trocknen mit Firnis-, Ц Schellack- oder Wachsüberzügen versehen wurden. Auch Erwärmen in Hausenblasenlösung oder Betupfen kleinerer Ausblühungen mit Syndetikon findet noch heute statt. Methoden der direkten Tränkung, sowie die zuletzt angeführten schaden den Bronzen nicht, halten auch den Verfall oft lange auf, dagegen ist eine Behandlung mit Säure, die nicht durch Neutralisation und schnelles Auswaschen entfernt wird, entschieden schädlich, denn sie gibt durch Bildung von Salzen Veranlassung zu weiterer Metallzerstörung. Ein Verfahren nun, das in den meisten Fällen

sicher zu dauernder Erhaltung führt, ist das Finkener’sche, welches sich hei jeder Bronze anwenden lässt, die bei der Prüfung mit der Feile noch metallische Natur zeigt. Nachdem durch Liegen in einer sehr verdünnten, ungefähr zweiprozentigen Salzsäure etwaige durch die Ausblühungen festgehaltene erdige Teile entfernt sind und ein kurzes Auswaschen der Säure erfolgt ist, wird das Objekt in eine zweiprozentige Cyankaliumlösung, in der es den positiven Pol einer 4—6 Elemente starken Meidinger Batterie bildet, gelegt, während ihm gegenüber ein Platinblech den negativen Pol bildet. Der am positiven Pol durch den galvanischen Strom auftretende Wasserstoff reduzirt die Chlor- und Oxydverbindungen des Kupfers (Zinnes und Bleies ; letzteres ist in manchen ägyptischen Bronzen in hohem Prozentsatz vorhanden) zu Metall, während die dabei entstehende Salzsäure sich mit dem Cyankalium zu Chlorkalium und Blausäure umsetzt, die sich im Bade verteilen :

Chlorkupfer + Wasserstoff — Kupfer + Chlorwasserstoff (Salzsäure)

und

Chlorwasserstoff + Cyankalium = Chlorkalium -f Cyanwasserstoff (Blausäure).

Die Keaktion, welche je nach der Grösse der Bronze und je nachdem ihre Zersetzung vorgeschritten war, hei längerer Dauer Erneuerung des Cyankaliumbades erfordert, ist beendet, sowie Wasserstoff über die ganze Bronze hin in Bläschen an die Oberfläche des Bades steigt. Man wäscht darauf den Gegenstand durch häufig erneutes lieisses Wasser gut aus. Ein vollständiges Ausziehen des im Innern noch vorhandenen Cyan- und Chlorkaliums ist unbedingt für den dauernden Erfolg dieser Konservirungsmethode nötig, und erst, wenn nach zwei- bis dreiwöchentlichem Hängen der Bronze in destillirtem Wasser dieses rein geblieben ist, kann man sie nach dem Abtrocknen mit einem Tuch im luftverdünnten Kaum über konzentrirter Schwefelsäure trocknen. Bleihaltige Bronzen zeigen nach dem Trocknen stets eine unangenehme graue, stumpfe Oberfläche, die man entweder durch Schwärzen mit Kuss und einem dünnen Wachsüberzug oder auch durch Bürsten mit Drahtbürsten oder Abreiben mit feinem Schmirgelpapier glätten kann, selbstverständlich unter gehöriger Vorsicht, dass keinerlei Schrammen entstehen. Alles Bürsten muss wegen des für die Atmungsorgane höchst schädlichen Metallstaubes natürlich vor einem guten Ventilator vorgenommen werden. Sollte sich bei dem Einlegen der Bronze in die verdünnte Salzsäure oder bei der Keduktion durch den elektrischen Strom zeigen, dass ein Zerfall droht, so muss der Gegenstand sofort herausgenommen und nach raschem Auswaschen und Trocknen getränkt werden. Die Tränkung mit Mohnölbenzinmischung muss direkt auch bei solchen Bronzen eingeschlagen werden, die, wie der Augenschein lehrt, nur noch aus Oxyd und Salzverbindungen bestehen [1]. Endlich sei noch das Springer’sche Verfahren der Reinigung antiker Bronzen von Inkrustationen angeführt. Hierbei werden die Objekte mit lieissem Leim überzogen und nach dem Erkalten und Erhärten des Leims in die Sonnenwärme gelegt. Durch Kontraktion des Leimes springen dann mit ihm auch die Inkrustationen ab oder lassen sich doch durch leichtes Hämmern entfernen.

f.    Konservirung von Gold und vergoldeten Gegenständen. — Hier beschränkt sich die Konservirung fast immer auf eine Reinigung mit Seife und Wasser oder, wenn Inkrustirungen vorhanden sind, auf Entfernung derselben durch Einwirkung von verdünnten Säuren. In letzterem Falle empfiehlt es sich nach dem Auswaschen, die Säure durch verdünnte Natronlauge zu neutralisiren und dann nochmals gut auszuwaschen. Wegen der Weichheit reinen Goldes dürfen nur weiche, sog. Silberbürsten benützt werden.

Erdige Inkrustirungen entfernt

g.    Konservirung von Silber Sachen.

man

durch verdünnte Salzsäure. Häufig vorkommendes Chlorsilber kann, wenn nur als Ueberzug vorhanden, mit Ammoniak entfernt werden; ist die Umwandlung in Chlorsilber weiter vorgeschritten, so reduzirt man entweder durch den elektrischen Strom, wie es bei den Bronzen angegeben, oder, indem man das Objekt in Berührung mit einem Stückchen Zink in verdünnte Salzsäure oder auch mit eisernen Nägeln in Zitronensaft legt [6]. Nachherige Neutra-

lisation durch verdünnte Natronlauge und gutes Auswaschen ist auch hier erforderlich. Bei sehr brüchigen Gegenständen kann eine Tränkung mit Dammar-harz oder Schellacklösung von Nutzen und oft einzig angebracht sein.

h. Für die Konservirung von Gegenständen aus Blei und Zinn sind keine andere Methoden als Auslaugen mit Wasser, Trocknen und Tränkung bekannt. Eine Reduktion durch den elektrischen Strom hat bis jetzt keinen Erfolg gehabt [2].

i. Die Konservirung von Leder kann auf verschiedene Art erreicht werden, so durch Tränkung mit einer Mischung von 20 Teilen Mohnöl mit 270 Teilen Benzin oder mit Fischtliran, oder mit erwärmtem Lanolin [2].

k.    Gewebe verschiedener Art werden am besten mit Kautschukfirnis getränkt, den man durch Auflösen von in Aether aufgequollenem Kautschuk in Leinöl und Terpentin erhält. Auch die Mohnölbenzinmischung hat sich bewährt, besonders für Tauwerk. Ferner wird noch die Aufbewahrung in Alkohol empfohlen [9]. Erwähnt mag hier noch werden, dass es durch wiederholte wechselnde Behandlung mit Säure und Lauge gelungen ist, bei den durch Humussubstanzen stets geschwärzten Haaren der Moorleiclien die ursprüngliche Farbe wieder hervorzurufen [7].

l.    Konservirung von ägyptischem Papyrus. — Die meist in aufgerolltem Zustande befindlichen Papyri werden aus einander gefaltet — brüchige, nachdem sie zwischen feuchtem Fliesspapier gelegen — und vorsichtig mechanisch von Staub, Salzkristallen und etwaigen Schwammbildungen gereinigt. Wiederum durch Liegen zwischen feuchtem Fliesspapier geschmeidig gemacht, werden sie dann zwischen dicken polirten Glasplatten, welche mit wenig Yaselin bestrichen sind, unter häufigem Lüften allmälicli getrocknet und geglättet und dann zwischen dünnen, an den Rändern verklebten Glasscheiben auf bewahrt.

m.    Für die Konservirung von Altertümern aus Holz kommt es in erster Linie darauf an, die Feuchtigkeit zu entfernen, ohne dass ein Zusammenschrumpfen eintritt. Frisch ausgegrabene Holzgegenstände müssen daher stets in einer feuchten Hülle transportirt werden, der sie erst bei eintretender Konservirung zu entnehmen sind. Eichenholz wird am besten durch zwei- bis dreiwöchentliches Liegen in einer Mischung von Firnis und Petroleum konservirt [2]. Für andere Holzarten hat sich das Herbst’sehe Alaunverfahren bewährt. Die

Objekte werden nach dem Abwaschen ungefähr zwei Stunden in einer kon-zentrirten Alaunlösung gekocht, dann herausgenommen und äusserlich haftende Alaunkristalle mit etwas warmem Wasser entfernt. Nach dem Trocknen tritt noch eine Behandlung mit Leinöl und Firnis ein [8]. Grössere Gegenstände (Boote) werden nur mit Firnis oder Harzlösungen gestrichen. Für kleinere Holzobjekte sind ausserdem noch folgende Verfahren empfohlen worden : a. nach Speerschneider [8], Kochen in einem Gemenge von 8 Teilen Rtiböl, 1 Teil AVachs, 1 Teil Fichtenharz und 2 Teilen Petroleum; ß. Kochen in Leimwasser, darauf Schellacküberzug; /. Tränkung mit Paraffin und <5. Aufbewahrung in Alkohol [9]. Sollen Holzwürmer ohne Berührung der Holzgegenstände mit Flüssigkeiten vernichtet werden, so werden sie eine Zeit lang in einer dicht schliessenden Kiste, in welcher sich einige offene Schalen mit Benzol befinden, auf bewahrt ; die flüchtigen Benzoldämpfe wirken für Käfer und Larven tödlich.

Litteratur: [1] Polyteclm. Zentralblatt 1892, S. 198. — [2] Merkbuch, Altertümer auszugraben und aufzubewahren. Auf Veranlassung des preussischen Kultusministeriums herausgegeben, Berlin 1888. — [8] Chemiker-Zeitung 11, S. 574 u. 605. — [4] Konge Vitterhets Historie od Antiquoitets Academicus Manadsblad 1885, S. 134. — [5] Sitzungsbericht der Prussia, Königsberg 1882. — [6] Archaeological Journal XLV, S. 85. — [7] Aarböger for nord. Ołdkyndighed 1891, S. 97. — [8] Antiquarisk Tidsskrift 1858—1860, S. 174 u. 176. — [9]. Verhandlungen der Berliner Anthropologischen Gesellschaft 1889, S. 242 Note.    Rathgen.

von Schubert-Soldern.

Altertum, in der Kunstgeschichte die Zeit bis zu dem Untergang des römischen Reiches. Man pflegt zu unterscheiden: a. das vorklassische Altertum, insbesondere die ägyptische, assyrische, babylonische, persische, phönikisclie Kunstperiode umfassend; b. das klassische Altertum, unter welchem man nur die griechische und römische Kunstperiode versteht.

Altfränkisch, s. v. w. merovingische Kunst (vergl. Mer о ving erbauten).

Altgotischer Stil, unrichtige Bezeichnung für den spätromanischen Stil.

von Schubert-Soldern.

Altgriechisch, von Kunstwerken, wenn sie der vorhistorischen Zeit entstammen (vergl. Griechischer Baustil). Zuweilen wird die Bezeichnung altgriechisch auch gebraucht, um die klassische griechische Zeit von der gegenwärtigen zu unterscheiden.

von Schubert-Soldern.

Altrömisch, in der Kunstgeschichte die Zeitperiode vom Beginn des römischen Reiches bis zu den Königen (vergl. Römischer Baustil). Häufig versteht man aber auch darunter die klassisch - römische Periode im Gegensatz zu der späteren modernen Blütezeit Roms.

Altsächiscli, s. Angelsächsische Bauweise.

Altung, s. Abbau.

sei es infolge künstlicher

Altwasser nennt man die ständig mit mehr oder weniger Wasserdurchfluss versehenen Serpentinen, bezw. vom Grundwasser (Druckwasser) gespeisten früheren Flussarme, neben welchen ein neuer Flussschlauch Regulirung oder natürlicher Bettverlegung — entstanden ist, in welchem die Hauptströmung verzieht.

Aludel, offener Helm von Thon, bei manchen Sublimationsprozessen über einander gesetzt und mit einem einfachen geschlossenen Helm überdeckt, um darin die in Dampfform sublimirten Stoffe abzukühlen und in verdichteter Form rein zu gewinnen. Vergl. Quecksilber.

Alum-cake, Alaunkuchen, durch Einwirkung von Schwefelsäure auf Thon erhaltenes Produkt, das in der Papierfabrikation (s. d.) Verwendung findet.

Borchers.

Aluminate, Aluminiumsalze, in welchen das Aluminium im Säureradikale vorkommt, also Salze, welche dadurch entstanden gedacht sind, dass der Wasserstoff des Aluminiumoxydhydrates (als Säure) durch basische Metalle ersetzt ist. Das wichtigste Aluminat ist das Natriumaluminat, Äl₂ (ONa)^, auch Tlion-erde-Natron genannt. Es bildet sich als Zwischenprodukt des Kryolith-Soda-Prozesses (s. Soda) und bei der Darstellung des reinen Aluminiumoxydes (s. d.) und Aluminiumoxydhydrates aus den natürlichen Hydraten (Beauxit). Das Natriumaluminat ist ein in Wasser lösliches, schon durch schwache Säuren unter Abscheidung von Äl₂ (OiT)fi zerlegbares Salz. Anwendung : Färberei, Zeugdruck, Milchglasfabrikation. Calciumaluminat s. Zement.

Aluminium, Al, Atomgewicht 27, spezifisches Gewicht 2,6 bis 2,74, ist das wichtigste der Erdmetalle. Es besitzt eine weisse Farbe und hohen Glanz. Die Bruchflächen zeigen kristallinische Struktur. Der Schmelzpunkt liegt bei etwa 700°. Sein niedriges spezifisches Gewicht ist für viele Verbrauchszwecke von grösster Bedeutung. Gegen atmosphärische Einflüsse ist es bei gewöhnlicher Temperatur merkwürdig widerstandsfähig. Schon eine kaum wahrnehmbare Oxydschicht auf der Oberfläche schützt das Metall auch bei höherer Temperatur, so z. B. beim Schmelzen und Giessen, vor weiterer Oxydation. Wasser und verdünnte organische Säuren wirken fast gar nicht, letztere erst beim Kochen, langsam ein. Salpetersäure ist fast ganz unwirksam auf Aluminium; Schwefelsäure löst es träge, dagegen Salzsäure und Natronlauge sehr lebhaft. Es fällt die meisten Metalle aus den Lösungen ihrer Salze aus, reduzirt im geschmolzenen Zustande die meisten Oxyde, sogar die des Kohlenstoffes, des Siliciums und des Bors, indem überschüssig vorhandenes Aluminium sich mit den reduzirten Stoffen legirt. Das Metall hat, trotzdem erst seit wenigen Jahren der Preis auf dem jetzigen niedrigen Standpunkte von seiner früher abschreckenden Höhe anlangte, eine sehr ausgedehnte Anwendung gefunden, so zu Haus- und Küchengeräten, Truppenausrüstungsgegenständen, kunstgewerblichen Erzeugnissen, besonders an Stelle von Silberschmiedearbeit, zu wissenschaftlichen Instrumenten, in grössten Mengen aber zur Metallraffination, obwohl die jeweilig erforderlichen Zusätze sehr gering sind. Beim Eisen-, Stahl- und Kupfergusse zugesetzt, wirkt es reduzirend auf vorhandene Sauerstoffverbindungen, so dass einmal blasenfreie, dichte Güsse erzielt werden und andererseits die wertvollen Eigenschaften der so gereinigten Metalle besser hervortreten. Für den Eisen- und Stahlguss ist ausserdem noch zu beachten, dass ein Zusatz von

Das Aluminium findet sich in der Natur nur chemisch gebunden, nie gediegen. Sämtliche Aluminiumverbindungen leiten sich von dem Oxyde (s. Aluminiumoxyd), Äl₂ 0₃ und dem Oxydhydrate (s. Aluminiumoxydhydrat), Al₂ (OX)6 ab; von ersterem zunächst das Sulfid, Al₂S%, dann diejenigen Salze, welche das Aluminium als Basis enthalten (s. Aluminiumchlorid, Alaune); von dem Oxydhydrate die Aluminate, Salze, in denen sich das Aluminium im Säureradikale befindet. Von den natürlich vorkommenden Verbindungen ist das Oxyd im Korund, Saphir, Schmirgel, das Oxydhydrat im Diaspor, Beauxit, Hydrargillit enthalten; Salze finden sich: als Kryolith, als Alaune im Alunit und Alaunschiefer, als Silikate in den besonders wichtigen Feldspaten und deren Zersetzungsprodukten, den Thonarten (Kaolin u. a.). Als solche finden Verwendung Korund und Saphir als Edelsteine, Schmirgel als Polir- und Schleifmaterial, die Feldspate und Thone zur Herstellung von Bausteinen, feuerfesten Thonwaren,

mehr Aluminium, als zur Reduktion des vorhandenen Eisenoxydules erforderlich ist, eine Abscheidung von Kohlenstoff in Form von Graphit bewirkt [15].

Die Verwendung des Aluminiums mit einem Zusatz von 4 bis 10 °/0 Kupfer für Schiffszwecke, ist zur Zeit wegen der Preise des Metalles beschränkt und überdies nur für Konstruktionsteile verwendbar, für welche eine geringe Festigkeit beansprucht wird. Bei Torpedobooten und kleinen schnelllaufenden Dampfbarkassen, bei welchen eine möglichst leichte Bauart erwünscht ist, kommt Aluminiumguss in folgenden Teilen vor: Fensterrahmen, Gehäuse für Zirkulationspumpen, Ventilgehäuse, Fundamentrahmen etc. Besonderen Vorzug bieten die Kolbenschiebergehäuse aus Aluminium für schnellgehende Schiffsmaschinen, da hierdurch die Steuerungsmechanismen entlastet werden. Die Herstellung von Dampfbarkassen aus Aluminiumblechen und Winkeln dürfte zunächst nur auf einzelne Fälle beschränkt bleiben. Die Verwendbarkeit des Aluminiums für aeronautische Zwecke ist hinter allen ehemals gehegten Erwartungen zurückgeblieben. Das Metall hat zu wenig Zähigkeit und Elastizität und eine zu geringe Härte, um es zu anderen Zwecken als Beschlägen und vielleicht noch zu massiven Untergestellen von Maschinen benützen zu können. Es ergeben sich daraus immerhin einige Vorteile für die Luftschiffahrt, die jedoch erst nach angestellten Versuchen richtig übersehen und gewürdigt werden können.

lü llH

,'V

Xi

|ш!

Töpferwaren, Steingut, Steinzeug und Porzellan. Einer mehr oder weniger einfachen chemischen Verarbeitung werden unterworfen: Alunit und Alaunschiefer zur Alaunfabrikation; Kryolith zur Fabrikation von Soda, reinem Aluminiumoxydhydrat und Aluminiumoxyd; die Hydrate, besonders Beauxit zur Darstellung reinen Oxydhydrates und Oxydes; der Korund wird bei der Gewinnung von Aluminiumlegirungen nach Cowles direkt redu-zirt. Für die Gewinnung des reinen Aluminiums eignet sich keines der Mineralien. Alle die jetźt in praktischer Ausführung befindlichen Aluminiumgewinnungsmethoden beruhen auf der Elektrolyse des durch die Stromwärme in geschmolzenem Zustande erhaltenen reinen Aluminiumoxydes, welchem als Flussmittel oder zur Verbesserung der Leitungsfähigkeit des Bades Aluminium-, Erdalkali- oder Alkali-Haloidsalze zugeschlagen werden. Das zersetzte Oxyd muss natürlich während der Elektrolyse stetig ergänzt werden. Zur Ausführung dieses Verfahrens, welches sich aus einer von Héroult erfundenen Methode zur Darstellung von Aluminiumlegirungen (s. d.) entwickelt hat, soll nach Patent- und Zeitungsberichten nebenstehender Apparat dienen (siehe Fig.). In dem mit Holzkohle ausgefütterten, eisernen, isolirt aufgestellten Schmelztiegel ist durch den Boden der metallene negative Pol eingeführt. Den positiven Pol bildet der von oben

Das erste Aluminium wurde nach Davys [1] und Oerstedts [2] erfolglosen Versuchen von Wöhler [3] i. J. 1827 durch Zersetzung von Aluminiumchlorid mit Kalium dargestellt. Deville [4] schlug 1854 an Stelle von Aluminiumchlorid das Aluminium-Natriumchlorid und an Stelle von Kalium das billigere Natrium vor. Nach diesem Verfahren wurde in Frankreich (anfangs in Nanterre, später in Salindres) etwa 30 Jahre lang gearbeitet. Auch in England entstand eine nach liesem Verfahren arbeitende Fabrik. Bunsens [5] Entdeckung im Jahre 1854, dass sich aus Aluminium-Natriumchlorid durch Elektrolyse das Metall abscheiden lasse, wurde noch in demselben Jahre von Deville [6] bestätigt, welcher einen verbesserten Apparat in Vorschlag brachte. Die nun folgenden Vorschläge haben meist Verbesserungen von Wöhlers, Devilles und Bunsens Prozessen im Auge. So empfiehlt Bose 1855 [7] die Chloride durch Kryolith zu ersetzen, welches Salz er mit Natrium zerlegte. Das Natrium wieder wurde 1865 von Beketoff [8] durch Magnesium ersetzt. Von der grossen Zahl von patentirten Vorschlägen, welche sich nicht bewährt haben, seien besonders die von Berthaut [9] und Grätzel [10] erwähnt, da in vielen Lehrbüchern etc. das Grätzel’sche Verfahren als brauchbar beschrieben ist. Nach beiden Methoden soll bei der Elektrolyse von geschmolzenen Aluminiumsalzen eine aus Aluminiumoxyd und Kohle bestehende Anode verwendet werden, um den Aluminiumgehalt der Schmelze konstant zu halten. Grätzels Verfahren ist praktisch nicht ausführbar. In der Aluminium- und Magnesiumfabrik Hemelingen bei Bremen wurde schon unter Grätzels Leitung Beketoffs [8] Verfahren eingeführt, auch von Grätzel zum Patente angemeldet, jedoch nur in England patentirt. Im Jahre 1885 gelang den Gebrüdern E. und A. H. Cowles [11] die Beduktion des Aluminiumoxydes durch elektrisch erhitzten Kohlenstoff (s. Aluminiumlegirungen) bei Gegenwart von Kupfer oder Eisen. Doch gelang es nicht, reines Aluminium so zu erhalten, da geringe Mengen Kohlenstoff und Silicium das Metall technisch unbrauchbar machen. Nach diesem Verfahren arbeiteten zwei Fabriken, die Cowles Elektric Smelting & Aluminium Company zu Lockport im Staate New-York der Vereinigten Staaten Nordamerikas und die Cowles Syndicate Company, Stoke upon Trent in Eng-

in das Gefäss eingehängte, meist aus Platten zusammengefügte Kolilenstah. Als Elektrolyt dient eine geschmolzene Lösung von Aluminiumoxyd in Kryolith, deren Widerstand so gross ist, dass der hindurchgeschickte Strom die zur Erhaltung der Massen im geschmolzenen Zustande erforderliche Wärme liefert. Am negativen Pole scheidet sich Aluminium ab, am positiven Sauerstoff. Letzterer verbrennt die Substanz des positiven Poles, entweicht also als Kohlendioxyd. Das Aluminium wird von Zeit zu Zeit abgestochen. Dem abgeschiedenen Metalle entsprechend muss natürlich Aluminiumoxyd nachgesetzt werden. Nach Versuchen des Verfassers kann man bei Benützung eines dem Wortlaute dieser Beschreibung genau entsprechend konstruirten Apparates kein reines Metall erwarten. Bein erfolgt das Metall aber leicht, wenn die Ausfütterung des Tiegels aus Aluminiumoxyd, bezw. aus erstarrter Schmelze besteht. Dies erreicht man leicht durch Kühlung der äusseren Tiegelwandung mittelst Luft oder Wasser. Eine zweite Bedingung für den ungestörten Gang der Arbeit ist eine teilweise Kühlung des unten in den Tiegel eingeführten Metallpoles. Auf das vorstehend beschriebene Verfahren sind zahlreiche Patente erteilt, welche sich im Prinzipe kaum unterscheiden. Die Patentansprüche beziehen sich teils auf Apparate, teils auf die besondere Zusammensetzung der Elektrolyte. Eine Zusammenstellung derselben (Héroult, Kiliani, Hall, Minet bezw. Bernard u. a.) findet sich in [14] und [16], doch sind die Angaben in beiden Werken zum Teil schon veraltet, da nicht nach dem Wortlaute der Patentschriften gearbeitet wird; die in Arbeit befindliche Neuauflage von [16] wird zuverlässige und ausführliche Angaben bringen. Ein neueres Patent [17] der Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft zu Neuhausen (Schweiz) empfiehlt das Aluminiumsulfid als Elektrolyten an Stelle des Oxydes. Aus wässerigen Lösungen seiner Salze lässt sich Aluminium trotz zahlreicher Patente nicht abscheiden. Die Verwendungsarten des Metalles wurden schon bei den Eigenschaften desselben eingehend berücksichtigt.

land. — Das Jahr 1887 endlich bringt die ersten Patente auf die Elektrolyse von elektrisch zum Schmelzen erhitzter Thonerde, anfangs auch nur zum Zwecke der Gewinnung von Aluminiumlegirungen. Unter diesen nimmt das Patent Héroult [12], in Deutschland auf den Namen der Schweizerischen metallurgischen Gesellschaft erteilt, den ersten Platz ein. Es hat sich daraus schliesslich die jetzige Arbeitsweise entwickelt, nach welcher man ein Metall mit bis 99,9% Aluminium gewinnt. — Die Werke der Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft zu Neuhausen (Schweiz) sind heute auf einer täglichen Leistungsfähigkeit von 2000 Kilogramm Reinaluminium, bei einem Kraftaufwand von 4000 P. S. angelangt. Nach demselben oder ähnlichen Verfahren arbeiten die Société élektrometallurgique Française zu Froges (Isère, Frankreich) und die Pittsburg Reduktion Company zu Pittsburg (Pensylvania, Nordamerika), als die bedeutendsten der jetzt existirenden "Werke, solche Preisschwankungen erfahren als das Aluminium. Während es 1855 zu fast 1000 di. per Kilogramm verkauft wurde, sank der Preis 1870 auf etwa 110 di., 1885 auf etwa 30 di. (in Legirungen), 1888 auf 20 di. und wird jezt zu 4 bis 5 di. per Kilogramm verkauft.

Wohl selten hat ein Metall

D. R. P. 68909.

Aluiiliniumacetat, essigsaure Thonerde Alt(Ct ff₃ 0₂\,

Färberei, vorzugsweise in der Baumwolldruckerei als Rotbeize, sowie zum Wasserdichtmachen von Wollgeweben verwandt. Es wird durch Zersetzung von Aluminiumsulfat mit Blei-, Baryum- oder Calciumacetat erhalten, indem das Filtrat vom ausgefällten Sulfat bei massiger Wärme zur Trockene verdampft wird. Der Trockenrückstand ist ein nicht kristallisirender, zerfliesslicher Gummi, welcher beim Liegen an der Luft unter Verlust von Essigsäure in das unlösliche basische Aluminiumacetat übergeht. Das Aluminiumacetat kommt nicht als solches, sondern kombinirt mit Alaun, Kaliumacetat und Kaliumsulfat zur Anwendung, wobei die Lösung durch Zusatz von Mehl, Stärke oder Dextrin noch zweckmässig verdickt wird. S. auch Acetate.

Litteratur: Perd. Fischer, Handbuch der chemischen Technologie, Leipzig 1893, S. 568

W. Kerp.

Litteratur: [1] Davy, in Philos. Transact., London 1810. — [2] Oerstedt, in Overs o. d. K. Danske Vidensk. Selsk. Forhandl. etc. 1824/25. — [3] Wühler in Folgend. Ann. 11 und Liebigs Ann. 53. — [4] Deville, in Journ. f. prakt. Chem. 61. — [5] Bunsen, in Poggend. Ann. 92. — [6] Deville, in Ann. de chim. et phys. 43. — [7] Rose, in Pogg. Ann. 96. — [8] Beketoff, in Jahresb. d. Chem. 1865. — [9] Engl. Pat., 4087 v. J. 1879. — [10] D. R. P. 26962. — [11] D. R. P. 33672. — [12] D. R. P. 47165. -— [13] Kerl u. Stohmann, Encyclop. Handb. d. Techn. Chem. 4. Auf]., Braunschweig 1889. — [14] Richards, Aluminium, 2. Aufl., Philadelphia und London 1890. — [15] Aluminium-Industrie-Aktien-Gesellschaft, Anlagen und Produkte, _Schaffhausen 1890. — [16] Borchers, Elektrometallurgie, Braunschweig 1891. — [17]

Bor chers.

wird in der

und 1018.

Aluin iniumblitzlicht, s. Photographie.

Aluminiumbronze, s. Aluminiumlegirungen und Bronzefarben.

nur

Borchers.

Aluminiumchlorid (Chloraluminium), Äl₂Cl₆, ein leicht flüchtiges und leicht zersetzbares Salz, welches früher (nach Wähler, Bunsen und Deville) zur Aluminiumdarstellung benützt wurde. Jetzt findet das wasserfreie Salz noch in der Anilinfarbenfabrikation Verwendung. Zu diesem Zwecke wird es am bequemsten und billigsten durch Verbrennen von Aluminium im trockenen Chlorstrome erhalten. Die ältere Darstellungsmethode (Glühen eines Gemisches von Aluminiumoxyd und Kohle im Chlorstrome) ist umständlicher, jetzt auch teurer. Eine wässerige Lösung dieses Salzes wird durch Lösen von käuflichem Aluminiumoxydhydrat in Salzsäure erhalten. Auf der leichten Zersetzbarkeit des Chlorids beim Erwärmen und beim Eindampfen der so erhaltenen Lösung in Oxyd und Säure, Al₂ ClR -}- 3 H₂ О = А1г Оъ 6 HCl, beruht die Anwendung der letzteren in der Färberei und bei der Herstellung wasserdichter Stoffe.

Aluminium dreiecke, s. Zeichengeräte.

Aluminiumhelm, s. Ausrüstung der Feuerwehrmannschaft.

Aluminiumhydrat, s. v. w. Aluminiumoxydhydrat (s. d.).

Alliminiumhydroxyd, s. v. w. Aluminiumoxydhydrat (s. d.).

Aluminium-Kupferlegirung, s. Aluminiumlegirungen.

! Patente (D. В. Р. 33 672) hergestellt. Nach

Aluminiumlegirnngen. Yon den zahlreichen Aluminiirailegirungen haben die Aluminiumbronze und das Aluminiummessing Bedeutung für die Technik erlangt. Das Ferroaluminium, welches früher bei den hohen Aluminiumpreisen beim Eisen- und Stahlgüsse als Zusatz benützt wurde, ist durch das Aluminium selbst aus den meisten Absatzgebieten wieder verdrängt. —- Die Aluminiumbronze ist eine Aluminium-Kupferlegirung. Bei einem Aluminiumgehalte von 5 bis 8 °/₀ besitzt sie eine goldähnliche Farbe. Mit grosser Zähigkeit vereint sie einen hohen Grad von Dehnbarkeit, ist also vorzüglich zum Schmieden geeignet. Ihre Widerstandsfähigkeit gegen Oxydationsmittel auch bei Schmelzhitze macht sie zu einem wertvollen Material zum Giessen von Maschinenteilen. Auch findet sie wegen ihrer Unempfindlichkeit gegen Salze und Säuren zu chemischen Apparaten Verwendung, wegen ihrer gleichzeitigen Festigkeit Kompressionspumpen für saure Gase (schweflige Säure), auch zu Geschützrohren und Gewehrläufen u. s. w. Die Verwendung von Aluminiumbronze für Schiffbauzwecke ist dagegen noch eine sehr geringe, da die praktischen Versuche mit diesem Metall noch nicht abgeschlossen sind. Zurzeit sind nur Schraubenpropeller aus Aluminiumbronze zur Ausführung gekommen. Die Herstellung der Bronze geschieht am besten durch den Konsumenten selbst, indem er Kupfer in einem Graphittiegel schmilzt und nach Bedarf Aluminium zusetzt. Es werden aber auch noch grosse Mengen nach dem Cowles’ sehen

I- Ш

'Л

1§|

f^wriniiłLaia

ЯВИ

111

WB

Ш

if¹

>т

zu

:£!

fl

jjgL

Lj

Fig. 1.

diesem Verfahren wird Aluminiumoxyd durch elektrisch erhitzte Kohle bei Gegenwart von Kupfer reduzirt. Figur 1 zeigt die Ansicht eines Schmelzraumes. Figur 2 stellt den Längs-, Figur 3 den Querschnitt eines Einzelofens dar. Hierin sind ЕЕ Elektroden, bestehend aus je 9, etwa 30 Millimeter dicken Kohlenstäben, um welche die cylindrischen Metallblöcke M gegossen sind. In jeden dieser Metallblöcke ist an der den Kohlen entgegengesetzten Seite ein Kupferstab К eingelassen. Die ganze Vorrichtung bewegt sich in dem Bohre R, in welchem sie durch die Schraube S vorwärts oder rückwärts geschoben werden kann. Die Stromzuleitung vermitteln die Kupferdrahtkabel L, welche in die ebenfalls aus Kupfer bestehenden Verbindungsstücke V eingeklammert und mit diesen auf die aus den Kohren R hervorragenden konischen Enden der Stäbe К aufgehängt werden können. Zur Führung der Stäbe К dienen die eisernen Formstücke F. Die Schraubenmutter liegt in an К befestigtem Kragen Z. Auf die Sohle des Ofens kommt eine Schicht gekalkter Holzkohle, dann werden die Elektroden eingeführt, und nach Einsetzen eines Bahmens aus Eisenblech in den Ofen wird der Baum innerhalb dieses Bahmens mit Erz, Metall und Holzkohle, der Baum zwischen diesem und den Ofenwandungen mit Holzkohle gefüllt, dann der Bahmen herausgezogen. Die aus der Oeffnung im Deckel entweichenden Gase werden angezündet und durch ein Bohr in eine Kammer geleitet, in welcher sich mitgerissene Thonerde absetzt. Durch eine Abstichöffnung in der Ofensohle wird die sich dort ansammelnde

Legirung abgelassen. Die Schlacke, welche aus einem sehr innigen Gemische von Legirung und Kohle besteht, wird nach vorgängiger Zerkleinerung von der Kohle durch Waschen getrennt. Die so gewonnene Legirung wird einer neuen Beschickung zugesetzt. Die Kohlenstäbe ЕЕ. welche in den Beschreibungen fälschlich als Elektroden bezeichnet werden, bilden nur Widerstände in dem Schliessungskreise einer kräftigen Stromquelle. Sie sind es, welche jr zunächst erhitzt werden, fÉ um ihre Wärme der j^f?f«M»gs|ssggg|g um sie herumgepackten

MEL

......dinjj ULj.

mm

V'..-

?"

Mischung mitzuteilen,    мщ

Nach und nach schalten Jggf sich auch andere m der

Mischung befindliche Kohlenteile als Wider-

Fig. 2.

aus

stände mit in den Stromkreis ein. Der ursprüngliche Héroult-Prozess, nach welchem geschmolzenes Aluminiumoxyd bei Gegenwart von Kupfer in einem als Kathode dienenden Kohletiegel elektrolysirt wurde, ist nicht mehr in Anwendung. Die nach diesem Prozesse arbeitenden Fabriken sind zur Darstellung von Keinalumimum übergegangen, —-щ» welchem die Legirungen durch Zusammenschmelzen    Égiemii

HK

mit den betreffenden Metallen erhalten werden. - Alu-miniummessing ist eine Legirung von Kupfer, Zink und Aluminium, also Messing mit Aluminiumzusatz. . Es

schmieden, walzen und pressen lässt und bei gewöhnlicher Temperatur in Härte der besten Phosphorbronze, in Festigkeit dem besten Gussstahle gleichkommt. Die Darstellung besteht in einem Einschmelzen von Kupfer und Zink unter Zusatz von 1 bis 3 °/₀ Alu-Dabei ist zu beachten, dass je grösser der Zinkgelialt ist, desto

besitzt neben den Eigenschaften des gewöhnlichen Hessings ===, ШЯЯиЩШШжш die Vorzüge, dass es sich bei dunkler Rotglut sehr gut ■ -    ' »J m

i*

WM,

Fig. 3.

mmmm.

Borchers.

geringer der Aluminiumzusatz sein muss.

Litteratur s. unter Aluminium.

Aluminiummessing, s. Aluminumlegirungen.

Alumiiiiiim-N atrium -F 1 u o r i Л, Äl₂F₆ .NaF, kommt als Kryolith (s. d.)

natürlich vor.

zenem

Borchers.

Es ist ein in Wasser unlösliches Salz, besitzt aber in geschmol-Zustande ein grosses Lösungsvermögen für Metalle, wird daher als Flussmittel besonders bei der Aluminium- und der Porzellanfabrikation benützt, wurde auch schon zur Aluminium dar Stellung als Rohstoff benützt, indem durch Alkalimetalle und Magnesium das Aluminium daraus abgeschieden wurde. Die grösste Menge von Kryolith dient aber zur Herstellung von Soda (s. d.) und reinem Aluminiumoxydhydrat (s. d.).

Alumimumoxyd, Äl₂ 0₃, auch Thonerde, Alaunerde genannt, bildet in reinem Zustande entweder ein weisses amorphes Pulver oder farblose kristallinische Massen, ist unlöslich in Wasser, schwer löslich in Säuren. Es ist für sich fast unschmelzbar, löst sich aber in geschmolzenen Fluoriden und einigen Chloriden. Durch Kohlenstoff und andere Reduktionsmittel lässt es sich nur schwer reduziren, da seine Bildungswärme sehr gross (Äl₂, Оъ = 388,80 W. E.) ist. Ueber natürlich vorkommendes Oxyd s. Aluminium. Das reine Aluminium-oxyd wird durch Kalciniren (Glühen) des Aluminiumoxydhydrates (s. d.) erhalten ; es dient als Rohstoff für die Reinaluminiumgewinnung.    Borchers.

Alumiiiiumoxydhydrat (Thonerdehydrat) Л1₂(ОН)^, ein lockeres, weisses Pulver. Den Alkali- und Erdalkalioxyden gegenüber verhält es sich sauer, den Säuren gegenüber basisch. In Wasser ist es unlöslich, in den meisten

Säuren und in Lösungen der Alkalihydrate unter Bildung von Salzen leicht löslich. Es dient jetzt als Bohstoff der meisten technisch wichtigen Aluminiumsalze (s. Alaune und Aluminiumchlorid), wird auch durch Erhitzen (Kalci-niren) in grossen Mengen auf Oxyd (zur Aluminiumgewinnung) verarbeitet. — Das natürlich vorkommende Oxydhydrat (Beauxit, Diaspor, Hydrargillit) ist für die meisten Zwecke wegen eines Gehaltes an Eisenoxyden und Silikaten nicht direkt verwendbar. Das Mineral wird daher entweder mit Soda oder mit Natriumsulfat und Kohle auf Natriumaluminat verschmolzen: Äl₂ (ОII) ₆ -j-3 Na₂ C0₃ —    Na)b -(- 3 N₂0 -)- 3 C0₂. Das Natriumaluminat wird

Borchers.

entweder wie heim Kryolithsodaprozesse (s. Soda) in wässeriger Lösung mit Kohlensäure zerlegt oder zum Teil in Calciumaluminat, zum Teil in Chlorid verwandelt Al₂(ONa)₆ + 3 Ca (H0₂) = 6 Na HO -f- Al₂ ()в Ca₉ ; Äl₂ (0 Na) 6 + 12 HCh = 6 H₂0 + 6 CI -j- Äi₂ Cif,, welche beiden Produkte dann bei gegenseitiger Einwirkung auf einander das Oxydhydrat liefern: Äl₂ С1₆ + Al₂ Ob Ca₃ -f- 6 H₂0 = 3 Ca Cl₂ -j- 2Al₂(OH)(l. Der Kryolithsodaprozess liefert ebenfalls grosse Mengen Aluminiumoxydhydrat als Nebenprodukt.

Aluminiumphosphat (phosphorsaure Thonerde) А1₂(ОЩ)РО±, in der Natur als Kalait, gallertiger Niederschlag vorkommend, erhalten durch Fällen einer neutralen Thonerdelösung mit phosphorsaurem Natrium, dient zur Darstellung von Alaun und künstlichen Düngemitteln, namentlich als sog. Bodondo-phosphat von Westindien.

Aliiminiumsalze, s. Aluminium.

Aluminium Silber (Drittelsilber des Handels, tiers-argent), Legirung von % Aluminium und % Silber, härter als Silber und leichter als dieses zu graviren; dient zur Herstellung von Tischgeräten.

Borchers.

Aluminiumsilikate (Thonerdesilikate) gehören zu den verbreitetsten Mineralien unserer Erdkruste, die auch meist als solche nach mechanischen Aulbereitungsprozessen Verwendung finden. In ihrer Zusammensetzung weichen sie fast alle von dem normalen Silikate, der kieselsauren Thonerde, ab, welche der Formel Äl₂(SiO₄)₃ oder {Äl₂ 0₃)₂.3 Si 0₂ entsprechen müsste. Am nächsten kommen diesem Salze die Thone, z. B. Kaolin Äl₂ Si₂ 0₉, Zersetzungsprodukte der Feldspate. Die Verwendungsarten dieser Mineralien wurden schon beim Aluminium erwähnt (vergl. auch Th 011 war en, Künstliche Steine). Ein früher sehr wertvolles Aluminiumsilikat, der Lasurstein, ein schwefelhaltiges Natrium-Aluminiumsilikat, wird jetzt als Ultramarin (s. d.) künstlich hergestellt.

Aluminiumsulfat, s. Alaune.

Aluminiumverbindungen in der Färberei und Druckerei bilden die Grundlage für eine grosse Zahl von Farben auf allen bekannten Gewebsfasern. Für Wolle ist die Lösung des Kali- bezw. des späteren Ammoniakalauns die aus ältesten Zeiten stammende Kotbeize. Der oktaedrische Alaun wird zusammen mit Weinstein in Wasser aufgelöst, um die Wolle „anzusieden“, nicht bloss für das Krapp- oder Alizarinfärben, sondern auch für das Färben mit anderen beizenziehenden Farbstoffen. Die Wollfaser nimmt in der Siedhitze Thonerde aus dem stark sauren Alaunbade auf und die Aufnahme wird durch die Anwesenheit des Weinsteins wesentlich befördert. Billiger, dabei dem Zweck gleich entsprechend, ist das Aluminiumsulfat, das seit Beginn der Kryolith- und Beauxit-industrie mit einem Gehalt von durchschnittlich 15% Al₂0₃ (gegen 10,76% im Kali- und 11,27% im Ammoniakalaun) [1], genügend rein in Form von weissen Tafeln auf den Markt kommt und in Wasser leichter löslich ist als der oktaedrische Alaun. Eine Prüfung neu angekommener Sendungen von Aluminiumsulfat mit Ferricyankalium auf Eisenoxydul-, mit Ferrocyankalium auf Eisenoxydsalz ist, wie beim gewöhnlichen Alaun, für alle Fälle zu empfehlen. Eine der vielen Vorschriften für das Ansieden der Wolle verlangt auf 1 1 Wasser 8 g Aluminiumsulfat und 7 g Weinstein. Man geht kalt ein, erwärmt in 1 bis 1% Stunden bis zur Siedhitze und bleibt % Stunde bei dieser Temperatur. Nach einer andern Vorschrift, die für den Sud mit gewöhnlichem Alaun berechnet ist, nimmt man auf 50 kg Wolle, die in künstlichem Alizarin rot ge-

färbt werden soll, 1200 bis 1500 1 siedend heisses Wasser, 3 kg Alaun und 1¹/<2 kg Weinstein [2].

Der Baumwollfärber bat für die Lösung des gewohnlichen Alauns oder des Aluminiumsulfats nur Verwendung, um fertiggefärbte Ware zu nuanciren oder zu schönen. Sie reagirt für seine Gespinnstfaser zu sauer und muss, wenn nicht zum kubischen (römischen, neutralen) Alaun, K₂ Al₂ (ß0₄)₄ + Al₂(OH)n + 24H₂0, mit 19,6°/₀ Thonerdegehalt, gegriffen wird, durch Thonerdehydrat, durch ein Alkali oder Alkalikarbonat, durch Kalk oder Calciumkarbonat neutralisirt oder abgestumpft werden, gleichviel ob es sich um lose Baumwolle, Garne, glatt zu färbende Stücke oder um eine andere vegetabilische Gewebs-faser handelt. Bei der Neutralisation verschwindet anfänglich die vorübergehend auftretende Trübung der Alaun- oder Sulfatlösung immer wieder, bis schliesslich ein Tropfen weiteren Zusatzes eine dauernde Trübung hervorruft. Hört man mit dem Neutralismen unmittelbar vor diesem Moment auf, so hat man eine neutral reagirende, klare Flüssigkeit, die sich beim Kochen trübt, während gewöhnliche Alaun- oder Sulfatlösung beim Kochen sich nicht verändern. Die Trübung stammt von der Dissociation des in der neutralisirten Flüssigkeit enthaltenen basischen Aluminiumsulfats her, das unter dem Einfluss der Hitze sich in ein ungelöstes, noch basischeres Salz oder geradezu in Aluminiumhydroxyd einerseits und in das normale, lösliche Salz andererseits spaltet. Die Trübung tritt um so leichter ein, je mehr man vom Neutralisationsmittel gebraucht hat, je mehr Verdünnungswasser man zufügt und je mehr Alkalisulfat in der abgestumpften Lösung sich vorfindet. Vorausgesetzt, dass eine Alaun- oder Aluminiumsulfatlösung per Liter Flüssigkeit gleichviel Thonerde enthalten und dass sie gleich stark abgestumpft worden sind, so wird also der ursprüngliche Gehalt des oktaedrischen Alauns an Alkalisulfat dazu beitragen, dass seine neutralisirte Lösung leichter sich dissociirt als die zum Vergleich herangezogene Aluminiumsulfatbeize. Auf dieser Dissociation beruht die Befestigung der Beize auf der Baumwolle und mittelbar die Aufnahme der adjektiven oder polygenetischen Farbstoffe, d. h. die Bildung und Fixirung der Thonerdelacke, die indirekte Färbung der Faser. Bei mehr oder weniger starkem Abstumpfen einer Alaun- oder Aluminiumsulfatlösung entstehen der Reihe nach in der einen wie in der andern Flüssigkeit mehr oder weniger basische, in der Kälte lösliche, in der Wärme unlösliche Aluminiumsulfate von der Zusammensetzung:

(«) Ah (SOih (OH), - (b) Ah (SOih(OH)n - (с) АЦ (SO,) (OH),

Während eine Lösung von 200 g normalem Aluminiumsulfat in l 1 Wasser weder beim Kochen noch beim Verdünnen sich trübt und an die Baumwollfaser

Die Praxis hat

u. s. w.

nur 12,9% ihres Thonerdegelialts abgibt, zersetzt sich das am meisten basische Salz c (eine äquivalente Konzentration vorausgesetzt) beim blossen Verdünnen mit kaltem Wasser so schnell, dass seine Lösung als Beize nicht zählt. Das basische Salz b zersetzt sich bei gleicher Konzentration der Stammlösung schon beim Erwärmen der abgestumpften Flüssigkeit auf 68° C. oder beim Verdünnen von 1 1 auf 3 1 und ist deshalb für die Praxis ebenfalls unverwendbar, trotzdem die Baumwolle 58,7% des Thonerdegelialts der Lösung b aufnimmt. Dagegen entspricht das im ersten Stadium der Neutralisation in der Lösung auftretende basische Salz a, das zu % aus normalem Sulfat und zu % aus Aluminiumhydroxyd besteht, den Bedürfnissen der Praxis. Seine Lösung (in der angegebenen Konzentration) trübt sich beim Kochen erst nach einiger Zeit und wird, was wichtig ist, beim Erkalten wieder klar. Beim Verdünnen beginnt die Dissociation erst beim Zusatz des vierzehnten Liters Wasser [1] und an die Baumwolle gibt sie 51% ihres Thonerdegelialtes ab. diese von der Theorie nachträglich erforschten Verhältnisse längst geahnt und instinktiv berücksichtigt, doch so, dass die von ihr vorgeschriebenen Masse und Gewichte in den seltensten Fällen genau die Bildung des basischen Aluminiumsulfats a erreichen dürften. Es werden z. B. für Gelbholz-, Blauholzfärben auf Baumwolle 15 kg gewöhnlicher Alaun in 150 1 Wasser aufgelöst und mit 2 kg kalcinirter Soda abgestumpft, um eine Alaunbeize von 5° Bé zu erhalten, die in der Regel noch mit Wasser auf 4° oder 3° Bé zu verschwächen ist. Ein

Färberrezept für Neurot oder Alizarinrot auf Baumwolle verwendet die Lösung von 8 kg schwefelsaurer Thonerde, die mit 3,125 kg Ammoniaksoda versetzt und mit Wasser auf 3°Bé gestellt wird. In die auf 50° C. erwärmte Beize wird die Baumwolle eingelegt, dann herausgenommen, ausgewunden und über Nacht liegen gelassen, damit die Faser Zeit findet für die Aufnahme der Thonerde. Dann wird der mordancirte Stoff durch ein 50° C. warmes Kreidebad (auf 100 1 Wasser 1 kg Kreide und ¹/₂ kg Wasserglas 48° Bé) genommen, das dem basischen Aluminiumsulfat auf der Baumwolle den letzten Best des .Schwefelsäuregehalts entzieht und hierdurch die Befestigung der Beize vervollständigt.

immer noch alkalisch reagiren, mit folgender kg gewöhnlichen Alaun in einer genügenden

H-s О

—    In der Färberei des Alttürkischrots werden die mit Tournantöl und Pottasche vorgebeizten Stücke, nachdem sie die erforderlichen Lauterbeizen (aber kein Sumachbad) erhalten haben Beize „alaunirt“. Man löst Menge heissen Wassers auf, fügt langsam 14 kg Pottasche hinzu und verdünnt mit so viel Wasser, dass das Bad bei 70° С. З¹/^⁰ Bé zeigt. Die Ware bleibt 12 Stunden in dem heissen Alaunbad liegen, wird ausgewunden, dann 48 Stunden auf dem Haufen liegen gelassen, in der Warenhänge getrocknet und auf der Bollenkufe durch ein 40° C. warmes Kreidebad (10 g per Liter) genommen, gewaschen und gefärbt. Ein schöneres Bot unter sonst gleichen Bedingungen liefert die Lösung von 64 kg konzentrirtem Alaun, der mit 25 kg kalcinirter Soda neutralisirt und bei 75° C. auf 3° Bé gestellt wird. Ein noch schöneres Adrianopelrot erhält man mit der sog. essigsauren Thonerde, die jedoch für den Massenbedarf dieser Fabrikation an Thonerdebeize zu teuer sich berechnet.

—    Essigsäure Thonerde im Verein mit essigsaurer Magnesia und Zinkoxydnatron verwendet H. Köchlin in der Glattfärberei der Baumwolle mit Bouge St.-Denis. Er legt nämlich die Ware in ein Bad, das aus i/i 1 essigsaurer Thonerde 12 ⁰ Bé, V₄1 essigsaurer Magnesia 30° Bé und l/₂ 1 Wasser besteht, an deren Stelle aber auch 50 g gewöhnlicher Alaun, 150 g schwefelsaure Magnesia und 1 1 Wasser treten können. Dann wird der Stoff getrocknet und breit durch eine alkalische Zinkoxydlösung gezogen, die durch Auflösen von 50 g schwefelsaurem Zink in 1 1 Wasser und Versetzen mit 100 g Natronlauge 36° Bé erhalten wird. Nach dem Breitwaschen wird in einer 80⁰ C. heissen Flotte gefärbt, bestehend aus 2,5 g Bouge St.-Denis, 200 g Kochsalz und 2 g Aetzkalk auf 1 1 Wasser. Es wird hierbei angenommen, dass die Thonerde durch die Anwesenheit der Magnesia gegen die auflösende Einwirkung des im Zinkoxydbade überschüssig vorhandenen Aetznatrons geschützt wird und auf der Baumwolle mit der gleichzeitig niedergeschlagenen Magnesia und dem Zinkoxyd eine „zusammengesetzte“, eine dreifache Beize bildet. Köchlins Verfahren hat Anlass gegeben zu der Theorie der als besonders wirksam betrachteten, zusammengesetzten Beizen, die namentlich bei der Verwendung der Chromoxydbeizen auf Baumwolle eine praktische Lösung im grossen gefunden hat [3].

Die sog. essigsaure Thonerde ist die zugleich für eine Beihe anderer Farbtöne verwendbare Botbeize, der rote „Mordant“ des Baumwoll- und Leinwand druck er s, der erstens den verdünnten Mordant längere Zeit mit Stärke zu verkochen, zweitens den aufgedruckten Mordant scharf zu trocknen, bezw. zu dämpfen hat und aus diesen Bücksichten vom Beizen mit obiger abgestumpfter Alaun- oder Aluminiumsulfatlösung abselien muss. Lange Zeit haben die Koloristen ihren roten Mordant ausschliesslich durch doppelte Zusetzung von gewöhnlichem, später auch von konzentrirtem Alaun und von weissem oder gelbem Bleizucker dargestellt, hierbei sich einer Unzahl von Bezepten bedient und alle auf diesem Wege erhaltenen Beizflüssigkeiten wegen ihres starken Geruchs nach Essigsäure nicht bloss als essigsaure Thonerde bezeichnet, sondern auch wirklich dafür gehalten. Nach einer der beliebtesten Vorschriften werden 44,5 kg Aluminiumsulfat in 100 1 Wasser aufgelöst und mit 50 kg Bleizucker ausgefällt. Die Darstellung von wirklicher essigsaurer Thonerde nach dem Schema:

Ah 0₃ (S0₄)₃ + 18 H₂0 + 3 [Pb (Со Щ 0₂)₂ + 3HzO]

— Ah (C₂ H₃ 0₂)₆ + 3 (PbSOi) + 27    О

würde im gegebenen Fall 80,18 kg Bleizucker verlangen, um alle Schwefelsäure des

Sulfats an Blei zu binden. Die von obiger Vorschrift angegebene Menge Bleizucker lässt aber immer noch 37,65 °/₀ dieses Schwefelsäuregehalts (also etwas mehr als den dritten Teil) in Verbindung mit Thonerde bestehen, während die aus der Lösung als Bleisulfat niedergeschlagene Schwefelsäure durch eine äquivalente Menge Essigsäure ersetzt ist. Die Botbeize enthält somit basisches Aluminiumsulfat mit etwas mehr Schwefelsäure als dem Verhältnis von 1 Molekül Thonerde auf 1 Molekül Schwefelsäure entspricht. Weiter als in diesem Bezept geht die Praxis mit der Substituirung der Schwefelsäure durch die Essigsäure des Bleizuckers nicht, denn der so weit „abgestumpfte“ Mordant erfüllt gerade noch die erforderliche Bedingung, dass die beim Kochen entstehende Trübung beim Erkalten wieder vergeht.

Vergleichen wir jetzt den Mordant des

Baumwolldruckers und die Beize des Baumwollfärbers mit einander, so ergibt sich, dass ersterer mit einer Thonerdelösung arbeitet, die nach ihrem Schwefelsäuregehalt dem basischen Salz c (s. oben) am nächsten kommt, während, wie wir gesehen haben, der Glatt- und Garnfärber die Verhältnisse der Lösung a nicht überschreitet. Um so viel Schwefelsäure im Alaun unschädlich machen zu können, muss der Drucker die eliminirte Schwefelsäure durch Essigsäure ersetzen, welche den Mordant in der Kälte klar erhält und in der Hitze der Trockenstuben, Mansarden (s. d.) und Dampfkästen sich verflüchtigt, ohne die Faser geschädigt zu haben [4]. —Wirkliche essigsaure Thonerde, normales oder basisches

Salz von der Zusammensetzung [5] Al₂ {C₂ _Z?₃ 0₂)₆.....Al₂ (С₂Нг0₂)₅ OR. ...

bis Al₂(C₂H^0₂)₂(0H) ₄ ist zu unbeständig, gleichviel ob das Äluminiumacetat durch doppelte Zersetzung oder durch Auflösen von Thonerdehydrat in Essigsäure erhalten wird. Sie kann aus diesen und anderen Gründen in der Praxis keine Verwendung finden. Denn abgesehen von der Schwierigkeit der Aulbewahrung einer Lösung von schwefelsäurefreiem Acetat, erfolgt auch die Zersetzung eines solchen Acetats auf der Faser viel zu rasch, als dass eine innige Verbindung zwischen Baumwolle und Beize stattfinden könnte [6]. Alle Thonerdemordants der Baumwolldruckereien sind Sulfatacetate, die fast ihren ganzen Thonerdegehalt beim Trocknen an die Baumwollfaser abgeben und sich in ihrer Zusammensetzung dem Schema M₂(SO^)(С₂Нъ0₂)ц nähern, jedoch immer etwas mehr Schwefelsäure führen, als dieser Formel entspricht. Dies gilt wesentlich auch von einem in den Druckereien häufig benützten 15grädigen Mordant, der durch doppelte Zersetzung von 50 kg gewöhnlichem Alaun und 36 kg Bleizucker in 1001 Wasser hergestellt wird und neben Aluminiumsulfatacetat auch Kaliumsalz gelöst enthält. — Gleichfalls ein Sulfatacetat ist der von Daniel Köchlin schon vor vielen Jahren vorgeschlagene, aber erst später in die Praxis übergegangene Mordant, der folgendermassen bereitet wird: Man löst 16,8 kg gewöhnlichen Alaun in 112 1 Wasser auf und setzt bei 50° C. vorsichtig 14 kg kristallisirte Soda zu. Der hierbei entstehende Niederschlag von basisch schwefelsaurer Thonerde wird auf einem Filter mit Wasser ausgesüsst, im Filter selbst ausgepresst und in 101 Essigsäure von 7°Bé bei 30 °C. aufgelöst. Der so erhaltene Mordant zeigt 15° Bé und gibt satte Farblacke auf Baumwolle ; er scheidet aber bei längerem Stehen und bei gewöhnlicher Temperatur gerne einen Niederschlag aus, wenn die bei 50° C. ausgefällte basisch schwefelsaure Thonerde einen kleinen Ueberschuss von Soda zurückgehalten hat, die nachher im Mordant als Natriumacetat sich vorfindet. Der Köchlin’sehe Mordant wurde erst wieder hervorgeholt, als die gleichzeitige Befestigung des roten Mordants und des Krappextrakts (später des künstlichen Alizarins) auf Baumwolle den Koloristen unerwartete Schwierigkeiten bereitete. Nachdem man sich endlich von der Natur der sogenannten essigsauren Thonerde einigermassen Bechenschaft gegeben, glaubte man in D. Köchlins Botbeize ein schwefelsäurefreies Aluminiumacetat vor sich zu haben, was sich nachträglich in doppelter Biclitung als Irrtum erwies, sofern sie thatsächlich Schwefelsäure enthält, also ein Sulfatacetat ist und sofern das aus einem Sulfatacetat auf der Faser sich ausscheidende, basische Thonerdesulfat, Al₂(SOĄ)(Olł)i fest genug auf der Baumwolle sich fixirt und sogar inniger mit dem Farbstoff sich verbindet als ein aus Aluminiumacetat dissociirtes, wirkliches Thonerdehydrat. Aber so wenig man über die Natur der Beizen vordem im klaren gewesen, haben doch die Druckereien von jeher, wenn auch unbewusst, bei ihren Färbereiartikeln dem Schwefelsäuregehalt des aufgedruckten Mordants durch Neutralisationsmittel in den Aussied- oder Kuhkotbädern Rechnung getragen. Bei der Verwendung des Krappextrakts zu einem echten Dampfrot (1867) zeigte sich dann, dass die Neutralisation des Sulfatacetats in der Druckfarbe selbst vorzunehmen ist und zwar mit Salzen, die flüchtige Säuren enthalten, z. B. mit Natriumacetat, Calciumthiosulfat und am besten mit Calciumacetat. Die Lösungen dieser Salze wirken in der Kälte nicht, in den heissen Mansarden aber und in den Dampfkästen verlieren sie ihre Säuren und neutralisiren durch die frei gewordenen Metalloxyde die Schwefelsäure des Mordants, um ein echtes Dampfrot zu geben, das man nach dem Dämpfen, ohne das Rot zu schwächen oder von der Baumwolle herunter zu reissen, waschen und seifen kann.

Die chemische Fabrik Goldschmieden bringt seit Anfang der achtziger

Jahre die Löwig’sche Patent-Thonerde in Handel, ein Albuminat, das in 2⁴/2 Teilen Essigsäure von 6° Bé und in 6,6 Teilen Schwefelsäure von 5° Bé gelöst wird und einen ganz brauchbaren lOgrädigen Mordant liefert, der sich offen und ehrlich als Sulfatacetat bekennt.

Billiger als die gewöhnliche essigsaure Thonerde kommt die holzessigsaure oder holzsaure Thonerde zu stehen. Eine Vorschrift aus der Praxis einer Druckerei gibt an, dass 80 kg konzentrirter Alaun in 200 1 Wasser gelöst und mit 88 kg holzessigsaurem oder holzsaurem oder sog. braunem Bleizucker zersetzt werden sollen. Die von brenzligen Substanzen dunkelbraun gefärbte, 12° Bé starke Beize kann nur für Braun und Schwarz Verwendung finden, da ihre Färbung sich dem Baumwollfaden mitteilt. Noch billiger ist die Darstellung der käuflichen holzsauren Thonerde in den chemischen Fabriken, die sich mit der Verarbeitung des Holzteers befassen. Nach Mitteilung einer solchen Fabrik werden 60 kg gewöhnlicher Alaun im erforderlichen Wasser gelöst, mit 2,1 kg kalcinirter Soda abgestumpft, mit der Lösung von (70- bis 75prozentigem) liolz-essigsaurem Kalk versetzt und mit kaltem Wasser auf 12° Bé gestellt. Der hierbei unvermeidliche Gipsgehalt der dunkelgefärbten Beizflüssigkeit hat keinen Einfluss auf die Farbe und bereitet keinerlei Schwierigkeiten in der Fabrikation von Schwarz und Braun.

Chlorsäure Thonerde, А1₂(СЮг)₆ kann dargestellt werden durch Versetzen einer Lösung von schwefelsaurer Thonerde mit einer Lösung von chlorsaurem Baryt. Billiger, aber weniger rein wird sie erhalten durch Zusammenbringen heiss gesättigter Lösungen von schwefelsaurer Thonerde (6 kg in 16 1 Wasser) und chlorsaurem Kali (2 kg in 16 1 Wasser). Beim Abkühlen der Mischung kristallisirt Kalialaun heraus und chlorsaure Thonerde bleibt in Lösung. Da die chlorsaure Thonerde in der Hitze des Dampfkastens leicht sich zerlegt und bleichendes Chlor liefert, so hat man sie im Jahre 1873 zum Weiss- oder Rot-Aetzen von küpenblau gefärbter Baumwolle vorgeschlagen. Der Vorschlag kam aber nicht zur Ausführung im grossen, weil es sich zeigte, dass bei diesem Verfahren die Cellulose von den Zersetzungsprodukten der Chlorsäure angegriffen wird. Erst neuerdings hat C. F. Brandt [7] das Verfahren verbessert, indem er der 15° Bé starken, verdickten Lösung der chlorsauren Thonerde in der Druckfarbe einen Zusatz von Bromnatrium, Jodkalium und Schwefelkupfer gegeben hat, um an Stelle der Zersetzungsprodukte der Chlorsäure freies Brom und unterbromige Säure beim kurzen Dämpfen im Mather-Platt (s. Anililisch w arz) auftreten zu lassen, die bleichend wirken, ohne die Baumwollfaser anzugreifen (s. Aetzfarben).

Unterchlorigsaure Thonerde oder Wilsons Bleichflüssigkeit findet bisweilen in der Baumwolldruckerei Verwendung zum Dampfchloren (s. d.) von solchen Stücken vor dem Appretiren, deren Farben man nicht dem Einfluss des beim Dampfchloren mit Chlorkalklösung auf der Baumwolle zurückbleibenden Kalks aussetzen will. Man vermischt zu diesem Zweck 10 1 gewöhnliche, 7° Bé starke Chlorkalklösung mit der kalten Lösung von 1,4 kg schwefelsaurer Thonerde in 100 1 Wasser, wobei schwefelsaurer Kalk ausgeschieden wird. Die überstellende klare Flüssigkeit, welche natürlich ebenso wenig reine unterchlorigsaure

Tlionerde gelöst enthält als eine gewöhnliche Chlorkalklösung reinen unterchlorig-sauren Kalk, wird nach Bedarf weiter mit Wasser verdünnt und dann als „saures Dampfchlor“ benützt (vergl. auch Abwasserreinigung).

Rhodanaluminium ist die modernste Kotbeize des Baumwolldruckers, deren technische Bedeutung für das Alizarindampfrot in den beiden Artikeln Abstreichmesser und Alizarin in der Druckerei und Färberei schon hervorgehoben worden ist. Der dort gegebenen Vorschrift für die Bereitung dieses Mordants reiht sich eine weitere an, die ebenfalls der Praxis entnommen ist und ein etwas basisches Rhodanaluminium liefert. Es werden 10 kg gewöhnlicher Alaun in 10 1 kochend heissem Wasser gelöst, mit 620 g Kreide abgestumpft und mit 23 1 einer SOprozentigen Rhodancalcium-Lösung versetzt. Gips fällt hierbei nieder und die klare Flüssigkeit kommt zur Verwendung. Normales Rhodanaluminium, Äl₂(CNS)₆, wenn es nicht, wie in den meisten Druckrezepten, mit essigsaurer Thonerde und mit in der Dampfhitze neutralisirend wirkenden Salzen vermischt ist, gibt an die Baumwollfaser bedeutend weniger Thonerde ab als irgend ein basisches Aluminiumrhodanür und stimmt darin auch mit einem Sulfatrhodanür etwa von der Zusammensetzung Al₂ (SOą) (CNS)₅, das bei Verwendung einer für die gänzliche Eliminirung der Schwefelsäure aus dem Aluminiumsulfat nicht genügenden Menge von Rhodancalcium oder Barium entstehen wird, vollkommen überein. Ist schon das normale Rhodanür, zum Unterschied von den anderen Rotbeizen, ein nicht saurer Mordant, so gilt dies noch mehr von dem basischen Rhodanür Äl₂ ( CNSA (O H), dem obige Vorschrift nahe zu kommen bestrebt ist. Dieses basische Salz trübt sich ferner gleich dem normalen und gleich jenem Sulfatrhodanür beim Kochen seiner wässerigen Lösung in keiner Weise, während die basischen Salze, All(CNS)i(OH)₂ bis Al₂(GNS)₂(OH)i u. s. w., um so leichter in der Siedhitze sich ausscheiden, je mehr man das normale Salz mit Alkalikarbonat abgestumpft hat. Beim blossen Verdünnen aber der Lösungen mit kaltem Wasser werden auch die basischen Salze nicht zersetzt oder dissociirt.

Salpetersaure Thonerde, 15° Bé stark, wird erhalten durch Auflösen von 6 kg Alaun in 20 1 kochendem Wasser und Ausfällen der Lösung mit 8 kg salpetersaurem Blei. Weder die Lösung des normalen Salzes Äl₂(N0₃)₆, noch eine durch Zusatz von Alkalikarbonat basisch gemachte Beize zersetzt sich beim Kochen der Flüssigkeit. Der Salpetersäuren Tlionerde in Gesellschaft mit holzsaurer Thonerde begegnet man in manchen Chrompüce-Rezepten, wo erstere zusammen mit Chlorkali, im Dampfkasten oxydirend, auf das Cachou und die in der Druckfarbe ebenfalls enthaltenen Farbliolzextrakte wirken soll. Auch Dampf färben, die holzsaures Eisen enthalten, bekommen gerne einen Zusatz von salpetersaurer Thonerde, in welchem Fall sie wieder durch Oxydation der Holzfarbstoffe und des Eisenoxyduls zu einer kräftigeren Nuance verhelfen soll. Dass sie auch im Alizarindampfrot einen Teil des roten Mordants zu ersetzen hatte und zum Teil noch hat, stammt aus der Zeit, da es noch keine besonderen Alizarinmarken für Rosa, Rot und Gelbrot gab. Der Gehalt der Druckfarbe an salpetersaurer Tlionerde sollte dem Alizarinrot einen gelberen Stich verschaffen, wie früher die salpetersaure Rosage dem gefärbten Krapp-Rot und -Rosa.

Thonerdenatron oder Natriumaluminat, Al₂ Na₂ 0₄, kommt als Flüssigkeit im Handel vor, aber auch, mit Natriumkarbonat verunreinigt, in Form von Brocken. Es findet Verwendung bei Sclilieper-Baums Verfahren, Alizarinrot aus alkalischer Flotte zu färben (s. Alizarin in Druckerei und Färberei). Die Fixation der mit Thonerdenatron grundirten Baumwollstücke wird bei diesem Verfahren zum grössten Teil der Kohlensäure der Luft überlassen. Ferner dient dieser alkalische Mordant, mit dunkelgebrannter Stärke verdickt, zum Reserviren eines Alizarinfärberots unter Anilinschwarz (s. Anilinschwarz, Reservage), wo es durch seine alkalische Eigenschaft .stellenweise die Entwicklung des überdruckten oder überklotzten Schwarz verhindert und gleichzeitig in der Hänge auf der Baumwolle Thonerde ablagert, die nachher in Alizarin rot gefärbt wird [8]. Zur gründlichen Fixation der Thonerde auf der Faser wird in diesem Fall die Ware noch durch ein Kuhkotbad gezogen,

18

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

dessen wirksamer Bestandteil (neben etwas Soda und Kreide) aus kristallisirtem Salmiak besteht. Um sicher zu sein, dass die rote Reserve wegen zu grossen Gehalts des Thonerdenatrons an Alkali nicht fliesst, stellt man diesen alkalischen Mordant am besten in der Druckerei selbst her. Gefälltes Thonerdehydrat wird in einer nicht genügenden Menge von 36° Bé starker Natronlauge kochend aufgelöst, die trübe Flüssigkeit auf die Hälfte ihres Volumens eingedämpft, dann das Ganze mit Wasser verdünnt, zum Abklären stehen gelassen und die klare Flüssigkeit mit Wasser auf 24° Bé gestellt, womit sie für den Gebrauch fertig ist.

Thonerdenatron ist auch benützt worden, um die Unterlagen oder

die als Unterlagen dienenden rohen Kattune für den Anilinschwarzdruck zu präpariren [8]. Wo das Anilinschwarz beim Drucken auf die Unterlage durchschlägt, wird es reservirt und kann das Gewebe der Unterlage nicht angreifen. — Camille Schön kombinirt das Natriumaluminat mit Magnesiahydrat zu einem gemischten, alkalischen Mordant, um das Rouge St. Denis durch ihn auf Baumwolle zu befestigen. Der mit Farbstoff und gemischtem Mordant getränkte Stoff wird schliesslich durch ein Alaunbad genommen, um die Fixation der Farbe auf der Faser durchzuführen.

Aluminiumchlorid kommt im Handel als Lösung oder auch in Form eines weissen, zerfliesslichen Kristallmehls vor und hat als solches die Zusammensetzung Äl₂Cle + 12H₂0. Aluminiumchlorid gibt, über 100° C. erhitzt, Salzsäure frei und hierauf beruht seine Anwendung weniger in der Druckerei als beim Kar-bonisiren von Wolle und W ollwaren (s. K arbo ni sir en); denn es ist in der Druckerei nur ein Fall bekannt, dass Aluminiumchlorid (durch Auflösen von Thonerde in Salzsäure bereitet) Verwendung gefunden hat, nämlich um Küpenblau auf Baumwolle weiss oder rot zu ätzen (s. Aetzfarben, Sagets Verfahren).

Litteratur : [1] Knecht, Ttawson & Löwenthal, Handbuch der Färberei der Gespinnstfasern, Berlin 1894. — [2] Dépierre, Traité de la teinture et de l’impression des matières colorantes artificielles, Paris 1891, 1. Teil. — [3] Bull, de la soc. industr. Mulh., Aprilheft 1889 und Januarheft 1891, S. 39. — [4] Kielmeyer, in Lehnes Färberzeitung, 1893, Heft. 11, S. 164. —-

[5]    Liechti und Suida, Mitteilungen des technol. Gewerbemuseums in Wien, 1883, Heft 1. —

[6]    ü. N. Witt, chem. Technologie der Gespinnstfasern. Braunschweig 1891. — [7] Bull, de la soc. industr. Mulh., 1892, S. 201. — [8] Kielmeyer, Dingl. polyt. Journal, Bd. 208, S. 230.

Kielmeyer.

Aluminocolle, durch Fällung von schwefelsaurer Thonerde mit Harzseife gebildete, später gepresste und zum Leimen von Papier bestimmte Masse.

Litteratur: Pommier, Deutsche Industriezeitg. 1869, S. 158.

Alunit, s. V. w. Alaunstein (s. d.).

Borchers.

Amalgamation ist der Vorgang der Bildung von Amalgamen (s. d.). Es werden daher auch die Methoden der Gold- und Silbergewinnung, nach welchen die betreffenden Metalle durch Lösen in Quecksilber aus ihren Erzen und deren Röstprodukten erhalten werden, kurz mit „Amalgamation“ oder „Amalga-mationsprozesse“ bezeichnet (s. die Artikel Gold, Silber und Chemische Aufbereitung).

Borchers.

Amalgamator ist jeder Apparat, in welchem, meist zum Zwecke der Metallgewinnung, das zu lösende Metall in geeigneter Weise mit seinem Lösungsmittel dem Quecksilber behufs Bildung eines Amalgames in Berührung gebracht wird. Je nach der Form des Queksilberbehälters spricht man auch von Amalgamirbottich, Amalg amirfass, Amalgamirpfann e u. s. w. Die Amalgamatoren sind vorwiegend bei der Gold- und Silbergewinnung in Anwendung (s. Gold und Silber).

Goldamalgam, flüssig bis zu einem Goldgehalte

Amalgame heissen die Legirungen des Quecksilbers mit anderen Metallen, bezw. die Lösung von Metallen in Quecksilber. Ohne Schwierigkeit lösen sich in Quecksilber: Gold, Silber, Blei, Wismut, Zinn, Zink, Kadmium und die Alkalimetalle. Die Amalgame dieser Metalle finden auch in erster Linie Anwendung in der Technik.

(s. Gold).

von 0,125% bei 20° oder 0,65 % bei 100° wird behufs Goldgewinnung durch geeignete Behandlung der goldführenden Erze und Röstprodukte mit Quecksilber gewonnen und durch Destillation wieder in Gold und Quecksilber zerlegt Silberamalgam ist noch mit einem Silbergehalte von 15% knetbar weich, wird ebenfalls bei der Verarbeitung silberhaltiger Erze nach

dem Amalgamationsprozesse erhalten (s. Silber). Beide Amalgame dienen auch zur sog. Feuervergoldung, bezw. Feuerversilberung. — Zinnamalgame wechselnder Zusammensetzung und ein gemischtes Zinn-, Blei-, Wismut-Amalgam linden in der Spiegelfabrikation, ersteres auch als Zahnkitt, ein anderes ebenfalls die drei letztgenannten Metalle in etwas veränderten Verhältnissen enthaltendes Amalgam bei der Herstellung anatomischer Präparate Anwendung. — Zinkamalgame werden zum oberflächlichen Gelbfärben (Messingbildung) von Kupfergegenständen benützt; sie enthalten 10 bis 20% Zink. Ein Zinn-Zink-Amalgam (1:1:2), Kienmayers Amalgam wird auf die Beibekissen von Elektrisirmaschinen aufgetragen. — Die Alkalimetall-Amalgame, besonders Natriumamalgame, durch Einträgen von Natrium in erhitztes Quecksilber erhalten, werden bei der Herstellung wertvollerer organischen Stoffe als Reduktionsmittel benützt. Im Amalgame wirkt das Alkalimetall nicht so stürmisch wie bei seiner Verwendung in freiem Zustande. Schon bei einem Natriumgehalte von 1% ist das Natriumamalgam dickflüssig, bis 2,5% breiig, darüber fest. — Von den Amalgamen der oben nicht genannten Metalle wird nur das Kupferamalgam, durch Zusammenreiben von gefälltem Kupfer mit Quecksilber unter Schwefelsäure erhalten, als Zahn-, Glas- und Metallkitt angewandt. Amalgamglühöfen, s. Gold, Silber.

Horchers.

Andes.

Amalgamirsalz dient anstatt der Schwefelsäure zum Verquicken von Plattenzink und wird bereitet, indem man % к Quecksilber in % к Salpetersäure und 1% к Salzsäure auf löst; ist das Quecksilber bis auf einen kleinen Best aufgelöst, so wird die Flüssigkeit mit dem gleichen Volumen Wasser gemischt und ist zum Gebrauche fertig. Die Klage,' dass so verquickte Plattenzinke rascher aufgelöst wurden als solche, die mit verdünnter Schwefelsäure amalgamirt wurden, hat ihren Grund darin, dass die mit ersterem verquickten Zinke nach dem Herausnehmen meistens nur trocken abgewischt und verwendet werden, wobei natürlich die Säurereste noch am Zink haften und das Zerfressen beschleunigen. Durch Abspülen der amalgamirten Platten nach dem Herausnehmen aus der Quicke in reinem Wasser lässt sich diesem Uebelstande begegnen.

Amarantholz, s. unter Nutzhölzer.

Amarillsteiil, zuweilen Bezeichnung für Schmirgel, auch für Smaragd. Amat, Handelsgewicht in Batavia = 123,5 oder 125 kg.

Amausen, durch Zinnoxyd undurchsichtig gemachte Glasflüsse, auch Emaillen genannt.

Amazonenstein, spangrüne Varietät des Feldspats (s. d.).

Amber, s. Ambra.

Amberger Erde, Amberger Gelb, s. Ocker.

Amblygon, stumpfwinkeliges Dreieck.

Ambo, erhöhter Vorleseplatz in den altchristlichen Kirchen.

Es waren

war

deren stets zweie vorhanden und diese im Unterchor aufgestellt, wo sie einen Teil der umschliessenden Schranken (cancelli) bildeten. Die Ambonen haben verschiedene Gestalten angenommen, doch scheint die Anbringung einer Doppeltreppe nach Osten und Westen hin allgemein gebräuchlich gewesen zu sein. Der an der nördlichen Seite der Kirche gelegene Ambo wàr bestimmt zur Vorlesung des Evangeliums (ambo evangelii), während auf dem an der Südseite angeordneten Ambo die Predigt abgehalten wurde (ambo epistolae). Die Ambonen bilden nach aussen zumeist ein Trapez, dessen mittlerer halbrund oder polygon vortretender Teil als Standpunkt des Redners mit einem Lesepulte versehen ist. Neben dem Evangelienambo stand ein reich verzierter Marmor-leucliter für die Osterkerze. Das Material für die meisten Ambonen Marmor, welcher überdies durch reichen Mosaikschmuck dekorirt erschien. Der älteste bekannte Ambo (aus dem VI. Jahrhundert) befindet sich im Dome zu Ravenna, der jüngste dürfte der in S. Pancrazio in Rom sein (mit der Jahreszahl 1249). Im Münster zu Aachen hat sich ein schöner Ambo erhalten, der im Grundriss aus drei Kreisstücken zusammengesetzt erscheint und dem Materiale

wird. Dagegen verschwindet die zur Formveränderung des Schmiedestückes verwendete Arbeit Ac =

— A.

1 n

G G\ V² _

G -t- Gi 2 g

Fig. 3.

Hieraus folgt, dass dieser letztere, zur nützlichen Wirkung I dienende Betrag um so grösser wird, je grösser man n, d. h. das P Ambossgewiclit im Vergleich zu dem des Hammers annimmt. In gleichem Masse werden damit die durch die Grösse Ab herbeigeführten Erschütterungen des Fundamentes verkleinert, was bei schweren Hämmern von grosser Bedeutung ist, und weshalb man für Dampfhämmer dem Amboss nebst der ihn tragenden Chabotte wohl das zwanzig- bis dreissigfache Eallgewicht des Hammers gibt. Die gewöhnlichen Schmiedeambosse, auf denen mit Zuschlaghämmern bis zu 18 Pfund Gewicht gearbeitet wird, macht man 400 bis 600 Pfund schwer, während A^^S^Ëidie Ambosse der Schlosser meist zwischen 200 und 300 Pfund f    -Æ und diejenigen der Nagelschmiede nur etwa 50 bis 70 Pfund

.    IMF wieoen- Der Amboss sollte zur Erzielung der möglichst grossen

V=^Schmiedewirkung auf ein starres und unnachgiebiges Fundament \    —~~Шё gesetzt werden ; man findet aber meistens in Schmiede Werkstätten

1    HP’ den Amboss auf einen starken hölzernen Ambossstock gestellt,

Fig. 4.

nach aus Holz besteht, welches ganz mit vergoldetem Kupferblech und mit reichen Verzierungen bedeckt ist.

Litteratur: Otte, Handbuch der kirchlichen Kunstarchäologie, 5. Auf!., Leipzig 1883.

Amboiliaholz, s. unter Nutzhölzer.    von Schubert-Solde™.

Amboss nennt man für gewöhnlich das bekannte, dem Schmied als Unterlage seiner Arbeit dienende Gerät, doch kann man im weiteren Sinne hierhin auch verschiedene andere, dem gleichen Zwecke der festen Unterstützung dienende Werkzeuge rechnen, die in verschiedenen Werkstätten bei der Bearbeitung der ■ ■ ■■ -л Metalle gebraucht werden. An alle diese Werkzeuge ist als erste Bedingung diejenige einer hinreichenden Widerstandsfähigkeit zu stellen, so dass sie unter dem Einflüsse der auf sie ausgeübten Schläge nicht nur vor dem Zerbrechen bewahrt bleiben, sondern auch möglichst wenig nachgiebig sind; das letztere erzielt man ausser durch eine genügend feste Unterstützung insbesondere durch ein hinreichend grosses Gewicht des Ambosses. Dieses Gewicht ist demgemäss je nach der Stärke der ausgeübten Schläge ausserordentlich verschieden und beträgt bei den schweren Dampfhämmern oft viele hundert Zentner, während die kleinen, in den Schraubstock zu spannenden Schlag-stöckchen der Uhrmacher noch nicht ein Pfund wiegen. Welchen Einfluss das

Gewicht eines Ambosses insbesondere bei schweren

Fig. 1.

Fig'. 2.

târ Schmiedarbeiten hat, kann man aus der Eormel erkennen, die den Verlust an lebendiger Kraft oder mechanischer Arbeit angibt, der mit dem Stosse unelastischer Massen verbunden ist. Es bezeichne G das Gewicht des Hammers, der mit einer Geschwindigkeit v — \/2 g h, entsprechend der Eallliölie h auf den Amboss fällt, dessen Gewicht ein-

schliesslich der mit ihm fest verbundenen Chabotte durch Gy kg bezeichnet sein möge. Es verbleibt dann nach dem Stosse in den beiden Massen des Hammers und Ambosses zusammen vermöge ihrer Geschwindigkeit

das Arbeitsvermögen Ab = (G + Gx) ~~ =

vx =

G* v*

(} -f- Gi 2 g

A,

wenn das Verhältnis

Gi

1 + й

mit n und G A— mit A bezeichnet

V²

der 1,5 bis 2 m tief in die Erde eingegraben ist, und ebenso stellt man die Chabotten der Dampfhämmer meistens auf eine grössere Anzahl von kreuzweise über einander gelegten Balkenlagen, um den Druck auf eine grössere Bodenfläche zu verteilen. Die Versuche, schwere Dampfhämmer auf starre Fundamente von festem Mauerwerk zu stellen, sind vielfach an der nicht genügenden

Widerstandsfähigkeit des unnachgiebigen Mauerwerks gegen Stoss Wirkungen gescheitert. Die obere Fläche des Ambosses, oder die Ambossbahn, hat man möglichst hart zu machen, um einer zu schnellen Abnützung beim Schmieden entgegen zu wirken; die gewöhnlichen schmiedeisernen Ambosse werden daher auf der Bahn verstählt, und grössere Ambosse, die man der leichteren Herstellung wegen durch Giessen (f"Z herstellt, bestehen in der Bahn aus Schalenguss. Die übliche Form der Schmiedeambosse zeigen die Fig. 1 und 2. Das an die rechteckige Bahn in Fig. 2 sich schliessende, ungefähr kegelförmige Horn dient zum Biegen von Eisenstücken, während das in der Bahn enthaltene vierkantige Loch den Zapfen des Abschrots (s. d.) oder des gebrauchten Untergesenkes (s. Schmieden) aufnimmt. Ein solcher Amboss steht ohne weitere Befestigung in einer flachen Austiefung der oberen Fläche des hölzernen Ambossstockes. Fig. 5.

an-

Al

■fei

■)

II

vT

U=:-r

IT

Daneben wendet man in Schmieden vielfach das mit zwei Hörnern versehene Sperr horn von 20 bis 100 Pfund Gewicht (Fig. 3) an, das mit seiner Angel in die Oeffnung eines hölzernen Stockes eingesetzt wird. Auch die Klempner bedienen sich vielfach zum Biegen von Bleclistücken eines ähnlichen leichteren Sperrhorns, sowie verschiedener, mit ihren Angeln in vierkantige Löcher eines Holzklotzes gesteckter Werkzeuge. Hierher gehört der Polir stock (Fig. 4), dessen fein polirte Bahn ein wenig gewölbt ist, und von welchem sich der ganz ähnliche Spannstock nur durch die beinahe ebene Bahn und etwas kleinere Abmessungen unterscheidet. Der dem Sperr-liorn ähnliche Schweifstock (Schweifhorn), Fig. 5, dient zum Treiben und Schweifen gefäss-artiger Stücke, während die sog.

Fausteisen (Fäuste), Fig. 6 u. 7,    1!

\j

Fig. 10.

Fig. 9.

Fig. 8.

Fig. 6. Fig. 7.

dazu dienen, darüber gehängte hohle Gegenstände auf der Aussen-fläche mit dem Hammer zu bearbeiten. Zum scharfen Umbiegen von Blech dienen Umschlageisen, wie Fig. 8 oder Bördeleisen, Fig. 9 u. 10, während der sperrhornartige Siekenstock (Fig. 11) in den auf seiner Bahn befindlichen halbrunden Binnen Gelegenheit zur Herstellung rinnenartiger Vertiefungen (Sieken) mit Hilfe geeigneter Hämmer bietet. Der Stockamboss der Kupferschmiede ist ein grosses Fausteisen mit halbkugeligem Kopfe, zum Treiben runder Böden in Kesseln, während der Spitzamboss durch einen hohen, dünnen Kegel mit abgerundeter Spitze gebildet wird, auf welchen die Kessel l Щ bequem gesteckt werden können. Auch gehören hierher - M der Halsamboss der Kupferschmiede zum xAusarbeiten des engeren Halses an Kannen, das Daumeneisen der Щ' Я Klempner zum Ausklopfen von Beulen in bauchigen Ge- \ я fassen und das Baucheisen, über dem der Umfang yf von Uhrgehäusen bearbeitet wird. Der Liegamboss der yf Kupferschmiede wird durch eine starke, wagrecht über Fis- ¹ >• einen Klotz gelegte Eisenstange gebildet, deren Enden aufwärts gebogen sind, so dass sie als Fausteisen für die Ueberhämmerung der Kessel von aussen dienen. Statt dessen bedient man sich besser des Einsatz eise ns (Geissfuss), eines

rechtwinkelig umgebogenen Eisenstückes, dessen senkrechter Schenkel nach unten in die Angel zum Einsetzen in den Klotz ausgeht, während der wagrechte Arm am Ende ein viereckiges Loch zur Aufnahme verschiedener Aufsatzeisen von geeigneter Form enthält. Die Schlagstöckchen der Uhrmacher sind winzige, in den Schraubstock zu spannende Ambosse, etwa von der Form des Polirstockes, Fig. 4, mit einer runden oder quadratischen Bahn von ungefähr 1 cm Durchmesser. Auch ist an den gewöhnlichen Schraubstöcken (s. d.) in der Regel eine kleine Ambossbahn durch Auskragung der festen Hinterbacke gebildet, während Parallelschraubstöcke mit einem kleinen Sperrhorne versehen werden.

Litteratur: Weisbach, Lehrbuch der Ing.- und Maschinenmechanik, 5. Auf!., Braunschweig 1875, Bd. I, S. 821 : Karmarsch-Fischer, Mechanische Technologie, Leipzig 1888, Bd. I, S. 555 ; Hoyer, Mechanische Technologie, Wiesbaden 1878, S. 144.    Herrmann.

Ambra (Ambra grisea, grauer Amber, orientalischer Agtstein), ward auf dem Meere schwimmend, an den Küsten des indischen und pacifischen Ozeans gefunden. An der Küste Tasmaniens fand man ein Stück von 136 Pfd. engl., im Werte von 10 000 £, das grösste Stück stammt aus Batavia (1699) und wog 182 Pfd. Gegenwärtig kommt die grösste Menge von Australien, Neuseeland und Tasmanien [3]. Ueber die Abstammung dieses kostbaren Stoffes konnten erst Vermutungen laut werden, als man in den Eingeweiden (hauptsächlich im Darme) des Potwales (Catodon macrocephalus Lacepède) Ambra aufgefunden hat; nichtsdestoweniger ist ihre eigentliche Herkunft, beziehungsweise ihre Bildungsart auch jetzt noch nicht einspruchsfrei aufgeklärt. Einige halten sie für ein Sekret, andere für einen Darmstein (Konkretion, etwa wie die Darmsteine der Pferde oder die Bezoar-kugeln der Ziegen) oder gar für den Kot des Potwales, wofür insbesondere die Beobachtung sprechen soll, dass in manchen Stücken die Kiefer der Sepien (des Hauptnahrungsmittels der Potwale) ziemlich reichlich enthalten sind [1], [2]. Endlich wird die Ambra auch als ein dem Adipocire oder Fett wachs analoges Produkt der faulenden Tintenfische angesehen, welches der Potwal verschluckt. Diese letztere Anschauung scheint wohl der Wahrheit am nächsten zu kommen [1]. Die Ambra bildet eine konzentrisch geschichtete aschgraue oder hellgraubräunliche, von lichteren und dunkleren Streifen durchzogene, undurchsichtige, zähe Masse, die in der Hand erweicht, auf heissem Wasser zu einer braunen, ölartigen Flüssigkeit schmilzt, mit russender Flamme brennt, in Aether und ätherischen Oelen vollständig, in Alkohol nur teilweise löslich ist und einen moschusartigen, bei gehöriger Verdünnung der Droge feinen und lieblichen Geruch besitzt. Der Hauptbestandteil ist das Ambrafett oder Ambrain, das in zarten, weissen, büschelförmig vereinigten Nadeln kristallisirt und mehr als die Hälfte der Ambra ausmacht. Ambra enthält ausserdem einen noch gänzlich unbekannten Riechstoff und Spuren von Asche. In der Parfümindustrie spielt Ambra eine wichtige Rolle; sie besitzt nämlich, abgesehen von dem ihr eigentümlichen Duft die schätzenswerte Eigenschaft, andere Gerüche haltbarer und dauerhafter zu machen (zu fixiren), ohne sie zu decken, d. h. ohne sie unwirk-sam zu machen. Ambra nigra (schwarze Ambra) scheint ein Gemisch von echter Ambra mit wohlriechenden Harzen zu sein [2]. Ambra alba, (weisse Ambra), mit 30 °/₀ Asche, (Calcium-Karbonat und-Phosphat), kommt aus Brasilien und ist ein der echten Ambra ähnliches, wahrscheinlich von anderen Cetaceen (Delphinen) herrührendes Produkt [2]. Ambra citri na und Ambra flava sind Namen für Bernstein. Ambra liquida ist Styrax.

T. F. Hanausek.

Litteratur: [1] A. Vogl, Kommentar zur 7. Ausgabe der österr. Pharmacopoe, Bd. II, p. 510, Wien 1892. — [2] Husemann, in „Realencyklopädie der ges. Pharm.“, Bd. I, p. 288, Wien 1886. — [3] Pharmaceut. Post, p. 1028, Wien 1891.

Ambroid, unter hohem Druck hergestellte Bernsteinimitation aus gemahlenen Bernsteinabfällen und einem geheim gehaltenen Bindemittel. Ambrotiiie, s. Trockenmittel.

Ambrotypie, ein von J. Cutting in Boston vorgeschlagenes Verfahren, Photographien auf Glas dadurch dauerhafter zu machen, dass das in gewöhnlicher eise hervorgerufene und fixirte Bild nach dem Trocknen mit fettem Lack überzogen und dann durch Auflegen einer zweiten Glasplatte geschützt wird.

Litteratur: Dingl. polyt. Jouru. 136, S. 206.

Ameisensäure (Formylsäure, Acidum formicum) ist das erste Glied in der Reihe der Fettsäuren, zu denen die Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure u. a. m. gehören; sie besitzt die Zusammensetzung СНгОг = H ■ COOH. Im freien Zustande findet sie sich in den Ameisen und in anderen Insekten und ist daher der wirksame Bestandteil des Ameisenspiritus; ausserdem tritt sie im Schweiss und anderen tierischen Sekreten auf. Auch im Pflanzenreich ist sie häufig, so in den Brennesseln und Fichtennadeln, in welch letzteren sie durch Oxydation des Terpentinöls entsteht. — Die wasserfreie Ameisensäure ist eine farblose, bewegliche Flüssigkeit vom spezifischen Gewicht 1,223, welche bei 99° siedet und unter 0° zu kristallinischen Blättchen erstarrt. Sie riecht stark sauer, schmeckt brennend und zieht auf der Haut Blasen. Mit Wasser, Alkohol und Aether ist sie in allen Verhältnissen mischbar. Ihrer Struktur entsprechend, ist sie eine ungemein leicht zerfallende Verbindung; so wird sie beim Erwärmen mit konzentrirter Schwefelsäure in Kohlenoxydgas und Wasser, durch Erhitzen auf 160° in Kohlensäure und Wasserstoffgas gespalten. Da sie die für die Aldehyde (s. d.)

charakteristische Gruppe CO ff enthält: H • COOff = ^COH, so erklären

sich ihre reduzirenden Eigenschaften, vermöge deren sie aus Silber-, resp. Quecksilbernitratlösungen, Silber, resp. Quecksilber, ausfällt, wobei sie selbst zu Kohlensäure oxydirt wird. — Die Salze der Ameisensäure sind denen der Essigsäure sehr ähnlich und in Wasser leicht löslich mit Ausnahme des schwerlöslichen Blei- und Silbersalzes. Die Alkalisalze gehen bei vorsichtigem Erhitzen auf 250° unter Wasserstoffverlust in oxalsaure Salze über; bei überschüssigem Alkali gehen diese dann bei stärkerem Erhitzen unter abermaliger Wasserstoffabgabe in Karbonate über. Man kann diese Reaktionen zur Darstellung von reinem Wasserstoff benützen. Die Ameisensäure entsteht bei der Oxydation vieler organischen Stoffe; so ist sie u. a. bei der Oxydation von Zucker, Stärke, Holzfaser, Alkohol mit Braunstein und Schwefelsäure erhalten worden. Synthetisch entsteht sie nach den mannigfachsten und theoretisch höchst interessanten Reaktionen, die hier nur erwähnt werden können, so durch Verseifung der Blausäure, aus Chloroform mit alkoholischem Kali. Auch aus rein anorganischen Substanzen kann sie gewonnen werden, so durch Einwirkung von feuchter Kohlensäure auf Kalium, oder von Kohlenoxyd auf konzentrirte Kalilauge :

2 HCOOK + K%C03 H • COONa.

3 C0₂ + AK+ H₂0 CO + Na OH

Auch aus Methylalkohol und Formaldehyd (s. d.) wird sie durch Oxydation erhalten. Die Ameisensäure wird dargestellt durch Erhitzen von Oxalsäure mit Glycerin, wobei intermediär der Monoameisensäureester des Glycerins gebildet wird, der dann durch vorhandenes Wasser in Glycerin und iiberdestillirende Ameisensäure zersetzt wird. Das zurückgebildete Glycerin kann dann neue Mengen Oxalsäure umwandeln und der Prozess so zu einem kontinuirlichen gemacht werden. Um aus der überdestillirten, wässerigen Ameisensäure die wasserfreie Säure zu gewinnen, fällt man die wässerige Lösung mit basischem Bleiacetat, trocknet das so erhaltene Bleisalz und zerlegt dasselbe mit Schwefelwasserstoff bei 100°, wobei die in Freiheit gesetzte, wasserfreie Säure über-destillirt und in einer Kältemischung zum Erstarren gebracht werden kann. Die Ameisensäure ist ein kräftiges, antiseptisches Mittel, welches Gärung, Fäulnis u. s. w. noch stärker als Phenol verhindert. Nach dem Arzneibuch für das Deutsche Reich (1890) findet ein Präparat, welches durch Mischen von 2 Teilen offizineller Ameisensäure, 13 Teilen destillirtem Wasser und 35 Teilen Weingeist dargestellt ist, unter der Bezeichnung Ameisenspiritus (Ameisengeist, spiritus formicarum) Anwendung als gelindes Hautreizmittel. Die Ameisensäure ist eine der am längsten bekannten organischen Säuren; schon im 17. Jahrhundert machte man die Beobachtung ihres Vorkommens in den Ameisen, woher sie ihren Namen erhalten hat.

Litteratur : Beilstein, Handbuch der org. Chemie, 3. Aufl., Hamburg und Leipzig 1893, I. Teil, S. 392.    w. Kerp.

Amerikanergrün, s. Chromgrün.

Amerikaner-Uhren, so genannt zum Unterschiede von den Schwamvälder Uhren. Während bei letzteren Gestelle, Wellen u. s. w. aus Holz und durch Handarbeit hergestellt sind, werden die Werke der Amerikaner-Uhren gänzlich aus Metall auf dem Wege der Massenfabrikation erzeugt. S. Uhren. Fićkentscher.

von Schubert-Soleiern.

Amerikanische Baukunst, in ganz Amerika zerstreut, doch vorwiegend in Südamerika in ihren älteren Perioden anzutreffen. Ihrem Stile nach recht primitiv hat sie dennoch kein sehr hohes Alter aufzuweisen und dürfte in die Zeit des frühen Mittelalters in Europa fallen, zeigt aber immerhin sowohl in ihren Kunstbauten als auch in ihren Strassen- und Kanalanlagen, dass die Völker damals auf einer verhältnismässig recht hohen Kulturstufe standen. Die amerikanische Baukunst lässt sich nach den verschiedenen Ländern und Völkerschaften einteilen in: eine peruanische, azteldsche, toltektische, nordamerikanische etc. S. die betr. Artikel.

Amerikanische Brücken, eine eigenartige Ausbildung der eisernen Fach werksbrücken, die insbesondere durch die gelenkförmige Knotenpunktsverbindung (s. Bolzenverbindung) charakterisirt ist. Die bloss auf Zug beanspruchten Fachwerkstäbe sind sämtlich als „Augenstäbe“ (s. d.), die Zuggurte aus solchen Stäben als Kettengurte konstruirt. Durch die Bolzenverbindung in den Knotenpunkten ist dann auch eine von der europäischen Konstruktionsweise verschiedene Ausgestaltung des Querträgeranschlusses und des Quer- und Windverbandes bedingt; doch findet man neben der, bei unten liegender Fahrbahn, früher ausschliesslich angewandten Anhängung der Querträger an den Gelenkbolzen bei manchen neueren amerikanischen Brücken auch die feste Verbindung der Querträger mit den Vertikalstäben durchgeführt. Bezeichnend für die amerikanische Konstruktionsweise ist ferner die vorzugsweise Anwendung statisch bestimmter Systeme für die Hauptträger der Brücken, also Ausschluss kontinuirlicher Träger, Vermeidung engmaschiger Ausfachung, verhältnismässig seltene Anwendung von Fachwerksträgern mit polygonalen Gurtungen, dagegen häufiger Abschluss der Parallelträger mit schrägen Endpfosten u. s. w. Für die Ausfachung der Balkenfachwerksträger findet man die zwei Anordnungen des Ständer- und des Strebenfachwerkes (s. Eiserne Brücken) angewendet; ersteres unter der Bezeichnung System Pratt, System Pettit (einteiliges Ständerfachwerk mit subsidiärer Unterstützung von Zwischenknotenpunkten), System Linville (zweiteiliges Ständerfachwerk) ; letzteres unter der Bezeichnung System Warren oder Dreieckssystem (Triangular-System).    Zu den veralteten, jetzt kaum mehr

angewandten Systemen gehören die Fink’sehen und Post’schen Träger, und auch die den einzelnen Brückenbauanstalten (Phönixville-, Keystone-Bridge-Co. u. a.) patentirten, durch die Detailanordnung der gedrückten Stäbe charakterisirten Systeme [1] spielen bei den neueren amerikanischen Brücken keine grosse Bolle mehr. Sehr häufige Anwendung findet der kontinuirliche Gelenkträger (s. d.), Kragträger oderKantilever. Auch diese zuerst beim Kentucky-Viadukt angewandte Trägerkonstruktion hat seit dem Baue der neuen Niagarabrücke [3] eine charakteristische Ausbildung erfahren. Näheres in [4].

Mêlait.

Litteratur: [1] Gleim, Zeitschr. cl. Arch. u. Ing.-V. z. Hannover 1876. — [21 Steiner, Brückenbauten in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, Weltausstellungsbericht 1876. — [31 Schneider, Die neue Niagarabrücke, Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingen., 1876. — [4] Bark-hausen, Neuere amerikanische Brücken, Zeitschr. d. Vereins deutsch. Ingen., 1892.

Amerikanische Brunnen, s. Abessinische Brunnen.

Schmitt.

Amerikanischer Rost, eine Art Schwellrost (s. d.), bei welchem mehrere Lagen von sich winkelrecht kreuzenden Balken über einander angeordnet werden. Solche Roste sind in Amerika bis zu 4 m Höhe und darüber ausgeführt worden. Amerikanischer Spiralbohrer, s. Bohren.

Amerikanisches Gelb. s. Chromgelb.

Amethyst, s. Quarz.

Ametri-, im Gegensatz zu Symmetrie Mangel an Ebenmass.

Amianth, s. Asbest.

Amid, aus Stickstoff und Wasserstoff bestehendes hypothetisches Radikal von der Formel NH₂.

CK₃CO\

Amide, Gruppe von Körpern, welche sich vom Ammoniak durch Ersetzung des Wasserstoffes durch Säureradikale ableiten, oder die aus Säuren entstanden sind, deren OH in der COOiAGruppe durch Amid (s. d.) ersetzt ist. Den einbasischen Säuren entsprechen Monoamide, welche primäre, sekundäre und tertiäre Amide bilden, je nachdem 1, 2 oder 3 Wasserstoffatome im Ammoniak ersetzt sind, z. B. :

CH₃ • COOH Essigsäure

CH? CO • NI{2 Acetamid (primär)

CH₃CO\NH

ch₃co\

JJiacetamid (sekundär)

CH₃CO\N CH3CO)

Triacelamid (tertiär)

Die Wasserstoffatome der primären Amide können auch durch zwei verschiedene Säureradikale ersetzt werden. Die Amide zweibasischer Säuren, in welchen nur ein OH durch NH₂ ersetzt ist, bezeichnet man als Amin- oder Amido-säuren, diejenigen, in denen beide Gruppen vertreten sind, als Di amide. — Die Amide sind meist kristallisirbar, flüchtig, löslich in Alkohol und Aether, nur zum Teil löslich in Wasser. Sie stehen in ihrem chemischen Verhalten zwischen Basen und Säuren, welche sowohl mit Säuren, als mit Metalloxyden salzartige Verbindungen eingehen.

CH₃ C (NH) • NH% Acetamidin

Amidine, Gruppe organischer Basen, welche aus den Amiden (s. d.) entstehen, wenn deren Sauerstoff durch die zweiwertige Amidgruppe {NH) ersetzt wird, z. B. : CH₃ • CO • NH₂

Acetamid

Amidoazobenzol, s. Azoverbindungen.

ikmidobeiizol, s. v. w. Anilin (s. d.).

Amidosäureii, s. den Art. Amide.

Ammeter, s. v. w. Amperemeter (s. d.).

Ammon und Am mon Verbindungen, s. unter Ammonium.

Ammoniak, NH₃, Mol.-Gew. 17, spez. Gew. 0,595 (Luft =1), 11 wiegt 0,7635 g. Farbloses Gas von eigenartig scharfem Gerüche und Geschmacke ; durch Abkühlung auf—40° oder durch Druck (5 Atmosphären bei 0°) zu einer farblosen Flüssigkeit vom spez. Gew. 0,731 (bei 15°) verdichtbar, welche in einer Kältemischung von Aether und fester Kohlensäure zu einer farblosen Kristallmasse erstarrt. Festes Ammoniak schmilzt bei —75°, flüssiges siedet bei —34° unter gewöhnlichem Druck. In Wasser und Säuren löst es sich unter Bildung von Ammoniumoxydhydrat (s. d.), bezw. den Säuren entsprechender Ämmoniumsalze. In reinem Sauerstoffe, bei höherer Temperatur auch in Luft verbrennt das Gas zu Wasser, Ammoniumnitrit, Stickstoffdioxyd und Stickstoff. Im Uebersclmsse vorhanden unterdrückt es jedoch den gewöhnlichen Verbrennungsprozess, besonders aber den tierischen Atmungsprozess.

Borchers.

Ammoniak bildet sich bei der Vermoderung, bezw. Verkohlung tierischer, pflanzlicher und fossiler stickstoffhaltiger Stoffe (Tierkohle, Holzkohle, Koks) ; es kommt aber trotzdem nicht frei in der Natur vor, sondern fast ausschliesslich in Form von Salzen. Bei seiner Darstellung geht man entweder von einer konzentrirten Lösung des Ammoniumoxydhydrates (s. d.) oder von einem Gemische eines Ammoniumsalzes (Salmiak, Ammoniumsulfat) mit Aetzkalk aus. Ersteres wird in Kolonnenapparaten, letzteres in Betörten erwärmt. Es entsteht in beiden Fällen ein Destillationsprodukt, welches durch Abkühlung und Uebér-leiten über gebrannten Kalk von Wasser befreit wird. Das wasserfreie Gas wird dann durch Druck und Abkühlung zu einer Flüssigkeit verdichtet, welche in starkwandigen, mit Druckregulirventilen versehenen, eisernen Flaschen zum Versand kommt. Das freie Ammoniak findet nach vorgängiger Verflüssigung fast ausschliesslich als Kälteerzeugungsmittel (s. Kälteerzeugungsmaschinen) und bei der Fabrikation von künstlichem Eise Verwendung, da es bei seinem Lebergange aus dem flüssigen in den festen Aggregatzustand eine grosse Wärmemenge aufnimmt. Ferner ist seine Verwendung in der Luftschiffahrt wiederholt in Vorschlag gebracht worden. Derselben steht jedoch die grosse Begierde des Gases, sich mit Wasser zu verbinden und der zersetzende Einfluss, den es auf das Ballonmaterial ausübt, hindernd entgegen (vergl. Zeitschrift für Luftschiffahrt, Berlin 1883—1885).

Ammoniakalaun (Ammoniumalaun), s. unter Alaune. Ammoniakeisenalaun, s. Eisenammonalaun.

Ammoniakflüssigkeit, s. Ammoniumoxyd hydr at.

Ammoniakgummi, s. Ammoniakharz.

Eine unreine Sorte ist

Ammoniakharz, (Ammoniak - Gummiharz, Ammoniak - Gummi, Ammoniacum, Gummi résina Ammo nia cum), der eingetrocknete Gummiharzsaft der in den persischen Steppen und im Gebiete des Amu- und Sir-Darja wachsenden, bis 3 Meter hohen Umbellifere Dorema Ammoniacum Don. (Peucedanum Ammoniacum Nies). Es fliesst insbesondere aus dem Wurzelschopfe und wohl auch aus den übrigen oberirdischen Teilen der Pflanze freiwillig aus, wahrscheinlich infolge von Verwundungen durch Tiere [1], [2], [3]. Die mit dem Harze bedeckten Pflanzen werden nach Bombay gebracht, wo erst das Harz von den Pflanzenteilen abgetrennt und sortirt wird. Die wichtigste Sorte ist das Körner-Ammoniakharz (Ammoniacum in granis), das aus einzelnen, rundlichen, hirsekorn- bis nussgrossen, aussen gelblich-weissen bis blassbräunlichen, innen bläulich-weissen, opalartigen und wachsglänzenden Körnern besteht, die schon in der Handwärme erweichen und daher häufig in der Droge zusammengekittet sind. Spezifisches Gewicht 1,2; Geschmack bitter, scharfwidrig, Geruch eigentümlich balsamisch, unangenehm, das Kuchen-Ammoniakharz (Ammoniacum in massis), grosse bis 600 Gramm schwere, braune, meist weichere, im Innern oft klebrig-schmierige Stücke, in deren dunkler, grünlichbrauner, mit Erde, Sand und Pflanzenteilen verunreinigter Grundmasse hellere Körner eingebettet sind. Mit Wasser gibt Ammoniakharz eine weisse Emulsion, mit konzentrirter Schwefelsäure erwärmt eine dunkelblutrote Flüssigkeit; der wässerige Auszug färbt sich mit Eisenchlorid rot, die alkoholische Lösung gibt mit konzentrirter Schwefelsäure eine klare morgenrote Flüssigkeit. Weder mit Aetzammoniak, noch mit kaustischem Kali (nach Behandlung mit Schwefelsäure) lässt sich eine Fluorescenzerscheinung hervorrufen, wodurch die Abwesenheit des Umbelliferons, eines Bestandteiles der nächstverwandten Harze (z. B. des Galbanuni) angezeigt wird. Ammoniakharz besteht aus ca. 70 °/₀ geschmacklosem Harz, der Rückstand enthält ätherisches Oel (¹/₃ °/₀), Gummi (dem arabischen Gummi sehr ähnlich [5]), Pektin und gegen 1 °/₀ Asche. Es kann nur in der Kälte gepulvert werden; das Pulver soll über Kalk in Blechbüchsen oder in Wachspapierbeuteln in einer Trockenkammer aufbewahrt werden [4]. Gegenwärtig wendet man behufs Reinigung und leichterer Pulverisirung ein besonderes Verfahren [4] an. 10 Kilogramm werden mit 2,5 Liter Alkohol übergossen, im Dampfbade erwärmt und 12 Stunden beiseite gestellt; hierauf wird die Masse geknetet, auf 40° erwärmt, nochmals mit 2¹/₂ Liter Alkohol versetzt und das Ganze durch ein Sieb durchgepresst; schliesslich wird eingedampft. Dieses Gummi-re sina Ammoniacum expur g a tum eignet sich für die praktische Verwendung weit besser. Ammoniakharz wird pharmazeutisch zu Pflastern, in der Technik als Zusatz zu Kitten verwendet [2]. Aus Marokko kommt das sog. afrikanische oder marokkanische Ammoniakharz (früher Thymiama genannt) in den Handel, das von Ferula tingitana L. stammt und Umbelli-feron enthält (Fluorescenzerscheinung). Für die Technik ist es ohne Bedeutung.

Litteratur: [1] Yigier, Gommes résines des Ombellifères, Paris 1869. — [2] Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreiches, Leipzig 1873. — [3] Die Pharmakognosien von Flückiger, Vogl, Wigand u. a. — [4] Tschircli in Moeller-Geisslers „Realencyklopädie der ges. Pharm.“, Bd. I, p. 298—302, Wien 1886. — [5] Max Frischmuth, Untersuchungen über das Gummi des Ammoniak-, Galbanum- und Myrrhenharzes, Dorpat 1892, Inaug.-Diss.    T. F. Hanausek.

Ainmoniaksalz, in der Landwirtschaft schlechtweg so genannt, ist immer schwefelsaures Ammoniak und nächst dem Chilisalpeter das wichtigste der käuflichen Stickstoffdüngemittel. Es wird aus der Steinkohle als Nebenprodukt bei der Leuchtgasfabrikation und neuerdings auch bei dem Betriebe der Kokereien und Hochöfen gewonnen. Das sich bei der trockenen Destillation der Steinkohle bildende Ammoniak wird in Schwefelsäure aufgefangen und kristallisirt dann beim Eindampfen als schwefelsaures Ammonium heraus. Die Wirkung seines Stickstoffs ist nach Paul Wagner gleich 90, wenn man die des Chili-

Salpeters gleich 100 setzt, während die des organischen Stickstoffs nur 65 ist. Die Einfuhr in Deutschland betrug 1893 425 958 Meter-Zentner; die Produktion in Deutschland ist nicht festgestellt.

Litteratur : Paul Wagner, Die Stickstoffdüngung der landwirtschaftlichen Kulturpflanzen,

Berlin 1892.

Weits.

Ammoniak-Soda-Prozess, s. Soda.

Ammoiiiaksuperpliosphat, Gemisch von Ammoniaksalz und Superphosphat, in welchem dem Boden Stickstoff und Phosphorsäure gleichzeitig gegeben werden. Die Darstellung besteht nur in einem möglichst sorgfältigen Mischen der beiden Grundstoffe durch den Desintegrator. Gewöhnlich sind drei Sorten im Handel:

„    12-13 „

»    14- 15 „

Nr. I mit 9—10°/o Stickstoff und 9—10 °/₀ löslicher Phosphorsäure » И » 5-6 „

Weits.

„ III „ 3—4 „

Ammoniakverbindmigen, s. unter den entsprechenden Ammoniumverbindungen.

Ammoniakwascher, s. Gas was chap parate.

Ammoniakwasser (Gaswasser), s, den Art. Ammoniumoxydhydrat.

Andes.

Ammonin, Waschmittel aus Soda und einem, in verdünnten Säuren unlöslichen Bestandteil, gemahlenem Bimsstein oder Schlacke; auch ein Gemisch aus Soda, Calciumsilikat, Calciumsulfit oder Natriumsilikat, Calciumkarbonat und Calciumsulfit.

Ammonit, s. Sprengstoffe.

Ammoniten-Marmor, s. unter Kalkstein.

Borchers.

Ammonium oder Ammon, NHU ist eine in freiem Zustande nicht bekannte, stark basische Atomgruppe, welche in ihrem chemischen Verhalten viel Uebereinstimmung mit den Alkalimetallen zeigt, daher auch meist der Gruppe der Alkalienmetalle zugerechnet wird. Technische Wichtigkeit besitzen von den Ammonium- oder Ammonverbindungen das Ammoniumoxydhydrat (s. d.) und einige Salze. Diese Verbindungen bilden sich durch direkte Vereinigung von Ammoniak mit Wasser, bezw. mit Säuren. Ausser den chemischen Verbindungen ist durch Elektrolyse von Ammoniumchlorid unter Benützung einer Quecksilberkathode ein Ammoniumamalgam dargestellt, welches jedoch nur von wissenschaftlicher Bedeutung ist.

Ammoniumalaun, s. Alaune.

B or chers.

Ammoniumbromid oder Brom ammo ni um, NHiBr, farbloses, leicht kristallisirbares Salz; sublimirbar, ohne zu schmelzen, unter vorübergehendem Zerfalle des Moleküles; leicht löslich in Wasser, schwieriger in Alkohol und Aether; vorwiegend in der photographischen Praxis angewandt; wird erhalten durch Neutralisation von Brom Wasserstoff mit Ammoniumoxydhydrat oder durch Lösen von Brom in wässerigem Ammoniumoxydhydrat und Eindampfen der Lösung zur Kristallisation.

Ammoniumchlorid, s. v. w. Salmiak (s. d.).

Borchers.

Ammoniumchromate, besitzen nur untergeordnete technische Bedeutung. Das normale Chromat, (NHx)iCrО₄, ist ein gelbes, in Nadeln kristallisirendes, leicht lösliches und leicht zersetzbares Salz, welches durch Neutralisation von Chromsäure oder Ammoniumdichromat mit Ammoniak erhalten werden kann. —-Das saure Chromat oder Ammoniumdichromat (V//₄)₂ Cr₂ 0-, ein in roten, leicht löslichen Kristallen durch teilweise Neutralisation von Chromsäure oder durch Umsetzung von Natriumdichromat mit Ammoniumsulfat darstellbares Salz zersetzt sich ebenfalls leicht beim Erhitzen, indem sich unter Feuererscheinung ein aufgeblähter, nach dem Erkalten grüner Rückstand von Chromoxyd bildet. Es findet zur Darstellung sehr reinen Chromoxydes Verwendung.

Ammoniumdichromat, s. Chrom säure salze.

Borchers.

Ammoniumjodid oder J о d a m m onium, NHi J, ein in seinen Eigenschaften, seiner Verwendung und Darstellungsweise dem entsprechenden Bromide (s. Ammoniumbromid) sehr ähnliches Salz, unterscheidet sich von letzterem durch seine Kristallform und leichtere Löslichkeit in Alkohol.

Ammoniumkarbönat. Das käufliche Salz dieses Namens, auch kohlensaures Ammoniak oder Hirschhornsalz genannt, ist kein normales Salz; es besteht vielmehr aus einem Gemenge von primärem (saurem) Karbonat und karbaminsaurem Ammonium :

Nffi HC0₃ ■ NH₂ CO ■ ON Hi.

Es bildet durchscheinende, feste kristallinische Massen, verflüchtigt sich unter Dissociation bei etwa 60°; zerfällt auch schon bei gewöhnlicher Temperatur all-mälich. Die bedeutenderen Fabriken stellen dieses Salz jetzt nur durch Umsetzung eines Gemisches von Ammoniumsulfat mit Calcium- oder Natriumkarbonat in erhitzten eisernen Retorten unter Zuleitung geringer Mengen Wasserdampf dar. In aus Blei konstruirten Vorlagen, welche kühl gehalten werden, setzt sich das Salz in schmutzig weissen, feuchten Krusten an. Letztere werden aus eisernen Töpfen, weiche mit heissem Wasser geheizt werden und mit gut schliessenden Bleihauben bedeckt sind, umsublimirt. Abbildungen und Beschreibungen, wie sie sich in [1], [2j und [3] finden, entsprechen nicht mehr den in besseren Fabriken wirklich in Betrieb befindlichen Apparaten. Letztere weisen wesentliche Verbesserungen, besonders Vereinfachungen auf, welche jedoch von den betreffenden Fabriken so viel als möglich geheim gehalten werden. Ein anderes Verfahren der Darstellung technischen Karbonates besteht darin, dass man in warm und feucht gehaltenen Mischkammern Ammoniak und Kohlendioxyd zusammentreten lässt. Das Vereinigungsprodukt verdichtet sich in durch Luft oder AVasser gekühlten Vorlagen. Wie bei dem zuerst beschriebenen Verfahren muss das so erhaltene Erzeugnis, um es in Verkaufsware umzuwandeln, umsublimirt werden. Bei der Knochenkohle-Fabrikation entsteht ebenfalls ein rohes Karbonat als Nebenprodukt, welches durch Umsublimiren durch Schichten gut ausgeglühter Holz- oder Tierkohle rein erhalten werden kann. Ammoniumkarbonat findet in der Färberei, in der Fabrikation chemischer und pharmazeutischer Produkte, als Entfettungsmittel, in der Medizin als Riechsalz (sal alcali volatile), zum Entschweissen der Wolle, in der Bäckerei als Backpulver und bei der Herstellung der Gummibälle und anderer Gummihohlwaren Verwendung.

Litteratur: [1] Bolley, Handbuch der ehern. Technologie, Braunschweig 1862, Bd. II. —

[2]    Lunge, Industrie des Steinkohlenteers und Ammoniaks, 3. Aufl., Braunschweig 1888. —

[3]    Kerl und Stohmann, Encyklop. Haudb. d. techn. Chemie, 4. Aufl., Braunschweig 1888. —

[4]    Lunge, Taschenbuch für die Soda-, Pottasche- und Ammouiakfabrikation (Untersuchungsmethoden), 2. Aufl., Berlin 1892.    Borchers.

Ammonium - Magnesium -Phosphat, phosphorsaure Ammoniak-Magnesia, FOi. NH^. Mg 4- CH± О, fällt aus Lösungen von Phosphorsäure, Magnesiasalzen und Ammoniak heraus, findet sich als Fäulnisprodukt in manchen Guanosorten ; wurde nach dem Brande von Hamburg bei Aufgrabung des Grundes für die Nikolaikirche in grossen, klaren Kristallen gefunden, für ein Mineral gehalten und „Struvit“ genannt, bis sich herausstellte, dass an jener Stelle die Flüssigkeiten einer Kloake in ein verschüttetes Torfmoor gedrungen waren. Weits.

Ammoniumnitrat, NOz, Mol.-Gewicht 80, bildet ein farbloses, leicht kristallisirbares, in Wasser leicht lösliches Salz. Wegen seiner grossen Wärmeaufnahme bei der Lösung in Wasser wird es zu Kältemischungen angewandt. Es dient auch als Rohstoff für die Darstellung von Lachgas (Stickstoffoxydul), da es beim Erwärmen nach folgender Gleichung zerfällt:

НЩ N0₃ = 2 H₂ О + N₂ 0.

Man erhält es durch Sättigung starker Salpetersäure mit Aninioniumoxydhydrat. Nach dem Erkalten der sich stark erwärmenden Mischung kristallisirt ein grosser Teil des Salzes aus, das übrige Salz nach Abdampfen des Wassers. — S. auch Sprengstoffe.    Borchers.

Ammoniumoxydhydrat, NH^OH, ist nur in wässeriger Lösung bekannt. Dieselbe führt den Namen A m m 0 n i а к - oder A ni in onflüssigkeit, Salmi a k-g e i s t;, A e t z a 111 m 0 n i a к, auch wohl kurz A in m о 11 i a к. Sie bildet eine farblose, stark nach Ammoniak riechende Flüssigkeit. Ihr chemisches Verhalten ist ein stark basisches gleich den Lösungen der Alkalioxydhydrate (Alkalilaugen). Schon bei gewöhnlicher Temperatur zerfällt das gelöste Ammoniumoxydhydrat in Ammoniak und Wasser. Der Gehalt solcher Lösungen wird daher auch meist

in Prozenten Ammoniak angegeben, wie z. B. aucli in der neuesten Tabelle der spezifischen Gewichte von Ammoniakflüssigkeit nach Lunge und Wiernik [4]:

Spez. Grew, bei 15°

Proz. N1Ą

1 1 enthält NH₃ g

Korrektion

des

spez. Grew, für + 1°

Spez. Grew, bei 150

Proz. NII₃

1 1 enthält NBs g

Korrektion

des

spez. Grew, für + 1°

1,000

0,998

0,996

0,994

0,992

0,990

0,988

0,986

0,984

0,982

0,980

0,978

0,976

0,974

0,972

0,970

0,968

0,966

0,964

0,962

0,960

0,958

0,956

0,954

0,952

0,950

0,948

0,946

0,944

0,942

0,00

0,45

0,91

1,37

0,0

4,5

9,1

0,00018

0,00018

0,00019

0,00019

0,00020

0,00020

0,00021

0,00021

0,00022

0.00022

0,00023

0,00i'23

0,00024

0,00024

0,00025

0,00025

0,00026

0,00026

0,00027

0,00028

0,00029

0,00030

0,00031

0,00032

0,00033

0,00034

0,00035

0,00036

0,00037

0,00038

0,940

0,938

0,936

0,934

0,932

0,930

0,928

0,926

0,924

0,922

0,920

0,918

0,916

0,914

0,912

0,910

0,908

0,906

0,904

0,902

0,900

0,898

0,896

0,894

0,892

0,890

0,888

0,886

0,884

0,882

0,00039

0,00040

0,00041

0,00041

0,00042

0,00042

0,00043

0,00044

0,00045

0,00046

0,00047

0,00048

0,00049

0,00050

0,00051

0,00052

0,00053

0,00054

0,00055

0,00056

0,00057

0,00058

0,00059

0,00060

0,00060

0,00061

0,00062

0,00063

0,00064

0,00065

146,9

15.63 16,22 16,82 17,42 18,03

18.64 19,25 19,85 20,49 21,12 21,75 22,39 23,03 23,68

24.33 24,99

25.65 26,31 26,98

27.65

28.33

152,1

157.4 162,7 168,1

173.4

178.6

184.2

189.3

194.7 200,1 205,6

210.9

216.3

221.9

227.4

232.9

238.3

243.9

249.4 255,0

260.5 266,0

271.5 277,0

282.6 288,6 294,6 301,4 308,3

13.6 18,2 22,9

27.7

32.5

37.4

42.2 47,0

51.8

56.6

61.4

66,1

70.9

75.7

80.5

85.2

89.9 95,1

100.3

105.4

110.7 115,9 121,0 126,2 131,3

136.5

141.7

Als Ammoniakquellen dienen hauptsächlich stickstoffhaltige Stoffe organischen Ursprunges, welche zur Verkohlung bestimmt sind. Unter diesen sind die tierischen Abfälle (Knochen, Blut u. s. w.), als Rohstoffe für Knochen- bezw. Tierkohle von untergeordneter Bedeutung, seit man angefangen hat, auch den beim Verkoken von Steinkohlen entstehenden Gasen das Ammoniak vor ihrer weiteren Verwendung zu entziehen, wie dies bei der Leuchtgasreinigung schon lange geschieht. Bei der Abkühlung und beim darauffolgenden Waschen der Kohlen-Destillationsgase mit Wasser gewinnt man neben den teerigen Produkten das sogenannte Gaswasser, als ausgenützte Waschflüssigkeit, welches fast alle bei der Destillation sich bildenden Ammoniumverbindungen gelöst enthält, als da sind: Oxydhydrat, Sulfit, Thiosulfat, Sulfat, Karbonat, Sulfid, Iihodanid, Cyanide, Chlorid. Diese Lösung bildet nun wieder das Ausgangsprodukt für fast sämtliche Ammoniumverbindungen. Durch Destillation dieses Gaswassers unter Zusatz von Kalk erhält man Dämpfe von Ammoniak und Wasser. Direkt verdichtet oder in Wasser aufgefangen, entsteht eine konzentrirtere Lösung des Ammoniumoxydhydrates, die Amnionflüssigkeit oder der Salmiakgeist. Zur Ausführung dieses vereinigten Destillations- und Zersetzungsprozesses, sowie zur gleichzeitigen Reinigung des Destillationsproduktes ist eine grosse Zahl von Apparaten konstruirt, welche in [2] und [3] eingehend beschrieben sind. Sie beruhen zum Teil auf denselben Grundsätzen, wie die Kolonnen-Destillations-apparate der Spiritusrektifikation. Zahlreiche Vorschläge, den Stickstoff der Luft zur Gewinnung von Ammoniumverbindungen nutzbar zu machen, haben bis jetzt noch keine praktischen Erfolge aufzuweisen, beruhen auch zum Teil auf irrtümlichen Anschauungen, wegen findet die Amnionflüssigkeit gleich anderen Ammoniumverbindungen ausgedehnte Anwendung in der chemischen Grossindustrie (Ammoniak-, Soda- und Farbenfabrikation), sowie bei der Herstellung vieler chemischen und pharmazeutischen

1,84

2,31

2,80

3,30

3,80

4,30

4,80

5,30

5,80

6,30

6,80

7,31

7,82

8,33

8,84

9,35

9,91

10,47

11,03

11,60

12,17

12,74

13,31

13,88

14,46

15,04

29,01

29,69

30,37

31,05

31,75

32,50

33,25

34,10

34,95

Ihres Ammoniak- bezw. Ammoniumgehaltes

Präparate, auch wird sie direkt als Heilmittel angewandt. Bezugsquellen: Fabriken chemischer und pharmazeutischer Produkte, Droguerien, Apotheken.

B or chers.

Litteratur : wie unter Ammoniumkarbonat.

Ammomuinplatinchlorid (Platinsalmiak) PtClà ■ 2NHiCl, Doppelsalz aus Ammoniumchlorid und Platinchlorid, das als gelber Niederschlag beim Mischen der Lösungen dieser beiden Salze erhalten wird. Es dient zur Darstellung des Platinschwammes.

Ammoniumquecksilberchlorid, s. Quecksilberchloride.

Ammonium, salzsaures, s. v. w. Salmiak (s. d.).

Ammoniumsulfat, (АйГ₄)₂ $0₄, Mol.-Gew. 123, ist ein weisses, wasserfrei kristallisirendes Salz, in Wasser leicht löslich, bei etwa 140° schmelzbar. Die wässerige Lösung, wie das geschmolzene Salz geben beim Erhitzen langsam Ammoniak ab. Beim höheren Erhitzen der Schmelze zersetzt sich das Salz vollständig in Ammoniak, Wasser, Schwefeldi- und Schwefeltrioxyd. Die Darstellung des Ammoniumsulfates bildet da, wo das Gaswasser der Leuchtgasfabriken und Kokereien nicht auf Salmiakgeist verarbeitet oder direkt an Ammoniaksodafabriken abgegeben wird, fast allgemein das erste Stadium der Verwertung jenes Waschwassers. Durch Erhitzen unter Zusatz von gelöschtem Kalk treibt man das Ammoniak aus dem Gaswasser aus, um es direkt in Schwefelsäure zu absorbiren. Mit den Destillationsapparaten, wie sie schon unter Ammoniumoxydhydrat erwähnt wurden, sind in diesem Falle hölzerne, mit Blei ausgelegte Bottiche oder Kästen verbunden, in welchen sich nur wenig verdünnte Schwefelsäure befindet. Rohrleitungen führen das Ammoniak in die Schwefelsäure, aus welcher sich das Salz als weisses, meist etwas grau gefärbtes Salz körnig kristallinisch absetzt. Letzteres wird mit durchlochten Kellen ausgeschöpft (ausgesoggt), um nach dem Abtropfen anhängender Schwefelsäure in den Lagerraum geschafft zu werden. Hier sickern noch geringe Mengen Schwefelsäure aus. Nach einer mehr oder weniger langen Lagerzeit, oder nach dem Ausschleudern in Zentrifugen ist das Salz für den Verkauf fertig. Dieses rohe, sogenannte technische Sulfat, wie es aus dem Gaswasser der Leuchtgasfabriken und Kokereien gewonnen wird, dient, meist als Zusatz zu Superphosphat, als Düngemittel; bildet aber auch wieder den Rohstoff für andere Ammoniumsalze (Salmiak, Anmioniumkarbonat). Bezugsquellen: Kokereien und Gasfabriken.

Borchers.

Litteratur : wie unter Ammoniumkarbonat.

Ammoniumvanadat, s. A n i 1 i n s c h w a r z.

Ammomum-Zinnchlorid, s. Z i n n c h 1 o r i d e.

Amorces, s. Initialzündungen.

Leppla.

Amorph, wörtlich gestalt- oder formlos, werden, im Gegensatz zu kristal-lisirt, diejenigen Mineralien genannt, welche nach allen Richtungen hin gleiche physikalische Verhältnisse zeigen. Ihr Verhalten gegen Licht und Wärme und ihre Elastizität sind in jeder Richtung innerhalb der Substanz dieselben; eine äussere Kristallform besitzen sie nicht. Von den natürlichen Mineralien zeigen fast nur die vulkanischen Gläser und einige fossile Harze die Erscheinung, die man auch als Amorphismus bezeichnet.

2. Allmäliche Tilgung von Schulden, weiche

3. In der Technik, im Handel Abtragung

Amortisation. 1. Die Kraftloserklärung einer Schuldurkunde, eines Wechsels, einer Aktie etc., welche in Verlust geraten ist, um doppelte Zahlung hezw. Zahlung an Unberufene zu verhindern. Für das Deutsche Reich ist die Art und Weise, wie die Amortisation zu bewirken ist, durch §§ 823—850 der Zivilprozessordnung geregelt, vom Staat, von juristischen oder physischen Personen kontrahirt worden sind. Diese Tilgung erfolgt im allgemeinen nach einem im voraus bekannt gegebenen Plan (x4 m о r t i s a t i о n s p 1 a n). eines Anlagekapitals dadurch, dass man dasselbe ratenweise auf die laufenden Geschäftsunkosten übernimmt.

Litteratur : Kahl, Die deutschen Amortisatiousgesetze, Tübingen 1879.

Ampel, früher auch Polle oder Bulle genannt, unter den kirchlichen Gefässen jenes, in welchem das Salböl auf bewahrt wurde. Die beiden Krüge, welche den Wein und das Wasser für die Messe enthielten, wurden dementsprechend Messpollen genannt. Später nannte man jedes hängende Oel-gefäss, das zur Beleuchtung bestimmt war, Ampel. In neuester Zeit bezeichnet man auch Gefässe, die nicht zur Beleuchtung dienen, sondern mit Blumen etc. gefüllt und aufgehängt sind, mit dem gleichen Ausdruck.

von Schubert-Soldern.

Ampère, s. Absolutes Mass system.

in

II

SS-P

Ji\-o

flip;

Fig. 1.

Amperemeter, Strommesser oder Strom zeig er, nennt man im allgemeinen ein Instrument, welches gestattet, die Stärke eines elektrischen Stromes zu messen. Die Stärke oder Intensität eines elektrischen Stromes kann aus seinen Wirkungen bestimmt werden, und so verschiedenartig diese sind, so verschiedenartig können auch die Prinzipien sein, welche zur Konstruktion solcher Messinstrumente verwendet werden können. In der elektrotechnischen Praxis haben sich aber nur solche Instrumente eingebürgert, welche auf der elektromagnetischen Wirkung des Stromes beruhen. Bei diesen wirkt der elektrische Strom in einer Klasse solcher Instrumente ablenkend auf eine bewegliche Magnetnadel, welche durch die Horizontonalkompo-nente des Erdmagnetismus oder durch ein künstliches magnetisches Feld oder durch ein aus beiden Ursachen kombinirtes Feld gerichtet wird. Eine andere Art solcher Apparate beruht auf der Eigenschaft des vom zu messenden elektrischen Strome erzeugten magnetischen Feldes, weiches Eisen zu magnetisiren und zu richten. Als Gegenkraft der elektromagnetischen Wirkung des Stromes wird die Schwere oder die Deformation einer elastischen Feder benützt. Im folgenden sollen einige Amperemeter, welche bisher die häufigste Verwendung gefunden haben, beschrieben werden. In dem Amperemeter von Deprez (Deprez-Carpentier) befindet sich eine Nadel aus weichem Eisen unter der Bichtkraft eines permanenten Magnets, auf welche der zu messende Strom in mehreren Windungen ablenkend wirkt [1].

rfti

Die Eisennadel a (Fig. 1) ist im Innern einer Spule um eine vertikale Axe beweglich. Die Spule befindet sich in einem kräftigen magnetischen Felde, erzeugt durch die Pole zweier in Form eines C gekrümmten Magnete NS NS.

II

/j

Fig. 2.

In fester Verbindung mit der Nadel ist ein Zeiger, der auf einer empirisch geeichten Skala spielt, welche die Stromstärke direkt in Ampère angibt. Die Deprez’schen Instrumente sind in ihrer Handhabung sehr bequem, gestatten eine direkte Ablesung, bedürfen keiner Orientirung nach dem magnetischen Meridian und zeichnen sich durch eine fast vollständige Aperiodizität der Nadelbewmgung aus, ihre Angaben sind aber mit der Zeit mehr oder weniger veränderlich wegen der Benützung von Stahlmagneten. Diesen Nachteil suchten Kapp und Crompton bei ihren Instrumenten dadurch zu vermeiden, dass die permanenten Magnete durch Elektromagnete ersetzt wurden. Hierbei musste aber dem Umstande

Rechnung getragen werden, dass der Magnetismus des Eisenkernes des Elektro-magnets mit der Stromstärke sich ändert und dass auch die Wicklung selbst ein Feld erzeugt, das mit jeder Aenderung der Stromstärke variirt. Um trotzdem die abzulenkende Magnetnadel der Wirkung eines konstanten magnetischen Feldes auszusetzen, trafen Kapp und Crompton [2] folgende sinnreiche Einrichtung (Fig. 2). Die Eisenkerne der Elektromagnete NS NS bestehen aus Drahtbündeln und sind so dimensionirt, dass schon der schwächste zu messende Strom sie bis zur vollen Sättigung

An

fl

Wś

ь

; ..

¹

Milite

magnetisirt und dadurch ein konstantes magnetisches Feld erzeugt wird. Das veränderliche magnetische Feld der Magnetwicklung wird dadurch kom-pensirt, dass die Windungsfläche der

ablenkenden Spule gegen die Axe NN SS um einen bestimmten für jedes Instrument vorher ermittelten Winkel geneigt ist. Der mit der Nadel verbundene Zeiger spielt ebenfalls auf einer empirisch nach Ampère geeichten Skala. Ein Amperemeter, bei welchem eine bewegliche, vom Strome durchflossene Spule in einem magnetischen Fehle sich befindet, ist das Instrument von Weston

(Newark, Nordamerika), dessen wesentliche innere Einrichtung Fig. 3 erkennen lässt. Das magnetische Feld wird durch einen permanenten Magnet von eigentümlicher Form erzeugt, die bewegliche Spule dient als Zeigerträger. Die Bewegung des Zeigers ist das Ergebnis der vereinten Wirkung der beiden Felder, die durch den Magnet und durch den die Spule durclifliessenden Strom hervorgerufen werden. Zwei Spiralfedern regeln die Bewegung. In neuester Zeit sind die Weston-In-strumente, besonders die dieselbe prinzipielle Einrichtung besitzenden Yoltmesser (s. Voltmeter) oder Spannungsmesser (Fig. 3) auch in Deutschland vielfach zur Anwen-

m

iiii U

-.2

pi

.....

If

fall

Mil

Fig. 3 a.

...

dung gekommen. Die Instrumente zeichnen sich durch eine sorgfältige

Fig. зъ.

Justirung und geringe Empfindlichkeit gegen äussere Einflüsse aus. zeigen völlige Proportionalität zwischen Ausschlag und Stromstärke und gestatten bei vorsüglicher Dämpfung eine direkte Ablesung. Die Handhabung derselben ist sehr bequem und sie eignen sich auch als Kontrollapparate für die gewöhnlichen Messinstrumente. Die Weston-Strommesser bestehen in einem

Sie

Voltmeter mit Abzweigungswiderstand, welcher für schwächere Ströme aus einer grösseren Anzahl kurzer Drähte gebildet wird, die parallel geschaltet und bifilar über den Hufeisenmagnet gewickelt sind. Für stärkere Ströme (über 150 Ampère) befindet sich der Abzweigungswiderstand in einem besonderen Gehäuse aus gelochtem Blech. Spule und Nebenschluss eines Strommessers sind aus demselben Materiale hergestellt ; für schwächere Ströme aus Kupfer, für stärkere aus Man- A A ganin bezw. Nickelin. Aus dem Gesagten folgt, dass den genannten Strommessern das Prinzip der indirekten Strommessung zu Grunde liegt (s. Strom, elektrischer).

Fig. 4.

— In den Ampèremetern, bei welchen weiches Eisen im magnetischen Felde des zu messenden Stromes gerichtet wird, sucht das Eisenstück immer diejenige Lage einzunehmen, in welcher es ein Maximum von Kraftlinien aufzunehmen im stände ist. Der zu messende Strom tiiesst entweder durch eine Spule, durch eine Elektromagnetwicklung oder auch durch passend geformte Kupferschienen. Das vom Strome geschaffene magnetische Feld sucht verschiedene Bewegungen des Eisens hervorzubringen, welche durch die Fig. 4, 5 und 6 gekennzeichnet sind. Die Bewegung kann entweder eine drehende sein um eine zu den Kraftlinien senkrechte Axe (Fig. 4) oder eine fortschreitende senkrecht zur mittleren Richtung der Kraftlinien (Fig. 5), die nach dem Orte der grössten Dichte derselben erfolgt, oder endlich kann die Bewegung eine fortschreitende (Fig. 6) im Sinne der mittleren Richtung der konvergirenden Kraftlinien sein [3]. Die erste Art der Bewegung der Eisenmasse finden wir bei den älteren Am- "-чЛ pèremetern oder Strom-zeigern der Allgemei- (((((СШ|) nen Elektrizitätsgesell-Schaft Berlin (System von Dolivo-Dobro- -w'olsky) (Fig. 7). — __

Fig. 6.

Fig. 5.

ÏÏ

rL

Ein vom Strom durchflossenes Solenoid SS wirkt auf ein Stäbchen aus weichem Eisen so drehend, dass es dieses in die Richtung der Kraftlinien, d. h. in die Richtung der Solenoidaxe, zu bringen sucht. An dem Stäbchen ist ein Zeiger so angebracht, dass der Schwerpunkt von Zeiger und Stäbchen derart ausserhalb des Drehungspunktes liegt, dass die Schwerkraft ein entgegengesetztes Drehungs-moment ausübt. Das Stäbchen ist so dünn, dass schon die schwächsten im praktischen Betriebe zu messenden Ströme es bis zur Sättigung magnetisiren. Da bei zunehmender Stromstärke und weiterer Drehung des Stäbchens die Wirkung des Solenoids abnimmt, so würden die Ausschläge der i=

Fig. 7.

Stromstärke nicht mehr proportional bleiben und die den höheren Stromstärken entsprechenden Skalenteile sehr nahe an einander zu liegen kommen. Um dies zu ver- J meiden, verwendet von Dobrowolsky ein ganzes Bündel / verschieden langer und gegen einander geneigter Stäbchen, / die sich zum Teil unterstützen, zum Teil einander ent-gegen wirken. Auf diese Weise ist es möglich, in einem weiten Umfange eine ziemlich gleichförmige Skalen- ^-4 teilung zu erzielen. Eine fortschreitende Bewegung

19

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

des Eisens senkrecht zur mittleren Richtung der Kraftlinien ist angewendet bei den sehr verbreiteten Instrumenten der Firma S. S chuck er t & Cie., Nürnberg, welche von Hummel [4] herrühren (Fig. 8). Bei diesem Amperemeter ist im Innern eines Solenoids IF ein dünnes Eisenblech c exzentrisch gelagert. Beim Durchgang des Stromes durch die Spule hat das magnetisch gewordene

°M

Ir °

lw

Z,

>u

SU

Fig. 8.

на

int

starke Luftdämpfung erreicht

1 Eisenstück das Bestreben, sich der Innenwand der Spule zu nähern, infolge seiner exzentrischen Lagerung о dreht es sich und damit auch der Zeiger. Als Gegenkraft für die Wirkung des Stromes dient das Gewicht des Eisenbleches samt dem damit verbundenen Zei-P ger. Das Eisenblech wiegt bei einer Dicke von 0,07 mm nur ca. 0,4 g. Die Reibungswiderstände sind sehr gering, so dass eine einfache Spitzenlagerung angewendet werden konnte. Bei den Instrumenten für schwächere Ströme ist das Solenoid aus Kupferdraht gewickelt, bei den Instrumenten für stärkere Ströme wird dasselbe durch einen starken Kupferbügel ersetzt. In dieselbe Kategorie von Amperemetern gehören auch diejenigen Instrumente, in welchen Eisenstücke, von denen das eine fest, das andere beweglich angeordnet ist, unter dem gleichzeitigen Einflüsse eines Elektromagnets oder eines Solenoids stehen. Derartige Instrumente werden geliefert von Siemens & Halske, Hartmann & Braun u. a. Eine fortschreitende Bewegung der Eisenmasse im Sinne der mittleren Richtung der Kraftlinien finden wir bei jenen Messinstrumenten, bei welchen die Einziehung eines Eisenkernes in ein Solenoid zur Strommessung benützt wird. Einer der ältesten dieser Apparate ist der Stromzeiger oder die elektromagnetische Stromwage von F. К о h 1 -rausch [5]. Als Eisenkern dient eine oben geschlossene, unten offene, dünnwandige, 20 cm lange Eisenröhre E} die an einer Neusilberfeder befestigt ist (Fig. 9). Sobald Strom in die Spule S eintritt, wird das Eisenrohr mehr oder weniger tief in dieselbe eingezogen und die dabei auftretende Spannung der Feder wirkt als Gegenkraft. Das eingezogene ^ Eisenrohr schiebt sich mit sehr kleinem Spielraum über einen runden, glatten Messingcylinder, wodurch eine ^ wird, so dass das Instrument sehr rasch die der jeweiligen Stromstärke entsprechende Einstellung zeigt. Ein mit dem Eisenkerne verbundener Index i spielt auf einer Doppelskala, die eine Millimeterteilung und eine nach Ampere geeichte Teilung besitzt. Die Firma Hartmann &

Fig. У.

B r a u n - Frankfurt [6], welche die beschriebenen Instrumente lieferte, hat dieselben in neuerer Zeit geändert. Ein solches neueres Amperemeter zeigt die Fig. 10. Der Kern ist aus weichem Eisenblech gerollt und mit eigentümlichen Einschnitten versehen, um im ganzen Bereich der Skala eine möglichst gleichförmige Teilung zu erhalten. Die Bewegung des Kernes bei der Einziehung desselben in die Spule S wird mittelst des Hebels h auf die mit dem Zeiger Z versehene Axe übertragen. Eine längs der Axe angeordnete Torsionsfeder wirkt der Drehung dieser entgegen. Eine flache Stahlfeder /, welche einerseits am Dosenrande, andererseits an der den Eisenkern tragenden Stange s befestigt ist, verhindert eine seitliche Verschiebung des Eisenkernes. Die Wicklung des Solenoids ist

den zu messenden Stromstärken entsprechend gewählt. Auch die Firma Siemens & Halske-Berlin [7] liefert Amperemeter, die in diese Klasse gehören und sich durch eine einfache Konstruktion auszeichnen (Fig. 11). Der zu messende Strom durchfliesst eine Spule aus wenigen Windungen eines dicken Kupferdrahtes, in welche ein um den Ringmittelpunkt drehbares Ringsegment r aus weichem Eisen eingezogen wird. Der Querschnitt des Eisenteiles verjüngt sich gegen das Ende hin, welches in der Ruhelage in die Spule hinein-ragt. Dieser Anziehung wirkt ein verstellbares Gewicht g entgegen. Mit dem Ringsegment ist ein Aluminiumzeiger Z in Verbindung, der auf einer empirisch geeichten Skala spielt.

,00 I 1SO I 200 / /,,

y" I Ъ "■

<>

'7ь

Fig. 10.

гор

xr?/y 126 Lp

Amp.

иг

93

77

S3

«X/ Fig. 11.

\d

«t

а,

Die Amperemeter der Allgemeinen Elektrizitätsgesellschaft zu Berlin [8] nach dem System von Dobrowolsky beruhen ebenfalls auf der anziehenden Wirkung eines vom Strome durchflossenen Solenoids auf einen frei beweglich aufgehängten Eisendraht. Die Einrichtung dieser Instrumente, welche eine starke Verbreitung gefunden haben, zeigen die Fig. 12 und 13, welch’ letztere ein Amperemeter für 300 A mp. darstellt. Die Spule a trägt einen kleinen Messingbock b, in welchem mittelst Kernschrauben eine Axe c gelagert ist, auf welche die Hebelarme zur Aufnahme der Regulirgewichte d, d und des Eisenkernes e, sowie des Zeigers / aufgeschoben sind. Der Eisenkern, der aus mehreren ganz dünnen Eisendrähtchen behufs Erhöhung der Zugkraft gewunden ist, hat nur ein Gewicht von 0,04 g, ist vernickelt und befindet sich in der Ruhelage nahe an der Spulenwandung. Durchfliesst ein Strom die Spule, so wird der Eisenkern in dieselbe hineingezogen und der Zeiger / gibt auf der Skala einen Ausschlag. Durch eine grössere oder geringere Länge des Eisenkernes, sowie durch eine mehr oder minder tiefe Anfangslage gegen die Spule lässt sich jede gewünschte Skala hersteilen. Bei den Skalen dieser Strommesser wird der verfügbare Raum in gleiche Teile geteilt und dadurch eine Benützung vom Null- bis zum Maximalwerte ermöglicht. Bei den Instrumenten für geringere Stromstärken wird die Spule aus isolirtem Kupferdraht hergestellt, bei den für grössere Stromstärken aber aus Kupferscheiben, die aufgeschnitten und durch Zwischenstücke zu einer Spirale vereinigt sind. Durch die günstige Disposition des Eisenkernes ganz innerhalb des Kraftlinienfeldes der Spule und wegen der geringen Masse des Eisenkernes werden die Angaben dieser Instrumente nicht beeinflusst durch benachbarte Stromleitungen. —

Es mögen jetzt noch einige allgemeine Gesichtspunkte über die Konstruktion,

Fig. 12.

Eichung und Verwendung der Amperemeter (Stromzeiger) hier kurz besprochen werden. Da diese In- ^ strumente ausschliesslich technischen

Zwecken dienen, so sind auch die Anforderungen, welche an dieselben gestellt werden, andere als diejenigen, welchen wissenschaftliche Instrumente zu genügen haben. Die Angaben eines Amperemeters müssen möglichst unabhängig sein von äusseren störenden Einflüssen ; benachbarte Stromleitungen, Eisenmassen und Magnete dürfen auf dieselben nicht einwirken. Die Transportirung, Montirung und Handhabung dieser Instrumente muss eine möglichst einfache sein, sie müssen die zu messende Grösse durch einfache Ablesung ergeben, die rasch ermöglicht wird.

Innerhalb möglichst weiter Grenzen

soll Proportionalität zwischen Ausschlag und Stromstärke herrschen. Die Konstruktion

ftft;

und Justirung des Apparates muss eine solche sein, dass seine Angaben zeitlichen Aen-derungen nicht unterliegen. Die Stromzeiger werden direkt in den Stromkreis eingeschaltet und bilden einen Teil der Leitung, es muss daher die Wicklung so bemessen sein, dass der durch sie hervorgerufene Span-nungsverlust möglichst gering ist ; es wird daher die Wicklung stets aus Kupfer hergestellt. Bei kleineren Querschnitten wird dazu umsponnener Draht, für grössere Querschnitte biegsame Kabel oder auch für sehr starke Ströme blankes Kupfer mit Luftisolation verwendet. Eine besondere Beachtung verdienen die Anschlussvorrichtungen, diese müssen so dimensionirt sein, dass eine Erwärmung derselben unter allen Umständen ausgeschlossen ist. Die Eichung der Amperemeter geschieht empirisch durch Vergleichung mit einem Kormalinstrument. Bei jenen Strommessern, bei welchen weiches Eisen der Wirkung einer vom elektrischen Strom durchflossenen Spule unterliegt, dürfen die Angaben des Instrumentes nicht beeinflusst werden durch den remanenten Magnetismus (bezw. durch die sogenannte Hysteresis, s. d.) der Eisenmasse; ein derartiger Einfluss würde sich dadurch geltend machen, dass ein solches Instrument für ein und dieselbe Stromstärke, je nachdem diese durch Zu- oder Abnahme des Stromes erreicht wird, verschiedene Angaben liefert. Die genannte Wirkung der Hysteresis sucht man durch Reduzirung, zweckmässige Formgebung und Dimensionirung der Eisenmassen, sowie durch eine günstige Anordnung derselben möglichst zu beschränken.

Litteratur: [1] Centralbl. für Elektrotechnik, Bd. IV, S. 433 und Bd. V, S. 655. — [2] Elektrotechn. Zeitschr., Bd. VI, S. 145. — [3] Görges, Elektrotechn. Zeitschr., Bd. XI, S. 567. — [4] Centralbl. für Elektrotechnik, Bd. VI, S. 777. — [5] Elektrotechn. Zeitschr., Bd. V, S. 18 und S. 228. — [6] Kittier, Handbuch der Elektrotechnik, 2. Aufl., Stuttgart 1892, S. 221. — [7] Centralbl. für Elektrotechnik, Bd. X, S. 863. — [81 Elektrotechn. Zeitschr., Bd. XI, S. 309.

Wilh. Peukert.

.b

-h

e-

■b

f,

...

TTTf

■|pb

Щ-

Fig. 13. Amperemeter für 300 Amp. Massstat: 1 : 5.

Ampère'sche Regel, s. Magnetismus.

Ampère'selies Gestell, Ampere’s elektrodynamisches Grundgesetz, s. Elektrodynamik.

Ampere's Theorie des Magnetismus, s. Magnetismus.

Ampère-Windungen, s. Dynamomaschine.

Amphibol, s. Hornblende, phiboischiefer, s. Hornblendeschiefer.

Amphiprostylos heisst eine griechische Tempelform, die keine vorspringenden Stirnwände (Anten) aufzuweisen hat, dagegen sowohl nach vorne als auch nach rückwärts, aber nicht an den Seiten mit Säulenstellnngen versehen ist (vergl. Figur).

Amphithalamos. Während einfachere altgriechische Wohnhäuser nur einen Thalamos (eheliches Schlafgemach) hatten, besassen reichere einen Vorraum

Amphibolithe, Am-

■ Л-::,

(Prostas). Es befand sich dann zumeist rechts der Thalamos und links ein ähn-liclier Raum, der Amphithalamos, der, wie es scheint, zum Aufbewahren der Schätze, die im Thalamos keinen Platz fanden, verwendet wurde, von Schubert-Soidem.

Amphitheater, ein für Tier- und Gladiatorenkämpfe bestimmtes Schauhaus römischer Erfindung, das, wie es scheint, aus einer Umgestaltung der weit älteren Zirkusanlage hervorgegangen ist. Die ersten Bauten dieser Art waren auch aus Holz errichtet. Das bedeutendste steinerne ist das Flavische in Rom, das von Vespasian erbaut und unter Titus vollendet wurde und als Kolosseum allgemein bekannt ist. Die Grundform derselben ist elliptisch (Fig. 1). In der Mitte befindet sich der Kampfplatz (arena), welcher ringsum von Sitzplätzen umgeben ist. Diese Sitzplätze sind so angeordnet, dass immer die vorhergehende Reihe von der folgenden so weit überragt wird, dass den Zuschauern freier Ausblick in die Arena gesichert war. In vielen Fällen konnte die Arena unter Wasser gesetzt werden und diente dann zu Veranstaltungen von Seegefechten (Naumachien).

Die Arena war zumeist von einem Graben

. . . - \‘U

•:у

-.••та

Fig. 1. Grundriss des Kolosseums zu Rom.

(euripus) umgeben, der mit Wasser gefüllt werden konnte, ausserdem noch mit einer 3,5 bis 4,5 m hohen Mauer (podium).

Hier befanden sich die Eingänge für die Kämpfer, die Einfahrten für die Schiffe und die Thüren zu den Käfigen der wilden Tiere (bestiarium), sowie zu den Stallungen (carceres). Damit die wilden Tiere nicht unter das Publikum gelangen konnten, befanden sich längs des Podiums ausgespannte Hetze mit grossen Stacheln, sowie umdrehbare Walzen. Auf dem Podium hinter einem Eisengitter sassen auf den subsellia die vornehmsten Persönlichkeiten unter einem Baldachin (papilio).

И1

mm

ÈS

— Hinter diesen Plätzen zogen sich Stufenreihen (gradationes), das ganze Innere des Amphitheaters ausfüllend, aber in der Weise hin, dass stets Abteilungen (moeniana) durch Podeste gebildet wurden.

01

Dl

n'

Л1

шТт

-7

pi

ЛЩ

Zahlreiche Treppen, die durch eine grosse Anzahl von aussen angebrachten Eingängen zugänglich gemacht wurden, ermöglichten ein rasches Füllen und ein ebenso schnelles Entleeren des Zuschauerraumes. Den obersten Abschluss des Innern bildete eine imposante korinthische Säulenhalle (Fig. 2).

Шу

±3

Fig. 2. Durchschnitt des Kolosseums zu Rom.

Ueber derselben befanden sich noch mächtige Mastbäume, die einen kolossalen Teppich (velarium) trugen, der über das ganze Gebäude gespannt werden konnte und das Publikum vor den Sonnenstrahlen

zu schützen hatte. Beim Kolosseum betrug der grössere Durchmesser der Arena 77 m, der kleinere 46,5 m, die Länge des ganzen Gebäudes 185 m und die Breite 156 m, während die Gesamthöhe 48,5 m ausmachte. Die Zahl der Sitzplätze betrug 87 000. Das Aeussere bestand aus vier Etagen; die unterste enthielt 80 Eingangsöffnungen und bestand aus Bogenstellungen zwischen

dorischen Halbsäulen, das nächste Stockwerk aus ebensolchen Arkadenstellungen mit jonischen und das dritte mit korinthischen Halbsäulen. In den Bögen standen wahrscheinlich Statuen. Die oberste Etage hatte feste Mauern, die durch korinthische Pilaster gegliedert erschienen. Hier befanden sich auch die Konsolen, die den mächtigen Mastbäumen des Yelariums als Stützpunkt Der ganze kolossale Bau war aus Backsteinen errichtet und mit Travertinquadern verkleidet. In der Benaissancezeit wurde das Kolosseum als Steinbruch benützt; aus den Quadern sind drei der bedeutendsten Paläste (Farnese, Barberini und die Cancelleria) Boms erbaut worden. Trotzdem ist nur etwa die Hälfte der Umfassungsmauern verbraucht worden. Auch ausserhalb Borns gab es sehr bedeutende Amphitheater; die bekanntesten befinden sich zu Pompeji, Verona, Capua, Pola und Nîmes.

Amphityron, zweiflügelige Thüre.

Amphoter, Bezeichnung für Oxyde, die sowohl als Säuren, als auch als Basen funktioniren können, z. B. Eisenoxyd, Thonerde etc.

Amphotis, zweihenkeliges Gefäss; Amphoton, Becher mit zwei Hand

dienten.

von Schubert-Soldern.

haben.

Amplitude. Wenn ein Punktsystem um eine Axe rotirt, so beschreiben alle Punkte Bogen, deren Verhältnis zum Abstand von der Axe für alle Punkte dasselbe ist. Dasselbe heisst die Amplitude der Botation und ist das Mass für den Winkel, um welchen das System rotirt hat. Die Amplitude ist daher gleich dem Bogen, welchen die Punkte im Abstande gleich der Längeneinheit von der Axe beschreiben. Botirt das System nur um einen unendlich kleinen Winkel, so heisst die im Zeitelement dt, welches auf die Zeit t folgt, beschriebene unendlich kleine Amplitude d& die Elementaramplitude der Botation und

co - die Winkelgeschwindigkeit der Botation zur Zeit t. Aus der Winkelgeschwindigkeit a folgt die Geschwindigkeit v der Punkte im Abstande r von der Axe, nämlich v =    ~

heisst die Winkelbeschleunigung der Botation. Sie ist die zweite

Гео.

Die Derivirte von со, nämlich

dK>_ dt    dt²

Derivirte der Amplitude, nach der Zeit genommen. Die Amplitude, die Elementaramplitude und infolge dessen die Winkelgeschwindigkeit und die Winkelbeschleunigung sind geometrische Grössen von bestimmtem Sinne. Man trägt sie oft als Längen, mit einer dem Sinne der Botation entsprechenden Pfeilspitze versehen, auf der Axe auf. Die Gleichungen der Botationsbewegung geben meistens den Zusammenhang der Winkelbeschleunigung der Amplitude und der Zeit an. Die Integration derselben gibt co und £. So z. B. ist die Gleichung

der Pendelbewegung leicht auf die Form -j- ^ sin. ü = о zu bringen, aus und & als Funktionen der Zeit folgen. Bückt die Botations-

dco

d»

welcher co =

axe ins Unendliche, so geht die Botation in eine Translation über, die Abstände der Punkte von der Axe werden unendlich gross und die Amplitude unendlich klein, die Wege der Punkte werden geradlinig und einander gleich, alle Geschwindigkeiten parallel, gleich und von gleichem Sinne.    Scheu.

Amplitude, wird in der Mathematik in verschiedenen Fällen als Bezeichnung für Winkel von spezieller Bedeutung gebraucht. So nennen manche Amplitude einer komplexen Zahl (а + ib) den durch die Gleichung а + ib = r (cos <p 4- i sin q ) definirten Winkel qp ; ferner heisst bei einem bestimmten

— r positiv reell

Г

elliptischen Integral erster Gattung der Form y

die Amplitude des Integralwertes и für den Modul k, geschrieben <p welchen Beispielen noch weitere hinzugefügt werden könnten.

Amslers Planimeter, s. Planimeter.

Amsterdamer Pegel, ein in der Zuidersee aufgestellter Skalenpegel, an welchem seit 1701 fortlaufend Wasserstandsbeobachtungen ausgeführt worden

dg

и die obere Grenze cp

am (u, k),

Mehmke.

sind [1]. Nach den bisher [2] mitgeteilten Beobachtungen liegt der mittlere Wasserstand, das „Mittelwasser“; 162 mm unter dem Nullpunkte des Pegels. Dieser Nullpunkt bestimmt diejenige Niveaufläche, welche als Ausgangsfläche der nivellitischen Höhenangaben für Holland dient und bis zur Einführung eines „Normalhöhenpunktes“ für Deutschland auch für Nordwestdeutschland in Gebrauch war.

Litteratur: [1] Over het Amsterdamsclie Peil, het A. P., door F. J. Stamkart, mit de Verslagen en Mededeelingen der Koninklyke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuur-kunde, Zeventiende Deel. Derde Stuek. Amsterdam 1865. — [2] Verhandlungen der X. allgemeinen Konferenz der internationalen Erdmessung 1898, S. 552.    Reinherts.

Amygdalin, C₂₍₎H₂-NOAA, ein Glykosid des Benzaldehydes, findet sich in den bitteren Mandeln und in verschiedenen Pflanzen, namentlich in den Fruchtkernen der Pomaceen, Drupaceen und Amygdaleen, wie in Pflaumen, Kirschen, Aepfeln u. s. f., ferner in den Kirschlorbeerblättern. Das Amygdalin kristallisirt aus Alkohol in weissen, glänzenden Blättchen, schmeckt bitter und ist in Wasser und lieissem Alkohol leicht löslich. Aus Wasser kristallisirt es mit 3 Molekülen Kristallwasser in Prismen. Durch Kochen mit verdünnten Säuren oder beim Stehen mit Wasser und Emulsin, einem in den bitteren Mandeln vorkommenden Ferment, wird das Amygdalin in Bittermandelöl, Traubenzucker und Blausäure zerlegt. Es erteilt den bitteren Mandeln den bitteren Geschmack und wirkt durch Blausäureabspaltung, welche auch im tierischen Organismus vor sich geht, giftig. Zu seiner Darstellung werden die abgepressten bitteren Mandeln mit Alkohol ausgekocht, der alkoholische Auszug eingedampft, der .Rückstand durch Extrahiren mit Aether nochmals entfettet und dann aus Alkohol umkristallisirt.

IV. Kerp.

Aniygdaloide, frühere Bezeichnung für Mandelsteine.

Amyl, СъНп, organisches Radikal, welches im Amylalkohol und seinen Derivaten angenommen werden muss. Es wurde zuerst von Frankland als Diamyl C\ ₀ Hn durch Erhitzen von Jodamyl mit Zink in zugeschmolzenen Röhren dargestellt. Unlöslich in Wasser, löslich in Aether und Alkohol; spez. Gew. 0,743 bei 0°, bei — 30° dickflüssig; Siedepunkt 155°.

IV. Kerp.

Amylacetat oder Essigsäureamylester, C~HiA0₂ = СНЪ. COO. C₅HlA, existirt, entsprechend den 8 isomeren Amylalkoholen in 8 Isomeren, von denen der Isoamylester, durch Erwärmen von 1 Teil Isoamylalkohol, 1 Teil Eisessig und l]<i Teil Schwefelsäure auf dem Wasserbade entstehend, der gewöhnlichste ist und auch eine tedmische Verwertung gefunden hat (s. Amylacetatlampe und Acetate).

Amylacetatlampe, eine Lampe, welche Hefner-Alteneck vorgeschlagen liât, um die so ungemein verschiedenen Angaben über die Lichtstärke der Normalkerzen auf eine Lichteinheit zu reduziren. „Diese Lichteinheit ist die Leuchtkraft einer in ruhig stehender, reiner, atmosphärischer Luft brennenden Flamme, welche aus dem Querschnitte eines massiven, mit Amylacetat (s. d.) gesättigten Dochtes aufsteigt, der ein kreisrundes Dochtröhrchen aus Neusilber von 8 mm innerem und 8,3 mm äusserem Durchmesser und 25 mm frei stehender Länge vollkommen ausfüllt, bei einer Flammenhöhe von 40 mm vom Rande des Dochtröhrchens aus und wenigstens zehn Minuten nach dem Anzünden gemessen.“ Diese Lichteinheit ist gleich der Leuchtkraft einer englischen Walratkerze bei 43 mm Flammenhöhe ; oder nach neueren Versuchen = 0,808 deutschen Vereinsparaffinkerzen = 0,879 englischen Walratkerzen.

Litteratur: Ferd. Fischer, Handbuch der chemischen Technologie, Leipzig 1898, S. 156.

Amylalkohol, s. Alkohole und Spiritusfabrikation.    w- Kerp

Amylene, die zur Reihe der Olefine (s. Aethylen) gehörigen Kohlenwasserstoffe der Zusammensetzung C₅ welche in 5 isomeren Formen existiren, von denen die normale Verbindung jedoch noch nicht rein dargestellt werden konnte. Am leichtesten zugänglich sind die Amylene, welche aus dem Fuselöl (s. Spiritusfabrikation) durch Einwirkung von Chlorzink erhalten werden. Dieses gewöhnliche Fuselölamylen ist ein Gemenge von 3 Isomeren, unter denen das ß-Isoamylen oder Trimethyläthylen {СНЪ)₂ : C: CH ■ СНЪ, den Hauptbestandteil bildet, und dem Grenzkohlenwasserstoff Pentan C₅ HA2. Es ist eine zwischen 25—40 0 siedende Flüssigkeit und bildet das sog. käufliche Amylen. Um aus diesem reines Trimethyläthylen zu machen, schüttelt man das Rohamylen bei — 20° mit Schwefelsäure, hebt die saure Schicht ab, die nun die Amylschwefelsäure enthält, versetzt sie mit Wasser und destillirt. In das Destillat gehen reines Trimethyläthylen und tertiärer Amylalkohol über, aus welch letzterem durch Erhitzen mit 50prozentiger Schwefelsäure auf 100° ebenfalls reines Trimethyläthylen gewonnen wird. Nach einem neuen Verfahren von C. A. F. Kahlbaum in Berlin (D. R. P. Nr. 66868) gewinnt man aus diesem tertiären Amylalkohol, dem sog. Amylenhydrat, das reine Amylen durch Erwärmen des Alkohols auf dem Wasserbade mit einer (zweckmässig festen) organischen Säure, wie Weinsäure, Zitronensäure, Oxalsäure oder auch mit Phosphorsäurehydrat. Hierdurch zerfällt der Alkohol unter schwacher Reaktion glatt in reines Amylen, (СЩ)ч : C: CH • СЩ und Wasser. Das Amylen wird abdestillirt, der fraktionirten Destillation unterworfen und zeigt dann einen konstanten Siedepunkt von 38°. Das Amylen soll sich zu therapeutischen Zwecken eignen.

IV. Kerp.

Litteratur: Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 3. Aufl., Hamburg und Leipzig 1893, I. Teil, S. 116.

Amylfirnis besteht aus einer Lösung von 1 Nitrocellulose in 3 Amylacetat.

gelbliche

Amylidgummi, s. Stärkemehl.

Amylnitrit (Salpetrigsäureamyläther), Cb • NO Flüssigkeit vom spez. Grew. 0,902 und Siedepunkt 99°, erhalten durch Einleiten salpetriger Dämpfe in Isoamylalkohol und Destillation, bewirkt bei Einatmung Erweiterung der Blutgefässe und Erschlaffung der kontraktilen Muskeln. Das Präparat wird gegen Asthma und Migräne empfohlen.

Litteratur: Pick, Ueber das Amylnitrit und seine therapeutische Verwendung, 2. Auf!.,

Berlin 1877.

Amylodextrin. Unter den Umwandlungsprodukten bei der Ueberfiihrung der Stärke in Traubenzucker durch Säuren kann man unter geeigneten Bedingungen zu Zwischenprodukten — gummiartigen Körpern, den Dextrinen — gelangen, л\ге1с1ю auch in beträchtlicher Menge neben Zucker bei der Einwirkung von Diastase auf Stärke entstehen. Ueber die Individualität dieser Verbindungen, unter welchen verschiedene Autoren zahlreiche Arten unterschieden wissen wollen, sowie über die Art ihrer Entstehung sind die Ansichten sehr geteilt. Bei monate- bis jahrelanger Einwirkung von verdünnter Salzsäure auf Stärke bleibt ein Rückstand, welcher sich mit Jod nur noch gelb färbt, während in der überstellenden Flüssigkeit durch Jod ein blauer Niederschlag erzeugt wird. Den sich mit Jod gelbfärbenden Körper nennt Nägeli Amylodextrin I, den mit Jod als blauen Niederschlag fällbaren Amylodextrin II. Lässt man die Stärke mit dem salzsäurehaltigen Wasser noch länger stehen, so erzeugt Jod keinen blauen Niederschlag mehr, die Flüssigkeit enthält dann ein neues Dextrin, das Achroodextrin (s. d.). Das Amylodextrin I (U₃₆ LT₆.₂ 0₃₁ 4-Äi0) wird durch Ab-filtriren, Waschen mit Wasser und Alkohol uncl Trocknen gereinigt, das Amylodextrin II (derselben Zusammensetzung) wird mit Alkohol gefällt, mit Alkohol gewaschen und getrocknet. Beide lösen sich in kochendem Wasser und scheiden sich beim Ausfrieren in flachen Scheibchen ab (kristallisirte lösliche Stärke). Durch Diastase wird es in Dextrin und Glykose gespalten; mit Jod färbt es sich kaum oder nur schwach gelbrot, in warmer wässeriger Lösung zuerst violett, dann purpurrot. Amylodextrin löst sich leicht in Alkalien; die Lösung geht beim Kochen langsam in Glykose über; von verdünnten Säuren wird es rasch in Traubenzucker übergeführt. Es reduzirt Fehling’sehe Lösung.

1893, I. Teil, S. 1089.

Litteratur : Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 3. Aufl., Hamburg und Leipzig

W. Kerp.

Amyloid. 1. Löst man Cellulose, z. B. Baumwolle, in konzentrirter Schwefelsäure, so wird durch einen baldigen Wasserzusatz eine Gallerte gefällt, welche sich auf Zusatz von konzentrirter Schwefelsäure mit einer Jodlösiuig blau färbt, wie Stärke, in Wasser auf quillt, sich im Schweitzer’ sehen Reagens — Lösung von Kupferoxyd in Ammoniak — auflöst und von verdünnten Mineralsäuren schon in der Kälte in Dextrin übergeführt wird. Diese Substanz hat man mit dem Namen Amyloid belegt. Auf ihrer Entstehung beruht die Darstellung des Pergamentpapieres : ungeleimtes Papier geht rasch durch starke

Schwefelsäure und wird dann durch Waschen von der anhängenden Säure befreit. Dadurch, dass sich durch diesen Prozess die Oberfläche des Papieres in Amyloid umgewandelt hat, welches die Poren zwischen den einzelnen Papierfasern verkittet, ist das Papier ungemein fest, widerstandsfähig und weniger durchlässig für Flüssigkeiten geworden.

2. Pflanzliches Amyloid. Amyloid wird ein in vielen Pflanzen vorkommender, als Reservestoff fungirender Zellwandbestandteil genannt, welcher sich z. B. in den Samen von Tropaeolum majus, Paeonia officinalis findet und aus diesen Samen nach ihrer Entfettung durch Auskochen mit Wasser gewonnen wird. Es ist ein amorpher Körper, welcher in kaltem Wasser auf quillt, mit lieissem eine schleimige Lösung und mit Jod eine schöne blaue Färbung gibt. Aus der wässerigen Lösung wird es durch Alkohol und Salze, wie Glaubersalz, schwefelsaures, phosphorsaures Ammoniak, als farblose, durchsichtige, voluminöse Gallerte gefällt. Es dreht stark nach rechts, wird durch Diastase nicht verändert, wold aber durch Kochen mit verdünnter Schwefelsäure in Galaktose, Xylose und vielleicht etwas Glykose gespalten. Es ist löslich in Kupferoxydammoniak, liefert beim Kochen mit Salzsäure Furfurol und wird durch Salpetersäure zu Schleimsäure oxydirt.

IV. Kerp.

Litteratur: Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 3. Aufi., Hamburg und Leipzig 1893, I. Teil. 1. S. 1077; 2. S. 1103.

Amyloxydhydrat, s. v. w. Amylalkohol; s. Alkohole und Spiritusfabrikation.

Amylum, s. Stärkemehl.

Von den unorganischen Verbindungen haben das Bromkali

Anästhetika (anästhetische Mittel), Substanzen, welche die Empfindlings-nerven des tierischen Körpers entweder vollständig oder nur zum Teil so zu affiziren vermögen, dass äussere, auf den Organismus ausgeübte Eindrücke nicht mehr zur Wahrnehmung gelangen. Hiernach hat man zwischen zwei Klassen von anästhetischen Mitteln zu unterscheiden, solchen, welche eine allgemeine und solchen, welche eine lokale Unempfindlichkeit hervorrufen. Zu den ersteren gehören z. B. Aether und Chloroform, zu den letzteren das Kokain (s. d.). Die Bewusstlosigkeit erregenden Mittel, zu welchen auch die hypnotischen oder Schlaf erregenden, wie Sulfonal, Chloral zählen, gehören zumeist in die Klasse der organischen Verbindungen; die wichtigsten von ihnen sind ausser den bereits genannten Morphin, daran reihen sich Methylenchlorid und Aethylnitrit. Neuerdings hat man mit einer ganzen Reihe von Substanzen Versuche angestellt, so mit Essigester, Jodäthyl, Aldehyd, Benzin, Amylen, Schwefelkohlenstoff, Bromo-form, Jodoform etc., ohne jedoch mit denselben bisher zu praktischen Resultaten gelangt zu sein.

und das Stickstoffoxydnlgas, das sog. Lustgas, eine gewisse Bedeutung, letzteres namentlich in der zahnärztlichen Praxis. Auch Mittel physikalischer Natur, wie starke Kälte, rufen Anästhesie hervor, ihre Verwendung ist jedoch eine beschränkte. Die allgemeinste Anwendung bei chirurgischen Operationen hat bekanntlich das Chloroform (s. d.) gefunden, durch welches die Aethernarkose fast vollständig verdrängt wurde. Für diese Zwecke kommt ein Präparat in den Handel, das Chloroform Pictet, welches durch Ausfrieren des offizineilen Chloroforms gewonnen wird; in neuester Zeit wird nach Versuchen von R. Anschütz [1] reines Chloroform aus dem sog. Salicylidchloroform für dieselben Zwecke technisch dargestellt. Die Vorteile, welche Patienten wie Aerzten aus dem Anästhetisiren erwachsen, sind bekannt, ebenso aber auch, dass das Operiren mit diesen Substanzen mit Vorsicht zu geschehen hat, da eine Narkose in gewissen Fällen mit Gefahr verbunden ist. Die Entdeckung der künstlichen Herbeiführung der Bewusstlosigkeit ward schon 1799 durch Davy beim Stick-oxydul gemacht; aber erst dem Chemiker Charles Jackson zu Boston, welcher diese Eigenschaft beim Aether 1846 zuerst erkannte, blieb die praktische Verwertung derselben Vorbehalten. Die in der Folge zahlreich aiigestellten Versuche führten ein Jahr später zur Auffindung des Chloroforms durch den Edin-burger Simpson. Ausführlicheres über Anästhetika findet sich in [2].

Litteratur: [lf Annalen der Chemie 273, 94. — [2] Kappeler, Anästhetika, Stuttgart 1880.

IV. Kerp.

Anaglyplioil (Anaglyph) in der Plastik ganz (Hochreliefs) oder halb erhabene (Flachreliefs) Arbeit.

Anaglyptoskop, s. Pseudo skopi sehe Erscheinungen. Anakamptik, Lehre von der Zurückwerfung des Lichtes (s. d.). Anaklase, Strahlenbrechung, daher Anaklastik, s. v. w. Dioptrik. Anallaktischer Punkt, s. Annallatisolier Punkt.

Analyse, in der Chemie, die Ermittelung der Zusammensetzung eines

Körpers.

Die qualitative Analyse [lj weist die einzelnen Bestandteile eines Körpers nach und zwar selten als solche, wie sie in dem fraglichen Körper enthalten sind, sondern sie führt dieselben in andere, durch charakteristische Merkmale von einander unterschiedene Verbindungen über. Man benützt zur Erzeugung solcher Verbindungen Stoffe (Reagentien) von bekannten Eigenschaften. Aus dem Auftreten bestimmter Erscheinungen ( Reaktionen), wie z. B. von Färbungen, Niederschlägen, Gerüchen etc., lässt sich sodann auf An- oder Abwesenheit bestimmter Stoffe schliessen. Wie ein genaues Studium des chemischen Verhaltens der verschiedenen Körper zu einander gezeigt hat, werden ganze Gruppen von Verbindungen durch ein und dasselbe Reagens in gleicher Weise verändert. Ein solches Gruppenreagens kann demnach nur dazu dienen, die Klasse festzustellen, zu welcher ein Körper gehört. Die unverändert gebliebenen Körper werden durch andere Reagentien in immer kleinere Gruppen zerlegt, bis man schliesslich zur Erkennung der einzelnen Bestandteile gelangt. Auf diese Weise entsteht ein bestimmter Gang, nach welchem zweckmässigerweise eine Analyse auszuführen ist. Eine Vorprüfung, welche in der Ausmittelung gewisser Färbungen in der Flamme [2], in der Prüfung der Trockensubstanz vor dem Lötrohr [5] etc. besteht, gibt in der Regel wichtige Anhaltspunkte für die spätere Untersuchung an die Hand. — Die zu untersuchende Substanz wird auf irgend eine Weise in Lösung gebracht, ein etwaiger unlöslicher Rückstand (durch Schmelzen mit kohlensaurem Kalinatron) aufgeschlossen, d. h in eine lösliche Form übergeführt; sodann werden nach einem systematischen Gange die Basen ermittelt. Für die Aufsuchung der Säuren ist kein systematischer Gang vorhanden, dieselben werden einzeln bestimmt; einzelne Säuren lassen sich bereits hei der Vorprüfung sowie beim Nachweis der Oxyde erkennen.

Die quantitative Analyse bestimmt die Mengenverhältnisse der in einem Körper nachgewiesenen Bestandteile. Sie zerfällt in zwei grosse Abteilungen, die Gewichts- und Massanalyse (Titrirmethode, volumetrische Analyse). Die Gewichtsanalyse '[3] ermittelt die Mengenverhältnisse mittelst der Wage. Zu diesem Zwecke werden die Körper als solche, wie sie in der Substanz enthalten waren, abgeschieden, noch häufiger jedoch in anderer Form, in welcher sie genau gewogen und sodann berechnet werden können. Die Gewichtsanalyse besitzt eine grosse Zahl von Methoden, welche für dieselben Bestandteile je nach dem Vorhandensein anderer häufig weit von einander abweichen. — Bei der sogen, indirekten Analyse werden die Mengen der Bestandteile zweier ähnlicher, schwer trennbarer Körper auf dem Wege der Rechnung gefunden. Besteht beispielsweise die zu untersuchende Substanz aus schwefelsaurem Natron und schwefelsaurem Kali, so ermittelt man nach dieser Methode in 1 g des Gemisches die gesamte Schwefelsäure und berechnet aus den bekannten Mengen Natron und Kali, welche zur Sättigung einer gegebenen Menge Schwefelsäure erforderlich sind, das Verhältnis, in welchem diese Basen in der Mischung enthalten sein müssen, um genau 1 g schwefelsaure Salze zu liefern. Die beschriebene Methode ist besonders in Fällen mit Vorteil verwendbar, in denen es sich um die Bestimmung kleiner Mengen von Jod- und Bromverbindungen neben Chlorverbindungen handelt. Die Resultate sind naturgemäss um so genauer, je grösser die Differenzen der Atomgewichte der zu ermittelnden Körper sind. Die quantitative Analyse organischer Körper [4], welche im wesentlichen nur aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff und Stickstoff bestehen, wird als Elementar analyse bezeichnet. Derselben muss stets eine qualitative Prüfung vorausgehen, von deren Ergebnissen das einzuschlagende Verfahren abhängt. Eie quantitative Ermittelung von Kohlenstoff und Wasserstoff wird gleichzeitig vorgenommen, indem man die Substanz, mit Kupferoxyd gemischt, der Glühhitze aussetzt (Verbrennung). Eine schwer schmelzbare, andern einen Ende zugeschmolzene Glasröhre wird zuerst mit ausgeglühtem Kupferoxyd beschickt, hierauf eine abgewogene Menge der zu untersuchenden Substanz, gemischt mit Kupferoxyd, hinzugefügt und der übrige Teil der Röhre mit ausgeglühtem Kupferoxyd ausgefüllt. Mit der so beschickten Röhre (Verbrennungsrohr) wird eine abgewogene Chlorcalciumröhre mittelst eines trockenen Korkes verbunden, an letztere ein mit Kalilauge gefüllter, ebenfalls gewogener Apparat (Liebig’scher oder Geissler’scher Kugelapparat) angeschlossen und hierauf das Kupferoxyd am vorderen Ende der Röhre geglüht. Allmälich dehnt man das Glühen auch auf den übrigen Teil der Röhre aus. Eie entstehenden Verbrennungsprodukte, Wasserdampf und Kohlensäure, durchstreifen langsam die Absorptionsapparate. Eie Verbrennung ist beendigt, wenn sich keine Gasblasen mehr bilden. Aus der Gewichtszunahme des Chlorcalciumsrohres und des Kaliapparates ergeben sich die gebildeten Wasser- und Kohlensäuremengen, aus denen sich sodann der Gehalt an Kohlenstoff und Wasserstoff berechnen lässt. Handelt es sich um stickstoffhaltige Körper, welche beim Glühen mit Natronkalk Ammoniak entwickeln, so werden dieselben auf ähnliche Weise mit Natronkalk geglüht, das Ammoniak in Salzsäure aufgefangen, das entstandene Chlorammonium als Ammoniumplatinchlorid gefällt und der Stickstoffgehalt berechnet. Aus den übrigen stickstoffhaltigen Körpern bestimmt man den Stickstoff entweder volumetrisch, indem man ihn als Gas austreibt durch Glühen mit Kupferoxyd und Kupfer nach vorherigem Verdrängen der Luft aus dem Apparat, oder nach der Methode von Kjedahl, indem man die Substanz mit konzentrirter Schwefelsäure erhitzt und mit Kaliumpermanganat oxydirt; dadurch wird der Stickstoff in schwefelsaures Ammoniak übergeführt. Ist die Oxydation vollendet, so verdünnt man die Lösung, übersättigt mit Natronlauge und destillirt das Ammoniak in titrirte Säure. Een Sauerstoffgehalt endlich findet man indirekt dadurch, dass man die in Prozenten ausgedrückte Summe der übrigen Elemente von 100 subtrahirt.

Schneller als die Gewichtsanalyse führt in der Regel die Massanalyse [6| zum Ziel. Eieselbe arbeitet mit Flüssigkeiten, von denen der Wirkungsgrad der Quantitätseinheit, der sogen. Titer, genau bekannt ist und bestimmt, wie viel von diesen titrirten Lösungen (Normallösungen, Massflüssigkeiten) nötig ist, um eine bestimmte Reaktion durchzuführen. Bei der Massanalyse kommt es vor allem darauf an, das Ende einer Reaktion möglichst scharf zu erkennen. In Fällen, wo die Erkennung unsicher ist, wird ein sogen. Indikator benützt, welcher nach Vollendung der Reaktion durch den ersten Tropfen eines Ueberschusses der Normallösung eine auffallende Veränderung erfährt. Als solche Indikatoren dienen beispielsweise in sehr vielen Fällen bestimmte Farbstoffe. Vergl. auch Alkalimetrie.

Eie gaso met rische Analyse bedient sich fast ausschliesslich des volumetrischen Verfahrens; s. Gas analyse.

Eie pflanzenchemische [7], wie die zoochemische [8] Analyse bieten in der Regel grosse Schwierigkeiten, weil sie fast immer leicht veränderliche Eiweisssubstanzen, Schleime und andere, zur Zeit ihrem chemischen Charakter nach noch wenig bekannte Stoffe zu bestimmen haben. Sie beschränken sich nicht auf qualitative und quantitative, Gewichts- und Massanalyse, sondern ziehen jede auf physikalischem Wege mögliche Untersuchungsmethode heran, insbesondere das Mikroskop (mikrochemische Analyse), das Polariskop, die Spektralanalyse, die Eialyse etc. [9].

Eie к ol or im e tri sehe Analyse gründet sich auf die Annahme, dass die Farbenintensität einer Lösung proportional sei dem Gehalt an färbender Substanz. Sie benützt Normallösungen von bekanntem Gehalt, verändert die Eicke der Schicht der zu untersuchenden Flüssigkeit, bis sie im durchfallenden Licht mit der Normallösung gleich gefärbt ist (Clir оmo skop, Eekolorinieter), oder verdünnt die Flüssigkeit, bis gleich dicke Schichten von ihr in der Normallösung gleich gefärbt erscheinen, oder sie verändert endlich die Dicke der Schicht der zu untersuchenden Flüssigkeit, bis ihre Farbe durch das durch eine Glasplatte oder Flüssigkeitsschicht einfallende, komplementär gefärbte Licht aufgehoben wird (Komplementärkolorimeter). Die kolorimetrische Methode ist insbesondere brauchbar zar Wertbestimmung organischer Farbstoffe (Krapp, Indigo, Anilinfarben), zur Ermittelung der entfärbenden Eigenschaft der Knochenkohle und zur Bestimmung des Fettgehaltes der Milch.

Die thermometrische Analyse benützt den bei einer bestimmten Reaktion und unter bestimmten Verhältnissen erzeugten messbaren Wärmeeffekt zu quantitativen Bestimmungen. Nach Gay-Lussacs Versuchen sinkt beispielsweise beim Lösen von 50 g Chlorkalium in 200 g Wasser die Temperatur um 11,4°, beim Auflösen von 50 g Kochsalz in 200 g Wasser dagegen nur um 1,9°. Wenn man nun 50 g eines Gemisches der genannten Salze in 200 g Wasser löst, so erhält man eine mittlere Temperaturerniedrigung, aus welcher sich das quantitative Verhältnis der beiden Salze zu einander und mithin die prozentische Zusammensetzung des Gemisches berechnen lässt. Das beschriebene Verfahren ist zwar sehr einfach, allein nur bis zu einem gewissen Grade zuverlässig, da die Schnelligkeit der Reaktion, Grösse und Masse der verwendeten Gefässe, Grad der Trockenheit des Salzgemisches etc. das Ergebnis mehr oder minder beeinflussen. Für manche praktische Zwecke ist die Methode indes recht brauchbar : zur Unterscheidung fetter Oele, in der Salpeterfahrikation, wo es sich darum handelt, im Chlorkalium den Gehalt von Chlornatrium zu ermitteln, jedoch darf dabei kein drittes Salz in der Mischung zugegen sein.

Die d en s im e tris che Analyse ermittelt den Gehalt von Lösungen dadurch, dass sie mittelst des Aräometers (s. d.) das spezifische Gewicht der Flüssigkeiten bestimmt und daraus den Gehalt an Säuren, Salzen etc. ableitet.

Die optische Analyse beruht auf dem Verhalten verschiedener Stoffe znm Licht. Man ermittelt die Brechungskoefticienten für durchgehendes Licht (s. Refraktometer), oder beobachtet die Abänderungen, welche das Spektrum des Lichtes erfährt, wenn dasselbe zuvor die zu untersuchende Lösung passirt (s. Spektralanalyse). Auch die Ablenkung des polarisirten Lichtes (s. Polarisation) durch eingeschaltete Lösungen ist ein wichtiges Hilfsmittel der optischen Analyse, welches besonders zum Nachweis und zur Bestimmung von Zuckerarten dient [ 10]. — Für die Bedürfnisse der Landwirtschaft [11], der Kulturtechnik (vergl. Bodenchemie), der Technik [12] und der Nah-rungsmitteluntersuckung [13] sind zahlreiche besondere Methoden aufgestellt worden, welche insgesamt das Ziel verfolgen, bei möglichst geringem Zeitaufwand ausreichend genaue Ergebnisse zu liefern. Die gerichtliche Analyse [14] endlich stellt für gerichtliche Zwecke die Beschaffenheit von Waren, Nahrungsmitteln, Gebrauchsgegenständen aller Art fest, ermittelt insbesondere deren eventuellen Gehalt an schädlichen Substanzen, untersucht Leichenteile bei Vergiftungsfällen etc. Um die Möglichkeit von Irrtümern auszuschliessen, hat die gerichtliche Analyse ganz besondere Vorsichtsmassregeln anzuwenden, welche zum Teil durch gesetzliche Bestimmungen normirt sind: sie darf z. B. nur Gefässe benützen, welche absolut rein sind und zuvor noch nicht gebraucht wurden, hat dieselben, sowie das Untersuchungsmaterial, unter Verschluss zu halten etc.

Litteratur: [1] Rammeisberg, Leitfaden für die qualitat. chem. Analyse, 7. Aufl., Berlin 1885; Fresenius, Anleitung zur qualitativen chem. Analyse, 15. Aufl., Braunschw. 1887; Birnbaum, Leitfaden der qualitat. chem. Analyse, 4. Aufl., Leipzig 1882. — [2] Bunsen, Flammenreaktionen, Heidelberg 1886. — [3] Rose, Handbuch der analyt. Chemie, 6. Aufl. von Finkener, Leipzig 1867—71, 2 Bände; Fresenius, Anleitung zur quantitat. chem. Analyse, 6. Aufl., Braunschweig 1875; Classen, Quantitative Analyse auf elektrolyt. AVege, Aachen 1881. — [4] Barford, Lehrbuch der organ, qualitativen Analyse, Kopenhagen 1881. — [5] Plettner, Probirkunst mit dem Lötrohr,

5. Aufl. von Richter, Leipzig 1877 ; Scheerer, Lötrohrbuch, 2. Aufl., Braunschweig 1857. — [6] Mohr, Lehrbuch der chem.-analyt. Titrirmethode, 5. Aufl., Braunschweig 1874 ; AVinckler, Massanalyse nach neuem titrimetrischem System, Freiburg 1883; Rieth, Yolumetr. Analyse, Hamburg 1883. — [7] Dragendorft', Qual, und quant. Analyse von Pflanzenteilen, Göttingen 1882; AVittstein, Anleitung zur chemischen Analyse von Pflanzen und Pflanzenteileu, Nördlingen 1868. — [8] Gorup-Besanez, Anleitung zur quak und quant, zoochem. Analyse, 3. Aufl., Braunschw. 1871. — [8] Zimmermann, Botan. Mikrotechnik, Tübingen 1892. — [10] Landolt, Das optische Drehungsvermögen organ. Substanzen, Braunschw. 1879; Frühling und Schulz,

Auleituug zur Untersuchung der für die Zuekeriudustrie iu .Betracht kommenden Rolnnaterialieu, Produkte etc., 2. Aufl., Braun sch w. 1881. — [11] AVolff, Anleitung zur chem. Untersuchung landw. wichtiger Stoffe, 3. Aufl., Berlin 1875 ; Grandeau, Handbuch für agrikulturchem. Analysen, deutsch von Petermann, Berlin 1879. — [12] Bolley, Handbuch der technisch-chemischen Untersuchungen, 5. Aull, von Stahlschmidt, Leipzig 1879 ; Post, chemisch-technische Analysen, Braunschweig 1881; Dämmer, Lexikon der Verfälschungen, Leipzig 1885. — [13] König, Die menschl. Nahrungs- und Genussmittel, 2. Aufl., Berlin 1893; Bujard u. Bayer, Hilfsbuch für Nahrungsmittelchemiker, Berlin 1894. — [14] Otto, Anleitung zur Ausmittelung der Gifte, 5. Aufl.. Braunschweig 1875 ; Sonnenschein, Handbuch der gerichtlichen Chemie, 2. Aufl. von Classen, Berlin 1881 ; Dragendorff, Gerichtl. chem. Ermittelung von Giften, 2. Aufl., Petersburg 1876.

Analyse der Obertöne, s. Schall.

Analyseur, s. Polarisation des Lichts.

Analysis heisst der Teil der Mathematik, welcher alle Untersuchungen über die (positiven und negativen, ganzen und gebrochenen, rationalen und irrationalen, algebraischen und transcendenten, reellen und komplexen, konstanten und veränderlichen) Zahlen (Grössen) und das Rechnen mit ihnen umfasst. Man unterscheidet niedere oder algebraische Analysis, auch allgemeine Arithmetik genannt, und höhere Analysis. Letztere besteht in der Differential- und Integralrechnung, an welche sich die Variationsrechnung, die Lehre von den Differentialgleichungen und die höhere Punktionentheorie anschliessen. In ersterer werden gewöhnlich — nach Erledigung der elementaren Arithmetik und Algebra und der (eigentlich nicht zur Analysis gehörigen) Kombinationslehre — unter Verzicht auf die Methoden der Differential- und Integralrechnung die elementare Theorie der Funktionen im allgemeinen, der binomische Satz, die arithmetischen Reihen und die Interpolation, die unendlichen Reihen und Produkte, die Kettenbrüche, ferner die Exponentialfunktionen und die logarithmischen Reihen, die gonio-metrischen und cyklometrischen Funktionen, für komplexe Veränderliche sowohl als für relie, behandelt. (Den genannten Gegenständen sind in diesem Lexikon besondere Artikel gewidmet.) Ein Lehrbuch der gesamten Analysis ist [1]; [2]—[5] betreffen die algebraische Analysis, [4] genügt den höchsten wissenschaftlichen Anforderungen; Lehrbücher der höheren Analysis findet man unter Differentialrechnung angegeben. S. auch Arithmetik und Algebra, sowie Mathematik.

Mehmke.

Litteratur: [1] B,. Lipscliitz, Lehrbuch der Analysis, BI I (Grundlagen der Analysis), Bonn 1877; Bd. II (Differential- und Integralrechnung), Bonn 1880. — [2] K. Hattendorf, Algebraische Analysis, Hannover 1877. — [3] 0. Schlömilch, Handbuch der algebraischen Analysis, 6. Aufl., 2. Druck, Stuttgart (vormals Jena) 1889. — [4] 0. Stolz, Vorlesungen über allgemeine Arithmetik, 1. Teil (Allgemeines und Arithmetik der reellen Zahlen), Leipzig 1885; 2. Teil (Arithmetik der komplexen Zahlen) Leipzig 1886. — [5] J. Lieblein, Sammlung von Aufgaben aus der algebraischen Analysis, 2. Aufl., herausgeg. von W. Läska, Prag 1889.

Analytische Geometrie, s. Geometrie.

Analytische Mechanik, s. Mechanik.

Anamesit, s. Basalt.

Anamorphose, Umwandlung graphischer Tafeln mit krummlinigenIsoplethen in solche mit geradlinigen. Näheres unter Graphische Tafeln. — In der Physik verzerrte oder scheinbar zusammenhanglose Zeichnung, welche aber ein richtiges Bild gibt, wenn sie von einem bestimmten Standpunkt aus oder durch einen besonders konstruirten Spiegel (katoptrische Anamorphose), oder durch ein in bestimmter W eise geschliffenes Glas (dioptrische Anamorphose) betrachtet wird.

Ananasäther, eine nach Ananas riechende Mischung von 5 Buttersäureäthyläther, 10 В utter säur eamyläther, 3 Glycerin, 1 Chloroform und 1 Aldehyd. Mit Alkohol versetzt bildet dieses Gemisch die Ananasessenz des Handels.

In der Konditorei, zu Liqueuren verwendet.

Ananashanf (Ananasseide), aus den Blättern der Ananas (Ananassa sativa) geivonnene, hanfähnliche Spinnfasern.

Ananasmaschine, s. Wirkerei.

Ananasware, s. W i г к e r e i.

A-Naphtha, s. Petroleum.

Anastatischer Druck, Wiedererstehungsdruck, ein Verfahren, alte Drucke, typo- und lithographische, wie auch Kupfer- und Stahlstiche, so zu präpariren, dass man von ihnen, ohne das Original zu verderben, einen Umdruck auf eine Zinkplatte oder auf einen lithographischen Stein vornehmen und von diesem dann neue Abzüge herstellen kann. Man taucht den zu reproduzirenden Druck in stark verdünnte Salpetersäure, die jedoch von dem Papier nur da, wo es nicht durch Druckfarbe bedeckt ist, angenommen wird, entzieht ihm sodann durch Einlegen zwischen Löschpapier die überschüssige Säure und presst ihn hierauf, wie beim gewöhnlichen Umdruckverfahren, auf die Platte oder den Stein. Beide werden durch die im Papier enthaltene Säure angegriffen und erscheinen an den Stellen, die mit ihr in Berührung kamen, leicht geätzt, während die Züge der Schrift oder Zeichnung unberührt bleiben und infolge dessen mit Pettfarbe eingewalzt werden können, worauf man die unbedruckten Flächen um so viel tiefer ätzt, dass der Abdruck der Platte möglich ist. Der anastatische Druck erweist sich nützlich zur Ergänzung fehlender Druckbogen eines Werkes, von Zeichnungen, Bildern etc., wenn nur eine geringe Anzahl von Exemplaren erforderlich ist ; ist eine grössere Auflage zu drucken, so ist die photozinko- oder photolithographische Reproduktion zweckmässiger.

Theod. Goebel.

Anastigmat, von Zeiss, s. Photographie.

Leppla.

Anatas, Titanoxyd, Ti0₂, kristallisirt tetragonal meist in oktaederartigen Formen, selten derb; vollkommen spaltbar nach mehreren Flächen; spröde. Härte 6Va—6; spezifisches Gewicht 3,83—3,93; meist gefärbt, durchscheinend; Diamantglanz; unschmelzbar vor dem Lötrohr; in Säuren unlöslich. In Kristallen auf Klüften in kristallinen Schiefern (Alpen) u. s. w. Vereinzelt als Halbedelsteine verwendet.

Anatomische Präparate, s. К о ns er vir ung.

Anatomischer Heber, eine lange, oben offene, unten umgebogene Röhre, deren umgebogener Teil in ein weites, durch eine Membran oben geschlossenes Gefäss mündet. Beim Füllen mit Wasser wird die Membran durch den hydrostatischen Druck stark ausgedehnt, so dass deren anatomische Beschaffenheit leicht erkenntlich wird. Demonstrationsapparat für den hydrostatischen Druck.

Anatto, s. Farbstoffe, pflanzliche.    Aug• Schmidt-

Anbauen, im Bergbau s. v. w. nicht abbauen oder stehen lassen, und zwar einen Teil der Lagerstätte. So baut man Kohle am Dache an, um dieses zu unterstützen, oder an der Sohle, falls diese durch Aufnahme von Feuchtigkeit quellen würde, wie gewisse Schieferthone.    Treptow.

Reinherts.

Anbinden, bei Vermessungen das Verfahren, Linien oder Linienzüge (Messungslinien, Polygon-, Nivellements-, Tachymeter-, Bussolenzüge) mit einander derart in Beziehung zu setzen, dass dieselben in ihrer Gesamtheit ein geometrisch Zusammenhängendes Netz bilden, welches sich konstruiren und berechnen lässt. Die Punkte, in welchen die Linien Zusammenhängen, nennt man An bindepunkte, und bei Messungsliniennetzen (s. d. und Stückmessung) die zugehörigen Messungszahlen Anbinde zahl en.

Anbindepuiikte, Anbinde zahlen, s. Anbinden.

Allblasen, im Eisenhüttenwesen der Inbegriff aller jener Operationen, welche erforderlich sind, um einen Hochofen in Betrieb zu setzen. Dieselben bezwecken im wesentlichen eine ganz allmäliche Erwärmung des Ofens. Anblattung, s. Aufblattung.

Anbohrschelle, s. G a s г о h г 1 е i t u n g e n und A n b o h r v o r r i c h t u n g e n.

Anbolirvorrichtiingen, Apparate, um an Rohrleitungen (Wasser-, Gas-etc.) behufs Herstellung von Zweigleitungen unter Druck, also ohne Betriebsunterbrechung anschliessen zu können. Soll ein Rohr (unter Druck) angebohrt werden, so legt man zunächst eine sog. Rohrschelle um das Rohr, bestehend aus einem schmiedeisernen Bügel s (vergl. nachstehende Fig.) und einem gusseisernen Steg Sj ; zwischen letzterem und dem Rohr wird ein Dichtungsring eingelegt. Der Steg hat in der Mitte eine runde Oeffnung mit Gewinde, in welches der Absperrhahn eingeschraubt wird, und eine Querllantsche ff zur Befestigung der Anbohrvorrichtung; diese besteht aus einem Gusscylinder mit Stopfbüchse, durch welchen der Bohrer dicht abschliessend hindurch gesteckt werden kann; der Gusscylinder schliesst sich dicht an den Absperrhahn an, und nachdem dieser geöffnet ist, kann der Bohrer durch die Lilie desselben hindurch gegen die zu durchbohrende Rohrwandung mittelst der Druckspindel d angepresst werden. Mit der Bohrrätsche b wird das Bohren des Loches in der gewöhnlichen Weise £k vorgenommen, dann der Bohrersflf bis hinter die Lilie des Absperr- \ hahns zurückgezogen und letzterer geschlossen. Die Anbohrvorrichtung wird dann entfernt und die Rohrverbindung der Zweigleitung an den Hahn angeschlossen. Der Preis einer solchen Anbohrvorrich- * tung (ohne Rohrschelle, s. d.), ist JL 65. — (nach dem Preisverzeichnis der Deutschen Wasserwerksgesellschaft in Höchst a. M.). Statt der Rohrschellen mit Muffen oder Flantschabgängen werden in der neueren Zeit auch die von Bopp & Reuther, Mannheim, eingeführten Hilfsmuffen (D. R. P. Mr. 40 004) mit Abzweigestück verwendet. Bezugsorte: Armaturenfabriken für W asserleitungsgegenstände.

if

S, f

ши

~-.'л

aid

iii

Massstab 1 :10.

Blecken.

Anbrechbohrer, s. Bohrarbeit.

Anbruch nennt der Erz-Bergmann eine durch Grubenbetrieb aufgefundene

Erzmasse.

Aliclallisit, ein Thonerdesilikat = Äl₂Si0₅ (63 % Thonerde und 37% Kieselsäure) kristallisirt in rhombischen Prismen, meist in stenglich-strahligen Aggregaten; spaltbar nach dem Prisma; Bruch uneben, glasglänzend; Farbe grünlichgrau, grau, rot, fast ausnahmslos trüb und zersetzt. Härte 7 bis 7%. Spez. Gew. 3,1 bis 3,2. Yor dem Lötrohr unschmelzbar und durch Säuren unangreifbar. Meist in Granit, Gneiss, Glimmerschiefer, Quarzgängen, dann im Kontakthof der Granite. Aus Brasilien (Provinz Minas novas) kommen vollkommen durchsichtige Kristalle als Geschiebe vor, die in neuerer Zeit als Edelsteine wohl wegen ihres kräftigen Dichroismus (blassgelbgrün und braunrot) etwas in Mode kamen (Tafel- und Treppensteine). — Als Chiastolith werden Andalusitkristalle bezeichnet, bei welchen längs der 4 Kanten des Prismas und der zentralen Axe Stäbchen von schwarzem Thonschiefer eingewachsen sind, so dass der Querschnitt ein helles Kreuz zeigt. Er wird als Amulette getragen. Leppia.

Andesin, s. Feldspat.

Andesit werden in der neueren Petrographie solche jüngere (neovulkanische oder tertiäre bis rezente) Eruptivgesteine genannt, welche den älteren (palaeo-vulkanischen) Porphyriten, Dioriten und teilweise auch den Diabasen mineralogisch und strukturell entsprechen, letzteres nur insofern, als die älteren Gesteine nicht rein körnig oder diabasisch körnig, sondern porphyrisch entwickelt sind [1]. Die Andesite setzen sich also aus einem Kalknatronfeldspat (Oligoklas, An-desin, Labrador) und Biotit oder Hornblende oder Augit oder mehreren dieser drei Mineralien zusammen. Diesen Hauptgemengteilen schliessen sich noch andere minder wichtige wie Quarz, Hypersthen, Tridymit und als unwesentliche Magnetit, Apatit, Titaneisen, als sekundäre Schwefelkies, Epidot, Chlorit, Eisenglanz, Kalkspat u. s. w. an. Das Gefüge des Andesit ist im allgemeinen porphyrisch, seltener körnig. Da die Gesteine, selbst im letzteren Falle, meist feinkörnig oder dicht sind und nicht alle Gemengteile mit blossem Auge erkennen lassen, so ist zur genauen Untersuchung, Bestimmung u. s. w. die Beobachtung unter dem Mikroskop [1] und die chemische Bauschanalyse unerlässlich. Dem äusseren Aussehen nach besitzen die Andesite im frischen Zustand eine dunkel-graue bis schwarze Farbe (von feinverteiltem Eisenerz), selten hellgrau (Siebengebirge), bei glasreicher Grundmasse werden sie glänzend; verwittern sie, so wird meist das Eisenerz oxydirt, die Gesteine werden bräunlich und rötlich gefärbt und die porphyrischen Feldspate milchweiss. Die Absonderung ist im allgemeinen eine bankige und plattige, oft auch säulige, doch im allgemeinen nicht so regelmässig wie beim Basalt. Man unterscheidet nach der mineralogischen Zusammensetzung [1], [2]: Augit-Andesit, aus Kalknatronfeldspat (Plagioklas) und Augit bestehend, untergeordnet sind Hornblende, Biotit und Quarz; das Gefüge ist vorwiegend porphyrisch, die Grundmasse oft glasig. Chemische Zusammensetzung im Mittel 57,2 °/₀ Kieselsäure, 16,1% Thonerde, 13,0% Eisenoxydul,

2,2 % Magnesia, 5,8 % Kalkerde, 1,8 % Kali, 3,9 % Natron. Spezifisches Gewicht 2,8 bis 2,9. Härte der frischen Hauptgemengteile 6 bis 7. — Quarz -Augit-Andesit, aus Plagioklas, Augit und Quarz bestehend; in der chemischen Zusammensetzung bis zu 65 % Kieselsäure. — Glimmer-Andesit, aus Plagioklas und Biotit bestehend, untergeordnet sind Hornblende und Augit; selten. — Hornbien de-Andes it, auch Andesit schlechtweg, aus Plagioklas, Hornblende und Glimmer bestehend, untergeordnet ist Augit. Hierher gehören die Propylite, der Isenit, ein noseanhaltiger Hornblende-Andesit. Chemische Zusammensetzung im Mittel 51% Kieselsäure, 17,3% Thonerde, 7,6 % Eisenoxydul mit Eisenoxyd, 1,3% Magnesia, 6% Kalkerde, 4% Natron, 3 % Kali, 1 % Wasser. Spez. Gew. 2,7. Härte der frischen Hauptgemengteile 6. — Quarz-Andesit, aus Plagioklas, Glimmer, Hornblende und Quarz bestehend. Hierher gehören auch Quarz-Propylit und Dacit. — Die Zersetzung und Umwandlung der Andesite geschieht durch die kohlensäureführenden Atmosphärilien in der "Weise, dass der Feldspat in Kaolin, Quarz und Kalkspat, der Augit zunächst in chloritisclie Aggregate, dann in Quarz und Calcit umgewandelt wird. Der Kalkspat wird meist wieder weggeführt, und so bleibt unter Oxydation und Hydratisirung des Eisenerzes zum Schluss ein mehr oder minder eisenreicher quarzhaltiger Thon oder Lehm. Die Sickerwasser aus Andesiten werden geringe Mengen von Kalk, Kieselsäure und kohlensauren Alkalien führen. Im kompakten, blasenfreien Zustand sind die Gesteine sehr wenig durchlässig für Sickerwasser, im rein blasigen dagegen weit mehr. Anstehend als Gebirgsmasse dagegen werden die Gesteine durch ihre Zerklüftung und Absonderung meist sehr durchlässig und wasserführend. Die Druckfestigkeit (eines 6 Centimeter langen Würfels) des Hornblende-Andesits von der Wolkenburg im Siebengebirge und vom Stenzeiberg (ebenda) betrug [3] lufttrocken 563 Kilogramm, und 719 Kilogramm, wassersatt dagegen 558 Kilogramm und 711 Kilogramm pro 1 Quadrat-centimeter. Die Wasseraufnahme derselben Gesteine betrug in 125 Stunden (satt) 2% und 2,4%. Die Verwendung des kompakten Andesits erstreckt sich meist nur auf Kleinschlag und Packung bei Strassen, auch auf Pflastermaterial. Blasige Gesteine liefern wegen ihrer leichten Mörtelaufnahme auch Material für rohes Mauerwerk, seltener für Hausteine. Preis des Gesteins vom Stengelberg (Hochbaumaterial) dl. 120 pro Kubikmeter.

Lepplct.

Litteratur: [1] Rosenbusch, H., Mikroskopische Physiographie der Gesteine, 2. Aufl., Stuttgart 1887 Bd. II, S. 644—694. — [2] Kalkowsky, Elemente der Lithologie, Heidelberg 1886, S. 104—111. — [31 Mitteilungen aus den kgl. technischen Versuchsanstalten in Berlin, III, S. 126, 1885.

Andirobaöl, s. Carapafett.

Andobeln, s. Dübel.

Andreaskreuz (Schrägkreuz, Abkreuzung, burgundisches Кreuz), die Kreuzspreizen zwischen Balken, in Fachwänden etc. zur Verteilung des Druckes, ein schrägstellendes Kreuz (X) bildend, so genannt, weil der Apostel Andreas angeblich an einem solchen gekreuzigt wurde.

Andrehen, s. Weberei.

Andrehvorricli tun geil für Schwungräder werden angewendet, um zur Inbetriebsetzung grösserer mit Kurbelgetriebe und Kolben versehener Kraftmaschinen gegebenenfalls die Kurbel aus der Totpunktstellung heraus zu drehen und damit den Kolben in eine Lage su bringen, bei welcher die durch das Kraftmittel auf ihn ausgeübte Druckwirkung die Maschine in Bewegung zu setzen vermag. Bei kleinen Kraftmaschinen kann das Andrehen am Schwungrade unmittelbar von Hand erfolgen, bei grösseren reicht die hierbei erhaltbare Kraft nicht aus. weshalb Schaltwerke oder Reibungsgetriebe angewendet werden, die, durch Handhebel oder Handkurbel in Thätigkeit gesetzt, das Schwungrad langsam in Bewegung bringen. Für die Schaltwirkung werden Zahn- oder Klemmgesperre benützt; bei ersteren greift an dem verzahnten Schwungradkranz eine Klinke ein und treibt ihn ruckweise vorwärts ; bei den Klemmgesperren bleibt der Kranz glatt und die Druckwirkung wird auf ihn durch eine Klammer oder einen Klemmbacken ausgeübt. Das Andrehen durch Beibungsgetriebe erfolgt mittelst zweier Bollen, welche gegen die Seitenflächen des Schwungrades gepresst und langsam in Drehung gesetzt werden. Für alle Andrehvorrichtungen ist es zweckmässig, Konstruktionen zu verwenden, bei welchen der am Schwungrad angreifende Maschinenteil leicht ausser Eingriff gebracht werden kann oder selbst-thätig ausser Eingriff kommt, sobald der Antrieb durch Handhebel oder Handkurbel zu wirken aufhört; es wird dann vermieden, dass das in Drehung kommende Schwungrad rückwärts auf die Andrehvorrichtung einwirkt. Zur Vermeidung von Unfällen ist es notwendig, die Ab Stellvorrichtung der Kraftmaschine während des Andrehens geschlossen zu halten.

Hartmann.

Anemograph, Begistrir-Apparat, welcher die Windgeschwindigkeit, die Windrichtung und den Winddruck oder auch nur einzelne dieser meteorologischen Erscheinungen fortlaufend aufzeichnet, also mit Begistrir-Vorrichtung versehenes Anemometer (s. d.) bezgl. registrirende Windfahne (s. d.).

Grossmann.

Litteratur: Westphal, A., Zur Geschichte der Registrir-Anemometer, Zeitschrift für Instrumentenkunde, 1884, Bd. IV.

ïï-s

Hi

Anemometer (Windmesser), in der Maschinenmesskunde Instrument zur Bestimmung der Geschwindigkeit bewegter Luft. Dieselben finden sowohl auf meteorologischen Stationen (vergl. weiter unten) zur Ermittelung der Windgeschwindigkeit, des Winddrucks und häufig auch der Windrichtung, als auch im Bergbau zur Messung der Wettergeschwindigkeiten und Berechnung der Wettermengen, ferner bei Lüftungs- und Luftheizungsanlagen zur Messung der Luftmengen und endlich bei Feuerungsanlagen zur Beurteilung des Schorhsteinzugs Anwendung. Sie gehören somit zu den Instrumenten zur Geschwindigkeitsmessung oder Geschwindigkeitsmessern (s. d.), zeigen in mancher Hinsicht mit den für Wasser gebräuchlichen Geschwindigkeitsmessern, den Strommessern (s. d.) grosse Aehnlichkeit und dienen in der Maschinenmesskunde (s. d.) zur Berechnung der Leistung von Gebläsen aller Art. Nach den bei diesen ^

Fig. 1.

Instrumenten zur Anwendung j“1 kommenden Prinzipien lassen sich dieselben in zwei Klassen einteilen; bei der einen Gattung verursacht der Druck des bewegten Windes auf eine oder mehrere am Instrument befindliche bewegliche Flächen eine geradlinig fortschreitende, schwingende oder fortlaufend drehende Bewegung, die andere dagegen beruht auf der saugenden oder drückenden Einwirkung des bewegten Luftstrahles auf tropfbare Flüssigkeiten. Für technische und meteorologische Zwecke finden meistens die Anemometer der ersten Klasse Anwendung, während diejenigen der zweiten Klasse vorzugsweise zur Kontrolle der ersteren benützt werden. Bei der ersten Klasse steht diejenige Gruppe voran, bei welcher durch den Luftzug eine Badaxe in rasche Umdrehung und hierdurch das Zählwerk des Instrumentes in Thätigkeit versetzt wird. Man bezeichnet die letzteren Anemometer auch als Flügelanemometer im Gegensatz zu den Pendelanemometern , bei welchen eine um eine horizontale Axe drehbare Platte durch den Druck der bewegten Luft in eine geneigte Lage gebracht wird. Ein Anemometer der ersten Gruppe der ersten Klasse ist das in Fig. 1 abgebildete Anemometer des Amerikaners Eaton A. Edwards [1]. Durch den Luftdruck wird die am vorderen Ende des Instrumentes befindliche Platte A verschoben, hierbei die zwischen den Platten В und C gelagerte Feder D zusammengedrückt und durch die Stange E und den Hebel F der Zeiger G gehoben, wobei die Spitze desselben an einem auf dem Wege des Versuchs eingeteilten Kreisbogen H direkt die Geschwindigkeit des untersuchten Luftstromes angibt. Dieses Anemometer

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

ist sehr einfach, billig herzustellen und für rohe Ueberschlagsberechnungen wohl brauchbar, hat jedoch wie alle ähnlichen, die Spannung einer Feder bewirkenden Instrumente den Nachteil abnehmender Empfindlichkeit mit zunehmender Luft-geschwindigkeit beziehungsweise stärkerer Zusammenpressung der Feder sowie fehlerhafter Angaben infolge der Längenänderung der Feder D und Stange E bei wechselnder Temperatur.

Von den Pendelanemometern sind die

- M-E

■i

bekanntesten das Anemometer von de Henault und dasjenige von Dickinson. Das erstere, in Fig. 2 und 3 dargestellte ist von de Henault nach den Angaben von De-villez gebaut und von Ponson [2] ausführlich beschrieben. Dasselbe besteht aus einer Hohlkugel A, welche am unteren Ende der bei В drehbaren Stange C befestigt ist, deren oberes Ende ein verstellbares

Gegengewicht D trägt. Durch den bewegten Luftstrom wird das Kugelpendel AB mehr oder weniger aus seiner lotrechten in eine geneigte Lage gebracht. An dem mit dem Gestell verbundenen, versuchsweise — eingeteilten Quadranten E kann direkt die jedem Ausschlag des У Pendels entsprechende Luftgeschwindigkeit abgelesen werden. Das Anemometer von Dickinson [3], welches namentlich in englischen Gruben zur Berechnung der Wettermengen gebräuchlich ist (Fig. 4 und 5), hat eine dem de Henault’schen Anemometer ähnliche Konstruktion, nur ist an Stelle der Kugel eine schwingende Platte a angewandt, welche sich um zwei in dem Rahmen b befestigte Spitzen c dreht. Die dem Ausschlag entsprechende Luftgeschwindigkeit wird hier wie dort einem graduirten Quadranten К abgelesen. Eine am Rahmen h befestigte Libelle h dient zur

T"

an

-4_:_

Fig. 2.

Fig. 3.

)/

CL

genau lotrechten Aufstellung des Instrumentes, welches an der Handhabe / festgehalten oder durch eine Schraube an einer Stange befestigt werden kann. Der Hauptnachteil aller Pendelanemometer liegt in der Schwie-r rigkeit genauer Ablesung infolge des Schwingens des bewegten Pendels um die einer bestimmten Luftgeschwindigkeit * entsprechende geneigte Lage, wogegen denselben der Vorzug leichter Handlichkeit, billigen Preises und kaum erforderlicher Reparaturen zuerkannt werden muss. Ein dem

О»

:■

Hü: IlMfl

Dick in s on’schen sehr ähnliches Anemometer ist das in Fig. 6 dargestellte Pendelanemometer von R. Fuess in Berlin, bei welchem der Quadrant am oberen Ende des Gestelles befestigt und an Stelle der Libelle ein Lot angewandt ist. Die pendelnde Scheibe von 10 cm Quadratseite ist aus Aluminium hergestellt, der Zeiger dient zugleich zum Tragen eines kleinen Gegengewichts, durch dessen Verstellung die Empfindlichkeit des Anemometers verändert werden kann. Entsprechend den verschiedenen Stellungen des Gegengewichtes ist natürlich auch der Ausschlag verschieden. Eine dem Instrument beigefügte Tabelle ermöglicht das sofortige * Ablesen der den verschiedenen Höhenlagen

Fig. 4.

Fig. 5.

des Gegengewichtes und Zeigerstellungen entsprechenden Luftgeschwindigkeiten. Das Instrument lässt sich durch Umklappen des Gradbogens in die Ebene des Rahmens flach Zusammenlegen, so dass es in einem flachen Etui becpiem in der Tasche getragen werden kann.

W,

Der Preis desselben beträgt einschl.

Etui und anschraubbarem Handgriff Л. 36. — Bei den Anemometern mit drehender Bewegung sind solche mit zur Windrichtung senkrechter und solche mit parallel zur Windrichtung liegender Drehaxe zu unterscheiden.

шц

Fig. 6.

G',

Cl

Der Hauptrepräsentant der ersten Gruppe ist das Robinson’sche Schale nkr eu z- oder К u g e 1 anemometer (Fig. 7 u. 8), welches vorwiegend für meteorologische Beobachtungen, seltener für technische Untersuchungen Anwendung findet. Tier an einem rechtwinkeligen Armkreuz Ъ befestigte halbe Hohlkugeln a werden durch den bewegten Luftstrom in der Pfeilrichtung bewegt, da der Druck auf die hohle Fläche grösser ist als derjenige auf die gewölbte Fläche. Auf der das Armkreuz tragenden stehenden Welle c sitzt eine Schraube ohne Ende cl, welche das Zählwerk bewegt, durch welches die Anzahl der Umdrehungen in der Zeiteinheit beziehungsweise die Luftgeschwindigkeit angegeben wird. Durch die Halbkugeln wird eine gewisse Luftmenge, der sog. Mit wind, im Kreise mit herumgeführt, deren Geschwindigkeit bei der Berechnung der Windgeschwindigkeit mit in Rechnung zu ziehen ist.

Fig. 8.

Fig . 7.

Nach Grashof [41 berechnet sich die Windgeschwindigkeit w nach der Gleichung

al 4" i

w — -LJ—-. V + a\ — a2

«1— «2/ «1—«2

4«i .(h i

(«i — a-A²

worin a, a₀, ai und a₂ Konstanten und v die Differenz zwischen der Umfangsgeschwindigkeit v₀ des Kugelmittelpunktes und der Geschwindigkeit v₁ des Mit-

Avindes bezeichnet. Nach Robinson ist a — 2 a₂, ay

4 a₂ und w = 3 . v₀ oder

vQ = ^ zu setzen, woraus folgt w — 3

anemometer mit elektrischem Zählwerk, welches namentlich in Bergwerken Anwendung findet, zeigt Fig. 8. Dasselbe dient zur fortgesetzten Beobachtung hezw. graphischen Darstellung der Metergeschwindigkeit in den Hauptwetterstrecken von Gruben und ist an irgend einer Stelle der betreffenden Strecke aufgestellt. Durch zwei mittelst der Kontaktschrauben h und h{ mit dem Apparat verbundene Drähte steht dasselbe mit einem elektrischen Zählwerk bezw. Registrirapparat in Verbindung. Durch die auf der Welle c sitzende Schnecke d wird das Schraubenrädchen e gedreht, welches einen seitlich springenden Stift / trägt. Bei jeder Umdrehung des Schraubenrädchens stösst der Stift in einer gewissen Lage gegen die innere der beiden Federn g, bringt dieselbe dadurch zum Kontakt mit der äusseren Feder g, wodurch ein Strom geschlossen wird, welcher in dem, an einem beliebigen Ort ausserhalb der Grube aut-gestellten elektrischen Zählwerk einen Anker auslöst und dadurch das Zählwerk einen Zahn verschiebt. An einer Zeigerscheibe, welche mit dem Zählwerk

>23 •

v und vt = 0,02377 w. Ein Kugel-

vor-um

verbunden ist, kann dann direkt oder mit Hilfe besonderer, dem Zählwerk beigegebener, versuchsweise aufgestellter Tabellen die jedesmalige Wettergeschwindig-keit abgelesen oder durch einen Registrir-Apparat graphisch dargestellt werden. Zum Schutz des ganzen Apparats dient ein mit dem Anemometer umlaufender Glascylinder k, welcher in eine, im unteren Raum des Gehäuses befindliche Oelschicht i eintaucht und somit den inneren Raum von der äusseren Luft vollständig abschliesst. — Das älteste Anemometer mit zur Windrichtung paralleler Drehaxe stammt von dem französischen Gelehrten Combes [5], dessen Konstruktion in den Fig. 9 und 10 abgebildet ist. Vier auf der Spindel C befestigte Arme В tragen die unter einem Winkel von ca. 30° gegen die Vertikale geneigten quadratischen Scheiben oder Flügel A. Die Spindel C dreht vermittelst einer Schraube ohne Ende D ein Zahnrad, auf dessen Welle ein zweites kleineres Rad mit nur einem Zahn sitzt, welcher bei jeder Umdrehung der Welle das grössere Zahnrad um einen Zahn weiterdreht. Erhält jedes der grösseren Räder 100 Zähne, so entspricht 100 . 100 = 10000 Umdrehungen des Flügelrades einer Umdrehung des untersten Rades. Durch eine, mittelst zweier Drähte F bewegliche Arretirungsvorrichtung EG kann das Flügelrad momentan zum Stillstand gebracht werden, indem ein kleiner Haken in die Arme В des Flügelrades eingreift. Um die einer bestimmten Umdrehungszahl des Flügelrades in der Sekunde entsprechende Windgeschwindigkeit berechnen zu können, bestimmte Combes durch zahlreiche Versuche die, verschiedenen bekannten Luftgeschwindigkeiten entsprechenden Tourenzahlen seines Instruments und erhielt dadurch die empirische Gleichung V = 0,2578 + 0,0916 n, worin v die Luftgeschwindigkeit in m und n die Anzahl der Umdrehungen des Flügelrades, beides in der Sekunde bedeutet. Seine Versuche waren für Geschwindigkeiten von 0,287 bis 4,633 m in der Sekunde und für Tourenzahlen von 0,286 bis 47,962 in der Sekunde durchgeführt. Alle neueren Flügelanemometer beruhen auf demselben Prinzip, so die Anemometer von Biram [6], bei welehern zwölf windschiefe Flügel vorhanden sind, von Neumann [7], Cas ell a [8], Recke [9| und anderen. Das Casella’sclie Anemometer hat gegenüber den vorerwähnten Anemometern den Vorzug, die direkte Ablesung der Windgeschwindigkeit in m zu ermöglichen , das Ausrechnen derselben mit Hilfe der empirischen Gleichung also zu ersparen. Die Ausführung eines Casella’schen Anemometers von R. Fuess in Berlin zeigt Fig. 11. Das aus acht schraubenförmig gebogenen Aluminiumflügeln bestehende Flügelrad ist von einem am Gestell befestigten Schutzring umgeben, während das Zählwerk, welches bis zehn Millionen m zählt, in einer auf der Grundplatte mittelst dreier Säulchen befestigten Dose angebracht ist. Das Zifferblatt enthält eine äussere Teilung, an welcher ein grosser, zentrisch angeordneter Zeiger die Einer von 1 bis 99 anzeigt, während fünf kleine, im Kreise um den Mittelpunkt angebrachte Zifferblätter die Hunderter-, Tausender-, Zehntausender-, Hunderttausender- und Millionenumdrehungen anzeigen. Mittelst zweier an der Dose befindlichen Schnüre kann das Zählwerk in oder ausser Eingriff mit dem Flügelrad gebracht werden. Zur Korrektion des Instrumentes für die Reibungswiderstände sind zu jeder Geschwindigkeit in der Minute 10 m hinzuzuzählen,

• “'у

ff

x)

ПШЧП

Fig. 9 und 10.

um die wirkliche Windgeschwindigkeit zu erhalten. Standen die Zeiger z. B. vor der Messung auf der Zahl 56 385, nach der, eine Minute dauernden Messung auf 56 687, so erhält man die wirkliche Windgeschwindigkeit in der Sekunde

= 5,2 m. Dauerte

[(56 687 — 56 385) + 10] : 60 =

302 +10

aus der Gleichung v die Messung n Minuten, so ist die allgemeine Gleichung

v =    m i¹¹ der Sekunde

60

anzuwenden, in welcher Zi und Z₂ die Ablesungen auf dem Zifferblatt vor und nach der Messung bezeichnen. Zwei andere Ausführungen dieser Anemometer desselben Fabrikanten für kleinere Ablesungen bis 10000 beziehungsweise 100 m sind in den Fig. 12 und 13 dargestellt und ohne weitere Erklärung verständlich. Die Preise dieser Instrumente

60

(einschliesslich Etui und Axenschraube zur Befestigung des Instrumentes an einem Stock oder Stativ) betragen für

für Nr. 2

ьш

Nr. 1 (Fig. 11) Ji. 75.

(Fig. 12) JL 54. —, für Nr. 3 (Fig. 13) JL 36. —

Von den auf der saugenden oder drückenden Einwirkung der bewegten Luft auf Flüssigkeiten beruhenden Anemometern ist das bekannteste und verbreitetste das Bourdon’sehe Anemometer [10]. Um die saugende Wirkung eines doppeltkonischen, sog. Venturischen В о lires zu erhöhen, wendet Bourdon deren zwei beziehungsweise drei an, welche so in einander gefügt sind, dass die Mündung jedes engeren Rohres in der Ebene des kleinsten Querschnittes des nächstgrösseren liegt, wie es in Fig. 14 für 3 Rohre, А, В und C, veranschaulicht ist. Um die Grösse der saugenden Wirkung und dadurch die Geschwindigkeit des Luftstromes zu messen, ist zwischen den beiden Hohlkegeln A des engsten Rohres ein Spalt I) angebracht, welcher von einem mit einem Wassermanometer F verbundenen Gehäuse umgeben ist. Die Niveaudifferenz h in beiden Schenkeln des Manometers dient zur Berechnung der Luftgeschwindigkeit. Bei der Anwendung 3 und mehr Rohren ist die Saugwirkung noch lebhafter als bei 2 Rohren und zeigen dies die von Bourdon angestellten, in nachstehender labelle enthaltenen Versuche in auffallender Weise.

4!ш|г

fig. 11.

von

Luftgeschwindigkeit m i. d. Sek.

V — V 2 9 H

Entsprechende Druckhöhe in

mm Wassersäule

Depression in mm Wassersäule bei

t’²

1 Rohr ,2 Rohren 3 Rohren

^ A "2 A

Я 4J 2 2

g *5 43 5

^ г-н й

bß.SfV to

OOOOOOOOOO Ф Pj о Я HioMOiooji'Oioi' fe o Я тн r-Гсм со со сою об ©см % os ’73 §

<J bß Д S -Я S Я

• rH rf • г—*

_э ^ ?ч О

Q £ ® U яр Й

а? о • г"‘

г—> • i-H —*

ЬЙ'Я Яч

cm -t t-

o o o o o

il

_s 8ż3§>

‘S U '-ś Я

1

3 "g ° %

0.2 § rrT S

rH tsj ^ o5

A sf P

ns ^

<£ 1C - I Oi h-1    5 Г¹ Ï*“ i* i-³

oaoioaîocoiœœœ

ОООЧАИ

O c» « œ œ iMO и OOOWOlSai'l

g s 3

g § ^

В¹. 3 p

* 1 - ?

P fLp ®

н Ф Ш

« 2 Is

* о _

£ =-t- c-¹ c"

S fr- 2.

angewandt werden, ziemlich genaue Ablesungen. — Zwei Anemometer, bei welchen der Druck der bewegten Luft auf eine Flüssigkeitssäule zur Messung

ИИ

f--V

il^pl

Fa

ТЛ

Sir

il

№

jji

if

- '■

Fig. 12.

Fig. 13.

der Windgeschwindigkeit benützt wird, sind die in den Fig. 15 und 16 dargestellten Anemometer von Hu et und Lind [11]. Das erstere ist zu Anfang des 18. Jahrhunderts von dem Franzosen (Hk Huet erfunden und von Lind später in der aus der Figur ersichtlichen W eise verbessert. Ein U-förmig gebogenes Rohr A F Gr ist an der einen Seite mit einer erweiterten Mündung A versehen, welche dem bewegten Luftstrom entgegengerichtet wird, während die andere Oeffnung geschlossen ist. Das Rohr ist mit einer Flüssigkeit (bei Huet Quecksilber mit darüber befindlicher Wassersäule, bei Lind gefärbtes Wasser) gefüllt und dient die Niveau-

liij

Fig. 14.

::

differenz des Wasserspiegels in beiden Schenkeln als Mass für die Geschwindigkeit der Luft. Die Instrumente sind mit Windfahnen versehen, wodurch das richtige Einstellen derselben in die Windrichtung bewirkt werden soll. Bei dem Huet’sehen Instrument ist dieselbe jedoch viel zu klein, um eine Drehung des Instrumentes zu be-wirken, während in dieser Beziehung das Lind’sehe Anemometer wesent-IL. Uj    lieh verbessert ist. — Eine sehr wichtige Rolle spielt bei den neuerdings

für technische Zwecke wohl fast ausschliesslich angewandten Fliigel-anemometern die richtige Einteilung der Zifferblätter oder das Justiren der Instrumente und die Bestimmung der Konstanten für die Formeln zur Berechnung der Luftgeschwindigkeit. Combes

Mg

ЗД1 /Ш

CMI:-.,,

I с

.ЛИ1 Ja

-Q

тШ

Fig. 15.

Fig. 16.

hat zuerst hierfür ein Verfahren in Vorschlag gebracht, das sog. Göpel-Eichungsverfahren, welches auch heutzutage noch viel in Gebrauch ist. Am Ende einer ca. 1 bis 2 m langen horizontalen, um eine vertikale Axe drehbaren Stange wird das Anemometer befestigt und die Drehaxe durch ein Uhrwerk oder eine Maschine in möglichst gleichmässige Umdrehungen versetzt. Da man aus dem Umfange des vom Anemometermittelpunkt beschriebenen Kreises von 2 bis 4 m Durchmesser und der minütlichen Umdrehungszahl die Umfangsgeschwindigkeit berechnen und die Tourenzahl des Anemometerflügelrades am Zählwerk ablesen kann, so lässt sich aus mehreren solchen, mit verschiedenen Umfangsgeschwindigkeiten

allgestellten Versuchen eine empirische Gleichung aufstellen, welche zur Berechnung der Windgeschwindigkeit aus der Ablesung des Zählwerkes dient. Die von Co mb es auf diese Weise für seinen Anemometer gefundene Gleichung ist oben mitgeteilt. Eine andere Methode der Konstantenbestimmung ist diejenige, aus einem möglichst grossen Raum (Gasometer, Windkessel oder dergl.) Luft unter konstantem Druck durch ein Rohr ausströmen zu lassen, die Luftmenge durch eine Gasuhr oder dergl. am Ende dieses Rohres zu messen und aus dieser und dem Querschnitt des Rohres die Luftgeschwindigkeit zu berechnen. Versuche dieser Art wurden Ende der sechziger Jahre von В ornemann in Dresden [12] und neuerdings von Althans in Breslau [13] ausgeführt und haben namentlich die letzteren sehr genaue, durch verschiedene andere Messungen kontrollirte Formeln ergeben.

[ 11] Z. f. Instrumentenkunde, 1892, Bd. 12,

Litteratur : [1] Scient. Amer. 52, S. 290. — [2] Poiison, Traité de l’exploit, d. min. Bd. 2, S. 57. — [3] Serio, Bergbaukuude, 4. Aufl., Berlin 1884, Bd. 2, S. 340 und Oesterr. Z. f. Berg- u. Hüttenwesen 1870, S. 18. — [4] Grashof, Theoret. Mas ch.-Lehre, Hamburg 1883, Bd. 2, S. 708. — [5] Combes, Traité de l’exploit, d. min. Paris 1844, Bd. 2, S. 565. — [6] Z. f. Berg-, Hütten-u. Salinenwesen, Bd. 6B, S. 91 und Civiling., Bd. 22, S. 481. — [7] „Glückauf“, 1869 Nr. 8. — [8] Oesterr. Z. f. Berg- u. Hiittenw., 1874, S. 14 und Z. f. B., H. u. Salinenw., Bd. 23B, S. 114 u. 116, Bd. 24, S. 166. — [9] D. R. P. Nr. 8460. —- [101 R r- de l’Acad. franç., Bd. 94, 1882, S. 229 und Z. f. Instrumentenkunde Bd. 2, S. 153.

•n. Ihering,

S. 147. — [12] Protokolle d. 70. u. 85. Hauptversammlungen des sächs. lug.- und Arch.-Vereins, 1870 u. 1875. — [13] Anlagen z. Hauptber. d. Preuss. Schlagwetterkommiss., Bd. 5, Berlin 1887.

In der Meteorologie dienen die Anemometer zur Messung der Windgeschwindigkeit. Sie zerfallen in drei Gattungen : Druck-, Saug- und Rotationsanemometer, von welchen die beiden ersteren Einzelwerte, die Windgeschwindigkeit zur Zeit der Beobachtung, die letzte dagegen Mittelwerte für den Beobachtungszeitraum liefern. Schon 1667 findet sich in einem Handbuch für Seeleute von Robert Hooke die Beschreibung eines Anemometers, das im wesentlichen aus einer um eine horizontale Axe beweglichen und durch starre Verbindung mit einer Windfahne stets gegen den Wind gerichteten Blechtafel bestand, deren durch den Wind bewirkte Ablenkung von der Vertikalen an einem zweckmässig angebrachten geteilten Gradbogen abgelesen wurde. Nach dem gleichen Prinzipe befindet sich an der Wild’sehen Windfahne eine Windstärketafel angebracht, deren Elevation mittelst am Gradbogen befindlicher Stifte unmittelbar die Windstärke nach Graden der Windstärkeskala (s. Windstärkemesser) ablesen lässt. Als spätere Apparate zur Messung des Winddruckes und somit auch mittelbar der Geschwindigkeit des Windes, sind besonders hervorzuheben senkrechte und gegen den Wind gerichtete Winddrucktafeln, durch Federkraft oder andere mechanische Hilfsmittel bei jeder Windstärke und dementsprechender Stellung der Tafel im Gleichgewicht gehalten und in verschiedener Weise zur Messung eingerichtet; ferner Apparate, wo die Luft senkrecht gegen die Oeffnung eines trichterartigen Gefässes strömt, von welchem sich der Druck durch Röhren fortpflanzt, um schliesslich durch Hebung einer Flüssigkeit in einem Glasrohr oder in anderer Weise gemessen zu werden. Die Sauganemometer beruhen darauf, dass in strömenden Gasen dort, wo sich Hindernisse in den Weg stellen, Druckverminderungen auftreten. Das bekannteste Instrument dieser Art besteht einfach aus einem vertikalen Rohr, dessen oberes, horizontales, gut abgeschliflenes Ende dem Wind ausgesetzt ist und dessen unteres Ende mit einem Manometer in Verbindung steht, um die durch das Aussaugen der im Rohr enthaltenen Luft bewirkte Druckverminderung zu messen. Die Berechnung der Windgeschwindigkeiten aus den Angaben der genannten Apparate bietet theoretisch meist grosse Schwierigkeiten und Unsicherheit, was jedoch auch von den Rotationsanemometern gilt. 1846 konstruirte Robinson das erste Instrument dieser Gattung, das sogen. Robinson’sehe Schalenkreuzanemometer, welches heute bei weitem die häufigste Anwendung findet. Nach Robinson ist der Windweg gleich dem Dreifachen des von den Schalenmittelpunkten zurückgelegten Weges. Spätere Erfahrungen haben indessen das Unzulängliche jener Reduktion gelehrt und als notwendig erwiesen, dass jedes derartige Anemometer behufs Ermittelung seiner Reduktionsformel, der Beziehung zwischen Zahl der Umdrehungen und der Windgeschwindigkeit einer experimentellen Prüfung bedarf, welche bei registrirenden Anemometern in gewissen Zeiträumen wiederholt werden müssen.

Grossmann.

Litteratur: [1] Wild, H., Der gegenwärtige Zustand der Anemometrie, Carls Repertorium, Bd. XIII. — [2] Laughton, J. B., Historical Sketch of Anemometry and Anemometers, Quart. Journal of the Roy. Society, Yol. VIII, 1882. — [3] Cleveland Abbe, Treatise on Meteorological Apparatus and Methods, Washington 1888.

Grossmann.

Anemoskop, wenig gebräuchliche allgemeine Bezeichnung für Apparate zur Beobachtung der Winde (Anemometer, Windfahne, Anemograph).

V011

Grossmann.

Aneroid (Aneroidbarometer, Holostericbarometer, Federbarometer, Me tall bar omet er), Instrumente zur Messung des Luftdruckes mittelst der Formänderungen, welche nahezu luftleere dünnwandige (refasse bei wechselndem Luftdruck erfahren. Man unterscheidet besonders zwei Haupttypen, das von Yidi erfundene Dosenbarometer und die spätere Form, die Böhrenaneroide von Bourdon. Ersteres besteht aus einem flachen, runden, nahezu luftleeren Metallgefäss mit dünnwandigen Bodenflächen, welche so elastisch sind, dass jeder Druckänderung eine Bewegung der Bodenflächen entspricht. Diese wirkt, durch mehrfache Uebertragungen schliesslich bedeutend vergrössert, auf einen längs einer Skala sich bewegenden Zeiger ein und lässt den Luftdruck in der gewählten Einheit unmittelbar ablesen. Das Bourdon’sche Aneroid besitzt eine dünnwandige, an beiden Enden verschlossene, nahezu luftleere Metallröhre von elliptischem Querschnitt, welche in der Ebene des kleinsten Durchmessers kreisrund oder in mehreren kreisförmigen Windungen spiralförmig gebogen ist. Eine solche Bohre hat das Bestreben, bei Zunahme des inneren Druckes, also Abnahme des äusseren Druckes, sich zu strecken, dagegen bei Zunahme des letzteren sich zu krümmen, so dass Luftdruckschwankungen Aenderungen des Win к ei ab s tan d e s der Böhrenenden bedingen, welche in gleicher Weise wie bei dem Dosenbarometer in Zeigerbewegung umgesetzt werden. In neuerer Zeit werden Aneroidbarometer so konstruirt, dass ihre Angaben von der Temperatur thunlichst unabhängig sind, doch lassen sich die Temperatureinwirkungen nicht vollkommen kompensiren. Vor allem beeinträchtigen die elastischen Bachwirkungen in mannigfacher Weise die Güte der Aneroide, so dass diese mit den Quecksilberbaropietern (s. Barometer), wo es auf Genauigkeit ankommt, nicht in Wettbewerb treten können und nur in Fällen gebraucht werden, wo die Benützung der letzteren mit besonderen Schwierigkeiten verbunden ist, zumal auf Beisen in aussereuropäischen Ländern, wie auch meteorologische Stationen in solchen Gebieten gelegentlich zunächst mit Aneroiden ausgerüstet werden. Die Teilung der Skala der Aneroide erfolgt auf Grund von Vergleichung mit einem Quecksilberbarometer, und bedarf jedes Instrument einer eingehenden Untersuchung über den Einfluss der Temperatur auf seine Angaben behufs Ermittelung der sog. absoluten Konstanten und Ableitung einer Formel zur Deduktion der Angaben auf die bei Feststellung der Skala massgebende Temperatur. Die erwähnten elastischen Bachwirkungen erfordern indes häufigere Kontrolle mittelst eines Quecksilberbarometers, falls auf die Angaben eines Aneroids Wert gelegt wird, und nicht nur auf die angezeigten Aenderungen, wie sie unter anderem in Betracht kommen bei Ermittelung Höhenunterschieden, bei der Untersuchung der Grösse der täglichen Barometerschwankung und in manchen anderen Fällen. Die gleichen Uebelstände haften naturgemäss den registrirenden Aneroiden, den A n e r o i d - В а г о g г а р h е n, an und rechtfertigen deren Gebrauch nur als Interpolationsinstrumente.

Anethol (Aniskampfer, Para-methoxy-propenylbenzol),

Go Hl а О = С,Щ

/ОСЩ (4)

\сн=сн—сн₃ (1)

ist der Hauptbestandteil des Anisöls und steht in engem Zusammenhang mit dem Anisaldehyd, in den es durch Oxydation übergeht. Es wird durch Abkühlen der Oele (Anisöl, Fenchelöl) gewonnen und kristallisirt in weissen, glänzenden Schuppen, welche bei 21° schmelzen. Das Anethol entsteht auch durch Umlagerung aus dem isomeren Estragol, Para-methoxy-allylbenzol

сещ (0СНз <4)

\сщ — сн= СЩ (1)

dem Hauptbestandteil des Estragonöls [1]. Das Anethol wird als Ersatz für Anisöl von der Firma Schimmel & Co. [2] in Leipzig in den Handel gebracht.

Litteratur: [1] Grîmaux, Comptes rendus 117. 1189; Eykman, Berichte d. deutsch, chem. Gesellschaft, 22. 2743. — [2] Bericht Schimmel & Co., Leipzig, April 1884. S. 7 und 28.

IV. Kerp.

Anfänger, im Bauwesen, heisst jeder erste auf dem Widerlager aufliegende Gewölbestein; s. Mauer bögen und Gewölbe.

Anfängliches Durclischlagsvermögen, s. Ballistik.

Die Anfahrt ist der beim Anfahren

Eine Lagerstätte

Anfahren, im Bergbau, s. v. w. sich in der Grube zur Arbeit begeben (s. Fahrung), wird aber auch allgemeiner gebraucht in der Bedeutung: beim Bergbau als Arbeiter beschäftigt sein, zurückgelegte Weg, auch der Beginn der Arbeitszeit, anfahr en, durch den Betrieb eines Grubenbaues bis zur Lagerstätte gelangen.

Treptow.

Anfahren eines Eisenbahnzuges. Der mit der Beförderung eines Eisenbahnzuges beauftragte Lokomotivführer hat zunächst seine Lokomotive rechtzeitig und vorsichtig, d. h. ohne erheblichen Stoss vor den zu befördernden Zug zu setzen und wird alsdann der Tender bezw. die Lokomotive mit dem Zuge gekuppelt. Wenn die für die Abfahrt des Zuges festgesetzte Zeit herangekommen und der Abfahrt des Zuges keine Bedenken entgegenstehen, so wird der Zug, nachdem die vorgeschriebenen Signale gegeben sind, von dem Lokomotivführer vorsichtig und möglichst ohne Stosswirkung in Bewegung gesetzt. Da nun der Zug beim Stillstand gar keine Geschwindigkeit besitzt und da ferner für die Zurücklegung des Weges zwischen zwei Stationen eine bestimmte Zeit vorgeschrieben ist, so muss die Zuggeschwindigkeit nach und nach beschleunigt werden und zwar um so mehr, je kürzer die Fahrzeit zwischen zwei Stationen ist. Während des Anfahrens hat die Lokomotive nun den Eigenwiderstand des Zuges zu überwinden und ferner auch die Beschleunigung der Zuggeschwindigkeit zu bewirken, d. h. dem Zuge zur Erlangung der erforderlichen Geschwindigkeit die hierzu nötige Arbeit zu übergeben. Da die Zugkraft der Lokomotive nun aber begrenzt ist, so ist es auch der zur Erlangung der fahrplanmässigen Geschwindigkeit erforderliche Teil der Zugkraft. Je grösser nun aber dieser letztgenannte Teil der Zugkraft sein kann, in desto kürzerer Zeit wird die nötige Geschwindigkeit erreicht. Ferner ist die Zeit zum Anfahren desto kürzer, je kleiner das Zuggewicht und die fahrplanmässige Geschwindigkeit des Zuges ist. Ebenso wird das Anfahren auf dem Gefälle beschleunigt und auf einer Steigung verlangsamt. Die zur Beschleunigung des Zuges erforderliche Arbeit wird im Zuge selbst in Gestalt von lebendiger Kraft aufgespeichert und muss dieselbe erst wieder vernichtet werden, wenn der Zug zum Halten gebracht werden soll. Bezeichnet Q das Zuggewicht einschliesslich Lokomotive und Tender in kg; Wa den Zugwiderstand einschliesslich Lokomotive und Tender in kg zu Anfang der Fahrt ; We den Zugwiderstand einschliesslich Lokomotive und Tender in kg bei der Geschwindigkeit v\ Za die beim Anfahren vorhanden gewesene grösste Zugkraft in kg; v die fahrplanmässige Geschwindigkeit des Zuges in m in der Sekunde ; t die Zahl der Sekunden, nach welcher der Zug die Geschwindigkeit v erlangt hat; g die Beschleunigung der Schwere in m in der Sekunde, so ist annähernd für die Bewegung des Zuges auf gerader horizontaler Strecke:

4. — •    • Eine genauere Bechnung findet man in [1], eine übersichtliche

2 g Zia—Wa

Behandlung des Gegenstandes in [2].

Georg Meyer.

Litteratur: [1] Heusinger von Waldegg, spezielle Eisenbahntechnik, 2. Aufl., Leipzig 1882, Bd. III, S. 101 u. 173. — [2] Georg Meyer, Grundzüge des Eisenbahnmaschinenbaues, Berlin 1883, Bd. I, S. 217.

Anfahrt, s. Anfahren.

Treptow.

Anfall heisst im Berghau eine eben hergerichtete Gesteinsfläche, welche dem einen Ende eines angenähert wagrecht eingebauten Holzes als Widerlager dient, während das andere Ende in einer Vertiefung, Bühn loch genannt, Aufnahme findet. S. Grubenzimmerung.

Anfallspunkt, Durchschnittspunkt der Firstlinie mit den beiden Graten des Wahns bei einem Satteldach (s. d.).

Anfangsenergie, s. Ballistik.

An fangs fuge, s. Mauerbögen und Grew öl be.

Anfangsgeschwindigkeit. Kontinuirlich auf einen Punkt wirkende Kräfte geben demselben Beschleunigung. Die Beschleunigung ändert die Geschwindigkeit nach Grösse und Richtung kontinuirlich ab ; sie gibt bloss Aen-derung derselben. Um daher die Geschwindigkeit für irgend eine Zeit t zu linden, wenn die Beschleunigung als Punktion der Zeit oder auch des Ortes gegeben ist, muss man ihren Wert für irgend eine Zeit oder für irgend eine Stelle der Bahn kennen. Gewöhnlich wählt man hiezu den Wert derselben, entsprechend der Zeit t = о und nennt ihn in etwas beschränkter Auffassungs-weise die Anfangsgeschwindigkeit der Bewegung. Man kann dazu aber auch jeden einer andern Zeit entsprechenden Wert der Geschwindigkeit wählen. Bei der Integration der Bewegungsgleichungen eines Punktes dient diese Anfangsgeschwindigkeit zur Konstantenbestimmung der ersten Integrale. In ähnlicher Weise dient die Anfangslage des Punktes zur Konstantenbestimmung der zweiten Integrale. Durch Anfangsgeschwindigkeit und Anfangslage wird, wenn die Beschleunigung für den Verlauf der Bewegung bekannt ist, diese vollständig bestimmt. Aelmlich verhält es sich bei der Bewegung des Systems. Die kontinuirlichen Kräfte erteilen demselben den Beschleunigungszustand, welcher den Geschwindigkeitszustand abändert. Um daher den Geschwindigkeitszustand des Systems für irgend eine Zeit oder irgend eine Lage des Systems zu linden, muss man ihn für irgend eine Zeit oder Lage kennen. Denselben pflegt man den Anfangsgeschwindigkeitszustand zu nennen. Dieser Anfangszustand verhilft zur Konstantenbestimmung der ersten Integrale der Bewegungsgleichungen. Scheu. Anfangsgeschwindigkeit von Geschossen, s. Ballistik.

Anfangsmeridian, s. Null meridian.

All fangs sp anniing, s. Mo nt irungs Spannung.

Anfeuchtende Bewässerung’, bezweckt die künstliche Zuführung des für die Vegetation benötigten Wassers, wo solches nicht durch die natürlichen Verhältnisse geboten ist; ihr steht gegenüber die düngende Wässerung (s.d.), deren Hauptzweck die Zuführung von Düngerstoffen zum Boden bildet. Die anfeuchtende Bewässerung ist überall da notwendig, wo die atmosphärischen Niederschläge zeitweise nicht ausreichen, um das Wasserbedürfnis der Pflanzenwelt zu befriedigen. Dies findet vornehmlich in den heissen Ländern statt [1], wo die zeitliche Verteilung der Niederschläge eine für die Vegetation sehr ungünstige ist (so beträgt in Algier die Niederschlagshöhe in den Monaten Juni bis August nur 20 mm oder Ts des Jahresniederschlages), während gleichzeitig der Wasserverbrauch der Pflanzen infolge hoher Temperatur und steter Ver-dunstungsthätigkeit eine bedeutende Höhe erreicht. In diesen Ländern bildet deshalb die künstliche Bewässerung des Bodens die notwendige Vorbedingung beinahe jeglicher Pflanzenkultur, wogegen in der gemässigten Zone eine künstliche Anfeuchtung nur ausnahmsweise zu gewissen Zeiten und bei bestimmten Kulturen, insbesondere der Wiesenkultur, zum Bedürfnis wird. Das Bewässerungswesen erreichte deshalb bei den südlichen Kulturvölkern schon in den ältesten Zeiten eine hohe Stufe der Ausbildung, und der Zerfall desselben bedeutete regelmässig auch den Niedergang der Kultur. So finden sich zahlreiche Spuren grossartiger, in die frühesten Zeiten zurückreichender Bewässerungsanlagen in Aegypten [3], welche dazu dienten, das Wasser des Nils in mächtigen, durch Erddämme gebildeten Reservoiren aufzuspeichern und mittelst eines über das Land verzweigten Kanalnetzes der Bodenkultur dienstbar zu machen ; ebensolche Ueberreste, sowie geschichtliche Ueberlieferungen geben Zeugnis von der grossen Ausdehnung und hohen Entwickelung dieses Kulturmittels in Indien, Assyrien, Arabien, Syrien, Palästina etc.; in China bilden die uralten Bewässerungsanlagen noch heute die Grundlage eines hochentwickelten Pflanzenbaus ; in Spanien, Algier, Frankreich und Italien, ebenso in Aegypten und Indien, erfahren die zum Teil den ältesten Zeiten entstammenden Bewässerungsanlagen neuerdings Rekonstruktionen und Erweiterungen zur Wiederbelebung und Ausdehnung der Bodenkultur; grössere Bewässerungsanlagen wurden in der neuesten Zeit in den Staaten Colorado und

Kalifornien ausgeführt, umfassende Projekte zu solchen, wobei auf einen Zeitraum von 20 Jahren ein jährlicher Aufwand von 60 bis 80 Millionen Mark in Aussicht genommen ist, sind in Australien geplant. —

Dem gegenüber besteht in den

Ländern der gemässigten Zone ein Bedürfnis nach künstlicher Anfeuchtung des Bodens im allgemeinen nur bei der Wiesenkultur in den Sommermonaten, um den Ertrag der zweiten Grasernte (Grummet oder Oehmd) zu sichern, wogegen eine Bewässerung des Ackerlandes nur unter besonderen klimatischen Bedingungen statthaft und nützlich ist. Während deshalb die Sommerbewässerung der Wiesen überall in Deutschland, Italien, Frankreich, Belgien etc. ausgeübt wird, findet eine Bewässerung des Ackerfelds nur in den wärmeren Teilen der gemässigten Zone von Europa, so in Oberitalien [2], [4], im mittäglichen Frankreich und im nördlichen Spanien statt; dieselbe erstreckt sich auf Reis, Lein, Mais, Luzerne, Getreide, Gemüse etc. — Die Wassergewinnung erfolgt durch Entnahme desselben aus Flüssen und Bächen oder durch Benützung von Quellen und erfordert je nach Umständen die Herstellung von Stauwerken, Einlassschleusen, Zuleitungskanälen etc.; liegt der Wasserspiegel des zur Bewässerung zu benützenden Gewässers zu tief und kann derselbe nicht durch Stauung erhöht werden, so wird künstliche Hebung des Wassers erforderlich, um solches den zu bewässernden Grundflächen zuleiten zu können. Eine Vermehrung der für die Bewässerung zu benützenden Wassermenge kann durch Anlagen zur Aufspeicherung des Wassers (Thalsperren, Stauweiher, Sammelweiher) erreicht werden; dieselbe ist vielerorts Bedürfnis, weil die fliessenden Gewässer beim grössten Wasserbedarf in der heissen Jahreszeit ihre kleinsten Wasserstände zu führen pflegen und den in der neueren Zeit gesteigerten Ansprüchen der landwirtschaftlichen und gewerblichen Wasserbenützung meist nicht mehr zu genügen vermögen; eine Ausnahme hiervon machen nur diejenigen Gewässer, welche, aus dem Hochgebirge kommend, im Sommer durch die Schneeschmelze gespeist werden, wie z. B. die Nebenflüsse des Po in der reichbewässerten oberitalienischen Ebene. — Die Erbauung der für die Wasserableitung aus den Flüssen erforderlichen Stauwerke und Kanäle geschieht teils durch den Staat, teils durch Gemeinden, Genossenschaften von Grundbesitzern oder durch Gesellschaften ; die Abgabe des W assers an die Grundbesitzer erfolgt dann gegen Entrichtung einer einmaligen Entschädigung oder eines jährlichen Wasserzinses. Zur Bemessung der jedem Grundstück zufliessenden Wassermenge dienen besondere Einlassvorrichtungen, in Italien Moduli genannt. Der Wasserbedarf ist bei der anfeuchtenden Wässerung erheblich geringer als bei der düngenden Bewässerung, da es bei der letzteren auf die möglichst reichliche Zuführung von Düngerstoffen ankommt, welche im fliessenden Wasser nur in relativ geringen Mengen enthalten sind (s. Wasserbedarf der Bewässerung). Die Verteilung des Wassers auf der Oberfläche des Grundstücks geschieht entweder durch Einstauen in Furchen oder durch Ueberstauen oder durch Ueberrieseln (s. Bewässerungssysteme).

Lilteratur: [1] Pereis, Handbuch des landwirtschaftlichen Wasserbaus, 2. Auf!., Berlin 1884, 4. Abschnitt, enthält eine übersichtliche Darstellung der Bewässerung in südlichen Ländern, mit zahlreichen Angaben über die einschlägige Speziallitteratur. — [2] Hess, Die Bewässerungsanlagen Oberitaliens, Hannover 1873. — [3] Eyth, Max, Das Agrikulturmaschinenwesen in Aegypten, Stuttgart 1867. — [4] Ed. Markus, Das landwirtschaftliche Meliorationswesen Italiens, Wien 1881.    Urach.

Anfeuchtung, künstliche, des Bodens, ist zum Gedeihen der Kulturgewächse überall da erforderlich, wo infolge ungünstiger Boden- oder klimatischer Verhältnisse die natürliche Feuchtigkeit das Wasserbedürfnis der Pflanzen nicht zu befriedigen vermag. Näheres s. unter Anfeuchtende Bewässerung. Drach.

Anfeuerung, in der Feuerwerkerei breiartiges Gemisch aus Mehlpulver (s. d.) und dünnem Stärkekleister zur Herstellung von Zündschnüren; daher anfeuern, das Bestreichen der Feuerwerkskörper an den Zündungsstellen mit dem genannten Gemisch.

besser.

An führen, des bergmännischen Gezähes (s. d.), besteht darin, dass auf das neu geschärfte Werkzeug, z. B. einen Meisseibohrer, die ersten Schläge vorsichtig und nur mit geringer Kraft geführt werden ; die Schneide steht dann

Treptow.

Angabe des Nonius, s. Lesung.

Angeflogen, s. Erz.

Angehen der Maschine, s. Dynamomaschine.

Herrmann.

Angel nennt man an einem "Werkzeuge denjenigen Teil, womit dasselbe in den Griff oder das Heft gesteckt wird. Gewöhnlich sind die Angeln vierkantig spitz zulaufend, so dass sie, in das meist hölzerne Heft getrieben, darin durch Leibung fest sitzen, nur zuweilen wird die Befestigung, wie hei Sägen und manchen Messern, durch Nietung bewirkt. Nur selten werden die Angeln in das Heft geschraubt, öfter dagegen darin eingekittet, wie bei manchen Messern und Gabeln. Die Angeln solcher Werkzeuge, auf deren Heft Stösse oder starke Druckkräfte wirken, wie z. B. der Stemmeisen (s. Stemmzeug), erhalten wohl auch einen Bund oder Ansatz, welcher das Eindringen in das Heft begrenzt und dessen Aufspalten verhindert. Werkzeuge, die mit beiden Händen geführt werden, wie die Schnittmesser der Böttcher und zweimännige Schrotsägen, ebenso wie alle Spannsägen erhalten an jedem Ende eine Angel. Die Angeln werden nicht mitgehärtet oder durch Nachlassen wieder weich gemacht, um vor dem Abbrechen gesichert zu sein. Unter Angeln versteht man auch die Zapfen, um welche Thüren, Fenster u. s. w. sich drehen.

Ali gelegtes, beim Oberharzer Bergbau die Verwahrung der Seiten eines Baues durch Zimmerung gegen lose Gebirgsmassen.

Aiigelflscherei, der Fang von Fischen mit Angeln. Die älteste Form der Angel ist wohl die der Spitzangel, welcher sich die Höhlentischer aus der älteren Steinzeit bedient haben [14], [16] und die auch in der jüngeren Steinzeit, ja selbst in der Metallzeit im Gebrauch Avar. Sie ist ein spindelförmiges, an beiden Enden zugespitztes, gerades Stäbchen aus Feuerstein, Horn, Knochen oder Holz (Fig. 1), das mit einer biegsamen Wurzel an einer Bastschnur befestigt und in den Köderfisch hineingesteckt wurde. Die Schnur pflegte 1 man auf ein ca. 5 cm langes Stück Holz oder Metall (einen sog. „Zweck“

Fig. 1.

zeit.

; oder eine „Zwecke“) aufzurollen. Jene gerade Angel hat grosse Aelin-! lichkeit mit einem Geräte, das heute noch in der Bodenseegegend zum Fang der Krickenten (Stockenten) dient. An Stelle der primitiven Spitzangel trat dann allmälich von der jüngeren Steinzeit an die gekrümmte Angel mit oder ohne Widerhaken (Fig. 2), welche entweder aus Feuer-der^sum'¹ stein, hartem Holz (Pfianzendorn) Hirschhorn oder Knochen und später aus Bronze hergestellt wurde [14]. Die heute allgemein übliche, aus Eisen- oder Stahldraht gefertigte Angel (auch Haken oder Fischhaken genannt) besteht aus dem stumpfen Ende oder Kopf a (Fig. 3), unter welchem an dem Bund oder A nge 11 äff 1 e b die Schnur befestigt wird, ferner aus dem

Fig. 2. Krumraangeln der Stein- und Bronzezeit.

gekrümmten Schaft c und der Spitze d mit dem Bart e, d. h. dem rückwärts gerichteten Widerhaken, welcher sich in den Gaumen des gefangenen Fisches einhaken soll, daher recht scharf und schlank sein, soAvie von der Ebene der übrigen Angelteile abweichend etwas nach der Seite gebogen sein muss. Von besonderer Wichtigkeit ist der richtige Härtegrad des Angelhakens. Ist der Haken zu weich, so krümmt er sich, ist er zu hart, so bricht die feine Spitze beim Anhauen eines stärkeren Fisches ab.

(Z

Fig. 3.    Fig. 4.

Einfacher Doppelhaken. Angelhaken.

Fig. 5. Dreifacher Haken. .

Die englischen Angelhaken gelten als die besten, sind aber auch etAvas teurer als die französischen und deutschen. Bei den verschiedenen Methoden der Angelfischerei Averden ausser einfachen Haken (Fig. 3) auch zweifache (Fig. 4) und dreifache (Fig. 5) angewendet. Man unterscheidet gewöhnlich -ja. den Fang mit der Hand angel (Wurfschnur ' oder Wurfangel), Avobei der Fischer die Angel in der Hand hält, b. den Fang mit der Standoder Legeangel, wobei die Angel oder eine

Mehrzahl derselben an einer bestimmten Stelle befestigt, längere Zeit (meist über Nacht) ruhig verbleibt, und c. die Schleppangel, welche von einem vorwärts sich bewegenden Fahrzeug nachgezogen wird. Auch Form Labung der Angel ist meist eine wesentlich andere bei der Süsswasser- als hei der Hochseefischerei. Bei der Hochseefischerei kommen hauptsächlich nur zwei Formen der Angelfischerei in Betracht: der Fang mit der Handleine und derjenige mit der Langleine. Letztere ist nicht nur länger, sondern auch wesentlich stärker als die Handleine; auch sind an ihr in geeigneter Entfernung von einander kürzere, feinere und schwächere Schnüre (sog. Y or fâcher) mit Angelhaken angebracht. Die Zahl der Angelfischereimethoden ist eine so grosse, und es kommen so vielerlei llebergänge und Modifikationen vor, dass man oft nicht weiss, ob man die eine oder andere dieser oder jener Gruppe zuzählen soll. Ja, häufig verwendet man auf demselben Fangplatz mehrere Formen der Angelfischerei oder denselben Angelhaken bald auf diese, bald auf jene Weise. Ein strenges Einhalten obiger Gruppen bei der Beschreibung ist daher nicht möglich. Die gewerbsmässig betriebene Angelfischerei auf dem Meere ist volkswirtschaftlich von wesentlich grösserer Bedeutung als die Angelfischerei im Süsswasser. Es handelt sich dabei hauptsächlich um den Fang von Aalen, verschiedener Dorscharten, der Plattfische und Störe, von welchen Fischarten alljährlich viele Millionen von Exemplaren mit Hilfe von Handangeln erbeutet werden und auf den Fischmärkten der ganzen Welt zum Verkauf gelangen. Für Süsswasser bedienen sich vor- J wiegend Sportsleute der Handangel, während dieselbe bei den I eigentlichen Berufsfischern wegen des damit verbundenen grossen 1 Zeitaufwandes nur selten in ausgedehnterem Masse Anwendung fi findet. Gleichwohl ist diese Art der Angelfischerei für die Щ Fischzucht insofern von grosser Bedeutung, als die meisten Lieb- И haber des Angelsports in ihrem eigenen Interesse bemüht sind, В für einen guten Fischbestand Sorge zu tragen. Die Verbreitung, welche die künstliche Fischzucht in Amerika und England gefunden hat und die in neuerer Zeit unerhört gesteigerte Er- M giebigkeit vieler Gewässer jener Staaten ist wesentlich auf die w ß grosse und allgemeine Beliebtheit, welcher sich der Angelsport Englische Angelrute daselbst zu erfreuen hat, zurückzuführen.    Iult Knlle'

und Hand-

Fig. 7.

Die einfachste Handangel besteht aus der Kute, der Schnur, dem Vorfach und dem Haken. Die Rute, welche sehr elastisch und trotz der bedeutenden Länge von 3—5 m stark, nicht schwer sein und deren Schwerpunkt möglichst nahe beim Griffende liegen soll, wird meist aus Haselnuss- oder Eschenholz hergestellt. Von fremden Holzarten eignet sich Hickory und Greenhart, sowie Bambusrohr vorzüglich zu Ruten. Vielfach setzt man die Rute aus drei Teilen zusammen und nimmt zu dem untersten Stück derselben Tannenholz, zum mittleren Hasel oder Weide und zur Spitze junges Ulmenholz, reiht jedes Stück mit Glaspapier ab und tränkt es mit heissem Leinöl. Eventuell kann das Ganze mit einem Firnis überzogen werden. Bei der VerblnduD£ yon zwei Vorfachschlplfen-englischen Angelrute (Fig. 6) wird die Verbindung der einzelnen Teile der Rute durch starke Blechhülsen, welche mit Gleitringen für die Schnur versehen sind, verbunden. An der Spitze der Rute ist eine Oese, und um eine möglichst lange (bis 100 und mehr Meter) und feine Schnur verwenden zu können, am unteren Ende der Rute eine Rolle mit einer kleinen Kurbel angebracht. Die durch die Gleitringe gehaltene Schnur kann mit Hilfe der abnehmbaren Rolle je nach Bedarf kürzer oder länger gemacht und dadurch einem Zerreissen derselben, sowie, falls die Spitze der Angelrute abbrechen sollte, dem Verlust der Beute vorgebeugt werden. Die Angel- (Roll-) Schnur, welche haltbar sein und im

Wasser weder auf quellen, noch sich verdrehen soll, ermöglicht ausserdem durch ihre bedeutende Länge den Köder nach einer entfernten Stelle ins Wasser zu werfen, ohne dass der Angler von den Fischen bemerkt wird. Sie besteht

t,

Fig- 8.    _

Verbindung von Fig. 9. Befesti Vorfach und des Hakens am Rollschnur.    fach.

7 то

aus sechs- bis achtfach gedrehter, in der Regel mit Firnis getränkter roher Seide oder aus gesponnenen Rosshaaren, seltener aus Seidendarm. Zur Herstellung des Vorfaches, das, um von den Fischen nicht so leicht bemerkt zu werden, feiner sein soll als die Rollschnur und eine Länge von 1—3 m zu haben pflegt, wird gewöhnlich Seidendarm (auch Gut genannt), oft auch Gimp oder Pferdehaar verwendet. Bei aus Pferdehaaren hergestellten Vorfächern sind am oberen Teil gewöhnlich mehrere Haare zusammen gedreht, während der untere Teil des Vorfaches aus nur einem Pferdehaar besteht. Um einen guten Seidendarm zu erzielen, wird eine völlig reif gewordene Seidenraupe, welche im Begriff ist, sich einzuspinnen, einen Tag lang in Essig gelegt,

dann wird der Inhalt der Spinndrüsen, die beiden,

Fig. 10—13.

Befestigen des Hakens am Vorfach.

^ l/jl 1—2 cm langen sog. „Darmstücke“ mit den Fingern ъ vorsichtig so lange aus einander gezogen, bis die gewünschte Dicke erreicht ist. Hierauf wird der Seidendarm auf ein Brettchen gespannt, getrocknet und behufs Beseitigung seines eigentümlichen Glanzes gefärbt. Gimp, eine mit feinem Draht übersponnene Darmsaite reisst weniger leicht als Seidendarm und wird daher fast stets beim Fang des Hechtes, der mit seinen starken Zähnen Vorfächer aus anderem Material leicht abschneiden würde, benützt. Das Vorfach wird gewöhnlich, um im Wasser weniger sichtbar zu sein, grau, grünlich u. s. w. gefärbt und besteht aus mehreren Stücken, welche durch einen geeigneten Knoten (Fig. 7) mit

Fig. 14 a. Flämischer Knoten zur Verbindung zweier

einander verbunden werden. Um das Vorfach an der Rollschnur zu befestigen, bedient man sich meist des durch Fig. 8 dargestellten Knotens. Zur Befestigung des Hakens an dem Vorfach empfiehlt es sich, einen in warmem AVasser erweichten Fi 15a und breitgedrückten Seidendarm auf den

Flämischer Schaft des Angelhakens so zu legen, dass

das Ende desselben mit der Spitze ab-

Fig. 15.

Fig. 14.

Verknoten zweier Schnüre. Verknoten zweier Schnüre.

Knoten zur Bildung

Schnüre.

dass man eine Schleife herstellt (Fig. 10 beiden Enden zusammen zieht.

Schnur mit einer andern, welche mit einer Schleife versehen ist, zu verbinden, so empfiehlt sich ein Knoten, wie er durch die Fig. 14 und 15 dargestellt wird. Will man eine feinere Schnur an eine dickere knüpfen (z. B. bei einer Nachtschnur), so ist der in Fig. 16 abgebildete Knoten wegen seiner Dauerhaftigkeit sehr geeignet [17]. Häufig wird,

ein rascheres Sinken des Angelhakens zu

einer Oese. sclmeidet und dann beide Stücke mit einem feinen, gut gepichten Seidenfaden fest so zu umschlingen (Fig. 9), dass die Windungen dicht neben einander zu liegen kommen. Nach je drei bis vier Touren wird der Faden unter der letzten Windung durchgezogen. Einen Angelhaken, dessen Kopf breit geschlagen ist (eine sog. Palette besitzt), befestigt man an dem Vorfach dadurch,

¹—13) und diese an Handelt es sich darum, eine

Fig. 16.

Nachtschnurknoten.

um

besonders bei starker Strömung bewirken, das Vorfach mit einem Gewicht (sog. Gesenke) beschwert. Letzteres stellt man aus gewalztem Blei oder Schrotkörnern her. Beabsichtigt man weder die an der Oberfläche noch die am Grunde des Wassers, sondern die in den mittleren Schichten desselben sich auf haltenden Fische zu fangen, so wird an der Rollschnur ein zum grösseren Teil unter der Oberfläche des Л\ assers schwimmendes Floss (eine Flosse, Flotte oder ein Schwimmer) angebracht. Ein

solches hat ausserdem den Vorteil, dass die zuckende Bewegung des Flosses dem Angler auch den Moment anzeigt, in dem ein Fisch an dem Köder frisst oder diesen verschluckt hat, was bei manchen Fischarten, welche durch ruckartiges Anziehen der Angel angehakt („angehauen1£) werden müssen, sehr wichtig ist. Man stellt ein solches Floss aus leichtem Holz, Kork, Federspulen, Щ Stachelschweinsborsten u. s. w. (Fig. 17) her ш und wählt grössere Flossen beim Angeln mit Щ lebenden Köderfischen, in tiefem Wasser und hei starker Strömung; dagegen sind grössere Flossen in klarem Wasser nicht zu empfehlen, weil durch solche alsdann die Fische leicht

BB

verscheucht werden. Auch bedürfen sehr er-__

Fig. 17. Angelflossen.

fahrene Angler der Flosse nicht, um zu merken, ¹ — dass ein Fisch angebissen hat. Die Angelhaken, welche je nach der Fischart, welche gefangen werden soll, verschiedene Form, Grösse und Stärke haben müssen, können mit verschiedenartigem Köder versehen werden.

Als Angelköder (Speise,

's vT'~    ¹

.J —

Fig. 18. Fischköder.

Fischbeize) finden Verwendung pflanzliche Substanzen, wie: gekochte Kartoffeln, Halmgetreide- oder Erbsenkörner, frische Kirschen,

Johannis-, Erd- und Stachelbeeren,    W ein-

trauben, Pflaumenstücke, zu Kügelchen geknetetes frisches Brot, dem man eventuell etwas Honig zusetzt, oder tierische Abfälle: Lunge, Leber, Rückenmark, Hühnerdarm, geronnenes Blut, Käse,

Grieben, Regenwürmer, Fleischmaden,

Fig. 19. Spinnköder.

Ш£

irv

Fig. 20. Spinnköder (Löffelköder).

Fig. 21. Zockangel (Zockschnur).

<\

Mehl- und Holzwürmer, Schnecken, Larven von Wespen und verschiedenen Käferarten (Mai-, Mist- und Brachkäfer) und deren Larven (Engerlinge), verschiedene Fliegen (besonders Mai- und Eintagsfliege), Heuhüpfer (Heupferdchen) (besonders für Forellen), auch Frösche (für Hechte) und Mäuse (für Hechte und Huchen), sowie Krebschen oder Teile von grösseren Krebsen, auch lebende kleine Fische (besonders Gresslinge, Pfrillen, Lauben, kleine Haseln u. s. w.). Um die Fische nach der Stelle, an welcher die Angel ausgeworfen werden soll, hinzulocken, werden auch wohl Köder (sog. Grundköder) in grösserer Menge vor Beginn des Angelns und während desselben ausgestreut. Neuerdings werden vielfach als künstliche Angelköder (Fig. 18) entweder Nachbildungen von Insekten, Fischen u. s. w. oder Phantasiegebilde aus zusammengedrehten verschieden gefärbten Wollfäden, mit glänzenden Metallfäden befestigten Federchen u. s. wr. angewendet [3], [4]. Bei der r Spinnfischerei bedient man sich in der Regel eines an beiden Enden zugespitzten Stückes Blei von 5 mm Dicke und etwas bogenförmiger Gestalt (Fig. 19), das mit schillernden Gold- und Silberfäden umsponnen wird und sich im Wasser dreht (spinnt) oder für grössere Fischarten des Löffelköders (Fig. 20). Manche Angler halten es für vorteilhaft, aus starkriechenden Stoffen, wie Anis, Lavendelöl, Moschus u. s. w. eine den Fischen

angenehme und dieselben anlockende „Witterung“ herzustellen und mit solcher nicht nur den Köder, sondern auch Angelhaken, Vorfach- und Rollsclmur zu beschmieren. Ein befriedigender Erfolg beim Angelsport wird aber keineswegs allein dadurch gesichert, dass man sich mit kostspieligen und guten Gerätschaften versieht — eine nicht minder wichtige Voraussetzung liiefür ist langjährige Erfahrung und praktische Uebung. Der Angler muss vor allem die Lebensgewohnheiten und den Standort derjenigen Eischarten, welchen er nachstellen will, genau kennen, muss darnach die Angelmethode, den Köder u. s. w. auswählen, einerseits grösste Ruhe und andererseits gespannteste Aufmerksamkeit und Vorsicht anwenden, darf weder sich selbst noch die Eute den Fischen zeigen (auch der Schatten darf nicht auf das Wasser fallen) und sich nur langsam und schleichend am Ufer bewegen, da die Fische bei starker Erschütterung des Ufers durch hartes Auftreten sofort die Flucht ergreifen. Der mit 9 einem geeigneten Köder versehene Haken muss mittelst eines entsprechenden Schwungs der Rute mit möglichst geringem Geräusch weit weg nach dem Standort der Fische geworfen werden. Hat ein Fisch angebissen, so muss derselbe im richtigen Augenblick durch einen kräftigen Ruck mit der Rute angehauen und dadurch die Angel in das Maul des Fisches eingeschlagen werden. Grössere Fische lassen sich nicht ohne weiteres aus dem Wasser nehmen (die Rute würde abbrechen), fi müssen vielmehr durch abwechslungsweises Anziehen und Verlängern der Schnur (das sog. „Drillen“ oder „Spielen“) erst ermüdet und dann vorsichtig herangezogen und mit einem bereitgehaltenen Kescher ans Land gebracht werden. Lachse, Forellen, Aeschen, auch wohl Barsche, Schuppfische, Orfen und Bleier fängt man dadurch, dass man die be-köderte Fliegen- oder Flugangel abwechselnd in eine gewisse Tiefe, eventuell bis auf den Boden sinken lässt und wieder hebt. Karpfen, Schleien, Brachsen, Barben, Hechte, Zander und Aale halten sich dagegen mehr in der Tiefe und werden daher vorwiegend mit der Grundangel gefangen [3], [4], [17]. Die von den Berufsfischern des Bodensees in der Winterszeit bisweilen angewendete Zockangel (Zock sch nur) besteht aus einer ca. 30 m langen Schnur mit einem Senkblei (Senkklotz) am Ende. 0,2—0,3 m oberhalb des letzteren sind an der Schnur meist drei beköderte Angeln je mit einem ca. 0,1 m langen steifen Pferdehaar oder Seidendarm befestigt. Diese müssen aber von der Schnur weit abstehen, damit der Fisch letztere nicht erfasst. Die Zockangel wird von einem verankerten Nachen aus an fischreichen Stellen (Halden und Fachen, s. Fischpflege) in die Tiefe gelassen (Fig. 21) und gibt meist gute Beute. Nicht selten hängt nach kurzer Zeit an jeder Angel ein Fisch, -welche mit einer untergehaltenen Schöpfbelire (s. Siiss-w a sser netzfisch er ei) aus dem Wasser genommen werden müssen [14]. Beim Angeln im Meere bedient man sich hauptsächlich der mit zwei Haken versehenen Hauschnur (Dorschkappel, Fig. 22), welche ebenfalls von einem in einem Boot sitzenden Fischer in der Hand gehalten wird, sowie der norwegischen Dorschangel (Fig. 23). Zu dieser gehört eine an , einem Bootsrand befestigte, aufgerollte lange Schnur mit einem Blei-gewicht und einem Vorfach. An das Vorfach werden mehrere blecherne, blanke Heringe angebunden, während der am unteren Ende des Vorfaches angebrachte Angelhaken unbeködert bleibt. Schnappt ein Dorsch nach ' einem Blechhering, so wird die Schnur rasch aufgezogen, um jenen am Leib anzuhauen und dann ins Boot zu bringen. Aelmlich ist das „Pilken“ in den schleswig-holsteinischen Gewässern und das in manchen grossen Binnenseen übliche „Kosaken“, das ist Angelei mit schwerem Metall-Norwegfsche köder [1]. — Weit wichtiger als die Handangel ist für den Berufs-?hnChK6derel Äscher die Stand- oder Legeangel. Ihre Anwendung erfordert erheblich

Fig. 22. Dorschkappel (Hauschnur).

weniger Zeitaufwand; auch genügen einfachere Yorrichtungen. Am häufigsten stellt man eine Standangel (Roll-, Schaub- oder Flottangel) aus einer Bohnenstange her, welche in das Ufer eingesteckt wird (Fig. 24). An    ф

der Spitze derselben befestigt man ein gabelförmiges Holz (sog.    Ä

Bauchen oder Bochen), auf welches die 5-—10 m lange Schnur    ff Ш

aufgewickelt ist, so dass nur ein kleiner Teil derselben mit dem    ff \

aus

beköderten Angelhaken unter Wasser kommt. Hat dann z. B. ein ff 1 Hecht diesen angenommen, so rollt er so viel Schnur ab, dass ff er zu einem ihm zusagenden Versteck gelangen kann und hält / sich hier längere Zeit ruhig, so dass er mit geringer Mühe dem Wasser genommen werden kann. Von Legeangeln (Nachtschnüren) kommen hauptsächlich einerseits die Grundschnüre (Grundangeln oder Aalschnüre), andererseits die Schweb- und Setzschnüre in Betracht. Erstere gehen bis auf den Grund und werden meist (s. unter Aalfischerei) . abends gelegt und morgens aufgenommen, bei letzterem Ц (Fig. 25) werden die Angelhaken durch Tragebauchen о jj oder Kreuzbretter d am Untersinken gehindert und schweben somit in einer bestimmten Wassertiefe. Jede Nachtschnur f|l besteht aus einer langen und dicken Schnur a (Fig. 25) und |1§|1 aus einer grösseren Anzahl an dieser befestigter kürzerer 11181 feinerer Schnüre je mit Vorfach und mit Regenwürmern Fig. 2+. Flott- oder Roiiangei. oder kleinen Fischen garnirten, bis auf den Grund reichenden Angelhaken (Fig. 26). An diesen werden hauptsächlich Aale, Zander, Hechte, Barsche, Forellen und Barben gefangen. Nötigenfalls werden sowohl die Grund- als    *=

auch wohl verankert) und e durch Bojen (schwimmende sgg

Zeichen) kenntlich gemacht Es gibt einzelne 25. Schweb- oder Setzschnur mit Tragebauchen u. Kreuzbrettern nebst Türmchen.

гт~тт~ггг

Fig. 26. Nachtschnur (Aalschnur).

Fig. 27. Ködernadel.

, so bezeichnet man dieselbe als

Fischer, welche gleichzeitig 1000—1500 Angeln (meist je 100 Stück an einer Schnur) auslegen. Noch grossartiger wird die holländische sog. Beug-fisclierei betrieben. Eine ganze Beug^r^ hat eine Länge von 10000 bis 15000 m und 5000 bis 7000 Angeln [1]. Wird eine Legangel einzeln (nicht an der Langleine mit einer grösseren Zahl anderer Angelhaken zusammen) benützt

Puppe. Die Einrichtung der letzteren ist_verschieden, je nachdem in offenem Wasser oder unter dem Eise gefischt werden soll. Im ersteren Fall wird der Haken in den After des Köder-

fisches so eingesclioben, dass nichts mehr

von jenem sichtbar ist, an einer starken Hanfschnur, welche drei- bis viermal lang sein muss, als das Wasser tief ist, befestigt und mit einem aus trockenem, fest zusammengesclmürtem Schilf hergestellten Schwimmer versehen. Dagegen wird bei der Puppenfischerei unter dem Eise ein Doppelhaken mit Hilfe einer Ködernadel (Fig. 27) dem Köderfisch unter der Haut so durchgezogen, dass dieser möglichst wenig verletzt wird und lange lebendig bleibt (Fig. 28), mit einem Vorfach aus Messingdraht oder Gimp befestigt und die

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Fig. 28. Lebender Köderfisch am Doppelhaken.

SO

Fi;'. 29. Bootförmiger Senker.

21

Ï ca. 10 m lange Schnur auf ein Stück Holz aufgewickelt. — Bei der I Schleppangelei (Darrfischerei, Schwebangelfischerei) wird hinter einem I sich vorwärts bewegenden Boot eine mit einem Bleigewicht beschwerte 1 Leine nachgeschleppt, an welcher sich ein künstlicher Spinnköder befindet, i Je schneller das Boot fährt und in je grösserer Tiefe gefischt werden soll, I um so schwerer muss der Senker sein. Derselbe hat entweder die Form I eines Bootes (Fig. 29) oder ist bimförmig und mit einem rotirenden Arm I versehen (Fig. 30). An dem Vorfach müssen Wirbel angebracht sein, um das Verdrehen des spinnenden, durch sein Blinken (Silber- und Platinüberzug) die Aufmerksamkeit der Fische ^ auf sich lenkenden löffelartigen, nicht beköderten kleinen c Apparates (sog. Hechtflimmer) zu verhindern (Fig. 31). In

manchen Gegenden (z. B. am Bodensee) ist es üblich, den grössten Teil der Schnur, die dann von dem gefangenen Fisch allmälich abgewickelt wird (Fig. 32) auf einen Haspel (Bollhaspel) aufzurollen [14]. Mit solcher Spinnangel (Schleppschnur, Schwemmschnur) werden sowohl im Meere als in tieferen Seen und grösseren & Flüssen hauptsächlich grosse Hechte und Barsche gefangen. Dagegen findet die „Teitleine“ (Fig. 33) ausschliesslich bei der Hochseefischerei Anwendung, wird in der Pegel mit kleinen Schollen beködert und dient zum Fang von Schellfisch, Kabliau, Plattfisch u. s. w. Die Teitleine besteht aus einer langen, dünnen Schnur, an welcher ein schweres Bleilot oder ein freispielendes, an seinem breiteren Ende durchbohrtes, an der Spitze mit Vorfach und Angeln versehenes Brettchen befestigt ist und wird

von einem langsam fahrenden Schiff aus bis auf den Meeresgrund herabgelassen und nachgeschleppt. In ruhigen Gewässern г-еэ-®—können einzelne Angelschnüre auch

...-^einzelnen grossen Flotten (Bojen) befestigt werden (Treibangelei oder Treibschnurfischerei, Fig. 34). Endlich kann es sich

Fig. 32. Schleppschnur mit Rollhaspel (c) u. Wirbeln (a). nocll empfehlen , mit einer Angelschnur

ohne Haken zu fischen. In schmutzigem, undurchsichtigem Wasser (im Meere, in Seen und Flüssen) können die Fische kleine Bissen am Haken nicht sehen,

werden aber von dem

""

Fig. 31. Hechtflimmer (Spinnangel).

Fig. 30. Bimförmiger Senker mit rotirendem Arm.

fr

an

cc

Fig. 35.

Pödder

(Budde). Fig. 34. Treibangel.

Fig. 33. Teitleine.

g Geruch einer grösseren / Ködermenge auf ziemliche / Entfernung angelockt und я heissen sich in einem gut f befestigten Köderklumpen unter Umständen so fest, dass sie leicht aus dem Wasser gezogen werden können. Ein solches Geräte heisst „Pödder“ oder „Budde“. Man reiht an eine 1—2 m lange Schnur eine Anzahl Würmer, bildet durch Verknoten der Schnur einen Wurmquast

_ und befestigt über dem-

.——. selben ein Bleigewicht, an dessen oberem Ende die mit einem ca. 3 m ~ langen Angelstock zu-

Litteratur: [1] Benecke, Dallmer u. M. von dem Borne, Handb. d. Fischerei u. Fischzucht, Berlin 1886. — [2] Yon dem Borne, Die Fischzucht, 2. Aufl., Berlin 1885. —• [3] Ders., Wegweiser für Angler, Berlin 1877. — [4] Ders., Illustrâtes Handbuch d. Angelfischerei, 2. Aufl., Berlin 1882.

sammenhängencle Schnur angebunden wird (Fig. 35). Aehnlich ist die stets mit einem Vorfach versehene Totleine (s. Aalfischerei), die jedoch nicht an einer Stange befestigt, sondern von dem in einem Boot sitzenden Fischer in der Hand gehalten wird. Die so gefrässigen Aale, aber auch verschiedene Plattfischarten, kleine Haie und andere Fische nehmen gerne den auf den Grund gesunkenen Pödder, resp. die Totleine an, bleiben, wenn sie den Köder verschlucken, mit den Zähnen in dem Fadengewirr hängen und können vorsichtig (nicht ruckweise ziehen!) aus dem Wasser genommen („gepöddert“) werden.

—    [5] Benecke, Fischerei und Fischzucht in Ost- und Westpreussen, Königsberg i. Pr., 1881. — [6] Borgmann, H., Die Fischerei im Walde, Berlin 1892. — [7] Duhamel, Traité des pêches, Paris 1769—82; in der Description des arts et metiers. Tome 8, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 27.

—    [8] De la Blanchère, Nouvelle dictionnaire des pêches, Paris 1868. — [9] Stewart, W. C.,

The practical angler, Edinburgh 1867. — [10] Walton, The complet angler, London 1883. — [11] Stoddart Thomas, The anglers companion, Edinburgh and London 1853. — [12] Francis, A book on angling, 4. Aufl., London 1876. — [13] Egloffstein, Freihr. von und zu, Fischerei und Fischzucht, Weimar 1884. — [14] Klunzinger, Die Bodenseefische, deren Pflege und Fang, Stuttgart 1892. — [15] Metz, Anton, Die Fischerei auf dem Bodensee, Ueberlingen 1888. — [16] Friedei, E., Aus der Vorzeit der Fischerei in Virchows und Holtzendorffs Sammlung gemeinverständlicher Vorträge, Leipzig 1884, Bd. 19, Heft 441—442. — [17] Meyer, E., Handbuch des Fischereisports, Wien, Pest, Leipzig 1884. — [18] Amtliche Berichte über die internationale Fischereiausstellung zu Berlin, Berlin 1881. — [19] Bischoff, Anleitung zur Angelfischerei, 2. Aufl., München 1883. — [20] Ehrenkreutz, Das Glanze der Angelfischerei, 13. Aufl., Quedlinburg 1880. — [21] Horocks, Die Kunst der Fliegenfischerei, Weimar 1874.    Sieglin.

Angelikaöl (Oleum Angelicae raclicis) wird aus der Wurzel der Engelwurz (Angelica Archangelica L., Archangelica officinalis Hoffm.), einer im nördlichen Europa und Asien heimischen, in Deutschland hier und da kultivirten Umbellifere, gewonnen. Es hat den würzigen Geruch der Angelikawurzel und aromatischen, brennenden Geschmack. Seine Dichte ist nach Kau die 0,875 bei 0° C. Es besteht grösstenteils aus einem rechtsdrehenden, bei 166° siedenden Terpen. Ausser dem Angelikawurzelöl kommt auch ein Samenöl im Handel vor, das aber einen erheblich hohen Preis hat. Es ist frisch bernsteingelb und hat ein spezifisches Gewicht von 0,8549 hei 15° C; älteres Oel ist dickflüssig, braun und schwer. Das Angelikaöl findet hauptsächlich zur Liqueurfabri-kation Verwendung (Bestandteil der Chartreuse), das Samenöl auch zu feineren Parfümerien.

Deiie.

Il A .nf 'h |||Ш

■tP'. ; P brfo mit

ЩЕрН

■fl

...I

H

n&m Мои.' ' ~~

Ц J I. N.pjjyßf -- ~

.'.1

PÉ

... и Ji®

Turm von Earls Barton.

Angelsächsische Bauweise, auch alt eng -li scher oder altsächsischer Stil genannt, ist die älteste romanische Architektur Englands. Es ist von derselben nicht mehr viel vorhanden, und in dem Vorhandenen lässt sich römischer Einfluss deutlich erkennen, so namentlich in der basilikenartigen Anlage, ferner in der Trennung der Taufkirche vom Hauptbau und in den Detaildurchbildungen, welche zum Teil durch Keminiszenzen an einen uralten Holzbau modifizirt erscheinen. Das Mauerwerk besteht aus rohen Bruchsteinen, die durch feste Bänder in verschiedenen Lagen durchzogen sind und dann den Eindruck von Fachwerksbauten machen; wahrscheinlich ging auch hier ein alter Holzbau voraus. Die wichtigeren noch vorhandenen Bauwerke finden sich in Northamptonshire, so insbesondere der alte Turm der Kirche von Earls Barton, der durch Steinbänder in vier Geschosse geteilt ist und in seiner weiteren Dekoration an Nachahmung von Holz werk erinnert; spezifisch sächsisch sind auch die Teilungssäulchen der

V. Schubert-Soldern.

Fenster in Form von Balustern (vergl. Fig.). Das besterhaltene Werk dieser Zeit ist die Kirche Brixworth, eine in kleinen Hausteinen durchgeführte Pfeilerbasilika mit einem viereckigen Turm an der Westseite. Ein weiterer Bau ist der interessante Turm der Kirche von Barnack.

Litteratur: Lübke, Geschichte der Architektur, Leipzig 1884.

Angelschnürenzwirn, s. unter Zwirn.

Angenäherte Geradführung, s. Geradführung.

Angeschïossener Zug, s. Zugmessung.

Angeschwemmter Boden oder angeschwemmtes Gebirge werden gemeinhin alle durch fliessendes Wasser (Flüsse, Hochwasser, Ueberschwemmungen) erzeugten Ablagerungen oder Absätze (s. d.) genannt, also in erster Linie Kies, Schotter, Sand, Grand, Lehm, Flussschlamm, Thon u. s. w.

wurde teils in der Diluvialzeit (s. Diluvium), teils in der Alluvialzeit (s. Alluvium) von den Höhen nach den Tiefen, entweder durch die Stosskraft des Wassers (Gerolle, Kies, Schotter) oder schwebend (Sand, Lehm, Thon) befördert.

Das Material dieser Absätze

Lcppla.

An ge wäge, im Bergbaubetriebe starke Hölzer, welche zur Unterstützung von Maschinenlagern dienen, z. B. an den Wellenzapfen von Wasserrädern. Angiessen, s. Eisengiesserei.

Anglesit, s. Vitriolblei.

Anglo-normannisclie Bauweise, in England auch spätromanische Bauweise genannt. Als Wilhelm der Eroberer durch die Schlacht von Hastings

TXjlpejp«

.ЩХ|Ш Mxjxf

dlrvfr

PP

1Ш

Ш'

А,

?||

^xaxfx

ЩЯ

'РиШп

• - U-- •

(1066) England eroberte, unterjochte er das sächsische Volk mit aller Strenge; nach und nach verschmolzen aber die beiden Völkerschaften, was in der Architektur der damaligen Zeit deutlich zum Ausdruck kommt. Es entstanden so vielfach verschieden gestaltete Anlagen, die von jenen auf dem Kontinente gebräuchlichen zum j Teil sehr abweichen, j So finden wir bereits Sr die Grundrissanlage der Kirchen ziemlich differirend, namentlich darin, dass der Chor so sehr ver-

X]

XI

<5-

[f>xFxl

§нжи

ii

■r

Fig. 2. Arkaden aus der Kathedrale zu Peterborough.

üMXL

Fig. 1. Kathedrale zu Durham.

längert wurde, so h dass er oft nahezu die Ausdehnung des Langhauses hatte. Ebenso wurde häufig die Apsis fortgelassen und dieser Teil der Kirche rechtwinkelig abgeschlossen (Fig. 1). Selbstredend fehlen dann auch die Ab-siden am Querschiff, während sich merkwürdigerweise ein niedriges Seitenschiff an der Ostseite des Querarmes hinzieht. Sehr eigenartig ist auch die Bildung der Stützen. Dieselben bestehen häufig aus mit kleinen Steinen aufgemauerten Rundpfeilern, die ungewöhnlich dick und schwer erscheinen und mit gegliederten Pfeilern abwechseln. Ueber diesen Pfeilern erhebt sich eine schlanke Halbsäule,

die sich an der Oberwand fortsetzt (Fig. 2). Anfangs scheinen alle Kirchen reich mit Farben und Gold bemalte Holzdecken gehabt zu haben, die erst später durch Gewölbe ersetzt wurden. Auf der Vierung erhebt sich ein schwerfälliger viereckiger Turm. Das Innere wird wesentlich durch starke Betonung der horizontalen Linien charak-terisirt, namentlich sind es horizontale Gesimsbänder, welche jede Etage von der darüber befindlichen trennen. — Die Kapitale zeigen zumeist die Würfelform mit abweichenden Bildungen; so sehen wir namentlich am weissen Turm des Towers in London (Fig. 3) ein eigenartig umgebildetes Würfelkapitäl ; die Pfeiler der Kathedrale zu Peterborough besitzen einen ganzen Kranz von kleinen    W ürfelkapitälen    ^

(vergl. Fig. 2). Im übrigen flpf besteht die Ornamentik wesentlich aus linearen МЩ Elementen, insbesondere

Ki

Mil]

GO

oo

Ищи

pF""

If

III»¹'

Fig. 3. Kapital aas dem weissen Turm im Tower zu London.

sind der Zickzack Baute, die Schuppenverzierung, die Zinne und das Schachbrettornament vertreten, mente erscheinen in kräftigem Belief gebildet und sind insbesondere an Por-

die

. ll

Diese Orna-

ll

•il!

v-JjJ

V.:'

talen, Bundbögen, den Gesimsen, sowie Säulen- und Pfeilerschäften angebracht (Fig. 4). — Vollständige Bauten aus dieser Zeit sind selten; zumeist sind nur einzelne Teile erhalten. Die bedeutendsten Beste finden sich noch in der Kathedrale von Winchester, von Ely, Worcester, Canterbury, Gloucester, Norwich, Durham, Peterborough etc.

Litteratur : Lübke, Geschichte der Architektur, Leipzig 1884.

Angolałiolz, dem Fernambuk- und Marthaholz ähnliches Botliolz von der Küste von Angola.

Angora, sowohl das der Gattung Ziege angehörige Tier (Capra hircus angorensis), dessen Wolle als Spinnfaser (s. Angorawolle) Verwendung findet, als auch ein aus Streichgarn erzeugter, langhaariger, dem Alpaca ähnlicher, velourartiger Wintermantelstoff. S. Tuchfabrikation.

Angorawolle, Kamel wolle (vom Arabischen Chamal = Ziege, aber auch „zart“, „fein“), Karne lot, Mohair, Tiftik, fälschlich auch Kamelwolle genannt, eine seit alter Zeit (Moses II, 25,4 und 35,6) wegen ihrer bedeutenden Länge, Dauerhaftigkeit und ihres Seidenglanzes hoch angesehene Spinnfaser, ist das Haarkleid der Angoraziege (Capra hircus an

Fig. 4. Kapitale von St. Peter zu Northampton.

-Ali

®. Schubert-Soldern.

Maxim. Kraft.

g°-

rensis L.), welche auf den Höhen von Angora und Konieli in Kleinasien gezüchtet wird. Gegenwärtig wird die Zucht auch im Kaplande und angeblich auch in Frankreich betrieben. Die Tiere werden zur Erhaltung der Schönheit des Vlieses in der heissen Jahreszeit öfters gewaschen und gekämmt und im April oder Mai geschoren [1], [2]; obwohl die Wolle über den Sommer noch bedeutend an Länge zunehmen würde, so muss doch das Scheren früher geschehen, da das Vlies im Sommer in grossen Flocken ausfällt. Die feinste Wolle stammt von einjährigen Ziegen; die der älteren Tiere wird auffallend grob und verliert stark an Wert ; sechsjährige Tiere werden geschlachtet. Daraus erklärt sich, dass im Handel sehr verschieden aussehende Qualitäten Vorkommen. Die Primasorten bestehen grösstenteils aus Haaren mit natürlichen Enden, sind also die Produkte der ersten Schur; die geringste führt den Namen Wickel-

wolle (pelotage oder pellotini). Dieser ist die persische Ziegenwolle im hohen Grade ähnlich. Ueber die Länge der Angorawolle gehen die Angaben weit auseinander. Es soll meterlange Haare geben, doch scheinen diese in unserem Handel nicht vorzukommen; die längsten von uns gemessenen Haare besassen eine Länge von ein wenig über 2 Decimeter. Feine Sorten sind in der Hegel kürzer. Die Angorawolle ist rein weiss, seltener grau oder schwarz, mildem oder sehr kräftigem Seidenglanz, und besteht nur aus Grannenhaaren; diese haben einen flachwelligen oder fast geraden Verlauf, häufig sind sie im ersten Drittel gerade, in den folgenden Teilen weit- und flachbogig gekräuselt. Dehnbarkeit und Festigkeit sind sehr bedeutend, Milde und Geschmeidigkeit jedoch nur in den edleren Sorten gut entwickelt. Das Haar der Primasorte ist völlig markfrei, besitzt einen kräftigen Fasercylinder, dessen Streifen (die einzelnen Faserzellen) deutlich hervortreten; manche dieser Faserzellen sind auffallend breiter und die dunklen Lumina derselben erscheinen als Faserspalten fast gleichförmig an dem Haar verteilt [3], [4]. Die Epidermis- oder Cuti-cularschuppen sind ziemlich dünn, aber deutlich wahrnehmbar und besitzen einen gebogenen, geknieten und feingezähnelten Hand; sie umfassen zu 1—2 die Fasernschicht. Charakteristische Merkmale sind die regelmässig verteilten Faserspalten, das Fehlen von Farbstoffkörnchen, die feine Handzähnelung der Schuppen und endlich deren Anzahl für eine bestimmte Länge des Haares, auf einer und derselben Seite gezählt [5]. Die Schuppenzahl beträgt für 100 ,« (1 ,(( = 0,001 Millimeter) Haarlänge im Mittel 5. Die Feststellung dieser Konstanten, auf welcher sich das gleichmässige Aussehen der Schuppendecke gründet, reicht in den meisten Fällen hin, um die Identität des Haares festzustellen.

von

Die Dicke des Haares beträgt 28 bis 54 /t, als häufigste Zahlen gelten 36 bis 40 //. Gegen das Ende hin verschmälert sich das im übrigen sehr gleichmässig verlaufende Haar sehr bedeutend, die Schuppen werden schmal und sehr fein, ihr Hand undeutlich, teils gezähnelt, teils etwas gebuchtet. Geringere Sorten ohne natürliche Enden sind bedeutend dicker (40 bis 71 /i), besitzen aber einen sehr kräftigen Seidenglanz, indem die Faserschicht sehr grob gestreift erscheint, während die Epidermisschuppen so stark zurücktreten, dass sie nur bei hoher Einstellung des Tubus gesehen werden können; die Faserspalten sind breit, der Querschnitt ist etwas platt gedrückt. Auch diesen fehlt das Mark völlig, kommen gegenwärtig noch andere Wollen unter der gleichen Bezeichnung in unserem Handel vor, die zweifellos auch von Ziegen (persische Ziege) stammen, aber von der beschriebenen Angorawolle sich durch den reichlichen Gehalt bis 150

Ausser dieser echten Angorawolle

dicker markhaltiger Haare unterscheiden. Letztere führen entweder einen zusammenhängenden Markcylinder oder Markinseln; die Epidermisschuppen haben einen rhomboidalen Umriss und umfassen zu 3 bis 5 die Fasernschichte. Die markfreien Haare dieser Sorten sind zarter als die der echten Angorawolle und messen 28 bis 40 ,u im Querschnitt; ihre Schuppen sind grob gezähnelt. Aehnlich diesen Sorten ist die von v. Höhnel (3] beschriebene Kap-Angorawolle, bei welcher aber markführende Haare nur vereinzelt Vorkommen. Die Verwendung der Angorawolle ist eine sehr umfangreiche; schwach gedrehte Garne dienen zur Darstellung lockerer Gewebe (Mohairtücher). Die Angorawolle ist ferner ein wichtiger Hohstoff für glatte Zeuge und halbseidene Stoffe, obwohl die hohe Ausbildung der Kammgarnspinnerei die Verwendung der Angorawolle wesentlich eingeschränkt hat; aus langhaarigen Sorten werden durch entsprechende Färbung vorzügliche Nachahmungen des Menschenhaares verfertigt. Die Felle geschlachteter Tiere sind ein beliebtes Material für Fussdecken und Kissen; bei uns kommen als Angoradecken viel häufiger die Felle des englischen langhaarigen Southdown-Schafes in den Handel.

Litteratur: [1] Brehms Tierleben, 2. Aufl., Leipzig 1893, Bd. 3, Seite 325. — [2] Bischof-Weigert etc., Das Manufakturwarengeschäft. Fabrikation und Betrieb, Leipzig 1869, Bd. I, S. 112. — [3] Fr. v. Höhne!, Die Mikroskopie der technisch verwendeten Faserstoffe, Wien 1887. — [4] T. F. Hanausek in „Realencyklopädie der ges. Pharm.“, Bd. V, S. 541. — [5] Derselbe, „Jahresberichte der Wiener Handelsakademie“, Wien 1888.    T. F. Hanausek.

All greife il de Kräfte eines materiellen Systems (s. d.) im allgemeinsten Sinne können alle Kräfte heissen, welche an Punkten des Systems angreifen. Gewöhnlich versteht man jedoch unter den angreifenden Kräften einer Konstruktion nur die äusseren Kräfte (s. d.), im Gegensätze zu den inneren Kräften, welche durch die Widerstände des Materials bedingt sind. In noch engerem Sinne werden mitunter die äusseren Aktivkräfte (s. d.), wie Lasten, Winddruck, Erddruck u. s. w. als angreifende Kräfte bezeichnet [1], [2], in welchem Palle also z. B. die Stützenreaktionen nicht zu denselben gerechnet werden. S. auch Angriffsmoment, Eigengewicht, Verkehrslast.

Litteratur: [1] Heinzerling, Die angreifenden und widerstehenden Kräfte der Brücken-und Hochbaukonstruktionen, Berlin 1876. — [2] Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Bd. II ; Der Brückenbau, Abt. II, Leipzig 1890, Kapitel YII A: Die angreifenden Kräfte. Weitere Litteratur daselbst S. 37. — [3] Sehfehlner, Beiträge zu den bei Balkenbrücken vorkommenden Berechnungen. Allgemeine Bauzeitung, 1893, S. 25, 33, 49, 57, 73, 89.    Weyrauch.

jjy

Angriffsmoment in einem beliebigen Querschnitt x eines Stabes heisst das resultirende Moment Mx aller äusseren Kräfte (s. d.) des Stabes auf einer Seite von x in Bezug auf den der Stabaxe angehörigen Punkt dieses Querschnitts. So hat man z. B. in dem durch Fig. 1 angedeuteten Falle, wenn die Pfeile äussere Kräfte vertreten,

FT

Mr- X

Mx — Vx — Hy — Рг (x — Oy) — P₂ (x—az)— . . .

Fig. К

= Vx — Hy — P (x — a).

0

Fig. 2.

#.«И

Das Angriffsmoment ist hiernach auch das Moment der resultirenden Kraft Iff. mit welcher der Stahteil auf einer Seite des Querschnitts x auf den Stahteil auf der andern Seite desselben wirkt. Da die technische Theorie der Biegung gewöhnlich nur den Einfluss des Moments Mx auf die Biegung (s. Biegung)berücksichtigt, so wird Mx auch mitunter Biegungsmoment genannt, Im folgenden setzen wir gerade oder einfach gekrümmte Stäbe (s. Axe eines Stabs) und gegenüber den ursprünglichen Abmessungen verschwindende Formänderungen voraus. N Die resultirende Schnittkraft Bx kann nach Angriffs-» ^ punkt (im Querschnitt), Grösse und Richtung verschieden sein. Sie lässt sich jedoch stets zerlegen in eine Komponente Nx normal dem Querschnitt und eine Komponente Tx längs desselben (Fig. 2), welche die Nor mal к raft und Transversalkraft des Querschnitts heissen. Denkt man sich im Axpunkte des letzteren zwei Kräfte parallel und numerisch gleich V,, aber von entgegengesetzten Richtungen hinzugebracht (Fig. 2), wodurch am Gleichgewicht (oder der Bewegung) nichts geändert wird, so erkennt man, dass Bx ersetzt werden kann durch eine in der Axe wirkende Kraft Nx (Axialkraft), die in der Querschnittsebene wirkende Kraft TX} und ein Kräftepaar vom Moment Mx — eNx. Das Angriffsmoment ist also für die betrachteten kleinen Formänderungen auch das Moment der Normalkraft Nx in Bezug auf den Axpunkt des Querschnitts. Sind Vx, Hc die Vertikalkomponente und Horizontalkomponente von Bz, und ф der Neigungswinkel der Stabaxe gegen eine horizontale ж-Axe, so hat man (Fig. 3)

Nx — Vx sin f V Hx cos <f,

fr-

Tx = Vx COS Cf — Hx sin Cf.

Die Ausdrücke von Mx , Vx , Hx sind von der Anordnung des Stabs und der Stützen, sowie von den äusseren Kräften abhängig (s. Balken, Bogen).

R,

А/

Sind alle äusseren Kräfte einschliesslich der Stützen- N reaktionen vertikal, so folgen mit Hx — 0

Nx — Vx sin cp,

Tx — Vx cos y,

_____i-

V....

Fig. 3.

und bei horizontaler Stabaxe mit cp = 0 Nx — 0,    Tx — Vx

(horizontale Balken). Wenn in letzterem Falle das Angriffsmoment nicht Null

ist, so muss nach dem Ausdrucke Mx = eNx für dasselbe e -- oo sein. Bezüglich der Erweiterung des Begriffs der Angriffsmomente mit Rücksicht auf Facli-werke etc. s. [1], [2].

Litteratur: [1] Weyrauch, Aufgaben zur Theorie elastischer Körper, Leipzig 1885, S. 89, 117, sowie S. 96, 129, 132 u. s. w. — [2] Derselbe, Theorie der statisch bestimmten Träger für Brücken und Dächer, Leipzig 1887, §§ 7—9.    Weyrauch.

voraus.

•von Oer.

Angriffsplan, für die Ausführung von Tunnelarbeiten, ist eine der wichtigsten Erörterungen für die Bauleitung, bei welcher insbesondere festzustellen ist, von welchen Punkten aus, bezw. in welcher Reihenfolge und mit welchen Mitteln der Bau zur Einhaltung der vorgeschriebenen Bauzeit und der grösst-möglichen Sicherheit einzuleiten und durchzuführen ist. Der Angriffsplan setzt natürlich die vorherige Projektaufstellung, die genaue Kenntnis des zu durchörternden Gebirges auf Grund der geognostischen Untersuchung, ein eingehendes Terrainstudium und die Entscheidung über die zu verwendenden Baumaterialien Er bestimmt insbesondere die Art und Zahl der Angriffspunkte (Stollen oder Schächte), welche sich nach der Form des Gebirges und der Länge des Tunnels richtet, die Richtung und Mittel der Förderung, die Wahl des Tunnelbausystems (s. d.), die Anfuhr und Lagerung der Baumaterialien, die Aufstellung und Kraftversorgung der etwa erforderlichen Motoren für die Förderung, Maschinenbohrung, Ventilation und Wasserhaltung. In den meisten Fällen wird es richtig sein, die hiernach vorzuschreibenden Angaben für den geplanten Baufortschritt auf graphischem Wege festzulegen.

bar wirkt.

Angriffspunkt einer Kraft ist der Punkt, auf welchen dieselbe unmittel-Geliört dieser einem Punktsystem an, so wirkt die Kraft mittelbar auf dieses und hängt ihre Wirkung von der Art und Weise ab, wie die Systempunkte zum System verbunden sind. Den Angriffspunkt kann man ändern, wenn man das aus der Verlegung desselben entspringende Kräftepaar hinzufügt.

-P

-"'0

Fi-. 1.

Die Kraft P nämlich (Fig. 1), welche an О angreift, ist äquivalent sich selbst in Verbindung mit zwei ihr p parallelen, einander entgegengesetzt gleichen Kräften P und — P, welche an irgend einem andern Punkte O' angreifen. Diese drei Kräfte bilden aber, anders gruppirt, die an den neuen Angriffspunkt O' verlegte Kraft P uncl im Paar (P, — P) vom Momente Pp, wenn p der Abstand des Punktes O' von der Richtungslinie der ursprünglichen Kraft P an О ist. Der Punkt 0' ist willkürlich wählbar und braucht in keiner Verbindung mit О zu stehen. Fällt 0' auf die Richtungslinie von P (Fig. 2) und sind Ö

SO

P an O' längs dieser Linie, es verschwindet das Moment des Paares und bleibt bloss P an 0, d. h. es kann P an jedem beliebigen Punkt seiner Richtungslinie ohne Aenderung der Wirkung verlegt werden, falls derselbe mit dem ursprünglichen Angriffspunkt unveränderlich verbunden ist. Das oben erwähnte Paar hat in diesem Falle das Moment Null. Die Verlegung ist in allen Fällen zulässig, da P an О und — P an O' sich Gleichgewicht halten. Indes kann dies Gleichgewicht stabil oder labil sein.

und O' unveränderlich mit einander verbunden J tilgen sich P an О und

Cl .

CD

-R

fig- 2.

Schell.

Angriffspunkt der Kraft nennt man in der Lehre von der Biegungsfestigkeit den Punkt, in dem die Mittelkraft der ausserhalb eines Balken-quersclmittes angreifenden Kräfte den Querschnitt schneidet. Zerlegt man die Mittelkraft in diesem Punkte in eine normale und eine transversale Seitenkraft, so erzeugt jene vorwiegend Zug- und Druck-, diese vorwiegend Sckeerspannungen. In der Navier’schen Biegungstheorie wird angenommen, dass die spezifischen Zug-und Druckspannungen dem Abstand von einer geraden Linie, der Nulllinie oder neutralen Linie proportional seien. Ist P die Normalkraft, F der Inhalt der Querschnittsfläche, NN die

Nulllinie, бу die spezifische Spannung im Flächenelemente AF und бь. diejenige im Schwerpunkte S, so folgt

(Г, y JF Vs ’

= — 2 y JF = a s .F, gs

ys

Oy : as y : ys, JP = a y JF

IV. Ritter.

Da AP dem statischen Momente des Flächenelements, bezogen auf die Nulllinie, proportional ist, so fällt der Angriffspunkt der Kraft P mit dem Mittelpunkte dieser statischen Momente zusammen. Dieser Mittelpunkt bildet nach der Theorie der Trägheitsellipse (s. d.) mit der Nulllinie ein Antipolarsystem, dessen Ordnungskurve die Zentralellipse ist. Daraus ergibt sich der Satz: Der Angriffspunkt der Kraft ist der Antipol der Nulllinie und die Nulllinie ist die Antipolare des Angriffspunktes in Bezug auf die Zentralellipse des Querschnittes. Mit Hilfe dieses Satzes und der für den Schwerpunkt gefundenen Spannung lässt sich die Spannung für jeden beliebigen Punkt des Querschnittes finden. Greift die Kraft im Schwerpunkt der Querschnittsfläche an, so fällt die Nulllinie ins Unendliche. Dann sind die Spannungen alle gleich gross und gleich der im Schwerpunkte. Der Querschnitt wird ausschliesslich auf Zug oder auf Druck in Anspruch genommen. Läuft die Mittelkraft der ausserhalb des Querschnittes angreifenden Kräfte parallel zum Querschnitt oder ist sie ein Kräftepaar (s. d.), so fällt der Angriffspunkt ins Unendliche. In diesem Falle wird der Querschnitt auf reine Biegung in Anspruch genommen. Die Nulllinie geht durch den Schwerpunkt und ist zur Linie, in der die Kraftebene' die Querschnittsfläche schneidet, konjugirt.

Ailg’iila, s. Hast ha.

Angularpfeiler, s. Eckpfeiler.

Allguss (Gusszapfen), s. Schriftgiesserei.

Angussfarbe, ein feiner Thon, welcher auf Thonwaren von geringerer Qualität zur Verschönerung übertragen wird. Angussmasse (Engobirmasse), je nach dem zu erzielenden Farbenton mit Ocker, Manganoxyd, Smalte etc. gemengter Thon, welcher vor dem Brennen als dünner Schlamm auf Thongeschirre gegossen wird.

Anhägern, Absetzen des in Flüssen mitgeführten Sands, Schlamms; Anhägerungsbuhne, Einbau in einen Fluss, um das Anhägern herbeizuführen.

Anhalten, eines Eisenbahnzuges, findet statt, auf bestimmten Stationen zum Zweck des Einsteigens oder Aussteigens von Personen oder des Ein- bezw. Ausladens von Gütern. Dieses Anhalten der Züge ist in dem für einen bestimmten Zug massgebenden Fahrplane festgesetzt. Es kann das Anhalten eines Zuges aber auch dann notwendig sein, wenn irgend ein Hindernis auf der Strecke vorhanden ist, so z. B. wenn die Einfahrt eines Zuges in eine Station noch nicht stattfinden kann, weil die betreffenden Geleise noch nicht frei sind. Ist nun einem ankommenden Zuge das Signal des Verbotes der Einfahrt gegeben oder ist irgend ein Hindernis auf der Strecke vorhanden, welches ein Halten des Zuges bedingt, so muss, um den Zug zum Halten zu bringen, die im Zuge vorhandene lebendige Kraft vernichtet werden. Es kann dies einmal geschehen dadurch, dass man nach erfolgtem Absperren des Dampfes von den Dampf-cylindern die lebendige Kraft durch den Zugwiderstand bei der weiteren Bewegung des Zuges aufzehrt oder dass man durch Intliätigsetzen der Bremsen den Zug zum Stillstand bringt. Der bis zum Stillstand des Zuges zurückgelegte Weg ist nun desto kleiner, je grösser der Bremswiderstand. Befindet sich der Zug auf einer Steigung, so wird der Widerstand durch die zur Ueberwindung der Schwerkraft erforderliche Kraft vermehrt und der Zug kommt rascher zum Stillstand als auf der horizontalen Strecke. Wenn der Zug hingegen thalwärts fährt, so tritt das Umgekehrte ein und der Bremsweg wird grösser.

Litteratur: Georg Meyer, Grundzüge des Eisenbahnmaschinenbaues, Berlin 1884, Bd. II,

S. 111.

Anhaltepunkte, s. Festpunkte.

Georg Meyer.

Anhalter (An halt hammer), ein schwerer Hammer zum Anhalten an den Nietkopf, wenn das andere Ende der Niete breitgeschlagen werden soll.

Anheizeil, der Lokomotive. Vor dem Anheizen einer Lokomotive muss die Eeuerkiste von Schlacken, Asche und Kohlenresten gereinigt sein. Siederöhren und Funkenfänger müssen gesäubert und die Rauchkammer von Flugasche und mitgerissenen Kohlenstückchen befreit sein. Der Kessel muss genügend mit Wasser versehen, das heisst das Wasser muss im Wasserstandsglase sichtbar sein und der unterste Probirhahn Wasser geben. Dabei muss der Tender genügend Wasser halten, um nachspeisen zu können. Diese Vor-sichtsmassregeln müssen beobachtet werden, damit Feuerkiste und Siederöhren nicht ausgeglüht werden können. Damit aber die Lokomotive nach erfolgter Dampfbildung sich nicht von selbst in Bewegung setzen kann, muss der Regulator geschlossen sein, die Steuerung auf der Mitte stehen; die Cylinderhähne müssen geöffnet und die Tenderbremse fest angezogen sein. Die sodann in möglichst gleiche Abstände von einander gebrachten Roststäbe werden mit Reisern und Holzscheiten belegt, auf welche eine Lage Steinkohlen in mittelgrossen Stücken gebracht wird. Die zum Reinigen der Lokomotive gebrauchte und daher mit Terpentinöl oder Petroleum getränkte Putzwolle dient zum Anzünden. Zum Anheizen einer Lokomotive sind etwa 4 kg Reiserwellen, 20 kg Holz ausser den Steinkohlen erforderlich. Der Verbrauch an letzteren hängt wesentlich von der Temperatur des Kesselwassers bei Beginn des Anheizens ab. Durchschnittlich kann man dazu etwa 150 kg Steinkohlen rechnen. Bei einer frisch mit Wasser gefüllten Lokomotive von etwa 5 cbm Inhalt sind 150 kg Steinkohlen erforderlich, um das Wasser von 10° C. zum Sieden zu bringen. Zum rascheren Erwärmen des Kesselwassers wird bei einigen Verwaltungen der Dampf der aus dem Dienst kommenden Lokomotiven benützt, indem derselbe nach Gebauers System durch eine Leitung in den Kessel der anzuheizenden Lokomotive übergeführt wird. Der Dampf wird dabei am besten durch einen Ablasshahn eingeführt, damit auch die unteren Wasserschichten durchwärmt werden [1], [2]. Andere Eisenbahnverwaltungen haben zur Erzielung eines rascheren Anheizens wohl eine Einrichtung nach Siegerts Patent angewandt, wobei eine Reihe von kupfernen Flachbrennern auf einem Rohre angeordnet ist und nach Art der Bunsen’schen Brenner ein Gemisch von Gas und Luft liefert, welches unter dem Roste entzündet wird. Der Rost wird dabei 100 bis 150 mm hoch mit faustgrossen Steinkohlen bedeckt [2]. Die Anheizung der Lokomotiven geschieht durch Feuerleute, die dafür zu sorgen haben, dass der Dampfdruck bei der durch den Lokomotivführer eine Stunde vor Abfahrt erfolgenden Uebernahme der Lokomotive etwa 1 i/₂ Atmosphären beträgt. Während des Anheizens stellt man die Lokomotive mit dem Schornstein unter den Kamin des Lokomotivschuppens. Sobald die Dampfspannung etwa ¹/₂ Atmosphäre erreicht hat, kann das Hilfsblasrohr zum Anfachen des Feuers benützt werden.

Litteratur: [1] Organ f. Fortschr. d. Eisenbahnwesens, 1879, S. 159. — [2] Organ f. Fortschr. d. Eisenbahnw., Ergänzbd. IX, S. 236.

Anhydride. Unter Anhydridbildung versteht man in der organischen Chemie eine Reaktion, nach welcher ein direkter Wasseraustritt zwischen zwei Hydroxylgruppen entweder eines und desselben oder zweier verschiedener Moleküle stattfmdet. Im allgemeinen kann man daher alle Substanzen als Anhydride bezeichnen, welche durch einen derartigen Vorgang entstanden gedacht werden können. So sind die Aether die Anhydride der Alkohole, da sie aus zwei Molekülen derselben durch Wasserabspaltung abgeleitet werden können:

C₂Hb • OH + OH . C₂H₅ — 1I₂0 = C₂H₅ ■ О ■ C₂Hb.

Albert Frank.

Im besonderen aber sind unter Anhydriden die Säureanhydride zu verstehen. Unter diesen unterscheidet man drei Arten: die Anhydride der einbasischen, die Anhydride, der zweibasischen Säuren und die der Oxysäuren. Die ersteren entsprechen vollkommen den Aethern; wie diese aus zwei

Molekülen der Alkohole, so entstehen sie aus zwei Molekülen einer einbasischen Säure, z. B.:

СЩ ■ CO ■ Oll f HO ■ CO ■ CH3 — щ 0

СЩ . CO

0.

СЩ ■ со/

Essigsäureanhydrid.

2 Mol. Essigsäure

Wie in den Aethern zwei Alkoholradikale durch Sauerstoff verbunden sind — Oxyde der Alkoholradikale -—, so vereinigt hier der Sauerstoff zwei Säureradikale — Oxyde der Säureradikale. Bei den zweibasischen Säuren findet die Wasserabspaltung zwischen den Hydroxylen der Karboxylgruppen ein und desselben Moleküls statt:

CH₂ • CO ■ OH I    '-л — Но О = I    >0

СЩ - СО - OHJ    СЩ • СО/

Bernsteinsäureanhydrid.

Bernsteinsäure

щщ

соон

- ЩО

СЩ ■ СО

СО

c₆h/^go/o.

\соон

Phtal säure

Jedoch sind nicht alle Dikarbonsäuren zur Anhydridbildung befähigt. Bei den Oxysäuren kann die Anhydridbildung in dreierlei Weise erfolgen. Die wahren Säureanhydride, die durch Entnahme des Wassers aus den Karboxylgruppen entstehen, sind nicht bekannt. Vielmehr entstammt das Wasser entweder aus den beiden alkoholischen Hydroxylgruppen — Alkoholanhydride oder Anhydridsäuren -— oder es wird der alkoholischen und der Hydroxylgruppe der Karboxyl-gruppe entzogen.

treten 2 Moleküle der Säure in Reaktion, z. B. :

H\0 ■ СЩ

Phtalsäureanhydricl.

Esteranhydride. Auch bei dieser Art der Anhydridbildung

1. CH2 • OH

COOH 2 Mol. Glykolsäure 2. СЩ • OH I

COOH

COOH

— Щ0= !

СЩ ■ 0 ■ СЩ

HO • CO HO ■ СЩ

COOH COOH Diglykolsäure. СЩ • О ■ CO

—2Щ0=I

CO ■ 0 ■ СЩ

Glykolid.

Während diese letztere Reaktion nur die «-Oxysäuren (s. Fettsäuren) zeigen, erfolgt die Wasserabspaltung bei den y- und d'-Oxysäuren innerhalb desselben Moleküls; die entstehenden Anhydride heissen Laktone СЩ - СЩ • OH

2 Mol. G’ykol säure

_ СЩ • СЩ\

_ СЩ — со/

y-Butyrolakton.

/0H( 1)    ‘    ,    /0 — CO

О щ    -що = с₆н/    I

\CH= CH■ C0₂ H{2)    \CH= CH

Kumarin (d-Lakton).

Auch Anhydride der Thiosäuren sind bekannt. Eine allgemein giltige Eigenschaft aller Anhydride — mit Ausnahme natürlich der Anhydridsäuren, wie Diglykolsäure — ist ihre Neutralität; sie destilliren meist unzersetzt entweder unter gewöhnlichem Druck oder im Vakuum und sind entweder Flüssigkeiten oder kristallisirende Körper, unter welch letzteren das Phtalsäureanhydrid durch grosses Kristallisationsvermögen ausgezeichnet ist. Mit Wasser bilden sie mehr oder weniger leicht die Ausgangssäure zurück; mit Alkoholen liefern sie Ester der Säuren.

СЩ • COOH y-Oxybuttersäure

— H,0

O-Oxyzimmtsänro

Viele Anhydride entstehen durch blosses Erhitzen der Säuren, so besonders die der zweibasischen Säuren oder durch Einwirkung von Phosphorpentachlorid oder Acetylchlorid auf letztere; die der Fettsäuren gewinnt man durch Einwirkung der Säurechloride auf die wasserfreien Alkali salze der Säuren:

СЩ •C0\ )0

СЩ ■ CO CI + CH3 • COO Na = Na CI +

essigsaures Natrium

Die Anhydride finden in der organischen Chemie allgemeinste Anwendung bei den mannigfachsten Reaktionen; so ist das Essigsäureanhydrid besonders wichtig. Das Phtalsäureanhydrid ist die Muttersubstanz der für die Farben-

Acetylchlorid

СЩ ■ CO Essigsäureanhydrid.

technik wichtigen Phtaleïne u. s. f. Auch die unorganische Chemie kennt Anhydride, sowohl von Säuren, wie z. B. Schwefelsäureanhydrid, als auch solche Anhydride, welche aus den Hydraten der Basen durch Wasserentziehung entstehen und gleich den Oxyden der Elemente sind. So ist Calciumoxyd Ca О das Anhydrid des Calciumhydrats Ca{OH\. Die Anhydride der fetten Säuren wurden 1852 von Gerhardt entdeckt.

Litteratur: Fittig, Annalen der Chemie 208, 111; 216, 27; 226, 322 u. folg. W. Kcrp.

Lcppla.

Anhydrit, (Karstenit, Muriacit), ein Kalksulfat = Ca SO ą (41,2% Kalkerde, 58,8% Schwefelsäure), kristallisirt rhombisch aber sehr selten und in kleinen Formen; meist derb und kristallin; farblos oder rot, blau, grau; glas- und fettglänzend. Härte = 3 (härter als Gips); spezifisches Gewicht 2,8 bis 3. Schmilzt schwer und wird von Säuren wenig angegriffen, nimmt aber langsam und allmälich Wasser auf, vergrössert dabei sein Volumen um etwa 60 % und geht in Gips über. Diese Eigenschaft hindert seine technische Verwendung vielfach. Der bei Vulpino (Bergamo in Oberitalien) gefundene graubraune Anhydrit (Vulpinit) eignet sich zu Bildhauerzwecken, Herstellung von Tischplatten u. s. w. (Marmor bardiglio di Bergamo). Er ist sonst ein Hauptbestandteil der Salzlager und der Abraumsalze.

Anilin (Amidobenzol, Phenylamin) gehört zu den aromatischen Basen und besitzt die Zusammensetzung C₆ Щ. NHV Es ist eine der wichtigsten und technisch bedeutendsten Verbindungen der organischen Chemie, da es das Ausgangsmaterial für die grosse Reihe der Anilinfarben (s. Farbstoffe, künstliche, organische) bildet. Das Anilin ist eine farblose, ölige Flüssigkeit vom spez. Gew. 1,036 bei 0°, welche bei 183° siedet, in ganz reinem Zustand in der Kälte erstarrt und bei — 8° schmilzt. An der Luft färbt es sich unter all-mälicher Verharzung braun; in Wasser ist es schwer, in Alkohol und Aether leicht löslich. In der Hitze verdrängt es das Ammoniak aus dessen Salzen, während in der Kälte die umgekehrte Reaktion verläuft. Durch Chlorkalk wird eine Anilinlösung purpurviolett, ein Fichtenspan durch Befeuchten mit einer Anilinsalzlösung gelb gefärbt. Durch Zusatz von Schwefelsäure und Kaliumchromat zu Anilin erhält man eine anfangs rote, später intensiv blaue Färbung. Als Ammoniakbase bildet das Anilin Salze durch Addition der Säuren, wie CRH₅ • NH₂ • HCl, welche gut kristallisiren und mit Metallsalzen zu Doppelsalzen zusammen treten. Durch Einwirkung von salpetriger Säure auf die Anilinsalze in wässeriger Lösung entstehen die entsprechenden Salze des Diazo-benzols, z. B. C₆H₅ • N — N • CI Diazobenzolchlorid ; wirkt dagegen die salpetrige Säure auf freies Anilin in alkoholischer oder ätherischer Lösung, so entsteht Diazoamidobenzol CRH₅ • N= N • NH • CRH₅ (s. Diazoverbindungen). Dadurch, dass die Diazogruppe durch mannigfache Reaktionen direkt am Benzolkern durch Hydroxyl, Wasserstoff, Halogene, Cyan u. s. f. ersetzt werden kann, ist die Möglichkeit geboten, vom Anilin aus zu den entsprechenden Benzolderivaten zu gelangen. Das Anilin liefert zwei Reihen von Substitutionsprodukten. Die ersteren enthalten die Substituenten im Benzolkern, treten als Mono-, Bi-und Trisubstitutionsprodukte und in den verschiedenen Isomeren auf (s. Aromatische Verbindungen) und werden entweder durch direkte Substitution oder durch Reduktion der entsprechenden Kitroverbindungen gebildet (s. auch Aromatische Basen). Die letzteren entstehen, wie bei den Aminen der Fettreihe (s. Aethylamin), durch Ersatz des Wasserstoffs der Amidogruppe durch Alkohol-, bezw. Säureradikale. Man erhält sie durch Einwirkung der Alkylbromide oder Jodide, bezw. der Säurechloride oder -Anhydride auf Anilin. Die durch Säureradikale substituirten Aniline sind die sog. Säureanilide, unter denen das Acetanilid oder Antifebrin das bekannteste ist. Von den Alkylsubstitutionsprodukten seien Methyl- und Dimethylanilin erwähnt, welche zur Darstellung von Farbstoffen grosse technische Bedeutung besitzen.

C₆H₆ - N(CH₃)2 Dimethylanilin.

Anilin wird gegenwärtig in grösstem Massstab durch Reduktion des Nitrobenzols mit Eisenfeile und Salzsäure gewonnen. — Früher wandte man

C₆ H₆ • NH • CHZ Methylanilin

nach dem Vorschläge vonBéchamp [1] Eisenspäne und Essigsäure an, A.W.v. Hofmann empfahl Zink und Salzsäure. Die Reaktion wird durch die folgende Gleichung ausgedrückt :

CG H₅ ■ NOz + 3Fe + 6 HCl = CG H₆ • N1I₂ + 3 Fe Cl₂ + 2ЩО Nitrobenzol.

In Wirklichkeit aber verbraucht man viel weniger Säure, als dieser Gleichung entspricht; denn das gebildete Eerrochlorid wirkt bei Gegenwart von Salzsäure für sich weiter reduzirend:

Ce Щ ■ N0₂ + 6FeCl₂ + 6HCl = CG H₅ ■ NH₂ + 3 Fc₂ ClG + 2JĄO.

Diese beiden Reaktionen verlaufen, so lange noch freie Salzsäure vorhanden ist; diese wird jedoch auch zur Bildung von salzsaurem Anilin verbraucht. Alsdann tritt die durch folgende Gleichung ausgedrückte Reaktion ein:

C₆Hb • N0₂ + 2Fe + ßCGH₅ • NH₂ • HCl = CGIIb ■ N1I₂ + Fc₂ ClG + 6CGi/₅ • NII₂ + 2H₂ 0, während sich das freie Anilin wiederum mit dem Eisenchlorid in Gegenwart von Wasser zu Eisenoxyd und salzsaurem Anilin umsetzt. Der Theorie nach sollte daher eine kleine Menge Säure bei genügender Zufuhr von Eisen eine unbegrenzte Menge Nitrobenzol in Anilin überführen. Nach Beendigung des Prozesses enthält das Reaktionsprodukt sowohl freies wie salzsaures Anilin. Man nimmt die Reduktion vor in einem dreiteiligen gusseisernen Kessel. Die untere Hälfte desselben, welche von der Säure stark angegriffen wird, besteht aus zwei Stücken, um sie bequem auswechseln zu können, wenn sie durchfressen sind. Durch den Deckel geht ein Rührwerk mit einer Hohlwelle, um durch dieselbe gleichzeitig Dampf einblasen zu können; ebenda befinden sich der Ansatz zum Kühlrohr und die verschliessbare Oeffnung zum Einträgen der Materialien. Unten ist der Kessel mit einer Vorrichtung zum Ausräumen der Eisenrückstände versehen. Gewöhnlich beschickt man den Apparat mit 200 kg Wasser, 125 kg gemahlenen Gusseisenspänen, 40—50 kg Salzsäure und lässt dazu 500 kg Nitrobenzol einfliessen. Zur Einleitung der Reaktion wird Dampf eingeblasen und dann allmälich, nachdem die erste stürmische Reaktion abgewartet worden ist, noch 425—475 kg Eisenspäne eingetragen. Die während der Reaktion entweichenden Dämpfe werden im Kühler verdichtet und fliessen zurück. Nach Beendigung des Prozesses, wozu einige Stunden erforderlich sind, setzt man Kalkmilch oder fein gesiebten Kalk zur Abscheidung des Anilins zu und bläst dasselbe mit gespanntem Dampf, der durch die hohle Rührwelle eintritt, ab. Dieses Rohprodukt, Anilinöl, wird teilweise auf reines Anilin verarbeitet, welches dann höchstens 1% Toluidin enthält und wesentlich zur Darstellung von Euchsinblau, Methylanilin, Diphenylamin und Anilinschwarz verwandt wird. Es hat bei 15° ein spezifisches Gewicht 1,0245. Das gewöhnliche Anilinöl, „Anilin für Rot“, ist ein Gemenge von etwa 20% Anilin, 40% Para-Toluidin und 40% Ortho-Toluidin; es dient zur Darstellung des Fuchsins; ausserdem wird noch ein „Anilin für Safranin“ hergestellt, welches neben den beiden Toluidinen etwa 35% Anilin enthält. Zweckmässiger verarbeitet man auf Safranin jedoch die Destillate von der Fuchsindarstellung — die sogenannten échappés —, welche einen Gehalt von 20—30% Anilin und 70—80% Ortho-Toluidin auf weisen. Die Einfuhr von Anilinöl und Anilinsalzen (nicht Anilinfarben) in das Deutsche Reich betrug im Jahre 1893: 418100 kg, die Ausfuhr 3812800 kg [2].

Das Anilin wurde 1826 von Unverdorben durch trockene Destillation des Indigo zuerst erhalten und Kristallin genannt [3] wegen seiner gut kristallisirenden Salze. Runge fand dann 1834 im Steinkohlenöl eine flüchtige, basische Verbindung, welcher er wegen ihrer blauen Färbung durch Chlorkalklösung den Namen Kyanol oder В lau öl beilegte [4]. Fritzsche nannte die von ihm aus dem Indigo durch Destillation mit Alkalien gewonnene Base Anilin — vom arabischen Wort anil, das Blaue, unter welcher Bezeichnung die Portugiesen den Indigo (ü'öixov = indische Farbe) in Europa einführten [5]. Schon Erdmann erkannte jedoch die Identität von Kyanol und Anilin. Zwei Jahre später stellte Zinin das Anilin durch Reduktion des Nitrobenzols mit Schwefelammonium dar und nannte es Benzidam [6], welches Fritzsche für identisch mit seinem Anilin erklärte. A. W. v. Hofmann stellte schliesslich die Gleichheit aller dieser Verbindungen experimentell fest [7]. Die grossen Verdienste dieses Forschers um die Entwicklung und den Ausbau der Anilin-und Anilinfarbentechnik sind hinlänglich bekannt.

Litteratur: [1] Annalen der Chemie 92, 402. — [2] Fischer, F., Handbuch der chemischen Technologie, Leipzig 1893, S. 614. — [3] Poggendorffs Annalen der Physik und Chemie 8, 397. — [4] Ebd. 31, 65, 513; 32, 331. — [5] Journal für praktische Chemie 20, 453. — [6] Ebd. 27, 149. — [7] Annalen der Chemie 47, 37.    W. Kerp

Anilindruck, s. Photographie.

Anilinfarbenlacke sind im allgemeinen sehr feurige, in unzählige Abstufungen nuancirte Lackfarben, die sich teilweise mit Wasser, teilweise mit Oel, teilweise auch mit beiden Flüssigkeiten zu gut deckenden Maler-, Anstrich -und Druckfarben verwenden lassen, aber fast ohne Ausnahme eine sehr geringe Luftbeständigkeit haben und entweder abblassen oder missfarbig werden, weshalb deren Anwendung für Gemälde ausgeschlossen sein sollte. Sie lassen sich leicht darstellen und das Prinzip ihrer Darstellung beruht darauf, eine alkalische Lösung eines Teerfarbstoffes mit einem Metallsalze zusammenzubringen, wobei durch Austausch der Bestandteile der Teerfarbstoff an das farblose Metalloxyd zu einem in Wasser fast oder ganz unlöslichen gefärbten Körper gebunden wird, der daher vermöge seiner Zusammensetzung und Unlöslichkeit der allgemeinen Natur der Lackfarben entspricht. Die weissen Körper, auf welche die Teerfarbstoffe auf die obengenannte Weise niedergeschlagen werden, wirken mit ungleicher Deckkraft auf den ihnen inkorporirten Farbstoff. Stärke und Gips decken am wenigsten, lassen aber beide den Farben hohes Feuer und Durchsichtigkeit, namentlich die Stärke. Kreide drückt die Farbe sehr herab, weniger Kaolin, am wenigsten Schwerspat; Stärke und Gips geben eine gute Grundlage. Die Preise dieser Lackfarben, welche einesteils als Anilinfarbenlacke, andernteils unter den verschiedensten schönklingenden Namen in den Handel gebracht werden, sind sehr variabel und hängen mit dem Preise des verwendeten Teerfarbstoffs und demjenigen des Materials, auf welches dieser niedergeschlagen wird, zusammen [1], [2].

Litteratur: [1] Bersch, Fabrikation der Mineral- und Lackfarben, 2. Auflage, Wien 1894. — [2] Mierzinski, Die Erd-, Mineral- und Lackfarben, Weimar 1881.    Andes.

Anilinfarbstoffe, s. Farbstoffe, künstliche, organische.

Aiulinlichtpauseii, s. Anilindruck unter Photographie.

Anilin schwarz wurde im Jahre 1863 zuerst von Lightfoot in den Broad Oak Printworks in Accrington auf Baumwolle erzeugt, nachdem seit Bunge (1834) eine Beihe von Chemikern in derselben Bichtung Tastversuche mit dem Anilinöl gemacht und nachdem seit dem Jahre 1860 das Emeraldingrün, sowie das aus ihm auf der Baumwolle erhältliche Azurin der neuen Erfindung in günstiger Weise vorgearbeitet hatten, ohne jedoch selbst eine technische Bedeutung erlangt zu haben. Lightfoots erstes Schwarz wurde mit der Mischung der Lösungen von Kaliumchlorat, salzsaurem Anilin, kristallisirtem Salmiak, Kupferchlorid und Essigsäure hergestellt. Er tränkte Baumwollgarne und -gewebe mit dieser Flüssigkeit und trocknete sie in der Warmhänge, wo ein Grün auf der Faser sich entwickelte, das er schliesslich in einer Soda-, Seife- oder Chlorkalklösung in Schwarz überführte [1]. Gleichzeitig verdickte er auch das Gemenge der angegebenen Salzlösungen und druckte die Farbe auf Baumwollstoff, um aus ihr unter gleichen Bedingungen ein schwarzes Muster auf dem Gewebe sich entwickeln zu lassen. Aber die Druckfarbe mit dem löslichen Kupfersalz zersetzte sich schnell und schied einen schwarzen Niederschlag aus, noch bevor sie auf die Baumwolle kam. Haltbar und druckfähig wurde sie erst im darauffolgenden Jahr, als Charles Lauth das lösliche Kupfersalz durch unlösliches Schwefelkupfer [2] in der Farbe ersetzte (s. Kupferverbindungen).

Ein auf salzsaures Anilin und Schwefelkupfer gestelltes Anilinschwarz-Rezept [3], das sich in der Praxis der Baumwolldruckerei gut bewährt hat und heute noch empfohlen werden kann, hat folgende Zusammensetzung:

40 1 V asser werden verkocht mit 5,5 kg Weizenstärke, 1,125 kg hellgebrannter Stärke und 5 1 Traganthschleim (40 g per Liter). In den heissen Kleister

werden der Reihe nach eingerührt: 1,58 kg Kaliumchlorat, 1,25 kg kristallisirter Salmiak, 3,6 kg kristallisirtes salzsaures Anilin (gewöhnlich nur „Anilinsalz“ genannt), dann kalt: 1,66 kg Schwefelkupferteig, worauf die Farbe mit 0,45 kg Anilinöl abgestumpft wird. Nach dem Drucken und Trocknen kommen die Stücke 2—3 Tage in die feuchte Warmhänge (s. Hänge), wo das trockene Thermometer des Psychrometers (s. Feuchtigkeitsmesser) 33° C., das nasse 30° C. zeigen soll. Nach dieser Oxydation (s. d.) werden die jetzt mit einem dunkelgrünen Muster bedruckten Stücke breit durch eine warme Sodalösung genommen, um das Grün in Schwarz zu verwandeln. — Seit Ende der siebziger Jahre liefert die Maschinenfabrik von Mather & Platt in Salford bei Manchester den Baumwoll-druckern einen kontinuirlichen Vordämpfer, kurzweg „Mather-Platt“ genannt, in welchem das Anilinschwarz nicht so viel Minuten zu seiner Entwicklung braucht als Tage in der Oxydationshänge. Da der Apparat zugleich die Bestimmung hat, Dampffarben zu entsäuern, d. h. von den flüchtigen Säuren zu befreien, bevor die Stücke in den eigentlichen Dampfkasten kommen (vergl. Alizarindampfrot im Art. Alizarin, S. 222), um die Ware vor dem Abflecken zu bewahren, so hat er für die Baumwolldruckerei eine besondere Wichtigkeit erlangt, die eine Besprechung des „Mather-Platt“ angezeigt erscheinen lässt. Der „Vordämpfer“ ist ein geschlossener, eiserner, viereckiger Kasten von der ungefähren Länge, Höhe und Breite eines gewöhnlichen Dämpfkastens. Am Boden und an der Decke befinden sich im Innern des Apparats eine Anzahl horizontaler kupferner Leit-wälzchen. Durch einen Schlitz im oberen Teil der Stirnwand des Kastens werden die mit Anilinschwarz bedruckten und an ihren Enden zusammengenähten Stücke breit in das Innere des Apparats gezogen, wo sie über die kupfernen Leitwälzchen auf und nieder und wieder zur Schlitzöffnung zurückgehen, um von einem Selbstleger gefasst, herausgezogen und breit aufgeschichtet zu werden. Der Selbstleger, der eigentliche Motor für den Durchzug der Ware, erhält seine Bewegung von einer kleinen, zum Apparate gehörigen Dampfmaschine, die zugleich den kupfernen Leitwälzchen ihre selbständige Drehung erteilt. Während des mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 100 m per Minute vor sich gehenden Durchzugs wird der Kasten mit geschlossenem Dampf geheizt, gleichzeitig tritt aber auch offener Dampf ein, so dass die Ware ganz kurze Zeit bei 80° C. gedämpft wird. Mit Dampf wird auch der hohle eiserne Kastendeckel und das kupferne hohle Leit-wälzchen aussen vor der Schlitzöffnung geheizt, damit die Ware nicht durch Wasserflecken beschädigt wird. Ein hölzerner Schlot führt den verbrauchten Dampf samt den aus der Farbe sich entwickelnden Dünsten nach oben und aussen. Die Ware wird ein-, zwei-, dreimal, je nach Bedarf, durch den Kasten gezogen, bis das Schwarz fertig ist. — Selbstverständlich muss das Anilinschwarz-llezept für diese forcirte Behandlung besonders eingerichtet sein. Dies geschieht, indem man die Druckfarbe mehr als nochmal so stark mit Anilinöl abstumpft, als ein gewöhnliches, für die Oxydationshänge bestimmtes Anilinschwarz. Der Apparat hat übrigens das Hängeschwarz keineswegs ganz verdrängt ; für schweres Schwarz auf dünnem, gewöhnlichem Baumwollgewebe bedient man sich immer noch gerne der Hänge, die jedenfalls den Entwicklungsprozess des Anilinschwarz dem Koloristen besser und sicherer in der Hand lässt als das sonst vortreffliche Mather-Platt, dessen Verwendung hinwiederum für schweres Schwarz auf starken Hosenstoffen, Barchenten u. dergl. keinem Anstand unterliegt.

Ausser dem Schwefelkupfer sind später verschiedene „Fixirsalze“ teils eingeführt, teils vorgeschlagen worden, welche bei der Entwicklung des Anilinschwarz diesen oder jenen Vorteil bieten sollten. Unter anderem hat Higgin im J ahre 1866 das unlösliche, grünlich gefärbte wolframsaure C h г о m о x у d [4] (s. Chromoxydsalze) und im Jahre 1867 das weisse Rhodan к upfer [5] unter dem Namen white paste empfohlen. Das w о 1fr am saure C hr о m о x у d, von dem genau so viel wie vom Schwefelkupfer genommen wird, leistet gute Dienste, wenn das schwarze Muster nicht (wie bei der mit Schwefelkupfer hergestellten Farbe) weiche, geschmolzene Formen zeigen, sondern scharf und spitzig zwischen den anderen Farben stehen soll. Die in Wirklichkeit nicht sehr ökonomische und wenig rationelle Fixation mit Rhodankupfer hat in der Praxis nicht viel

Anhänger gefunden, während die ungemein rasch wirkenden Vanadverbindungen mit förmlichem Enthusiasmus aufgenommen wurden. Lightfoot hatte schon im Jahre 1871 auf die Bedeutung dieser Verbindungen für das Anilinschwarz aufmerksam gemacht. Im Jahre 1874 nahm Pinkney ein französisches Patent auf die Verwendung der Vanadsalze zum Drucken und Färben von Anilinschwarz und im Jahre 1876 veröffentlichten Antony Guyard (Hugo Tamm) [6] und G. Witz [7] ihre Studien über die Entwicklung des Anilinschwarz mit Hilfe von Vanadsalzen (s. Vanadverbindungen). Trotz ihres hohen Preises kommen sie doch billiger als Schwefelkupfer zu stehen, da 1 kg Schwefelkupfer leicht durch ¹/₈ g Ammoniumvanadat, das in Vanadiumchlorür übergeführt worden ist, ersetzt werden kann. Man hat sich sogar vor einer stärkeren Dosis zu hüten, damit nicht die Druckfarbe, wie bei Verwendung aller löslichen Fixationsmittel, schon im Farbkiibel arbeitet, d. h. fertiges Anilinschwarz als Hiederschlag ausscheidet.

Das von C. Köchlin (1865) herstammende Anilinschwarz mit weinsaurem Anilin kommt teurer zu stehen als die mit salzsaurem Anilin hergestellte Farbe, hat aber gleichwohl ausgedehnte Verwendung gefunden, weil es, auf weisser Baumwolle vorgedruckt, entwickelt und dann mit Eisenlila überdruckt, mit diesem keine Konturen bildet. Wegen schwächerer Salzsäureentwicklung bei der Oxydation verunreinigt es die Atmosphäre der Hänge weniger als ein Schwarz mit salzsaurem Anilin, und die während der Schwarzentwicklung aus dem weinsauren Anilin frei werdende Weinsäure verbindet sich mit dem Kalium des Chlorats zu unlöslichem Weinstein auf der Baumwolle. Beide mit einander im Zusammenhang stehenden Gründe liessen das Weinsäureschwarz, um den Stoff zu schonen, auch für grössere Schwarzmuster und Schwarzdecker empfehlenswert erscheinen. Ein Rezept, das obigem „Anilinsalz“-Schwarz, was den Anilingehalt betrifft, möglichst nahe kommt, hat folgende Zusammensetzung: 7,5 kg Weizenstärke, 2,25 kg. hellgebrannte Stärke, 40 1 ’Wasser, 2,75 kg Kaliumchlorat und 1,35 kg kristall. Salmiak werden zusammen verkocht und in die heisse Paste 3 kg Anilinöl, ferner nach dem Erkalten 3,4 kg Weinsäure (zuvor in 5 1 Wasser gelöst) und 2 kg Schwefelkupfer eingerührt. Vergleicht man diese Vorschrift mit der für das „Anilinsalz“-Schwarz gegebenen, so findet man, dass das Weinsäure-Anilinschwarz 74°/₀ mehr Chlorat als jenes enthält, woraus hervorgeht, dass die Weinsäure einen Teil der Wirkung des Chlorats absorbirt.

Durch schnelle Entwicklung in der Hänge zeichnet sich das Schwarz mit chlorsaurem Anilin aus. Um dieses Anilinsalz zu erhalten, werden 4,875 kg Kaliumchlorat und 4,875 kg Weinsäure je in 15 1 kochend heissem Wasser aufgelöst, dann die Lösungen mit einander vermischt und bei 50° C. mit 4,875 kg Anilinöl (Echappé-Оel, ein mit o-Toluidin gemengtes Anilinöl) versetzt. Beim Erkalten scheidet sich Weinstein aus, worauf das Klare abgegossen und filtrirt wird, um ihm die kalte Lösung von 4,875 kg salzsaurem Anilin in 18 1 Wasser zuzufügen und die ganze Flüssigkeit mit Wasser auf 8° Bé zu stellen. Die Vorschrift für ein Handdruck-Deckschwarz mit diesem sog. „chlorsauren“ Anilin lautet auf 21 1 von dem mit salzsaurem Anilin versetzten, Sgrädigen, chlorsauren Anilin, dann auf 21,5 1 ganz dünnen Traganthschleim, 750 g kristallisirten Salmiak und 8 1 Kupfervitriollösung (125 g per 1), die immer unmittelbar vor dem Gebrauch der Farbe zugefügt wird. Für den Rouleauxdruck gelten dieselben Verhältnisse, nur wird eine kräftige Stärkeverdickung statt des Traganths und Schwefelkupfer oder Vanadiumchlorür anstatt des Kupfervitriols genommen. Das Schwarz schont gleich dem Weinsäureschwarz die Atmosphäre der Hänge und ist dem Stoff nicht gefährlicher als ein anderes Anilinschwarz. Auch das Schwarz mit Anilinnitrat ist brauchbarer, als es auf den ersten Augenblick scheinen mag. Dieses billige Schwarz eignet sich besonders für den Artikel Schwarz-Bleiorgane (s. unten), bei dem ein auf salzsaures Anilin gestelltes Schwarz die Ansammlung von unlöslichem Bleichlorid auf der Schwarzwalze veranlassen und dem Kouleaux-drucker grosse Schwierigkeiten bereiten würde. Im Kaltwasserbad werden 2,48 kg Echappé-Oel (s. oben), 1,95 kg Salpetersäure 36° Bé und l!/₂ 1 Wasser vermischt. Andererseits kocht man eine Paste mit 6 */₄ kg weisser Stärke, erzeugt werden

1% kg hellgebrannter Starke, 43 1 Wasser, 1,8 kg Kaliumchlorat und 1,5 kg kristallisirtem Salmiak. An die kalte Paste wird die ganze Menge des vorbereiteten salpetersauren Anilins gerührt, worauf die Parbe mit 1,8 kg Schwefelkupfer „ausgeschärft“ und mit 200 g Bleioxydniederschlag, der zuvor mit 400 cbcm Spiritus abgerieben worden ist, neutralisirt wird. Das Bleioxydhydrat wird erhalten durch Ausfällen einer Lösung von 0,2 kg gelbem Bleizucker in 400 g Wasser mit 90 cbcm Natronlauge 36° Bé. Der erhaltene Niederschlag wird auf einem Filter ausgewaschen, auf das Gewicht von 0,2 kg Salz ausgepresst und in dieser Form dem Anilinschwarz zugefügt. Das Bleioxyd hat während der Oxydation die sich bildende Salzsäure zu ahsorbiren, damit sie nicht im Verein mit der gleichzeitig frei werdenden Salpetersäure den Stoff angreift ; aus ähnlichen Rücksichten ist das Salpetersäure - Anilin schwarz auch sehr „basisch“ gehalten, denn in der Druckfarbe, deren Anilingehalt überdies um 21,4% schwächer ist als in obigem Schwarz mit salzsaurem Anilin, sind nur 62 % dieses Anilingehalts durch Salpetersäure gesättigt und 38% als freies Anilinöl vorhanden.

Mag ein Anilinschwarz nach diesem oder jenem Rezepte oder Verfahren immer beruht die Entwicklung der Farbe auf einer

Oxydation des Anilins nach dem Schema:    О = H₂0 -f- C^H^N.

Die Oxydation betliätigt sich in einer Wasserstoffentziehung, die, von den Zerlegungsprodukten der Chlorsäure ausgeführt, aus dem Phenylamin oder Amido-benzol das Anilinschwarz entstehen lässt. Die Anwesenheit eines Metall- oder Fixirsalzes ist eigentlich für die Schwarzentwicklung nicht unumgänglich notwendig. Dies haben Antony Guyard [8] und Rosenstiehl [9] durch direkte Versuche nachgewiesen, wie auch das von Coquillion [10] und Goppelsröder [11] auf elektrolytischem Wege hergestellte Anilinschwarzpulver bezeugt, dass dieser schwarze Farbstoff durch die ausschliessliche Einwirkung von Sauerstoff auf Anilinsalze entsteht ohne Beihilfe irgend eines Metalles oder Metallsalzes. In scheinbarem Widerspruch hiermit stehen die zwei Thatsachen, dass erstens reines Anilinchlorat, für sich allein gekocht, kein Schwarz liefert, und zweitens, dass die Praxis für die Schwarzentwicklung die Gegenwart eines Eisen-, Kupfer-, Mangan- oder Vanad-salzes doch nicht entbehren kann. Der Widerspruch hebt sich auf, wenn man hinzufügt, dass ein Tropfen Säure, der kochenden Anilinchloratlösung zugesetzt, sofort die Anilinschwarzbildung infolge der Zerlegung des Salzes und der Chlorsäure beginnen lässt und dass dieselbe Zerlegung in gleicher Weise auch durch die Gegenwart der genannten Metallsalze veranlasst wird, die hierbei die Rolle einer Säure übernehmen. Es sind die Salze solcher Metalle, die leicht von einer höheren in eine niedrigere Oxydationsstufe und umgekehrt übergehen, Hand in Hand damit ihre eigene Acidität abwechselnd vermehren oder vermindern und dadurch die Zerlegung der Chlorsäure reguliren, so dass sie Schritt für Schritt, nicht zu schnell und nicht zu langsam vor sich geht. — Ausser auf elektrolytischem Wege ist Anilinschwarz in Teig- oder Pulverform auch nach anderen Methoden dargestellt worden, die sich an die üblichen Druckrezepte anlehnten. Gleichviel, ob man das elektrolytisch gewonnene Produkt, den auf der Baumwolle entwickelten Farbstoff oder den im Laboratorium dargestellten Schwarzteig untersucht — immer ist das Schwarz metallfrei und besteht aus einer Anilinschwarzbase, der man den Namen Nigranilin gegeben hat. Das Nigranilin bildet mit Salzsäure, Schwefelsäure, Chromsäure u. s. w. Salze von grünschwarzer Farbe, die jedoch schon durch Wasser, schneller durch alkalische Flüssigkeiten in Tiefschwarz übergeht. Durch rauchende Schwefelsäure wird die Schwarzbase sulfonirt und das entstandene Sulfoprodukt bildet mit Alkalien lösliche Salze von violettschwarzer Farbe. Als Base wie als Chlorhydrat löst sich das Nigranilin in Anilinöl auf. Durch schweflige Säure wird es teilweise zu grünem Emeraldin reduzirt. Mit alkoholischer Kalilösung und Zinkstaub erhitzt, liefert es ein unlösliches, an der Luft rasch wieder in Schwarz sich verwandelndes Leuko-produkt und in kochender Zinnsalzlösung wird es zu einer blaugrünen, auf Zusatz von Alkali schnell wieder sich schwärzenden Substanz. Beide Reaktionen lehren, dass Anilinschwarz auf dem sonst für Anilinfarben eingeschlagenen Wege (s. Aetz-farben) nicht geätzt werden kann. Die Analysen verschiedener Forscher, die

sieli das Anilinschwarz oder Mgranilin nach der einen oder andern Methode verschafft haben, stimmen darin überein, dass seine prozentische Zusammensetzung der empirischen Formel C₆H₅N, also auch der Formel des Azobenzols

/ C₆ H₅ N\    ...    .    ...

1 II I entspricht. Ueber die rationelle Formel des oxydirten Emeraldins kC« -H5 NJ

oder Nigranilins ist man jedoch noch nicht im reinen; denn Goppelsröder hat für die Nigranilinbase die Formel Cu Hl() Ar₄, Nietzki [12] Cx 8 Щ ₅ N₃ und Kayser [13]    aufgestellt, wonach die Salzsäureverbindung des №gr-

anilins mit CuHlüNA ■ HCl oder mit C^Hl5H₃-HCl oder mit CnHU)N₂ • HCl zu bezeichnen wäre. Nietzki hat das Anilinschwarz durck Erwärmen mit saurer Zinncklorürlösung in die Leukoverbindung übergeführt und dabei von dem Reduktionsmittel so viel gebraucht, als dem Molekül 6]яЩ₅M3 entspricht, wodurch die von ihm aufgestellte Formel an Wahrscheinlichkeit gewinnt.

Gleich nach dem ersten Auftreten des Anilinschwarz im Jahre 1863 dachte Cordillot daran, ein Dampf anilin sch warz zusammenzusetzen, das sich jedoch als wenig haltbar erwies und deshalb wenig Berücksichtigung fand. Man kam aber auf seine Idee wieder zurück, als die Dampfartikel des Krappextrakts und des künstlichen Alizarins ein möglichst echtes Dampfschwarz verlangten, und gab seiner ursprünglichen Yorschrift eine verbesserte Form. Für das Cordillot’sehe Dampf-Anilinschwarz wurde nunmehr in oben angegebener Weise ein 9 Bé starkes chlorsaures Anilin hergestellt (14 Teile Weinsäure, 5,2 Teile Kaliumchlorat, 70 Teile kochendes Lösungswasser, 10 Teile Anilinöl). Andererseits wurden 18,5 Teile Ammoniumsulfat in 20 Teilen Wasser, dann 52 Teile Ferrocyankalium in 104 Teilen Wasser gelöst und diese zwei Lösungen heiss zusammengegeben. Beim Erkalten kristallisirt Kaliumsulfat aus, während die überstehende Flüssigkeit in der Hauptsache eine Ferrocyanammoniumlösung vorstellt, von der 22,5 Teile an 100 Teile jenes, in Stärke verdickten, chlorsauren Anilins gerührt werden, um ein druckfertiges Dampfschwarz zu erhalten. Wehrlin hat (1874) in dieser Farbe das Ferrocyanammonium durch Ferrocyan-anilin ersetzt, das er durch Zusammenbringen von Anilinöl mit wässeriger Ferrocyanwasserstoffsäure sich verschaffte. — Ganz verschieden von diesen zwei Vorschriften ist Schmidlins Dampfanilinschwarz (1879), das auf 1 1 Wasser 146 g Weizenstärke, 63 g dunkelgebrannte Stärke, 125 g salzsaures Anilin, 42 g Natrium chlor at, 144 g Bleichromat und per Liter fertiger Farbe 30 g Schwefelkupfer enthält. Dieses Schwarz, bei dem die Oxydation vorwiegend dem Bleichromat übergeben ist, wird nur im Mather-Platt gedämpft, durch heisse Sodalösung genommen und gewaschen. — Gleichzeitig unternahm man es aber auch, gewöhnliches Anilinschwarz (mit salzsaurem Anilin und Schwefelkupfer hergestellt, wie oben angegeben) nach dem Verhängen in einen eigentlichen Dampfkasten zu geben, um die mitgedruckten Alizarin- und Albuminfarben in üblicher Weise durch längeres Dämpfen auf der Baumwolle zu befestigen. Bei einiger Vorsicht gelingt dies ohne Gefahr für den Stoff, wenn man die in der Hänge fertig oxydirte Ware vor dem Dämpfen breit durch kalte Ammoniakluft zieht und späterhin eine oder zwei offene Töpfe mit 2—3 1 starkem Salmiakgeist auf den Boden des Dämpfkastens stellt.

u. a. m.

Das Anilinschwarz, zuerst nur für einfarbige schwarze Muster verwendet, kam bald in die Lage, die Musterkarte der Baumwolldruckereien um mehrere zugkräftige Artikel zu bereichern. Es wurde neben Alizarinrot und Albuminfarben, sowie über Beserveweiss, -Rot oder-Grün gedruckt. Für Re serve w ei ss gibt es eine grosse Auswahl von Substanzen, die, entweder alkalisch oder reduzirend oder in beiderlei Richtung zugleich wirkend, im stände sind, das über den Weisspapp gedruckte Anilinschwarz an seiner Entwicklung in der Hänge zu verhindern. Hierher gehören: Aetznatron, arsenigsaures, kohlensaures, kieselsaures, essig- und zitronensaures Natron, Zinkstaub, Kreide, Pyrogallussäure, Rhodankalium Zugleich alkalisch und reduzirend wirkt das arsenigsaure Natron in folgender Vorschrift: Es werden 4,8 kg weisser Arsenik in 4 1 Natronlauge 36° Bé und 4 1 W asser aufgelöst und von der 60° Bé starken Lösung 3,2 1 mit 9 1 Wasser verdünnt und mit 5 kg dunkelgebrannter Stärke verdickt. Dieser

billige und in der Verdickung zügige Weisspapp liefert ein ebenso scharfes wie reines Weiss unter Anilinschwarz. — Für Rotpapp hat man vorgeschlagen, die reduzirende Eigenschaft des Natriumhyposulfits oder Rhodankaliums in Anspruch zu nehmen, von welchen zwei Salzen eine gewisse Menge dem gewöhnlichen, aus verdickter essigsaurer Thonerde bestehenden Echtrot zuzufügen ist. Auch ein mit sehr viel Zinnsalz geschärftes Echtrot hat man, freilich mit wenig Erfolg, dem Anilinschwarz unterzulegen versucht. Die sicherste und beste Vorschrift verwendet alkalisch reagirendes Thonerdenatron. Man verdünnt 7 1 Thonerdenatron von 24° Bé (s. Aluminiumverbindungen) mit 3,4 1 Wasser, verdickt es mit 3,4 kg dunkelgebrannter Stärke und versetzt das Ganze mit 0,4 1 Natronlauge 36° Bé. lieber dieses vorgedruckte Reserverot wird ein beliebiges Gründel- oder Klotzanilinschwarz gedruckt, nur kein solches mit weinsaurem Anilin. Nach dem Ueberdrucken oder Klotzen wird die Ware verhängt (wie oben für Dampfanilinschwarz angegeben), dann unter Zusatz von kristallisirtem Salmiak (auf 2000 1 verdünnten Kuhmist 10 kg kristallisirter Salmiak, 5 kg kristallisirte Soda und 15 kg Kreide) bei 65° C breit in der Rollenkufe gekuhmistet, im Strang auf dem Kessel übermistet, gut gewaschen, in Alizarin ausgefärbt, gewaschen, mit Türkischrotöl geklotzt, gedämpft, geseift und gewaschen. — Die grüne Reserve wird wie die rote zusammengesetzt und behandelt. Nach dem Kuhmisten werden jedoch die Stücke in Sumach, Wauextrakt und Leim kochend gelbgefärht, dann mit Methylgrün und Leim ausgefärbt. — Während das neben Anilinschwarz mitgedruckte Bleiorange halb aus Bleiacetat, halb aus Bleinitrat sich zusammensetzt (11,76 kg weisser Bleizucker, 11,76 kg Bleisalpeter, 28 1 Wasser, 3 kg Weizenstärke), muss das Bleisalz in einem das Schwarz abwerfenden Reserveorange basisch gemacht sein. Man verdickt z. B. die Lösung von 11,2 kg salpetersaurem Blei und 2,2 kg essigsaurem Natron in 7,8 1 Wasser mit 4,2 kg dunkelgebrannter Stärke und versetzt diese Farbe lauwarm mit 1,9 kg Natronlauge 30° Bé. Dieses Orange greift das benachbarte Schwarz in der Hänge nicht an, lässt das über ihm liegende Anilinschwarz (das jedoch wiederum kein Weinsäureschwarz sein darf) nicht zur Entwicklung kommen und zeichnet sich vor der mit Bleiessig (s. Bl ei salze) hergestellten Farbe durch besondere Sattheit und Wärme der Nuance aus. In allen Fällen, wo Anilinschwarz und irgend ein Bleiorange zusammen zu hehandeln sind, werden die Stücke nach dem Oxydiren am besten und billigsten breit in einer zweiteiligen Rollenkufe durch 1000 1 kaltes Ammoniakwasser vom spez. Gewicht 0,9883 (für schwereres Orange 0,9825) gezogen und direkt in die Sodaabteilung hinüber geleitet, die mit 1600 1 Wasser von 45° C und mit 25 kg kristallisirter Soda angesetzt ist. Nach dem Waschen im Fluss wird das auf der Baumwolle fixirte Bleioxyd bei 55° C im Kessel mit Kaliumbichromat ausgefärbt, worauf die Ware leicht gewaschen und auf einer Rollenkufe durch ein kochendes Kalkbad (2000 1 Wasser und je nach dem Muster 8—12 kg gebrannter Kalk) genommen, um das Chromgelb in Chromorange überzuführen (s. Orangiren).

Von der

aus

Prud’hommes Aetzverfahren (1885) verdient diese Bezeichnung nur insofern, als die Aetzfarbe nachträglich auf ein vorgeklotztes, getrocknetes, aber nicht fertiges Dampfanilinschwarz gedruckt wird. Im übrigen verhalten sich die wirksamen Bestandteile von Prud’hommes Enlevage wie die einer Reservage mekr defensiv als aggressiv (s. Aetzfärben), indem sie der Anilinschwarzentwicklung einen passiven Widerstand leisten. Es gibt für Prud’hommes Aetz-weiss verschiedene Rezepte, z. В.*. es werden 3 kg Natriumacetat und 2 kg Solvay-Soda in 4 kg Stärkeverdickung gelöst und mit 250 cbcm Natriumbisulfit-lösung 38° Bé versetzt. Die Farbe verhindert somit durch ihre alkalische Reaktion und zugleich durch Reduktion die Entwicklung des vorgeklotzten Dampfanilinschwarz, wofür Prud’homme eine Y orschrift mit F errocyankalium, Kertész [14] (1890) eine verbesserte mit Ferrocyanammonium gegeben hat. Die Lösungen von 18 kg F errocyankalium in 32 1 Wasser und von 9 kg Ammoniumsulfat in 13 1 Wasser werden mit einander vermischt, wobei Kaliumsulfat auskristallisirt und Ferrocyanammonium in Lösung bleibt, klaren Flüssigkeit werden 12 1 mit einer AnilinÜüssigkeit vermischt, die

3,5 kg Natriumchlorat, 5.5 kg Anilinöl, 6,25 kg Salzsäure 19^2 Bé und 40 1 Wasser zusammengesetzt ist. Die hiermit grundirten Stücke gehen von der Klotzmaschine (s. d.) zum Trocknen in die auf höchstens 30° C erwärmte Hotflue, aus der sie mit gelblichgrauer Farbe hervorkommen. Haben sie eine grüne Färbung, so reicht die Kraft der Enlevage für ein reines Weiss nicht mehr aus. Deshalb muss jedes Stück von der Hotflue weg, bevor die Entwicklung des Schwarz beginnt, sofort mit der Aetzfarbe bedruckt werden. Ein Vorzug dieses, von Kertész empfohlenen Dampfanilinschwarz gegenüber dem Prud’homme’schen Originalrezept ist es, dass man die damit geklotzten Stücke auch 3 Stunden lang liegen lassen kann, bevor sie grün zu werden anfangen. Nach dem Aetzdruck werden die Stücke zweimal durch den Mather-Platt, dann durch ein kochend heisses Bichromatbad (1:100) genommen, gewaschen, geseift, wieder gewaschen und getrocknet. — Das Verfahren Prud’hommes erstreckt sich weiter auf bunte Albuminfarben, denen er die zum Aetzen erforderliche Menge Natriumacetat zufügt. Die Farben können Ultramarinblau, Zinnober, Chromgrün, Chromgelb oder Chromorange sein. So besteht ein Aetzgelb für vorgeklotztes Dampfanilinschwarz aus 6 kg trockenem Bleichromat, 0,275 kg Zinnober, 5 1 Wasser, 1,8 kg Natriumacetat und 5 kg Blutalbuminlösung (1kg per Liter). Das Natriumacetat wirkt hierbei neutralisirend, d. h. ätzend auf das Schwarz und das im Dampf koagulirende Albumin (s. Albuminfarben) befestigt die Körperfarben auf den geätzten Stellen. Die sonstige Behandlung ist gleich wie beim Aetzweiss.

Als eine Erweiterung oder Fortsetzung des

Prud’homme’schen Procédés ist das Verfahren von Grafton und Browning anzusehen, das in den Broad Oak Printworks, in derselben Accringtoner Druckerei ausgeübt wird, in der dreissig Jahre früher Lightfoot das Anilinschwarz entdeckt hatte. Nach dem D. К. P. 70 793 werden die gebleichten Calicots zuerst durch ein Tanninbad (6,24 g per Liter), dann durch ein Brechweinsteinbad (ebenfalls 6,24 g per Liter) genommen, hierauf getrocknet, dann wie oben mit einem Dampfanilinschwarz geklotzt, auf der Hotflue getrocknet und nun mit der in Gummi verdickten Lösung eines basischen Anilinfarbstoffs, z. B. des Methylenblaus, bedruckt, welcher Farbe als Aetzmittel wieder Natriumacetat einverleibt ist. Das Schwarz entwickelt sich auf dem Tannin-Antimongrund wie auf weisser Ware; das Natriumacetat in der Aetzfarbe lässt wieder örtlich die Schwarzentwicklung nicht zu und der basische Farbstoff bildet gleichzeitig im Dampf mit dem auf der Baumwolle niedergeschlagenen gerbsauren Antimonoxyd einen soliden Farblack. Charles Dreyfuss [15] bestätigt, dass derartig fabrizirte Ware einen sehr guten Eindruck macht, sowohl was die Schärfe des Drucks des aufgeätzten Musters, als auch was die Feinheit der Nuance des auf der Baumwolle befestigten, basischen Farbstoffs betrifft.

Das öfter erwähnte Anilinschwarz mit Ferro- oder Ferricyankalium, mit Ferrocyanammonium oder Ferrocyananilin ist selbstverständlich auch für die Glattschwarzfärberei der Baumwolle empfohlen und eingeführt worden, sei es, dass man das Bezept für die Entwicklung der Farbe in der Oxydationshänge oder im Mather-Platt eingerichtet hat. Ein Schwarz dieser Kategorie zeichnet sich vor anderem Anilinschwarz immer durch eine mehr oder weniger ausgesprochene Unvergrünlichkeit aus. Alles, auch das gedruckte Anilinschwarz leidet nämlich bis zu einem gewissen Grad an dem Uebelstand, dass es, der Atmosphäre ausgesetzt, sowie unter dem Einfluss von Säuren, insbesondere von schwefliger Säure, eine grüne Nuancirung qjmimmt, die allerdings beim Behandeln mit alkalischer Flüssigkeit wieder in Schwarz zurückgeht. Die Ansicht, dass ein mit toluidin- und xylidinhaltigem Anilinöl hergestelltes Schwarz nicht vergrüne, hat sich als ebenso wenig stichhaltig erwiesen, wie die Annahme, dass nicht vergrünendes Anilinschwarz ein überoxydirtes Nigranilin (s. oben) vorstelle, das durch nachträgliches Behandeln des gewöhnlichen Nigranilinschwarz mit Chromaten, Eisenoxydsalzen, Aluminiumchlorat, verdünnter Chlorkalklösung u. dergl. erreicht werde. In Wirklichkeit hat alles, auch das gedämpfte Anilinschwarz, um so mehr Neigung zum Vergrünen, je weniger intensiv die Farbe ist. Nach der Ansicht von Kertész [16] hängt das Nichtvergrünen eines Anilinschwarz

von der Abwesenheit freier Mineralsäuren während der Schwarzentwicklung ab, • und diese Abwesenheit wird in allen Fällen durch Zusatz von mindestens 70 cbcm obiger Ferrocyanammoniumlösung zu 1 1 Druck- oder Klotzfarbe erzielt. Es bildet sich alsdann Ferrocyananilin in der Farbe, alle Salzsäure geht an das Alkali des Chlorates sowie des Zusatzes und das Schwarz entwickelt sich nicht aus salzsaurem, sondern aus ferrocyanwasserstoffsaurem Anilin heraus. — Kielmeyer hat (1885) für Klotz- oder Färbeanilinschwarz ebenfalls von einer Ferrocyan-verbindung Gebrauch gemacht, von dem Ferrocyankupfer, aber weniger mit Rücksicht auf die Unvergrünlichkeit des Schwarz, als in der Absicht, die Baumwolle mit einem unlöslichen Kupfersalz für die nachherige Entwicklung der Farbe zu grundiren, für welchen Zweck Paraf im Jahre 1866 das chromsaure Chromoxyd. Higgin im gleichen Jahre das chromsaure Kupfer und Lautli im Jahre 1869 das Mangansuperoxyd in Frankreich sich patentiren liessen (Nr. 71692, Nr. 73074, Nr. 85 554), freilich mit dem Unterschied, dass sie zugleich auf die oxydirende Kraft ihrer Salze für die Anilinschwarz-Entwicklung spekulirten. Um auf der Baumwollfaser Ferrocyankupfer niederzuschlagen, werden die Stücke zuerst durch eine kalte Kupfervitriollösung (5,5 g per Liter), dann bei 60° C durch eine Ferrocyankaliumlösung (4,4 g per Liter) genommen. Das Klotzschwarz, das kalt auf einem Farbkessel, auf dem Jigger (s. d.) oder auf der Foulardir-maschine gegeben wird, ist ein nicht verdicktes, schwach angesäuertes Anilin-chlorat-Schwarz (s. oben), das man nach dem Trocknen (bei massiger Wärme) 2—3 Tage lang in einer auf 32° C gehaltenen Lattenhänge (s. Hänge) oxydiren lässt. Die dunkelgrünen Stücke werden schliesslich auf dem Jigger zuerst bei 30°, dann bei 60°, dann bei 80° C durch Sodalösung (30 g per Liter) genommen und bei 70° geseift (5 g Schmierseife per Liter). — У or kurzem hat die Firma Karl Steiner in Rappoltsweiler i. E. ein Patent auf ein Färbe anilinschwarz angemeldet, für welches die Baumwolle ebenfalls mit Ferrocyankupfer grundirt wird und ausserdem die Flotte eine Ferrocyanverbindung zugesetzt erhält. Die kalte Anilinflotte besteht in diesem Fall aus 1 1 Wasser, 86 g salzsaurem Anilin, 24 g Natriumchlorat und 108 g Ferrocyankalium. Nach dem Durchnehmen durch diese Flüssigkeit wird die Ware bei höchstens 40° C getrocknet und bei 1 Atmosphäre Druck gedämpft oder aber in der Warmrösche (s. Hänge) zum Oxydiren aufgehängt, in welchem Falle der Farbe weniger Ferrocyankalium zugefügt wird. Dieser Zusatz hat übrigens auch für die Dampffarbe seine Grenze, denn bei zu viel Ferrocyankalium steht zu befürchten, dass das resul-tirende Schwarz abrusst, d. h. beim Reiben vom Faden herunterfällt. — Oxydationsund Dampfanilinschwarz haben sich sehr langsam in die Stück- und Garnfärberei, sowie in die Färberei der losen Baumwolle, gar nicht in die Cops- und Kettenfärberei Eingang verschafft. Der chemische Gedanke des Schwarzfärbens ist in allen Fällen identisch mit dem des Schwarzdrucks und unabhängig von der gegebenen Form der Baumwollfaser; nur die Handgriffe und Apparate ändern sich mit den verschiedenen Formen der Baumwolle. Immer sind der Trocknungs- und Entwicklungsprozess zeitlich, eventuell auch räumlich von einander zu trennen, wenn die Baumwollfaser nicht gefährdet werden soll (s. Trockenapparate). Ebenso muss man für die Färberei als Grundsatz aufstellen, dass Metallsalz und Anilinflotte räumlich von einander getrennt zu halten sind, da jede fertige Schwarzbrühe, sobald ihr das zur Entwicklung des Schwarz erforderliche Metallsalz zugefügt wird, Neigung bekommt, sich zu zerlegen, unlösliches Schwarz in der Flüssigkeit auszuscheiden, also ihre Zusammensetzung zu ändern, so dass es nicht möglich ist, nach dem sogen. Ein badverfahren eine Reihenfolge von Stücken aus derselben Flotte gleich-massig zu färben. Jedes Einbadverfahren ist für das Anilinschwarz zu verwerfen, insbesondere das anfänglich für Stücke und Garne fast ausschliesslich befolgte Verfahren mit Bicliromat und Anilinsalz in einem Bad. haben die Garnfärber das Patent В ob oeufs (Franz. Patent Nr. 68 079 Jahre 1865) sich zu Nutzen und in folgender Weise zurecht gemacht: Es werden zwei Lösungen im Vorrat gehalten, eine Anilinlösung (D/₂ kg Anilinöl, 2*/₄ kg Salzsäure, 3 kg Schwefelsäure, 50 1 Wasser) und eine Chromatflüssigkeit (3 kg

In Nordfrankreich

vom

Natriumbichrom at, 50 1 Wasser). Yon jeder Flüssigkeit werden je 2 1 genommen und zu einem Bad für je 1 kg Baumwolle angesetzt. Das Garn bleibt eine bis zwei Minuten in der kalten Mischung, wird dann ausgewunden und 20 Minuten lang bei l/i Atmosphäre gedämpft. Das Bohoeuf’sclie Verfahren erlebte viele Variationen nach der „kalten“ sowohl als auch nach der „warmen“ Methode, aber das Oxydationsschwarz hat ihm, namentlich bei den deutschen Färbern, als das rationellere und zuverlässigere Verfahren für ein nicht abrussendes Schwarz den Bang abgelaufen. Das „Diamantschwarz“ von L. Hermsdorf in Chemnitz i. S., das eine Berühmtheit auf dem Baumwollgarn-, Strumpf- und Wirkwarenmarkt der alten und neuen Welt erlangt hat, ist zwar ein Fabrikgeheimnis, aber sicher weiss man, dass es ein Oxydations-Anilinschwarz ist.

Wenn man nach dem Vorgang Coquillions und Goppelsröders durch die Lösung von salzsaurem oder schwefelsaurem Anilin einen elektrischen Strom leitet, oder wenn man Anilinöl, Salzsäure und Bichromat, mit oder ohne Kupfersalz, erwärmt, oder wenn man, wie Gebr. Heyl & Co. in Cliar-lottenburg [17], Armand Müller [18], und Bdieineck [19], die Bestandteile irgend eines für den Druck bestimmten Anilinrezeptes, aber ohne Verdickung, in der Wärme auf einander ein wirken lässt, so scheidet sich Anil inschwarz in Form eines schwarzen Niederschlages aus, der trocken oder teigförmig für Albuminschwarz an die Druckereien geliefert wird. Die Farbe findet nur für kleine Objets bei Weissbodenmustern Verwendung, z. B. nach folgender Vorschrift: 10 kg Anilinschwarzteig werden mit 1 kg Salmiakgeist, i/₂ kg Terpentinöl und 1 kg Glycerin angerührt, dann mit 4 kg Kienruss, sowie mit 12 y₂ kg Ultramarin vermischt und mit 30 kg Blutalbuminlösung (700 g II я per 1 1 Wasser) verdickt. Anilinschwarz als Körperfarbe reicht nämlich für sich allein in dem Albumin-Dampfschwarz (s. Alb umin farb en) für ein Tiefschwarz nicht aus, weshalb man ihm zu seiner Verstärkung und Nuancirung andere Körperfarben beimengt.

Wir haben den Siegeslauf des Anilinschwarz durch die Baumwollindustrie verfolgt, haben gesehen, wie es Erfolg an Erfolg reihte, wie es den Musterkarten der Baumwolldrucker und -Färber neue Genres und neue Artikel brachte, wie es mit jedem Jahre für beide Gewerbe mehr und mehr unentbehrlich wurde. Dagegen fiel es ihm sehr schwer, sich der Wollfaser zu hemeistern, die sich zum Anilinschwarz wie ein Beduktionsmittel verhält, das die Entwicklung der Farbe zu verhindern bestrebt ist. Lightfoots Versuche (1865) berücksichtigten schon dieses Verhalten der Wollfaser und zwar durch Vorbehandeln mit Chlorkalklösung und Salzsäure; aber er chlorte das Gewebe so stark, dass die Faser darunter zu leiden hatte und das Chloren oder vielmehr Oxydiren der Wolle überhaupt in Misskredit kam. Erst in den letzten zehn Jahren griff man, einer Initiative der Firma L. Cassella in Frankfurt a. M. folgend, auf das Chloren der Wolle zurück, um es in verbesserter Auflage einer Beihe von neueren, künstlichen Farbstoffen auf der Wolle zu gut kommen zu lassen (s. Chloren). Unterdessen fand auch das Dampfanilinschwarz mit Ferrocyankalium immer mehr Beachtung und Verbreitung in der Baumwolldruckerei und -Färberei (s. oben) und bahnte dem Prud’homme’schen Aetzverfahren den Weg in die Praxis (s. oben). Nun erst kam die Zeit für das Anilinschwarz auf Wolle, da alles in allem drei Errungenschaften gegeben sein mussten, um überhaupt zu neuen Anilinschwarz-Versuchen auf Wolle zu ermuntern. Es ist F. V. Kal labs (in Firma K. Oehler in Offenbach a. M.) Verdienst, zuerst erkannt zu haben, dass für Wolle nur ein Dampfanilinschwarz Aussicht auf Erfolg hat, worauf er mit Glück die Verfahren des Chlorens der Wolle, des Dampfanilinschwarz und der Anilinschwarz-Enlevage kombinirte und ihre Leitmotive für den Gebrauch in der Wollfärberei und -Druckerei transponirte (D. B. P. Nr. 68 887 und 71 729 vom Jahre 1891). Er chlorirt oder, richtiger gesagt, er „oxydirt“ das Wollgewebe in einem kalten Bade, das aus 6% Chlorkalk und КР/г^о Salzsäure 21° Bé besteht. Nach ³/₄stüudigem Aufenthalt in dieser Flüssigkeit wird die Ware mit Natriumsuperoxyd überoxydirt, gut gewaschen und getrocknet. Das nun folgende Klotz-schwarz setzt sich aus 400 g salzsaurem Anilin, 260 g Ferrocyankalium, 150 g

Natriumchlorat, 2,7 1 Wasser, 200 g Glycerin (eventuell nebst einer Kleinigkeit Weinsäure) zusammen. ■ Getrocknet wird in der Hotflue, um nacbber eine weisse oder bunte Enlevage aufzudrucken. Die Vorschrift für Aetzweiss lautet auf 500 g Leiogommeverdickung (1:1) (s. Verdickungsmittel), 200 g Natriumacetat, 200 g Rhodankalium und 16 cbcm Säureviolettlösung (1:100) (als Blendung für den Drucker). Das Aetzgrün, das nicht wie beim entsprechenden Baumwoll-artikel eine Albuminverdickung verlangt, wird erhalten durch Auflösen von 50 g Malachitgrün in 250 cbcm Wasser und 50 g Glycerin, Verdicken mit 250 g Leiogomme und Versetzen mit 400 g Natriumacetat. Aetzrot wird mit 50 g Brillant-Ponceau 6 R (Cassella) gegeben und sonst wie das Grün zusammengesetzt. Mit Ausnahme der beizenfärbenden Alizarin- und Holzfarbstoffe lassen sich für den Aetzdruck auf „oxydirter“ Schafwolle die meisten substantiven natürlichen und künstlichen Farbstoffe verwenden. — Die mit Schwarz foular-dirten und mit Enlevage bedruckten Wollstücke werden schliesslich 5—-30 Minuten lang feucht, aber mit trockenem Dampf und ohne Ueberdruck gedämpft, gewaschen, nicht chromirt, eventuell geseift und gesäuert. Selbstverständlich wird derselbe Weg auch für ünischwarz auf Wolle ohne Aetzdruck gleichwie für Halbwoll-waren mit und ohne Enlevage (unter geeigneter Auswahl der Farbstoffe für Aetzblau, Aetzgelb u. s. w.) auf Halbwolle eingeschlagen. — Das Rezept für ein Druckschwarz mit ausgespartem Weiss auf oxydirter Wolle oder Halbwolle verlangt 800 g Leiogommelösung, 200 g salzsaures Anilin, 75 g Natriumchlorat, 130 g Ferrocyankalium, 260 g Wasser und 40 g Weinsäure. — Endlich dürfte das ganze Verfahren als besondere Errungenschaft für Glatt- und Bodenschwarz auf Gloriastoff (l/₂ Seide, Wolle) zu betrachten sein, da ein solches bisher nicht in zufriedenstellender Weise hergestellt werden konnte. Aber auch Aetzweiss und bunte Aetzfarben in anilinschwarzem Grund auf Gloria geben dankbare Druckartikel ab. Verfasser hat Gelegenheit gehabt, Muster von Gloria-, Halbwoll-und Ganzwollwaren zu sehen, die in ausländischen Fabriken nach dem Kallab’-schen Verfahren hergestellt worden sind und durch den scharfen Druck der Aetzfarben, durch reines Weiss, lebhaftes Kolorit und tiefes Deckschwarz den besten Eindruck machten.

Litteratur: [1] Franz. Patent Nr. 57192 vom 28. Januar 1863. — [2] Bull. soc. chim., Paris 1864, Bd. II, S. 416. — [3] Kielmeyer, Die Entwicklung des Anilinschwarz, Leipzig 1893. — [4] E. Nölting, Histoire du noir d’aniline, Mulhouse i. E. 1889. — [5] A. Lehne und E. Nöl-ting, Anilinschwarz, Berlin 1892. — [6] Bull. soc. chim., Paris 1876, Bd. XXV, S. 58. — [7] Bull. soc. indust., Mulh. 1876, S. 310. — [8] Bull. soc. chim., Paris, Bd. XXV, S. 58. — [9] Bull. soc. indust., Mulh. 1876, S. 179. — [10] Comptes-rendus, Bd. LXXXI, S. 408. — [11] F. Groppelsröder, Etudes électrochimiques des dérivés du benzol, Mulhouse 1876; Derselbe, Elektrolytische Darstellung der Farbstoffe, Reichenberg i. B. 1885; Derselbe, Farbelektrische Mitteilungen, Mülhausen 1889; Derselbe, Studien über Anwendung der Elektrolyse zur Darstellung u. s. w. von Farbstoffen, Mülhausen 1891. — [12] Nietzki, Organische Farbstoffe, Breslau 1888. — [13] Kayser, Verh. d. Vereins z. Beförderung d. Grewerbfl. 1879, S. 217. — [14] Dr. Lehnes Färberzeitung' 1890/91, Nr. 6. — [15] Journ. soc. of chemical Industry, 1894, Nr. 5. — [16] Dr. Lehnes Färberzeitung 1891/92, Heft 1. — [17] Wagners Jahresbericht 1871, S. 775. — [18] Chem. Centralblatt 1871, S. 228. — [18] Dingl. polyt. Journ., Bd. 203, S. 485.

Kielmeyer.

Animalische Leimung, in der Papierfabrikation das Ueberziehen oder Tränken des schon fertigen Papieres mit aus tierischen Abfällen hergestelltem Leim. S. Papierfabrikation.

Animalisiren der Baumwolle nennt man das Grundiren derselben mit stickstoffhaltigen Substanzen, wie Albumin, Kasein (s. d.) oder Leim, um die stickstofffreie Cellulose, was ihre Aufnahmsfähigkeit für Farbstoffe betrifft, den stickstoffhaltigen, animalischen Gespinnstfasern näher zu bringen. Das teure Grundiren mit Albuminwasser setzt voraus, dass die Ware nach dem Bedrucken mit bunten z. B. Anilinfarben gedämpft wird (vergl. Albuminfarben). Dasselbe gilt von dem weit billigeren Kase'ingrund, der bei Herstellung gedeckter Dampfartikel Verwendung im grossen gefunden hat. Doch erhält die Ware in diesem Fall zuvor eine Präparation mit Zinnoxyd, indem man sie nach Angabe Broquettes [1] durch eine 5V₂°/o Lé starke Lösung von zinnsaurem Natron (s. Zinnverbindungen) und sofort durch zweigrädige Schwefelsäure nimmt, worauf man sie wäscht, auswindet und noch nass auf der Klotzmaschine (s. d.) mit Kase’inlösung grundirt

(2 kg Kasein gelöst in 30 1 Wasser und 420 cbcm käuflichem Salmiakgeist), um sie dann zu trocknen, zu bedrucken, zu dämpfen u. s. w.

Grundirt man die

Baumwolle mit Leimlösung, so muss die aufgedruckte Farbe gerbstoffhaltig sein oder gemacht werden, um den Leimgrund stellenweise unlöslich zu machen und durch die unlösliche Leimverbindung zugleich den aufgedruckten Farbstoff auf der Baumwolle zu befestigen. Versieht man die Gewebe mit der angegebenen Zinnpräparation und nimmt man sie hernach durch eine Tanninlösung (3 g per Liter), so entsteht auf der Gespinnstfaser unlösliches gerbsaures Zinnoxyd, das für sich allein schon ein Befestigungsmittel für Farbstoffe, speziell für basische Anilinfarbstoffe ist und als solches im Halbwolldruck Verwendung findet. Fügt man gleichzeitig der Druckfarbe Leimlösung hinzu, so wird der Baumwollfaden durch das Hinzukommen des stickstoffhaltigen Leims stellenweise und in umgekehrter Iteihenfolge der Operationen animalisirt. Man hat auch versucht, die sauren Farbstoffe durch Animalisiren der Faser für die Färberei der Baumwollgarne zu gewinnen [2] und hat verschiedene Wege dafür vorgeschlagen, die in der Hauptsache den Gedanken verfolgen, auf den mit Leim- und Seifelösung getränkten Garnen die unlösliche Verbindung von Leim mit basischem Alaun oder mit Thonerde und Tannin oder mit Thonerde, Zinnoxyd und Tannin entstehen und durch ihre Vermittelung den sauren Farbstoff auf der Baumwolle sich befestigen zu lassen. Wie indessen aus den Beschreibungen herausgelesen werden kann, ist dieses Färbeverfahren nicht sehr zuverlässig und ist glücklicherweise durch das Hinzukommen einer reichen Auswahl von Farbstoffen, mit denen Baumwolle ohne jede Beihilfe einer Beize direkt gefärbt werden kann, überflüssig geworden. In neuester Zeit (1890) ist für das Animalisiren der Baumwolle ein Weg eingeschlagen worden, der, wenn das Verfahren im grossen sich bewähren und ausführen lassen sollte, wie für die Theorie des Färbeprozesses, so auch für die mit vielen Schwierigkeiten und Umständlichkeiten verknüpfte Färberei der Halbwollwaren von grosser Bedeutung werden müsste. Nack dem Patent von L. Vignon in Lyon und L. Cassella in Frankfurt a. M. (D.B.P. Nr. 57 846) wird 1 Teil Baumwolle mit 6 Teilen porösen, mit Ammoniak gesättigten Chlorcalciums 6 Stunden lang in einem gescldossenen Gefäss bei 100° C. erhitzt, nach dem Erkalten in geeigneter Weise vom Ammoniaküberschuss befreit und gewaschen. Die auf diese Weise amidirte Cellulose oder animalisirte Baumwolle kann, wie in der Patentbeschreibung geltend gemacht wird, in sauren Bädern mit solchen Farbstoffen gefärbt werden, welche sonst wie der Indigokarmin, Azofarben u. dergl. nur zum Färben der Schafwolle dienen.

Kielmeyer.

Litteratur : [1] Ding], polyt. Journ. 1850, Bd. 115, S. 66. — [2] A. Kertész, Die Anilinfarbstoffe, Braunschweig 1888.

Anime, s. Kopal.

Allioil, nach Faradays Bezeichnung der elektronegative Bestandteil eines Elektrolyts; s. Elektrolyse.

Anis (F r u c t u s A n i s i v u 1 g a r i s) ist die aus zwei Teilfrüchtchen bestehende Spaltfrucht der im Oriente einheimischen, in vielen Ländern Europas, sowie in Südamerika, Indien und Japan im grossen gebauten Anispflanze (Pimpinella Anisum L., Familie Umbelliferae, Dolden- oder Schirmpflanzen). Die Frucht ist vom Stempelpolster und zwei kleinen Griffeln gekrönt, bimförmig oder rundlicheiförmig, graugrün bis grüngelb, 3—4, seltener 6 mm [1] lang, 2 mm dick, und zerfällt nicht in ihre Teilfrüchte. Wie alle Umbelliferenfrüchte hat auch der Anis 10 Hauptrippen in Gestalt zarter, lichterer Streifen, in den dazwischen liegenden Tliälcken sind 4—8 im Querschnitt elliptische Oelbehälter (Oelstriemen), an der ebenen Berührungsfläche der beiden Teilfrüchtchen einige grössere, im ganzen etwa 30 Oelbehälter vorhanden. Die Oberfläche der Frucht ist durch zahlreiche kurze, angedrückte Borsten rauh. Das Keimnährgewebe erscheint im Querschnitt fast halbmondförmig [1], [2],[3], [8]. Die chemische Zusammen-setzung [4] erhellt aus folgenden Zahlen (in %): Wasser 12,33, Stickstoff-Subst. 17,52, ätherisches Oel 2,24, Fett 9,58, Zucker 4,27, Stärke 5,13, stickstofffreie Extraktstoffe 26,18, Holzfaser 14,31, Asche 8,44 ; in der Trockensubstanz betragen ätherisches Oel und Fett 13,84%. Der wertvollste Inlialts-

körper ist das ätherische Anis öl (s. d), das den Anis zu einem sehr beliebten, süsslich angenehm riechenden und schmeckenden Backwerkgewürz macht und auch im grossen zur Liqueurfabrikation dargestellt wird. Die Ausbeute beträgt durchschnittlich 2%. Die daselbst erhaltenen Rückstände besitzen lufttrocken über 18 °/₀ Stickstoffsubstanz und bei 20°/₀ Fett und sind daher noch für weitere technische Verwendung geeignet [4]. Von den zahlreichen Sorten des Anis sind folgende die wichtigsten:

1. Kleinasiatischer Anis, besonders in Südosteuropa konsumirt; 2. Spanischer Anis (von Alicante), graugrün, ziemlich gross, ölreich; 3. Italienischer Anis (Albi, Midi, Puglieser Anis, Anis von Malta), die grössten und wertvollsten Sorten; 4. Französischer Anis, Anis von Touraine und Tours; 5.Russischer Anis, dunkel, fast schwarzgrün, klein; 6. Deutscher Anis, von Erfurt, Grotha, Magdeburg, Bamberg; 7. Böhinis ch - mähri s eher Anis.

Die grösste Menge liefert Russland. Der Preis des russischen Anis schwankt zwischen 44—58 Ж per 100 kg.; italienischer notirt etwas höher. Im Handel kommt Anis meist stark verunreinigt vor, Doldenstielchen, Steinchen, Erde, Aniserde [2], [5], andere Umbelliferenfrlichte, Hirsefrüchte sind auch in besserer Ware reichlich enthalten. Auch schon extrahirter, des ätherischen Oeles beraubter Anis wird unter gute Ware gemischt; die gefährlichste Fälschung geschieht mit den giftigen Früchten des Schierlings (Conium maculatum), die rundlich sind, gekerbte Hauptrippen besitzen und sich durch den Gehalt des Alkaloids Koniin auszeichnen [1], [2], [6]. Für den Transport ist noch zu beachten, dass feuchte Ware sich erhitzen und verderben kann, daher der Fabrikant nur gut verpackte Ware übernehmen soll [7]. Auch aus der Anisspreu (Doldenstielchen) wird ätherisches Oel gewonnen.

Litteratur: [1] Hartwich in Realencyklopädie der gesamten Pharmacie, Wien 1886, Bd. I, S. 391. — [2] T. F. Hanausek, Die Nahrungs- und Genussmittel etc., Kassel 1884, S. 325. —-

[3]    J. Möller, Pharmac. Post, 1892, Bd. 25, S. 24, und Pharmakognost. Atlas, Berlin 1892. —

[4]    J. König, Die menschlichen Nahrungs- u. Genussmittel, Berlin 1893, S. 748. — [5] Chemiker-Zeitung, 1892, 16, S. 1497. — [6] Pharmaceut. Centralh., 1878.— [7] Nobbe in Dämmers Lexikon d. Verfälsch., Leipzig 1887, S. 65; Beck, Flora v. Niederösterr., Wien 1892, S. 625. T. F. Hanausek.

Deite.

Anisöl (Oleum Anisi), das flüchtige Oel, welches aus dem Anis, der Frucht von Pimpinella Anisum A., durch Destillation mit Wasser gewonnen wird, ist farblos oder blassgelb, von süsslichem gewürzhaftem Geschmack und eigentümlichem Geruch. Sein spezifisches Gewicht ist 0,980—0,990; es schmilzt zwischen 15 und 19° C., je höher der Schmelzpunkt, um so besser ist das Oel. Im geschmolzenen Zustande lässt es sich, ohne fest zu werden, bedeutend unter seinen Schmelzpunkt abkühlen. Durch Hinzufügen von etwas festem Anethol oder durch Reiben mit einem Glasstab erstarrt es dann plötzlich unter Wärmeentwicklung. Das Anisöl löst sich vollständig in wasserfreiem Weingeist, weniger in wasserhaltigem. Es besteht aus 80—90% eines Stearoptenkörpers, des starren, kristallinischen Anethols (Ci0HnO), welches bei 21° C. schmilzt und bei 234° C siedet. Es bildet farblose, glänzende, weniger anisartig schmeckende, blätter-fönnige Kristalle. Rach mehrjähriger Aufbewahrung verliert es infolge Aufnahme von Sauerstoff seine starre Struktur und wird flüssig, so dass das Anisöl aufhört, bei einer Temperatur unter 10° zu erstarren. Das Anisöl findet Verwendung in der Medizin, der Liqueurfabrikation und in der Parfümerie und Toiletteseifefabrikation. Am geschätztesten ist das Oel aus russischem Samen. Dem Anisöl sehr ähnlich ist das Sternanisöl aus den Früchten von Illicium anisatum, einem Baume, welcher in Tonkin heimisch ist. Es unterscheidet sich von dem Anisöl durch seinen viel geringeren Gehalt an Anethol, weshalb es erst bei Temperaturen von 5—-10° C. erstarrt. Ausserdem ist der Geruch des im Sternanisöl enthaltenen Terpens ein anderer wie der des Terpens im Anisöl. Das Sternanisöl dient vielfach zur Verfälschung des Anisöls. Eine solche Beimischung lässt sich meist durch den Geruch erkennen. Reines Anisöl muss ein spezifisches Gewicht im Erstarrungspunkt, wie oben angegeben, zeigen; 1 ccm desselben muss sich in 2—5 ccm Weingeist klar auf lösen. Diese Lösung darf sich auf Zusatz von Eisenchlorid nicht verändern. Einige Tropfen des Oels auf ein Uhrglas gebracht sollen sich bei Wasserwärme unter Zurücklassung eines geringen Rückstandes verflüchtigen. Ausserdem ist auf Zusatz von Alkohol zu prüfen nach einer der im Art. „Aetherische Oele“ angegebenen Methoden.

Vonderlinn,

Anisometrische Projektioii, auch trimetrische Projektion genannt, der allgemeinste Fall der rechtwinkeligen Axonometrie. Das Axenkreuz im Raume hat gegen die Bildebene eine ganz allgemeine Lage und kann demgemäss auch das Bild des Axenkreuzes innerhalb gewisser Grenzen beliebig gewählt werden. Bedingung hierfür ist nur, dass der Winkel zwischen je zwei Axen-bildern ein stumpfer sein muss. Die Verkürzungsverhältnisse bezw. die Axen-massstäbe bestimmen sich hieraus. Bezüglich der besonderen trimetrischen Projektionsarten und der gebräuchlichsten Werte der Verhältniszahlen s. Axonometrie.

Allisotrop heissen in der Physik Körper, die in verschiedenen Richtungen verschiedene molekulare Beschaffenheit besitzen; s. Doppelbrechung und Elastizität.

Herrmann.

Anke heisst eine zum Austiefen dünner Bleche dienende Metallplatte, die mit mehreren seichten, runden Vertiefungen versehen ist, in welche das auszutiefende Blech mittelst passender Stempel durch Hammerschläge eingetrieben wird. S. Blechbearbeitung.

Aiikehrscliurf, s. Sink Werks bau.

von Oer.

Ankeillliig ist das wesentlichste Mittel zur Erfüllung der ersten Bedingung einer bergmännischen Zimmerung, die sich so fest als möglich an das zu stützende Gebirge anschliessen soll. Insbesondere ist dafür Sorge zu tragen, dass die den Ge-birgsdruck unmittelbar aufnehmenden Teile der Zimmerung, also die Verladung oder Verpfählung (s. Verzug) fest an das Gebirge angekeilt werde.

Anker, ein eigenartig geformter eiserner Haken oder Doppelhaken, der, an einer langen Kette oder einem Seile befestigt, namentlich dazu dient,

Fig. 1.

schwimmende Körper am Grunde festzuhalten. Er besteht in seiner ursjmünglichen Form (Fig. 1) aus dem geraden Schafte, der an einem Ende einen drehbaren Ring oder Bügel trägt, an dem Kette und Seil befestigt werden und der sich am andern Ende in zwei y... gebogene Arme spaltet, deren Enden mit drei-eckigen Schaufeln versehen sind. Nahe dem Ringe und senkrecht zur Ebene der Arme trägt der Schaft den hölzernen oder eisernen Ankerstock. Beim Herablassen auf den Grund legt sich der leichtere Ankerstock oben auf denselben, so dass einer der eisernen Arme mit seiner Schaufelspitze senkrecht zu , stehen kommt und sich beim Anspannen der Kette in den Boden eingräbt. Da beim Drehen des schwimmenden Körpers um den Anker dessen Kette sich leicht um den aufwärts stehenden zweiten Arm wickelt, wodurch das Heben des Ankers erschwert wird und andererseits dieser Arm darüber fahrende Fahrzeuge leicht verletzen kann, so lässt man denselben oft weg. Mehrere in neuester Zeit erfundene Anker tragen einen oder auch zwei Arme, welche sich innerhalb

ff

Ir»

wo"

gewisser Grenzen um das untere Ende des Schafts drehen können. Infolge ihres Gewichtes drehen sich dieselben beim Aufschlagen auf den Boden stets gegen den Grund und > dringen beim Anziehen ". der Ankerkette oder des Ankertaues in den-selben ein, weil eine j Sperrvorrichtung (Fig.

Fig. 2.

Fig. 3.

2 und 3) jede wmitere

Drehung verhindert. Zu den Ankern gehören auch die sogen.

fl

Uftjüi

Fig. 5.

Fig. 4.

Crd. Zschokhe.

Dr aggers, die statt bloss zwei Arme deren vier oder sechs tragen Q (Fig. 4), wodurch der Ankerstock vermieden wird, indem bei jeder M möglichen Lage des Ankers stets wenigstens zwei Arme M auf den Boden zu liegen kommen und sich in denselben eingraben können. Sie haben indes manche Nachteile des gewöhnlichen Ankers und lassen sich überdies schwierig beistauen, so dass sie nur in bescheidenen Abmessungen ausgeführt werden. Sie bilden den Uebergang zum Schirm anker (Fig. 5), welcher statt einer grösseren Anzahl Arme eine ganze Krone trägt. Am besten halten die Anker in massig hartem Thonboden, den der Wellenschlag nicht lockert, dann in Sand und feinem Kies, schlecht in Schlamm und grobem Kies und finden im Felsen, namentlich wenn er Spalten und Risse trägt, wohl einen Halt, gehen aber leicht verloren, da sie nicht mehr gehoben werden können. S. auch Schiffs-anker.

Anker, im Hochbau, sind entweder eiserne Zugverbindungen, Zugstangen, Schliessen, Schlaudern u. s. w., welche das Ausweichen von Gebäudeteilen verhindern sollen, oder man bezeichnet damit nur die verzierten Schlüssel, Keile, Festhaltungen u. s. w. für diese Zugstangen, die bestimmt sind, den Druck auf grössere Flächen zu übertragen. Gewöhnlich wird unter einem Anker nur dieser freiliegende Teil verstanden. Wird der Begriff Anker auf den in der Mauer liegenden Konstruktionsteil ausgedehnt, so hat man die für Zugstangen und Spannvorrichtungen gütigen Gesetze zu beachten. Es werden dann auch die Schrauben- und Keilschlösser verwendet, welche ein Nachstellen ermöglichen. Die aus der Mauer herausragenden Schlüssel und Festhaltungen, Anker oder Ankerplatten (s. d.) genannt, haben nicht so sehr den Zweck, zur Verzierung des Baues beizutragen, als vielmehr den durch die Zugstangen ausgeübten Druck auf eine möglichst grosse Fläche zu übertragen; es werden daher nicht nur Seiten- und Kreuzarme angebracht, sondern auch der Anker zu einer Sternscheibe erweitert. Da diese Teile wesentlich zur Festigkeit beitragen sollen, so tritt hier natürlich die Berechnung und richtige Konstruktion in den Vordergrund, während die Verzierung und Ausstattung nur willkürliche Zutliat ist und niemals die Konstruktion schwächen darf. An alten Häusern findet man häufig, dass diese Arten von Festhaltungen die Form von Ankern haben, woher es auch zu erklären ist, dass sich der Name für diesen Konstruktionsteil eingebürgert hat. Schöne Muster derartiger Anker findet man fast in jedem Werke, welches sich mit Kunstschmiedearbeiten beschäftigt, unter anderem auch im Schlosserbuch von Krauth und Meyer, Leipzig 1891, Tafel 84—86. Bei besonders gefährdeten Bauten, wie z. B. bei Türmen, hohen Schornsteinen u. s. w. empfiehlt es sich, nicht nur je zwei gegenüber liegende Mauern durch Ankerstangen zu verbinden, sondern auch Ecken und Bogen durch Zugstangen und Anker zu schützen; es entstehen dann die Eck- und Bogenanker. Hierher gerechnet können auch die sog. Ringanker werden, welche aus Eisenringen bestehen, die besonders bei Schornsteinen in die äussere Ziegelreihe eingelegt werden, um die ungleichen Spannungen möglichst auszugleichen. Julius Hoch.

Anker, s. V. w. Ankerschraube, s. Ankerschrauben.

Anker, ein Hauptteil der Ankerhemmung, s. Uhren.

Anker, s. V. w. Kesselanker, s. Schiffskessel.

Anker, in der Elektrotechnik, s. Dynamomaschine.

Anker, preuss. Flüssigkeitsmass, = 0,50 Eimer, = 0,25 Ohm, = 34,5 Liter.

Ankerarm, s. Anker und Schiff sank er.

Ankerauge, s. Schiffs anker.

Ankerbeting, s. Ankergeschirr.

Ankerbett, s. Ankerlagerung.

Ankerboje, Ankerdavit, s. Ankergeschirr.

Mödebcck.

Ankereg'ge, eine für Luftballons bestimmte harkenartige Ankervor-richtung, welche ein leichteres Fassen der Ankerflüen und ein besser gesichertes Halten derselben ermöglichen soll. Die Ankeregge ist eine Erfindung des französischen Luftschiffers Kapitän de la Haye.

Ankerfallvorrichtung, s. Ankerlagerung.

Ankerflüe (Ankerfiunke), schaufei-, herz- oder lanzettförmige Verbreiterung der spitzen Enden der Ankerarme.

Ankerflügel, s. Schiffsanker.

Ankergeschirr. Das Ankergeschirr umfasst alle Gegenstände und Apparate an Bord eines Schiffes, welche zum Zuankergehen und zum Ankeraufgehen erforderlich sind. Es sind dies ausser dem Anker (s. Schiffsanker) und der Ankerkette die Vorrichtungen zum Stauen und Fallenlassen der Anker (s. Ankerlagerung), zum Einhieven der Ankerkette (s. Ankerspill), zum Abstoppen der Ankerkette (Kettenstopper, Ankerbetinge), zum Transportiren des Ankers (Ankerdavits und Ankerkrane) und zur Bezeichnung des Ankergrundes (Ankerbojen, Ankerlicht, vergl. Fig. 1). Der Kneifstopper, auch Zwischendecksstopper genannt, dient zum Abstoppen der Kette beim Ankern fl]. Derselbe ist an der Decksklüse,

sz

•d

f ffbhalterollen g Decksklüsen 1| Kettenkasten

b,

a Klüsen

VIA b Deckstoppe c Betinoe

d Schäkel für Schlippstopper e Gangspill

(L

Sx

■⁼¥=;

Fig. 1.

“ИЛ¹

welche zum Kettenkasten führt, angebracht und ist mit einer Talje zu bedienen (Fig. 2). Der Taustopper hat den Zweck, den Zwischendecksstopper zu entlasten bei vorübergehenden Ankerungen. Er bestellt aus einem an einem Augbolzen an Deck befestigten Taustropp, welches mit der Ankerkette durch Zeisinge verbunden wird. Die Betinge dienen zum Abstoppen sowie Festlegen der Ankerkette bei längerem Zuankerliegen und legt man im letzteren Fall die Kette mit einem einfachen Törn, dem sogen. Betingssclilag, um den Betingskopf. Um die Kette beim Auslaufen frei von Deck zu halten, ist jeder Beting mit zwei quer-schiffs stehenden Armen, den sogen. Kormännern, versehen. Vor dem Einhieven der Kette muss der Betingssclilag entfernt werden [1], [2]. Die Schlippstopper, an Deck befestigte Kettenenden mit Schlipphaken, haben den Zweck, die Kette aul kurze Zeit, beim Ivlariren, beim Einlegen in das Spill oder Entfernen des Betingschlages, festzuhalten [1]. Die Deckstopper, auch Patentstopper oder Kontroller genannt, treten nur beim Einhieven der Kette in Thätigkeit. Sie sind so konstruirt, dass die vertikal stehenden Kettenschaken in einer Kinne über den Stopper gleiten, wenn sie ausser Thätigkeit gesetzt sind. Sollen sie die Kette halten, so wird der hintere Teil gesenkt, so dass sich die horizontal liegende Kettenschake gegen den oval ausgeschnittenen festen Teil des Gussstückes anlegen kann. Lm ein Herausspringen der Kette bei längerem Stoppen zu verhindern,

Fig. 2.

kann ein Querkeil über die Kette gelegt werden [1], [2]. Da alle diese Vorrichtungen ein plötzliches Stoppen und daher Einrücken der Kette mit sich bringen, verwendet man neuerdings die Ankerspille selbst zum Abstoppen und Belegen der Ketten (s. Anker spill). Die Vorrichtungen zum Bedienen der Anker bestehen in Ankerdavits, Krahnen etc. Dieselben dienen dazu, den Anker, wenn er vor die Klüse vorgehievt ist, zu fassen und auf dem Schweinsrücken zu lagern.

Mit Hilfe des Kattdavits und des Katttakels wird der Anker bis an Deck gehoben, mit Hilfe des Fischdavits und des Fischtakels das Ankerkreuz gelüftet und dann gelagert. An Stelle des Kattdavits war bei schweren Ankern früher ein Krahnbalken mit einem Kattgien in Anwendung.

Die Patentanker bedürfen nur eines Davits bezw. Krahnes, welcher den Anker mittelst des Katttakels an den Transportschäkeln fasst und auf Deck hebt. Sind mehrere Anker auf dem Verdeck gelagert, so verwendet man meist für alle Anker einen in ^____

der Mittellinie des Schiffes gelagerten dreh- &-

baren Krahn, welcher hei Kriegsschiffen zum Niederlegen eingerichtet wird. Die Anker mit Baxter-Lagerung bedürfen keiner Davits bezw. Krahne [1], [2].

Zur Markirung der Stellen, an welchen die Anker am Grunde liegen, dienen Bojen, welche mittelst des Bojenreps etwmigem Brechen der Ketten kann

an dem Ankerkreuz befestigt sind. Bei man mit Hilfe des Bojenreps den Anker leichter fischen. Bei Nacht wird die Stelle durch ein Ankerlicht bezeichnet und muss jedes ankernde Schiff am Mast eine weisse Ankerlaterne führen. Um in See das Eindringen von AVasser in die Klüsen zu verhindern, werden die Klüsen durch hölzerne Pfropfen, die sogen. Kliispfropfen, möglichst dicht zugesetzt und ist ferner aussenbords meist ein Klüsendeckel mit Ausschnitt für die Kette, welcher nach oben geklappt werden kann, vorgesehen.

Tj. Schwarz.

Litteratur: [1] Dick u. Kretschmer, Handbuch der Seemannschaft, Berlin 1892/93. — [2] Hauser, Cours de construction navale, Paris 1886.

Ankerhemmung, s. Uhren.

Ankerit, s. Dolomit.

Ankerkette, s. Kette.

Ankerkonstallte, s. Dynamomaschine.

Ankerkralm, s. Ankergeschirr.

a Jnglefield - Ąnker b Schweînsrücken c Ąnkerdavit d Ankerfallvorrichtung e Porteurkette f Rüstkette g Ąnkermring

*?

Ankertagerung. Die Lagerung der Anker (s. Schiffsanker) an Bord der Schiffe muss derartig sein, dass dieselben jederzeit frei von der Bordwand fallen gelassen werden können. Die Anker lagern daher auf einem besonderen Bett, dem sog. Schweinsrücken, geneigten Schienen oder Konsolen in Höhe des Oberdecks oder der Back, von welchen der Anker durch eigenes Gewicht herabgleiten kann; er wird am Kopfe / durch die Porteurleine, bezw. c Kette, am Kreuz durch die Rüstleine gehalten. —

Fig. 1.

Ankerlagermig für Kreuzer.

Der Stock des щ Normalankers wird dann meist beigeklappt. Für die Patentanker ist der Schweinsrücken meist nischenartig im C±

Deck eingebaut, um für die Geschütze freies Schussfeld zu haben (vé'rgl. Fig. 1). Die Franzosen, welche auch bei Kriegsschiffen an den Normalankern möglichst mit festem hölzernem Stock festhalten, hängen dieselben am Bug mit aufrechtstehendem Schaft auf und lassen sie vom Krahn aus fallen (Fig. 2). Die Ankerfallvorrichtung besteht meist in einer Welle mit zwei Daumen, auf welche das eine Ende der Porteur- und der Rüstleinkette mit je einem längeren Gliede befestigt ist. Durch Freilassen eines Hebels, welcher das Drehen der Welle, wenn festgelegt, verhindert, können die Glieder von den Daumen abgleiten und machen so die Enden der Ketten frei, so dass der Anker vom Schweinsrücken heruntergleiten kann [1], [2]. Zum Seefestzurren der Anker bei schlechtem

Жу/

,f

a Normalanker b ffnkerlager c iffikerkrahn d Ąnkerzurring e Bugankerkette f Rüstankerkette Klüsen Katttakel

1 'd

ÙM-

::

-k4-

Pig. 2. Ankerlagerung des franz. Panzerschiffs Jaureguiberry. /    \

zu

Wetter dienen besondere Zurrvorrichtungen, bestellend aus Augbolzen und Tau-stroppen. Bei der Ankerlagerung nach Baxters Patent ruht der Anker nicht an Deck, sondern wird derart in die erweiterte Klüse hineingeholt, dass das Kreuz und die Arme des Ankers ausserbords verbleiben. Der Anker hängt auf diese Weise stetig an der Kette und braucht nicht gekattet omd gefischt werden. Beim Fallenlassen des Ankers lässt man die Spillmaschine rückwärts laufen oder man löst die Kettentrommeln von der Spillwelle. Die Kette bleibt dann stets in Spannung und werden Stösse vermieden. Um ein Festfrieren der Anker in der Klüse bei Frost zu verhüten, ist eine Dampfrohrleitung in die Klüse zu leiten zum Auftauen des gefrorenen Seewassers.

Tj. Schwärs.

Litteratur: [1] Dick u. Kretschmer, Handbuch der Seemannschaft, Berlin 1892/93. — [2] Hauser, Cours de construction navale, Paris 1886.

Ankerlaterne, Anker licht, s. Ankergeschirr. Ankerlichtmasckine, s. Anker spill.

Ankermaiiöver, dasselbe umfasst alle Arbeiten und Manöver an Bord der Schiffe, welche für das Ankern auf der Rhede und im Hafen und für das Ankeraufgehen erforderlich sind. Yergl. Ankerlagerung, Ankergeschirr, Ankerspill.

Litteratur: Hildebrandt, Lehrbuch für junge Seeleute, Danzig 1893.    Tj. Schwarz.

an

Anker mauerwerk, bei Brücken, nennt man Mauerwerkskörper, die einem schrägen oder lotrecht nach aufwärts durch die Tragkonstruktion der Brücke geäusserten Zuge zu widerstehen haben. Der Widerstand wird durch das Gewicht des Mauerklotzes, bezw. bei schräger Richtung des Zuges durch die seiner Fuudamentsohle vorhandene Reibung geleistet. Das Ankermauerwerk wird insbesondere bei Hängebrücken (s. d.) notwendig (wenn nicht der seltene Fall vorliegt, dass die Ketten oder Kabel unmittelbar in natürlichen, festen Felsboden verankert werden können) und bildet hier entweder die Endwiderlager von Uferspannweiten oder es ist in den Boden eingebettet und steht mit den nächstliegenden Pylonen durch Spannketten in Verbindung. Auch bei durchgehenden Gelenkträger- oder Kragträgerbrücken wird es notwendig, die Endpfeiler als Ankermauerwerk auszubilden, wenn bei Belastung der Mittelöffnung

in den Endauflagern ein negativer Stützendruck, d. i. ein nach aufwärts gerichteter Zug, eintreten kann (neue Niagarabrücke, Frazer-Ri verbrücke u. a.). In dem Ankermauerwerk sind die zur Aufnahme der Verankerung erforderlichen Räume auszusparen. Diese Verankerungsräume werden entweder in allen oder doch in den hauptsächlichsten Teilen zugänglich gemacht oder es wird auf diese Zugänglichkeit verzichtet. Im ersteren Falle sind im Ankermauerwerk Schächte und Kammern anzuordnen. Wichtig ist die Abhaltung von Feuchtigkeit und von oxydirenden Stoffen von den Eisenteilen der Verankerung. Enge, nicht zugängliche Ankerkanäle werden daher mit Zementmörtel, Asphaltbeton oder einem ähnlichen Dichtungsmittel ausgefüllt.

Melau.

Der von oben durchgesteckte

Ankerplatten, gusseiserne Platten, welche den Druck vom Kopf oder Splint einer Ankerschraube auf das Mauerwerk übertragen. In Fundamente legt man quadratische Platten, deren Stärke in der Mitte grösser, am Rande kleiner als der Schraubendurchmesser, und deren Seite sechs- bis achtmal so gross als dieser ist. Der Flächendruck zwischen Platte und Stein auf (im Mittel) 50 d² qcm verhält sich dabei zu der Spannung im Kernquerschnitt von 0,5 d² qcm der Ankerschraube wie 1: 100 und soll das zulässige Mass (7 bis 11, bezw. 14) für Mauerwerk nicht überschreiten. Zur Berechnung der Stärke der Platte denke man sie in einer Mittel- oder Diagonallinie eingespannt und durch den gleichmässigen Flächendruck belastet.

Lindner.

Anker ist durch die Platte an Drehung zu verhindern, und dazu entweder mit flachem Hammerkopf durch ein Langloch gesteckt und im rechten Winkel dazu zwischen Nasen in der Platte eingelassen oder er ist (in der nach aussen offenen Höhlung des Fundamentes) mit einem hochkantigen Splint versehen, dessen Oberkante in einer Nut der Platte liegt.

Crd. Zschokke.

Ankerplatz, eine Stelle, wo bei gutem Ankergrunde die Schiffe einiger-massen geschützt gegen Wind und Seegang das Ende eines Sturmes oder den günstigen Wasserstand zur Einfahrt in den Hafen oder zur Ausfahrt in die offene See abwarten können oder wo sie, ohne in den Hafen einzufahren, Boote aussetzen können, um Passagiere oder Stückgüter zu landen oder an Bord zu holen. S. auch Reede, Seehäfen.

Anker ro setter,    ~

runde Ankerplatten, au

fnSnlettackiS. - wili®⁵³ 'ЩЩiiiiiiijasMi»'

■*i

1-

ff“

--v:

Ungefähr ist

"N

ill

Zwei oder mehrere nahe liegende Anker erhalten eine gemeinsame Ankerplatte.

а — l — 7,5 s (vergl.

Lindner,

Ankersack, in

der Luftschiffahrt eine

Figur).

Ankerplatten der Cottbuser Maschinenbau-Anstalt.

Mödebeck.

von dem französischen Mechaniker Jobert angegebene Ankervorrichtung, welche die Verbindung eines Ankers mit einer ringförmigen Schaufel und einem an letzterer befestigten Sack darstellt. Beim Landen soll sich der Sack mit Erde füllen und so zum endlichen Festlegen des Ballons beitragen.

Ankerschäkel, Ankerschaft, s. Schiffsanker.

Ankers ehr auh en, Vorrichtungen zum Befestigen von Maschinenteilen an Mauerwerk. Wandanker erhalten quadratischen Kopf, Fundamentanker Hammerkopf oder ein in der Schmiede durchgetriebenes Splintloch. Der Splint für d mm Ankerdm. wird 1,5 bis 2 d hoch, 0,3 d dick und 2,5 bis 3 d lang und erhält zum Schutz gegen Herausfallen mitten in der Unterkante eine geringe Einsattelung, mit der er im Anker anliegt. Die Stärke der Anker wählt man entsprechend der Maschinenstärke, da man selten die Kraft im Anker bestimmen kann. In der Regel soll der Anker durch seine Zugspannung eine solche Reibung zwischen Maschine und Mauerwerk erzeugen, dass diese genügt,

alle Verschiebungskräfte aufzunehmen. Hat der Anker eine gewisse Zugkraft, z. B. an Krahnen, aufzunehmen, so darf man die Spannung im Kernquerschnitt um so höher (bis höchstens 900) setzen, je sicherer man ist, dass diese Kraft nie überschritten wird.

Ankerspill. Die Ankerspille, welche zum Einhieven der Ankerkette an Bord der Schilfe dienen, sind nach dem Prinzip der Winden konstruirte Maschinen mit, vertikaler oder horizontaler Welle. Das Gangspill, auch Spakenspill genannt, besteht in der Hauptsache aus einer vertikalen Welle mit Spillkörper, welcher entweder fest mit derselben verbunden ist oder sich lose um dieselbe dreht (Eig. 1). Der Spillkörper trägt unten die Kettentrommel, darüber geht er in die Tautrommel über und trägt oben das Spaken-gehäuse zum Einsetzen der Spillspaken für das Drehen mit der Hand. Am unteren Bande der Kettentrommel sind Pallen befestigt, welche über einen Pallkranz der Eundamentplatte gleiten und ein Zurückdrehen des Spillkörpers verhindern. Die Kettentrommel ist meist so eingerichtet, dass sie für verschiedene Kettenstärken passend gemacht werden kann und sind zu diesem Zweck die Mitnehmerknaggen radial nach innen und aussen verstellbar eingerichtet. Die Kette wird durch Leitrollen so geführt, dass sie auf dem halben Umfang in der Trommel liegt, und streift dann der Kettenbrecher die Kettenschaken von den Knaggen ab, damit die Kette in den Kettenkasten verholt werden kann. Die Gangspille linden vorzugsweise auf Kriegsschiffen Verwendung, da hier zum Handbetrieb eine grössere Zahl Leute zur Verfügung steht. Es sind meist zwei Spillkörper auf derselben Welle in verschiedenen Decks angeordnet und erhält der auf dem Oberdeck befindliche in der Begel zum Verholen des Schiffes eine Trommel für Stahldrahttau [3]. Auf Handelsschiffen, wo die Bedienungsmannschaft eine beschränkte ist, sind die Bratspille mit horizontaler Welle gebräuchlich. Die Welle trägt stets zwei Kettentrommeln, die eine für die Steuerbord-, die andere für die Backbordankerkette und ist an den

Lindner.

JT5)

тщ

Над

fi

с Kattentrommel b Ąntnebswelle c Bremsrad d Eecksklüse * Kettenbrecher

a Tautrommel i Keüentrommel c Trommel fin Mdrahi d Spckengehimse U e Pillen ЯМУ Pallkraiu /g ^itnümerhaotjsn о ! |i Leitrollen V i KettenbrEchsr

Fig. T.

"i:

-Шг¹—■“t“

jOC |/6V

Fig. 2.

Enden und in der Mitte in den sog. Spillbetingen gelagert [1], [3]. Für den Handbetrieb trägt dieselbe zwei Triebräder, welche mit den Pallen der Pumpenhebel, daher auch Pampenspill genannt, in Eingriff kommen, bei Antrieb mit Dampf entweder zwei Stirnräder oder ein Schneckenrad, welche mit der Antriebswelle in Verbindung stehen. Zum Festhalten des Spillköiqmrs ist eine Pallvorrichtung vorgesehen ; die Pallen sind meist an dem sogen. Pallpfosten befestigt, welcher zugleich als Bock für den Pumpenhebel dient. Bei Antrieb mit Schneckenrad fällt die Pallvorrichtung meist fort. Zum Einholen von Trossen erhält die Spillwelle an den Enden Trossentrommeln (Spillköpfe). — Bei den modernen Ankerspillen sitzen die Kettentrommeln lose auf der Spillwelle und können mit Hilfe einer Lamellenbremse (Fig. 3) — Patentspill von Harfield und Baxter (vergl. Fig. 2 u. 3)

oder durch eine

konische Bremse-Patentspille von Emerson u. Walker und Kapier [1], [2] mit der Spillwelle gekuppelt werden. Beim Auslaufen der Kette kann dann die Kettentrommel durch Bremsen zugleich als Stopper benützt werden (Fig. 3).

Das Spill von Napier besitzt zu diesem Zweck noch eine kräftige Differentialbremse [1]. Die Betinge kommen bei diesen Spillkonstruktionen meist in Fortfall. Die Kette bleibt dann im Kettenrad liegen und erspart man das um- t Spiilwefk

stündliche Belegen der Kette um die d Lamellensdisiben -r,    .    °    e Brmsrad

Betmgs.

a Ketteirtrommsl b Schreckeimri

NS

Litteratur : [1] Busley, Die Schiffsmaschine, Kiel 1883. — [2] Hauser, Cours de construction navale, Paris 1886. — [3] Dick u. Kretschmer, Handbuch der Seemannschaft, Berlin 1892/93.

Tj. Schwärs

Ankersteine nennt man beson-

WÆM.

ders bearbeitete Werkstücke, die vermöge ihrer Form und Gestalt Steine unter einander oder mit der Hintermauerung so verbinden, dass durch eine äussere Kraft die Bewegung der so „verankerten“ Steine nur nach Zerstörung der Verbindungsstelle oder nach Herausreissen des Ankersteins selbst möglich ist, wie dies die Fig. 1 bis 3 veranschaulichen. Die Anordnung der Fig. 2 erfordert spitzwinkelige Steine, ist daher nicht so gut als ет die in

b'ig. 3. Lamellenbremse.

-j

V erankerung. Derartige Ver- I МП Ü bindungen werden namentlich bei solchen Bauten, die bedeutenden Angriffen durch Wellenschlag und Eisgang ausgesetzt sind, angewendet, wie dies z. B. bei Leuchttürmen und Brückenpfeilern der Fall ist, bei denen man ausserdem des Kostens wegen auf Eisenverbindungen verzichten muss. Vergl. auch den Artikel Steinverband.

Anker stock, s. Anker und Schiffs anker.

Ankerwagen, s. Dampfpflug.

Ankerwinde, s. Ankerspill.

Ankerzurring, s. Ankerlagerungen.

Anklavieren, auch Aufklavieren, das Befestigen des Gewebes auf die im Spinn- oder Trockenapparat angeordneten sogen, Klavierhaken. S. Tuchfabrikation.

Ankleidezimmer, s. Garderobe.

Anklinken, s. Klinkung.

Anköpfen nennt man die Arbeit, durch welche die gewöhnlichen messingenen Stecknadeln mit Köpfen versehen werden. Die Bildung der Köpfe geschieht derart, dass auf den geraden Nadelschaft ein aus zwei dicht zusammenliegenden Windungen bestehender, durch Abschneiden von einer Drahtspirale gebildeter King geschoben wird, den man in einem einfachen Fallwerke (Wippe) zwischen zwei Stempeln zur kugelförmigen Gestalt presst und zugleich mit dem Schafte vereinigt. Der Oberstempel sowie der festliegende Unterstempel enthält dabei in seiner ebenen Bahn ein halbkugeliges Grübchen und eine Kinne zur Aufnahme des Nadelschaftes. Anköpfen nennt man dementsprechend auch das Au-pressen des Kopfes an Drahtstiften und Blechnägeln in den hierzu dienenden Maschinen.

Fig. 1.

Fig. 2.

TJ

ril

Л.

-TT

Fig. 3.

L. von Willmann.

Maxim. Kraft.

Herrmann.

Ankörnen (richtiger wohl Ankernen) nennt man bei dem Arbeiten an der Drehbank die Herstellung seichter, kegelförmiger Vertiefungen an den Enden stabförmiger Gegenstände, womit die letzteren zwischen die Drehbankspitzen gespannt werden. Auch zur Bezeichnung bestimmter Punkte auf Metallstücken dienen solche Grübchen, insbesondere zur Andeutung der Lochmitte beim Bohren, wobei die Bolirspitze in das Grübchen eingesetzt wird. Diese Vertiefungen werden ebenso wie auch die Spitzen der Drehbank häufig Körner genannt, vorzugsweise aber bezeichnet dieser Name das stählerne, stempel- oder meisseiförmige Werkzeug, dessen gehärtete kegelförmige Spitze die Vertiefung eindrückt,

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

wenn gegen das andere Ende Hammerschläge in ähnlicher Art wie bei einem Meissei geführt werden. Für Dreherarbeiten ist es dabei wichtig, die Stücke möglichst zentral anzukörnen, und man bedient sich hierbei zur Erleichterung der Arbeit verschiedener Vorrichtungen (Ankörnfutter, Ankörndrehstifte), die im wesentlichen bezwecken, schnell eine möglichst zentrale Lage des Arbeitsstückes gegen die eindringende Kegelspitze herbeizuführen. Eine einfache \ or-richtung dieser Art zeigt einen Körner, dessen cylindrischer Schaft sich in einer genau passenden röhrenförmigen Hülse verschiebt, die sich am unteren Ende zu einem kegelförmigen Mundstücke erweitert, welches auf das normal abgeschnittene Ende des anzukörnenden Stabes möglichst gerade, d. h. so aulgesteckt wird, dass die Axe des Körners mit derjenigen des Arbeitsstückes übereinstimmt. Bei dem durch die Figur dargestellten Ankörnfutter ist die

la

i.

IM

d*.

... . Ш

=äS

gehärtete Stahlspitze a fest mit der Grundplatte b verbunden, und das Eindrücken erfolgt durch Hammerschläge, die gegen das obere Ende des senkrecht zwischen die Backen d gestellten Stabes c geführt werden. Um den letzteren möglichst zentrisch zu halten, sind die drei Klemmbacken d in radialen A ÀÊP Schlitzen der auf dem Untersatze drehbaren Kapsel e verschieblich, und da sie mit nach unten hervorragenden Zähnen in die Gänge eines am Untersatze festen Spiralgewindes eingreifen, so bewegen sie sich bei dem Umdrehen der Kapsel e gleichmässig nach __    Bm innen. Für kleine Arbeitsstücke genügt die

w®

шт.

Herrmann

Anlagehölzer sind diejenigen Querhölzer, welche bei der bergmännischen Zimmerung einen Verzug (s. d.) übergreifen und sichern.

Anlandevorrichtung ermöglicht in einem Hafen das Besteigen und Verlassen der Schiffe für die Passagiere und das Laden oder Löschen der Waren. Beim Beginn der Schiffahrt und auch heute noch bei bescheidenen Hafenanlagen vollzogen und vollziehen sich alle diese Vorgänge am Anlageplatz der Schiffe, indem man neben dieselben Boote bringt und sowohl Personen als Waren von einem zum andern umladet. Die eigentlichen Anlandevorrichtungen schliessen das Zwischenglied der Boote oder Umladeschiffe aus und gestatten, direkt am Lande anzulegen oder an einem stets mit demselben zusammenhängenden Bauwerke. Bildet dasselbe eine Verkleidung der Ufer, vor welchen sich eine genügende Wassertiefe befindet, damit die Schiffe ohne Schaden direkt an dieselben anlegen können, so nennt man es Kai (s. d.). Fehlt jedoch dicht am Ufer die nötige Wassertiefe, so ist man genötigt, vom Ufer bis in die tieferen Stellen des Hafens einen Damm oder eine Brücke zu erstellen, die man fest oder beweglich ausführen kann und die man Landungsbrücke

Crd. Zschokke.

Anlassen (Anlaufen), Bildung einer dünnen Oxydschicht bei Metallen und Veränderung des Härtegrades infolge von Erhitzen, wird namentlich bei solchen Legirungen angewendet, welche zu Cymbeln, Tamtams, Glocken u. s. w. dienen. Die Metalllegirung ist an und für sich spröde und erhält erst nach dem Gusse ihre erforderliche Eigenschaft, indem die fertiggegossenen Gegenstände noch glühend in kaltes Wasser getaucht, dann gehämmert und endlich durch nochmaliges Erhitzen und Abkühlen weich und klangreich werden. Die Legirung des Kupfers mit dem Zinn hat die merkwürdige Eigenschaft, dass, während der

||Д1||Я|||111г durch den Körner hervorgebrachte seichte fe™'jpBpłiU Vertiefung, während dieselbe bei grösseren abzudrehenden Stücken durch Bohrer noch erweitert und vertieft werden muss. Hierzu bedient man sich wohl einer besonderen Zentrirvorrichtung mit einer wagrecht gelagerten Bohrspindel, vor welcher die vorzurichtende Axe in zentrirenden Lagern festgehalten wird, während man den Bohrer in dem erforderlichen Masse vorschiebt. S. auch D r e h -b a n к.

(s. d.) nennt.

Stahl durch die Abkühlung grössere Härte erlangt, diese Mischung, wenn sie schnell abgekühlt wird, merklich weicher und dehnbarer wird und man benützt diese Eigenschaft, indem man die Legirung bis zum dunklen Rotglühen oder, bei dünneren Gegenständen, bis zur Schmelzhitze des Bleies erhitzt und dann in Wasser taucht. Eine durch dieses, auch Abdouciren genanntes Verfahren behandelte Bronze lässt sich mit dem Hammer bearbeiten und ausdehnen, ohne Bisse zu bekommen oder zu zerspringen. — Anlassen des Stahls. Man kann dem Stahl verschiedene Grade der Härte geben, welche man aus der Farbe, die er bei langsamem Erhitzen annimmt, nachdem er zuvor glühend gemacht und durch Ablöschen in kaltem Wasser gehärtet worden ist, erkennt. Zuerst wird er strohgelb; diese Farbe zeigt die grösste Härte an; die gelbe Farbe geht hierauf in Bot über, dann in Yiolett, Dunkelblau und Grün. Die grösste Elastizität besitzt der Stahl, wenn man ihn dunkelblau anlaufen lässt, weshalb man auch für Uhrfedern solchen Stahl benützt. Nachdem er die verlangte Farbe angenommen hat, löscht man ihn wieder in Wasser ab, wodurch er nun nicht härter wird, als nach der Farbe geschlossen werden kann, während er beim unmittelbaren Härten, nachdem er bis zum Rotglühen erhitzt worden war, Glashärte annimmt, d. h. zu spröde ist, um zu Werkzeugen gebraucht zu werden. Will man gehärteten Stahl wieder weich machen, so wird er vorsichtig und unter einer Kohlendecke zum Rotglühen erhitzt und unter heisser Asche langsam abgekühlt. Alter Stahl, welcher verarbeitet werden soll, muss zuerst auf diese Weise weich gemacht werden. Das Anlassen von Hart- und anderem Eisenguss besteht in dem plötzlichen Eintauchen des Eisengusses in eine Flüssigkeit von bestimmter Temperatur, um denselben auf diese Weise zu befähigen, gerade wie Schmiedeeisen durchschlagen, gebohrt u. s. w. werden zu können. Wesentlich ist dabei der Grad der Temperatur des Eisens, bei welchem es in die Flüssigkeit gebracht wird, und dieser Grad ist erreicht, sobald das Eisen auf eine matte Rotgluthitze erhitzt ist, d. h. sobald die Röte auf dem Punkte ist, zu verschwinden. Die Flüssigkeit, in welche das Eisen getaucht wird, kann aus beliebigen Bestandteilen zusammengesetzt sein, sobald sie nur keine Säuren oder sonst dem Eisen schädliche Bestandteile enthält, jedoch die besten Resultate hat man mit einer Lösung von Jodsyrup in Wasser bei einem spezifischen Gewicht von 1,005 erreicht. Wenn das Eisen aus der Schale oder dem Sande heiss genug für den Prozess genommen werden kann, so wird es direkt in die Flüssigkeit getaucht, andernfalls aber in einem Ofen wieder etwas über den erforderlichen Wärmegrad erhitzt, dann bis auf matte Rotglut abgekühlt und hierauf erst in die Flüssigkeit gebracht. Andes

Alllauf, die plötzliche Erweiterung eines stehenden Baugliedes, namentlich des Säulenschaftes, zu einem grösseren unter ihm befindlichen Gliede.

Anlaufen, s. Anlassen.

Andes.

Anlauffarben, des Stahls, entstehen durch oberflächliche Oxydation beim Härten und geben einen Massstab für die Temperatur und den Härtegrad ; das Verfahren bezeichnet man mit Blauanlassen, Blauanlaufenlassen. Die Anlauffarben sind bei einer Temperatur von 220° C. Blassgelb, 232° C. Hellstrohgelb, 243° C. Strohgelb, 255° C. Braungelb, 265° C. Braun mit Purpur flecken, 277° C. Purpur, 280° C. Hellblau, 293° C. Kornblau, 315° C. Dunkelblau. Der Stahl eignet sich bei Blassgelb, Hellstrohgelb für chirurgische Instrumente, Strohgelb für Rasir- und Federmesser, Braungelb für Scheren und Meissei, Braun mit Purpurflecken für Aexte, Hobeleisen, Brotmesser, Purpur für Tischmesser, Hellblau und Kornblau für feine Sägen, Bohrer, Rapiere, Dunkelblau für Handsägen.

All lauf Steigung, im Eisenbahnbetrieb eine Steigung, deren Neigungswinkel zu gross ist, als dass die am Umfange der Treibräder ausgeübte Zugkraft der Lokomotive dabei zur Fortbewegung des Zuges ausreicht, zu deren Ueber-windung deshalb die lebendige Kraft des Zuges herangezogen werden muss. Der bei der Anlaufsteigung mit einer gewissen Geschwindigkeit ankommende Zug wird einen Teil seiner lebendigen Kraft in Arbeit umsetzen müssen und dadurch unter Verminderung seiner Geschwindigkeit der Arbeit der Lokomotive zu Hilfe kommen. Wenn der Zug durch zufällige Umstände gezwungen würde, auf einer

solchen Steigung zu halten, so würde er liegen bleiben müssen und somit Betriebs-

Störungen herbeiführen, vermeiden. Yergl. auch Rangirdienst.

Anlaufswinkel, s. Sägen und Sägemaschinen.

Anlegeapparat, s. Schnellpresse.

Anlegemaschine, s. Flachsspinnerei.

Anlegen, s. die Art. Ablegen, Erz und Zeichnen, technisches.

Anlegeöl, s. Yergolderfirnis.

Anlegeplatz nennt man in einem Seehafen den Ort, der den Schiffen zum Anlegen angewiesen wird, bis sie zur Anlandung an einen Kai oder an eine Landungsbrücke gelangen können. In sogen, offenen Häfen, in welche man zu jeder Zeit eintreten kann, befinden sich dieselben auf der Reede, bei Tidehäfen im Yorhafen oder in einem Halbtidebassin. Dieselben müssen an Stellen liegen, die gegen Sturm und Wellengang Schutz bieten und gestatten, die Schiffe zu befestigen. Bei gutem Ankergrunde legen sich die Schiffe vor Anker, wogegen bei ungenügendem Ankergrunde oder auch wohl bei mangelndem Platze die Schiffe an einer Boje oder an einem Duc d’Albe befestigt werden. S. auch Seehäfen.

Crd. Zschokke.

Deshalb sind solche Anlaufsteigungen thunlichst zu

Alb. Frank.

Anleger, s. V. w. Richtscheit.

Allmooriger Boden, ein aus Moor und mineralischen Stoffen gemischter Boden, bei welchem die letzteren überwiegen ; s. Schlammmoorboden.

Anmutzen, schlecht, ungeschickt anpassen, befestigen.

Annabergit, s. Nickelblüte.

Annaglas (Uran g las), s. Uran.

Andes.

Annaline, Gipspräparat, welches in der Papierfabrikation als Füllstoff für Papier in der Menge von 28—30% dient; man stellt solches her, indem man gebrannten feingemahlenen Gips mit der zwölffachen Wassermenge mischt, so lange rührt, bis die Mischung Rahmkonsistenz angenommen hat und hierauf den Gips wieder von dem Wasser durch Ausschleudern in einer Zentrifugalmaschine oder Abpressen in Filtrirpressen trennt, trocknet und zu einem feinen Pulver zermahlt. Annaline dient auch vielfach als Yerfälschungsmittel für Farben, weil es viel leichter ist als Schwerspat, also das spezifische Yolumen der damit gemischten Farben nicht verringert.

Andes.

Annalith, Gipsbeton, aus einer Mischung von scharf gebranntem, langsam bindendem Osteroder Gips mit einem scharfen Sand und grösseren zerstossenen Kieselsteinen, Bruchsteinen oder Backsteinstücken bestehend, wird in besonders zusammengesetzte Formen gegossen und erhält bald Festigkeit, Dauerhaftigkeit und Wetterbeständigkeit der alten Gipsmauer werke. Auch künstliche Steine lassen sich damit herstellen, die man wie sonst zum Mauern benützt.

Annallatischer Punkt (anallaktischer Punkt), derjenige Punkt, von welchem aus bei Distanzmesser-Fernrohren die zu bestimmenden Distanzen den Lattenabschnitten proportional sind [1]. Bei einer einfachen Linse ist der annallatische Punkt der dem Gegenstände zugekehrte Brennpunkt; bei Linsenkombinationen ist die Lage des annallatisclien Punktes eine Funktion der Brennweiten und des Abstandes der Linsen. Yon dieser Beziehung ausgehend, konstruirte Porro [2] das annallatische Fernrohr, bei welchem durch entsprechende Linsenkombination (Einfügen einer Kollektiv-Linse) der anallatische Punkt in die Kippaxe des Fernrohrs verlegt ist (s. Porro’sch es Fernrohr), so dass die Entfernungen, von der Instrumentaxe aus gerechnet, den Lattenabschnitten proportional sind und damit die „Additionskonstante“ (s. Distanzmesser) in Wegfall kommt.

Reinhcrts.

Litteratur: [1] Zeitschrift für Vermessungswesen, 1893, S. 400. — [2] Porro, Memoire sur les levés de plans à la stadia.

Anneaux, s. Seidenspinnerei.

Annex, s. V. w. Anbau an eine grössere bauliche Anlage.

Anniliilator, s. Feuerlöschmittel, Chemische.

Anode, nach Faradays Bezeichnung der elektropositive Pol beim Durchleiten eines elektrischen Stroms durch eine Flüssigkeit. S. Elektrolyse.

Anomale Dispersion, s. unter Farben.

Anomalie, Enckesclie, Exzeentrische, Walire Anomalie, s. Apsiden.

Anordnung der Brücken, im allgemeinen, d. i. Bestimmung der Brückenlage nach Richtung und Höhe, Wahl der Spannweiten, der Brückenbreite etc. Hiefür sind Rücksichten auf die Zweckmässigkeit für den Verkehr, auf die Standsicherheit, bei Uebersetzung yon Elüssen auf die Wasserbewegung, und auf die Bauökonomie massgebend. Im allgemeinen wird man trachten, die Längsaxe der Brücke senkrecht auf die Axe der zu übersetzenden Strasse oder auf die Richtung des Stromstriches zu stellen, also eine normale Uebersetzung anzuordnen; jedoch sind schiefe Brücken, insbesondere bei Eisenbahnen, häufig nicht zu vermeiden. Wo es angeht, wird die Brücke mit gerader Axe ausgeführt, da die Lage in einer Krümmung das Bauwerk verteuert und bei Eisenbahnbrücken die Entgleisungsgefahr vergrössert. Bezüglich der Höhenlage der Brückenbahn ist bei Eisenbahnüberbrückungen die Konstruktionsunterkante etwa 0,1m über das Normalprofil des lichten Raumes (s. Licht weite) zu legen; Ueberbrückungen von Strassen erfordern eine minimale Lichthöhe von 3—5 m [1] ; bei Brücken über Bäche und Flüsse, auf denen kein Wasserverkehr stattfindet, ist die Unterkante der Konstruktion nicht tiefer als 0,3 m über Hocliwasserliöhe zu legen, wenn Eisgang stattfindet, nicht unter 0,7 bis 1,0 m über Hochwasser. Bei gewölbten Brücken braucht dieser Abstand nur im Scheitel eingehalten zu werden und können die Kämpfer der Segmentbögen in Hochwasserhöhe, jene der Korbbögen sogar noch tiefer gelegt werden, natürlich in Rücksichtnahme auf den Umstand, dass bei Hochwasser dann ein vermehrter Stau eintritt. Findet auf dem über-brückten Wasserlaufe Floss- oder Schiffsverkehr statt, so muss ausserdem darauf gesehen werden, dass über dem höchsten floss- oder schiffbaren Wasserstande noch genügend Raum für das Passiren der Flösse oder Schiffe ist (für Flösse etwa 2,5 m, für Binnenschiffahrt etwa 4,5 bis 5 m).

0,005 v

Die Wahl der Spannweiten (Lichtweiten) ist in vielen Fällen schon durch die Breite des zu übersetzenden Objektes gegeben oder es verlangt der Verkehr unter der Brücke gewisse minimale Lichtweiten. Bei der Ueberbrückung von Wasserläufen ohne Schiff- oder Flossverkehr kann die Durchflussweite zuweilen nach in der Nähe befindlichen, denselben Wasserlauf überspannenden Brücken bemessen werden, vorausgesetzt, dass sich diese als richtig dimensionirt erwiesen haben. Sonst ist es wohl notwendig, die Durchflussweite aus der abzuführenden grössten Hochwassermenge (s. Hochwasser) zu berechnen. Ist M die aus dem Niederschlagsgebiete durch Rechnung oder durch direkte Messung ermittelte sekundliche Hochwassermenge, v die mittlere Geschwindigkeit des Hochwassers im Durchlassquerschnitt (nach österreichischen Normalien kann dafür gesetzt werden bei einem Gefälle des Thalgerinnes von mehr als 0,01 . . . v = 3,5 m, von 0,01 bis 3,1 m, von weniger als 0,005 . . . v = 2,1 m), / die Grösse des Durchflussprofiles, g der Ausflusskoefficient (für Durchlässe in der Ebene g — 0,8, im

das Durchflussprofil und

Gebirge g = 0,5), so bestimmt sich aus /= ^

daraus die erforderliche Weite des Durchlasses. Bei Bestimmung der Oeffnungs-weiten grösserer Fluss- und Strombrücken ist auf den durch den Einbau der Pfeiler bewirkten Aufstau Rücksicht zu nehmen. Man kann hier entweder bei gegebener, bezw. angenommener Durchflussweite b die Stauhöhe h berechnen oder unter Annahme einer grössten zulässigen Stauhöhe h die erforderliche Brückenlichtweite b ermitteln. Das zulässige Mass der Stauhöhe richtet sich einerseits nach der Inundirung der flussaufwärtigen Gelände, andererseits nach der mit Rücksicht auf die Flussbettbeschaffenheit zulässigen Erhöhung der Wassergeschwindigkeit im Brückenquerschnitte. Näheres hierüber in [2]. Ist so die totale Durchflussweite einer Brücke bestimmt, so handelt es sich darum, zu entscheiden, ob mehrere kleine oder wenige grosse Oeffnungen angewendet werden sollen. Rücksichten auf den Wasserverkehr verlangen bei grossen Strombrücken in der Regel gewisse minimale Lichtmasse für die Einzelöffnungen. So ist beispielsweise für die Rheinbrücken abwärts von Mainz wegen der Flossfahrt eine Lichtweite von 90—100 m verlangt. Von dieser Rücksicht auf die Schiffahrt

Formel für die zweckmässigste Spannweite l

abgesehen, ist für die Wahl der Spannweiten nur der Kostenpunkt entscheidend. Die Gesamtkosten sollen nämlich für die gewählte Anordnung am kleinsten werden [3], [4], [5], [6]. Hiernach lässt sich die günstigste Anordnung nur durch vergleichende Projektsstudien finden. Einen ungefähren Anhalt gibt die

worin P die Kosten eines

fb

Zwischenpfeilers und b den von der Spannweite abhängigen Teil der Kosten des Ueberbaues der Brücke pro 1 m Länge bezeichnet (к = а + bl). Für eiserne Eisenbahnbrücken ist für ein Geleise b = 12 bis 15 di. Die Spannweiten werden daher um so grösser zu nehmen sein, je teurer die Pfeilerbauten werden, also bei schwierigen Fundirungen, bei grossen Höhen der Pfeiler. Bei Ueber-brtickung von Flüssen, die ein eingedeichtes Hochwasserbett haben, ergibt sich hiernach von selbst eine zweckmässige Trennung in eine Strombrücke mit weiten und in eine Inundations- oder Flutbrücke mit kleineren Oeffnungen, entsprechend dem Umstande, dass die Pfeilerkosten der Inundationsbrücke der geringeren Höhe und leichteren Fundirung wegen bedeutend geringer sind. Bei Thalbrücken (Viadukten) bestimmt sich die Gesamtlänge darnach, dass etwa bei 15—20 m Höhe die Längeneinheit einer Dammschüttung ebensoviel kostet als die Längeneinheit eines Viadukts. Es ist aber zu berücksichtigen, dass bei unzuverlässigem Anschüttung smateriale die Kosten einer Dammschüttung durch Butschungen beträchtlich gesteigert werden können. Die Oeftnungsweiten der Viadukte sind wieder auf Grund der geringsten Baukosten zu ermitteln. — Für die Wahl der Brückenbreite ist der über dieselbe gehende Verkehr massgebend. Bei Eisenbahnbrücken ist das Normalprofil des lichten Baumes einzuhalten. Bei Strassenbrücken ist zu berücksichtigen, dass zwei einander ausweichende Wagen eine Breite von 5,2 bis 5,8 m beanspruchen und dass die Breite gesonderter Fusswege mit mindestens 1,0 m bis 1,5 m anzunehmen ist. Städtische Strassenbrücken erhalten 8—10 m Fahrbahnbreite und 2—3 m breite Fusswege. Vergl. auch d. Art. Brücke.

Litteratur: [1] Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften, (2. Aufl.), I., S. 100—222. —

[2]    Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften, (2. Aufl.), III. (Wasserbau), S. 543 u. f. —

[3]    Gr. Meyer, Deutsche Bauzeitung, 1874, S. 374. — [4] L. Hoffmann, Zeitschr. d. Arch.- u. Ingen.-Yer. zu Hannover, 1881, S. 559. — [5] Weiss, Zeitschr. d. Yer. Deutsch. Ingen., 1880, Heft 4—7. — [6] Handbuch der Ingenieur-Wissenschaften, II. (Brückenbau), 1. Kap. ; ferner 2. u. 7. Kap., S. 109. — [7] Kaven, Disposition von Brücken in prakt. Details, Aachen 1874.

Melan-Brünn.

Anorganograpliie nennt man die Beschreibung oder die Wissenschaft der leblosen Naturkörper, also der Mineralien und Gesteine. Sie umfasst sonach im allgemeinen Mineralogie und Geologie mit Einschluss der Kristallographie, Petrographie (Gesteinskunde) und Paläontologie (Versteinerungskunde). Leppia. Anorthit, s. Feldspat.

Treptow.

Anpfalil, bei der Grubenzimmerung (s. d.), ein Stück Brett oder Halbholz, welches an das Hangende gelegt wird, damit ein daran angetriebener Stempel (s. d.) nicht nur die seinem Querschnitt entsprechende, sondern eine grössere Fläche unterstützt.

Anplatten nennt man eine Verbindung zweier Stäbe oder Banken, bei denen ein Anschweissen nicht angewendet werden kann oder soll. Der anzuplattende Teil 2 (vergl. nebenstehende Fig.) wird an dem Ende, an dem die Verbindung stattfinden soll, zugeschärft, so dass ein guter Uebergang erzielt wird und sich beide Teile gut aneinander legen. Zweckmässig wird es sein, auch den andern Teil 1, von

yulius. Hoch.

<^\ dem sich die Banke abzweigen soll, etwas auszuarbeiten, um so AoAA eine bessere Verbindung und ein allmäliches Ueberleiten zu be-J wirken. Allerdings erfordert dieses Ausarbeiten und darauffolgende Ineinanderpassen grosse Genauigkeit, weshalb häufig darauf verzichtet wird. Durch das Anplatten wird immer eine gute Verbindung erzielt. Unter allen Umständen muss eine Vernietung oder Verschraubung beider Teile vorgenommên werden, wobei dann immer versenkte Köpfe verwendet werden, da diese Verbindung nicht besonders hervortreten soll.

Anplatten (Anblatten), s. Aufblattung.

А и qilicken, ein Erz behufs Gewinnung von Gold und Silber mit Quecksilber (früher „Quicksilber“) behandeln. S. Chemische Aufbereitung. Anreichern, s. Aufbereitung.

Anrichte, s. v w. Buffet (s. d.).

Anrufapparate, s. Alarmvorrichtungen.

Anrufer, s. Fernsprecher.

Der Ansaat hat eine sorgfältige Vor-

Ansaat von Futtergräsern, findet bei Wiesenkulturen zur Erzeugung der neuen Grasnarbe statt. Wo geeignete, mit guten Gräsern bestockte Rasen zur Verfügung stehen, empfiehlt es sich mehr, dieselben zur Bildung des neuen Grasbodens zu verwenden, da hierdurch am sichersten und schnellsten sich wiederum eine geschlossene Rasendecke bildet, denn die aus der Ansaat hervorgehenden jungen Pflänzchen unterliegen mancherlei Gefahren durch Frost, Trockenheit etc., auch bedarf es längerer Zeit, bis ein dichter Schluss der Grasnarbe durch das Verwachsen der Wurzelsprossen erreicht und damit die Kulturfläche zu voller Ertragsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen pflanzenschädigende Einflüsse gebracht ist. bereitung des Bodens durch Lockerung und Zerkleinerung der oberen Krume voranzugehen; die Keinmng des Samens erfordert eine leichte Bedeckung mit feiner, die Feuchtigkeit festhaltender Erde. Zu tiefes Unterbringen des Samens und Austrocknung des Bodens schädigen den Erfolg der Ansaat. Als Zeit der Ansaat kann das Frühjahr oder Spätjahr gewählt werden, letzteres indessen nur da, wo infolge geschützter Lage und günstiger klimatischer Verhältnisse eine Schädigung der aufgekeimten Samen durch Winterfrost nicht zu befürchten ist. Die Frühjahrssaat fällt am besten mit dem Erwachen der Vegetation zusammen und kann nur, wenn Sicherheit gegen Austrocknen geboten ist, bis in den Mai hinein verschoben werden. Die Auswahl und Menge des Samens hat unter dem Gesichtspunkt zu geschehen, dass es sich bei Wiesen immer um die Anpflanzung eines Gemenges verschiedenartiger Pflanzen — sowohl Obergräser (d. i. Halmgräser) als Unter- oder Bodengräser und sowohl früh- als spätreifender handelt, weil hierdurch Menge und Sicherheit des Ertrags erhöht werden; ausserdem ist bei der Wahl der einzelnen Grasarten die Bodenbeschaffenheit und Lage des Grundstückes, sowie dessen Feuchtigkeitszustand zu berücksichtigen. Hiernach ergibt sich unter etwa 50 in Frage kommenden Grasarten, womit zweckmässig noch einige Kleearten, jedoch nur in geringer Menge, vermischt werden, eine verschiedenartige Auswahl von Samenmischungen je nach den besonderen Verhältnissen des zu bepflanzenden Grundstückes. Wie die einzelnen Grasarten, so wechselt auch das relative Verhältnis derselben in den Samenmischungen und die Gesamtmenge der auf das Hektar zu säenden Grassamen. Angaben über passende Samenmischungen finden sich in den unten bezeichneten Werken. Die Verwendung der sogen. Heu b lu men, d. h. der auf dem Heuboden ausgefallenen Grassamen, zur Aussaat ist deshalb nicht ratsam, weil in denselben meistens unreife, taube und jedenfalls nur keimfähige Samen solcher Gräser, welche schon zurZeit der Heuernte gereift waren, vielfach auch Unkraut -samen enthalten sind. — Zum Schutz der jungen Graspflanzen erscheint es vorteilhaft, mit den Grassamen noch eine sogen. Ueberfrucht, wie Gerste, Hafer etc. dünn einzusäen; dieselbe muss jedoch vor der Reife geerntet werden, um den jungen Graspflanzen nicht schädlich zu werden.

Litteratur: Dünkelberg, Der Wiesenbau, 2. Aufl., Braunschweig 1877; Fries-Dünkelberg, Lehrbuch des Wiesenbaus, 2. Aufl., Braunschweig 1866; Hafener, Der Wiesenbau, 3. Ausgabe, Stuttgart 1867; Delius, Die Kultur der Wiesen und Grrasweiden, Halle 1874.    Drach.

Herrtnann.

All Satzteilen sind flache, d. h. im Querschnitte rechteckige Feilen von überall gleicher Breite und nahezu gleicher Dicke, bei denen der Hieb auf der einen schmalen Fläche, zuweilen auch auf beiden fortgelassen ist, damit diese glatte Fläche der Feile bei der Herstellung eines Ansatzes an dem Arbeitsstücke zur Führung dienen kann, ohne dass dieser Ansatz dabei angegriffen wird. Diese Feilen kommen in verschiedenen Grössen bis zu etwa 0,5 m Länge vor, die Breite beträgt ungefähr den zehnten Teil der Länge und etwa die vierfache Dicke. S. Feilen.

Ansatzlasche, auch Z-oder Kremp las che genannt, Schienenlasche mit senkrecht nach unten gerichteter Verlängerung, behufs Verstärkung des Widerstandsmoments und Verhinderung der Längsverschiebung des Gleises. S. auch

Oberbau.    Goering.

Ansatzpunkt, im Bergbau, diejenige Stelle, sei es über Tage oder in der Grube, an welcher eine bergmännische Arbeit begonnen, d. h. angesetzt wird. So spricht man vom Ansetzen und vom Ansatzpunкt eines Schachtes, eines Stollens, eines Bohrloches, einer Strecke u. s. w.    Treptow.

Anschiften, s. Schiften.

Anschläger, s. Anschlägen.

Anschlag nennt man bei gewissen Instrumenten, z. B. Winkeln, und Arbeitsgeräten, wie Hobeln, eine vorstehende gerade Leiste, welche ermöglicht, das Instrument dicht gegen eine ebene Fläche des Gegenstandes anzulegen, oder die dem Werkzeuge bei der Bewegung längs des Arbeitsstückes zur Führung

ta*

dient. — Ein Anschlagwinkel wird einfach dadurch gebildet,

LP

r~ ,.ç:i    ,

Fig. 1.

ШШ

,dass man den einen Schenkel ША dicker macht als den andern шим тЦ Щ oder nach Fig. 1 mit einer vor-pwwükr'lHB \jkM stehenden Platte versieht, so P    ЦЦг    dass die letztere dicht gegen

Fig. 2. ’

Pf?

Herrmann.

das Arbeitsstück gelegt werden kann. Die bekannte Keissschiene ist immer mit einem solchen Anschläge versehen. Bei dem Nutenhobel (s. Hobel), Fig. 2, führt sich der Anschlag a an der geraden Kante des Brettes, so dass das Hobeleisen von dieser Kante überall denselben Abstand behält, den man mittelst der Schrauben b verändern kann.

Anschlag nennt man die innere Fläche ab des in eine ¹¹¹¹¹¹ ^ Maueröffnung (Fenster, Thür, Thor) vorspringenden Mauerstreifens

(s. Fig.), welche dazu dient, einen ahmen zur Aufnahme des Thür-, jiff Fenster- oder Thorflügels befestige (anschlagen) zu können ; s auch Mauerbögeil.    L. von WUlmann.

Ansclilageisen, s. Stemm zeug.

Julius Hoch.

Anschlägen nennt man das Befestigen der Beschläge, die meistens von dem Schlosser hergestellt oder beim Fabrikanten gekauft werden, an den Thüren und Fenstern, verbunden mit der damit bedingten Anpassungsarbeit. Unter den hier in Frage kommenden Beschlägen (s. Beschläge) versteht man jene Eisenteile der Thüren und Fenster, welche entweder zur Verbindung der einzelnen Teile unter einander oder mit dem liahmenwerk dieser Maueröffnungen dienen oder den Zweck haben, einen dauernden oder vorübergehenden Verschluss sicher herbeizuführen. Werden die Beschläge so befestigt, dass ihre Oberfläche mit der Holzoberfläche „bündig“ ist, d. li. eine Ebene bildet, so nennt man dieselben eingelassen; zur Befestigung werden meistens Schrauben mit versenkten Köpfen verwendet und nur bei Verschlussvorrichtungen ganz untergeordneter Art sind Nägel zulässig. Liegen aber die Beschläge auf der Holzoberfläche auf und erheben sie sich über dieselbe, so nennt man dieselben aufgelegt; zur Befestigung verwendet man dann gewöhnlich Schrauben oder Stifte mit her-vorstehenden, oft auch verzierten Köpfen, wodurch ein reicherer Schmuck bewirkt wird.

Treptow.

Anschlägen, bei der Förderung im Bergbaubetriebe s. v. w. die Förderlast am Förderseil befestigen (Gegensatz ab nehmen, s. d.) ; dann allgemeiner das Schachtfördergefäss füllen oder ein volles Fördergefäss auf das Fördergestell aufschieben (s. Schacht- und Streckenförderung). Anschläger heissen die Arbeiter, welche diese Arbeiten verrichten. — Ein Ort oder einen Stollen anschlagen, auch in Schlag nehmen, s. v. w. beginnen, also gleichbedeutend mit ansetzen.

Anschlägen, das Umwickeln der Nadeln eines Wirkstuhles zur Bildung der ersten Schleifenreihe.

Ansclllagnadel, beim Messtisch (s. d.) eine im Stationspunkte auf dem Messtischblatt einzusetzende Nadel zum Anschieben der Linealkante der Kippregel (s. d.). Die Verwendung der Nadel erleichtert das Anlegen der Kipp-- regel, verringert jedoch die Genauigkeit, da die Nadel eine gewisse Dicke hat, die Bezeichnung des Stationspunktes bei wiederholtem Einsetzen an Schärfe verliert und die Nadel sich leicht verbiegt.

Reinhertz.

Anschlagschiene (Backenschiene, Stockschiene), bildet mit der beweglichen Zungenschiene die Ablenkvorrichtung der Weichen (s. d.).

An Schlagwerke mit elektrischer Auslösung, s. Feuerwehrtelegraph.

Anschlagwinkel, s. Messwerkzeuge.

Anschlitzung, Holz Verbindung zur Verlängerung des Holzes, auch zum Zwecke der Zusammenfügung in einem Winkel, besteht in Vereinigung durch Schlitz und Breitzapfen.

(s. d.)

Rcinhertz.

Anschluss, bei Vermessungen — in gleichem Sinne wie „Anbinden“ die Herstellung einer Beziehung zwischen mehreren geometrischen Linien- oder Punktsystemen. Der Anschluss kann entweder ein direkter sein, wenn der oder die zum Anschluss gegebenen Punkte der unmittelbaren Messung zugänglich sind, oder ein indirekter, wenn das nicht möglich ist. Bei trigonometrischen und polygonometrischen Punktbestimmungen sind in diesem Falle „Anschlussdreiecke“ erforderlich, aus denen die nicht unmittelbar zu messenden Linien oder Winkel rechnerisch abgeleitet werden können. Diese Dreiecke sowie die darin zu messenden Stücke sind so anzuordnen, dass für die gesuchten Stücke eine möglichst günstige Bestimmung gesichert ist. Näheres s. Triangu-lirung, Polygonzug, Zentriren.

Anschlusshahnhof, s. Bahnhöfe.

Anschlussfehler, s. Fehlergrenzen.

Anschlussgleis, s. Bahnhöfe.

Ansclllussmessungen werden in der Markscheidekunde diejenigen Messungen genannt, welche die Verbindung zwischen den über Tage und den in der Grube ausgeführten Messungen hersteilen; meistens dienen sie zu gleicher Zeit zur Orientirung der Grubenmessungen (s. Orientirungsmessungen). Treptow.

Anschlussweiche, diejenige Weiche, mittelst der im Anschlusspunkte zweier Bahnen die Gleise gleicher Fahrrichtung zusammenlaufen (s. Bahnhöfe). Anschlusswerk, s. Parallelwerke.

Anschneiden, bei Vermessungen, gleichbedeutend mit Anzielen. Anschnitt, ein im Querprofil aus Auf- und Abweg bestehender Teil des Bahnkörpers; s. Erdarbeiten. —Anschnitt im Bergbau s. Grubenbetrieb.

Anschriften an den Eisenbahnwagen, s. Abkürzungszeichen im Eisenbahnbetriebe.

Anschüttung ist im Erdbau jede durch Aufbringen neuer Erdmassen gebildete Terrainerhöhung; s. Erdarbeiten.

Anschwänzapparat, s. Bierbrauerei.

Anschwellungen (hydrologisch) sind periodische Spiegelerhehungen stehender oder fliessender Gewässer und werden entweder durch gesteigerte (ausserordentliche) Bodeninfiltrationen, Niederschläge, Schneeschmelzen etc. oder durch Abflusshindernisse (Rückstau) veranlasst. Im ersteren Falle wächst mit der Anschwellung die stromabwärts gegen den tieferen Spiegel fortgeführte Wassermenge : die Spiegelerhebung wandert stromabwärts weiter (Flutwelle bei Binnenflüssen). Im zweiten Falle beginnt das Steigen des Spiegels im Unterwasser: die Spiegelerhebung wandert auf bestimmte Strecke stromaufwärts (Flutwelle in den Aestuarien). Es wird dann stromabwärts kein Wasser fortgeführt, sondern das von oben entgegenströmende aufgestaut. Beidemale häufen sich dort, wo die Anschwellung eintritt, die Wassermengen: das gemeinsame Merkmal. Ein Abflusshindernis bildet unter Umständen auch der Wind (Sturm); hieraus entsteht ebenfalls Aufstau (die sog. Sturmflut). — Das Eintreten von Anschwellungen ist von einer gewissen Regelmässigkeit in den Aestuarien, weniger regelmässig bei den Binnenflüssen (Seen). Im deutschen

Klima finden bei den Binnenliüssen die Anschwellungen im Frühjahre statt; bei solchen mit alpinem Zufluss (Rhein) treten im Hochsommer die zweiten Anschwellungen ein. Zur Feststellung derselben dienen die Pegelbeobachtungen und diese gestatten auch, die Geschwindigkeit der Flutwelle, welche von der Stromgeschwindigkeit verschieden ist, zu messen (vergl. die Art. Flutweile und Hochwasser). Eine besondere Art von Anschwellung erfolgt bei den Quellen unter dem Einflüsse eigenartiger Beschaffenheit ihres unterirdischen Laufes (intermittirende Quellen), bezw. dann, wenn die atmosphärische Pressung am Auslaufe der Quellen kleiner ist als jene der Grundluft (s. Quelle).

Anschwellung (architektonisch, evraöicf) nennt man auch den sehr flachen Bogen, welcher an der Ausseulinie der Säulenschafte angewendet wird, um eine für das Auge angenehmere Erscheinung der Säule hervorzubringen, bezw. den Eindruck einer Einbiegung zu vermeiden, den die gerade Begrenzungslinie hervorbringen würde. Man hat bestimmte Regeln für das Anschwellen der Säulen : meistens ist die Säule bis zu einem Drittel der Höhe cylindrisch (Regel des Vignola), oder nimmt um weniges an Stärke zu, um sich von dort aus bis zum Kapital zu verjüngen (vergl. d. Art. Säule). -— Eine andere Art von sogen. Anschwellung erfolgt unter dem Einfluss der Befeuchtung bei tlionigem Boden, gebranntem Kalke etc., welche identisch ist mit Auf quellen bezw. Volumver-grösserung. Sie wird in diesem Falle metrisch konstatirt als Differenz zwischen dem ursprünglichen und dem durch Befeuchtung vergrösserten Volumen.

Pässler.

Anschwöden. In verschiedenen Zweigen der Gerberei, namentlich in der Weissgerberei, werden die Häute und Felle zur Lockerung der Haare resp. Wolle und der Oberhaut mit Hilfe des sog. Schwödepinsels auf der Fleischseite oder auf der Haarseite, gewöhnlich auf der ersteren, mit einem Brei (Schwödebrei) bestrichen, der entweder reiner Kalkbrei ist oder ausser diesem noch aus Zusätzen, wie Schwefelarsen oder Schwefelnatrium, besteht. Dieses Bestreichen bezeichnet man als Anschwöden. Vergl. Leder.

Ansetzen, s. Ansatzpunkt und Schmieden.

Ansetzer, s. Schiffsgeschütze.

von Schubert-So Idem.

Ansicht, in der Baukunst das Bild, das sich einem Beschauer von einem Gebäude darbietet. Man unterscheidet Vorder-, Seiten-, Rück-, innere Ansicht u. s. w. Ansichten werden entweder in verkleinertem Massstabe so gezeichnet, wie sie wirklich sind (geometrische Ansicht) oder sie werden so dargestellt, wie sie dem Beschauer in der Natur erscheinen (perspektivische Ansicht). Ansichtfläche, s. Haupt.

Ansieden, der Wolle, s. Beizen.

Ansiedeprobe, s. Silberproben, Goldproben.

Drach.

Anstauungsbewässerung, diejenige Bewässerungsart, bei welcher das Wasser auf der zu bewässernden Grundfläche zeitweilig angestaut und in Ruhe gehalten wird, um seine Dungstoffe an den Boden abzugeben, im Gegensatz zur Rieselbewässerung, bei welcher ein ständiges Ueberfliessen des Wassers stattfindet; das Nähere s. unter Stauwässerung.

Anstecken, s. Getriebezimmerung.

Ansteckgevier, im Tunnelbau dasjenige Ge vier (s. d.) beim Bau von Stollen, welches die sich übergreifenden Enden der Pfähle bei der Getriebe-zimmerung stützt.

Ansteeklmhn, Vorrichtung zum Ablassen des Inhaltes aus Lagerfässern ^    etc. Von derartigen Hähnen ist ausser

Ansteekhahn, System G. Poirier.

leichter Handhabung vor allem zu fordern, dass sie vollständige Entleerung der Fässer ermöglichen. Eine sehr zweckmässige Konstruktion ist die von G. Poirier (Gebrauchsmusterschutz Nr. 8260,

Prössdorf & Koch Nachfolg., Leipzig) mit Abseihvorrichtung, bei welcher Zapfloclibüchsen in Wegfall kommen (vergl. Fig.). Die Konstruktion zeichnet sich durch Einfachheit aus, die ganze Vorrichtung besteht aus dem Schaft und dem Ansteckhahn mit kupfernem Abseihrohr. Der Schaft wird bis an das Eintiussloch des Ixohres vorgeschoben, die Stopfbüchse fest angeschraubt und hierauf der Schaft in das Fass eingeschlagen. Sodann wird die Stopfbüchse wieder so weit gelockert, dass sich das Rohr je nach Bedürfnis nachschieben lässt. Nachdem die Büchse wieder fest angezogen ist, wird in der gewöhnlichen Weise abgezogen. Das Anstecken kann auch in der Weise geschehen, dass man den Schaft durch einen Kork gut verschliesst, allein einschlägt und dann den Kork mittelst des Rohres in das Fass einstösst.

Ansteckstempel, s. Getriebezimmerung.

All stellen bedeutet im Bergbau: noch im natürlichen Zusammenhänge vorhanden und zugänglich sein, z. B. Gestein, Kohlen, Erz. Gegensatz: gewonnen, d. h. aus dem natürlichen Zusammenhänge getrennt sein.

fr

Anstehend oder in situ ist ein Gestein, wenn es sich in dem Raum befindet, wo es m seiner Gesamtheit entstanden ist Fundort und Entstehungsort müssen gleich sein. Im Volksmund wird dafür oft „gewachsener Boden“ oder „Fels“ gebraucht. Das Gegenteil von „anstehend“ ist „verschleppt“; es wird für Gesteinsstücke gebraucht, deren Fundort nicht ihr Bildungsort ist. Die genaue und strenge Fassung des Begriffes ist für die geologischen Aufnahmen und Spezialkarten von grosser Wichtigkeit. Ein einzelnes Geröll oder Rollstück ist in Bezug auf seine Gesteinssubstanz niemals anstehend, wohl aber kann es dies in Bezug auf seine Vergesellschaftung bezw. die Formation, in welcher es gefunden wird, sein, Leppia.

? Kl - .Л'

■я?

|l'3 'i'i-'l

• --t-4-

v|t’ - j

-4

Ansteigende Bögen, auch einhüftige Bögen genannt, sind solche, hei denen die Kämpferpunkte nicht in einer wagrechten Ebene, sondern ungleich hoch liegen, wie dies sich für Bögen unter Treppenläufen, unter geschleiften Schornsteinen und

T.

i* V

für Strebebögen ergibt (s. Fig.). S. auch unter Wöl--

L. von Willmann.

bungslinie und Mauerbögen.

-Dl

Fig. 1.

Ansteigende Gewölbe (Rampengewölbe) sind solche, deren Axe mit der Horizontalebene einen Winkel einschliesst, so dass die Kämpferlinien ansteigen. Wird die Steigung sehr gross, so müssen bei Werksteingewölben Vorkehrungen gegen das Abrutschen des ganzen Gewölbes auf den geneigten Widerlagerflächen oder ancli gegen das Gleiten der einzelnen Gewölbeschichten getroffen werden. Dies kann durch Abtreppen Vf der Widerlager (s. Fig. 1) oder durch Anwendung von

hakenförmig eingreifenden Steinen geschehen. Um diese sehr komplizirte Steinformen bedingende Ausführungsweisen zu umgehen, hat man häufig das Gewölbe m einzelne neben einander stehende Bogen auf-gelöst (s. Fig. 2, auch Zonengewölbe). Bei An-||!|-=—

Wendung von Backsteinen hat die Ausführung keine — ~ — — Z Schwierigkeit, nur muss bei der Einrüstung auf das “_J—'

it

Fig. 2.

Bestreben des Abgleitens, so lange der Mörtel noch frisch ist, Rücksicht genommen werden,

Litteratur : Adhémar, Die Lehre vom Steinschnitt, deutsch von Möllinger, Solothurn 1842, S. 81, Taf. 12; Handbuch der Architektur, Darmstadt 1893, III. Teil, 2. BdM Heft 3, S. 159.    L WiUmann.

Anstellleitern, s. Feuerleitern.

Aiistreichen nennt man das Ueberziehen der Oberfläche eines festen Körpers (Holz, Eisen, Leinwand, Stein, Papier u. s. f.) mit einer mehr oder weniger flüssigen Substanz, die entweder ganz oder teilweise in die Poren des Körpers eindringt, also von ihm aufgesogen wird und dann eine chemische oder auch (wie bei den meisten Anstrichen) nur eine mechanische Verbindung eingeht, endlich aber auch nur, wie auf Metallen, an der Oberfläche des Gegenstandes haften bleibt und nach dem Verdunsten oder der Oxydation eines der Bestandteile des Anstrichmittels einen mehr oder weniger festen Ueberzug bildet.

Es ist dabei ganz gleichgiltig, ob mit diesem Ueberziehen eine Tränkung des zu überziehenden Gegenstandes -— also ein Farbenauftrag — verbunden ist oder nicht, oder das Objekt in seiner ursprünglichen Beschaffenheit erhalten bleibt. Ob eine nur mechanische oder eine chemische Verbindung des Anstriches mit der Unterlage stattfindet, hängt sowohl von dieser als auch von der Beschaffenheit des Anstreichmittels ab. So geht z. B. der Wasserglasanstrich mit der unten liegenden Mörtelschichte, ebenso auch der Kaseïnanstrich mit derselben eine Verbindung ein, während Oel-, Leim- und Wasserfarben sich in die Poren des Holzes, der Leinwand einziehen, dieselben ausfüllen und eine mechanische Verbindung der Farbe mit dem angestrichenen Objekte ermöglichen. Auf Metallen kann mit den gebräuchlichen Anstrichmitteln nie eine chemische Verbindung erzielt werden; hier haftet der Anstrich nur seiner Beschaffenheit nach mehr oder weniger fest und lässt sich leichter oder schwieriger entfernen. Zweck des Anstreichens ist, Gegenstände aller Art mit einer schützenden, den äusseren Einflüssen, wie Luft, Sonne, Nässe oder Beibung (durch Staub, Sand etc.) widerstehenden Schichte zu versehen, welche entweder eine gewisse Elastizität oder eine gewisse Härte besitzt, gleichzeitig aber auch ihnen ein dem Auge gefälligeres Aussehen zu verleihen, also das Material zu verdecken.

Auf Mauerwerk, Holz u. dergl. wird der gewöhnlichste und billigste Anstrich mit Kalkfarben gemacht und streicht man eine Mauer, eine Wand einmal oder mehreremale mit Kalkmilch ohne Zusatz reiner Farbkörper an, so nennt man dies „Weissen“ oder „Weissein“. Da aber weisse Wandflächen dem Auge nicht angenehm sind, so setzt man der Kalkmilch Lackmus, Kupfervitriol oder aber solche Farbkörper zu, welche das Weiss nuanciren, selbst aber kalkbeständig sind. Als Farbekörper dienen Oel- oder Mineralfarben. Die mit diesen Mischungen gemachten Anstriche, welche man auch mit dem Namen „Färbein“ bezeichnet, färben ab und sind auch nicht wetterbeständig, weshalb man den Kalkfarben verschiedene Substanzen zusetzt, die ein festeres Haften derselben vermitteln; es werden benützt: Seifensiederlauge, Soda-, Alaun- oder Kochsalzlösung, Heringslake, Milch, Leinöl oder Leinölfirnis, ein Zusatz von nur 5 % des letzteren gibt dem Kalkanstrich eine ziemliche Dauer.

Leimfarbenanstriche (in jüngster Zeit wird statt tierischen Leims vielfach aufgeschlossene Stärke verwendet) können nur im Innern von Gebäuden gemacht werden und erfordert deren Anwendung, dass man die frische Verputzfläche mit einer dicken Leimlösung oder in heissem Wasser gelöster Schmierseife vorgrundirt. Unter den billigen Anstrichfarben sind auch die Blut- und Käsefarben zu erwähnen. Blut und Käse haben das Bestreben, sich bei Vorhandensein von Wasser mit Aetzkalk zu verbinden, und geben, wenn bei Beginn der Verbindung Wasser nicht genügend vorhanden war, Gallerten, bei angemessener Menge von Wasser dagegen Flüssigkeiten, welche sich in Verbindung mit Farbekörpern, deren Wahl allerdings eine beschränkte ist, als Anstreichmittel eignen und getrocknet eine feste hornartige, in Wasser, verdünnten Säuren und Alkalien unlösliche Masse hinterlassen und ziemlich dauerhaft sind. Chlorzink und Wasserglas gehen ebenfalls eine chemische Verbindung mit dem Mörtel ein, Chlorzink, Eisenvitriol, Sublimat und Kupfervitriol leisten auf Holz zur Konservirung gute Dienste, ersteres lässt sich auch auf Eisen verwenden, doch findet es wenig Anwendung. Die Vorteile des Wasserglasanstriches sind sehr bedeutende, leider stellen sich seiner Anwendung Schwierigkeiten in den Weg, welche hauptsächlich in dem leichten Verwittern der gemachten Anstriche infolge Aufnahme von Kohlensäure aus der Luft und der leichten Zersetzbarkeit der schon bereiteten Farben bestehen. Wasserglasanstriche sind wesentlich billiger als Oelanstriche, sie sichern das Holz gegen Schwamm, Wurm und Fäulnis, schützen es vor allzu raschem Verbrennen, trocknen sehr schnell, dunkeln nicht nach, sind vollkommen geruchlos und haben keinen Glanz, wras vom Standpunkte des Architekten als ein grosser Vorteil gilt.

Dauerhaft, aber ebenfalls nur im Innern von Gebäuden anwendbar sind Wachsfarbenanstriche, welche ebenfalls den Vorteil haben, dass sie nicht

nacMimkeln; sie eignen sich als Anstrich auf Stein, Kalk- und Gipsmörtel, also für Dekoration von Stiegenräumen, Yorhäusern, Badezimmern u. s. w. und zeigen nach dem Frottiren einen matten Glanz.

Oelfarben übertreffen hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Einfachheit der Anwendung zum Ueberziehen you Objekten aller Art aus Holz, Stein, Metall, Geweben, von Mauerwerk, alle vorgenannten Anstreichmittel, sie liefern haltbare und schöne Anstriche, lassen sich leicht auftragen, ermöglichen die Wahl jeder beliebigen Farbennuance und lassen sich beliebig mit Wasser waschen, so dass selbst nach Jahren und gänzlich verrusst, sich dieselben leicht reinigen lassen. Sie liefern eine feste mechanische Verbindung mit dem Material, auf welches sie aufgetragen werden, also auf Holz, Stein, Stoff, Mauerwerk und haften auch, richtig zubereitet und angewendet, auf Metallen besser als andere Anstreichmittel. Das Anstreichen mit Leinöl oder Leinölfirnis ohne jeden Farbkörper ist, namentlich wenn die Oele heiss aufgetragen werden, ausserordentlich vorteilhaft, das Oel dringt tief in Holz, Stein und Mauerwerk ein und bindet die nachfolgenden Anstriche besonders fest.

Asphalt- und Teerfarben gestatten als Anstreichfarben nur eine sehr beschränkte Anwendung; sie dienen als Surrogat für Oelfarben, haben einen durchdringenden Geruch, der auch nach dem Trocknen noch andauert und werden erst nach langer Zeit oder auch gar nicht hart. Sie finden Anwendung auf Steine und ungehobeltes Holz, hie und da auch auf Eisen und Eisenblech. Zu den Surrogaten für Oelfarben gehören auch die Harz Ölfarben, die sich indessen, wo sie in ernstliche Konkurrenz zu den Oelfarben getreten sind, auch nicht bewährt haben, so dass nur Leinöl- und Leinölfirnisfarben wirklich dauerhafte Anstriche zu liefern vermögen.

Andes.

Litteratur: Andes, Praktisches Handbuch für Anstreicher, 2. Aufl., Wien 1892.

Anstreiclierarbeiten (Malerarbeiten) werden auf allen Materialien ausgeführt und beziehen sich zumeist auf die innere und äussere Dekoration von Gebäuden (sowohl für Wohnungs- als auch technischen Zwecken dienende), den Anstrich von Möbeln, von Maschinenteilen u. s. w. Die Ausführung der Anstreicherarbeiten selbst (s. Anstriche; Anstriche, feuersichere; Anstriche, glatte; Anstriche, maserirte) kann eine sehr verschiedene sein und richtet sich nach dem Geschmacke und dem Betrage, welchen der Auftraggeber dafür anlegen will, ebenso aber auch nach den Fähigkeiten des Ausführenden. Es wird sich also nur für die gewöhnlichen landläufigen Anstreicherarbeiten in einzelnen Städten oder Gegenden eine gewisse Preisnorm ausbilden können, während von dieser Schablone abweichende Anstreiclierarbeiten nach ihrer mehr oder weniger sorgfältigen oder mehr oder weniger künstlerisch vollendeten Ausführung höhere oder niederere Bezahlung erheischen und in den meisten Fällen durch gegenseitige Vereinbarung festgestellt werden. Die Art und Weise der Ausführung, nämlich ob ein glatter (einfarbiger oder mehrfarbiger) oder ob ein holzfarbiger (maserirter) Anstrich gemacht werden soll, die Beschaffenheit des Objektes, ob nämlich viele Leisten, Kehlungen, Verzierungen u. dergl. vorhanden sind, bedingen sowohl den Aufwand an Material als auch an Arbeitslohn; der letztere steigt namentlich bei sehr fein ausgeführten Arbeiten ganz wesentlich, so dass er die Kosten des Materiales (man rechnet gewöhnlich ¹/₄ der gesamten Kostensumme für das Material) um eine sehr bedeutende Summe übersteigen kann. Man halte sich immer vor Augen, dass dem Anstreicher bei Ausführung seiner Arbeiten mancherlei Hilfsmittel zu Gebote stehen, um bei selbst anscheinend sehr niederen Preisen durch Wahl eines minderwertigen Materiales, durch Unterlassung auch nur eines Anstriches, wenn beispielsweise drei Anstriche vorgeschrieben wurden, durch Grundiren mit einer Leimfarbe, wenn Oelfarbengrundirung vorgeschrieben ist, sich seinen Gewinn zu sichern — allerdings auf Kosten der Haltbarkeit der gelieferten Arbeit.

Anstreicherarbeiten werden entweder nach dem Flächenausmasse oder aber, namentlich bei Akkordarbeiten, nach Gattung einzelner Objekte, also Thüren, Fenster u. dergl. berechnet, aber auch in dem letzteren Falle bildet das Flächen-ausmass die Basis, von welcher aus der Anstreicher seine Bechnung macht und die dem Arbeitgeber es ermöglicht, nachzurechnen. Bei der Berechnung hat man zu berücksichtigen, das aufgewendete Material und die Arbeitszeit, rücksichtlich den Arbeitslohn, und ist es üblich, um den Arbeitslohn, welcher sich wieder nach der Art der Arbeit selbst richtet, genau zu berechnen, zu demselben einen entsprechenden Prozentsatz für den Aufwand an Material hinzuzurechnen; bei glatten Arbeiten ist dieser grösser, bei maserirten (Holzimitationsarbeiten) geringer. Die Vermessung der einzelnen am häufigsten vorkommenden Objekte geschieht nach den hier folgenden Prinzipien:

Drahtgitter berechnet man beiderseits mit dem vollen Ausmasse.

Eiserne Gitter, einfache Fenster- und Thürengitter aus flachem und Rundeisen, werden, von allen Seiten gestrichen, einseitig voll gerechnet.

Fenster, gewöhnliche. Beide Seiten (das Holz) gestrichen, werden nach dem Ausmasse für eine volle Seite, ohne Abzug der Glasfläche berechnet.

Fenster mit ganz kleinen Scheiben werden zweiseitig gestrichen und zweiseitig als ganze Fläche gerechnet.

Fensterbretter, Futter, Spaletten, Parapetten werden nach dem Flächenmasse berechnet. Bei Fassadenanstrichen richtet sich die Berechnung nach der mehr oder weniger reichen Architektur; sind die Fassaden einfach, so nimmt man das Flächenmass, ohne die Fensteröffnungen abzuziehen ; sind sie reich verziert, erfordern also nicht allein einen Mehrverbrauch an Material, sondern auch einen grösseren Arbeitsaufwand, so macht man dieselbe Berechnung mit einem gewissen Zuschlag, welcher sich nach der Art der komplizirten Anstreicherarbeit und dem Mehraufwand an Farbe richtet. Hölzerne Planken werden stets nach dem vollen Flächenausmass aufgenommen.

Hölzerne Staketgitter werden, wenn die einzelnen Stakete enge stehen, bei zweiseitigem Streichen für beide Seiten nach dem vollen Flächenausmass berechnet ; stehen die Stäbe weit aus einander, so geschieht die Berechnung und Messung nur für eine Seite.

Liegende Gitter mit bis 4cm breiten Lichtöffnungen werden von beiden Seiten gestrichen und mit dem dreifachen Ausmasse einer Fläche berechnet.

Stiegen g itterstäbe werden mit einem Rechteck umschrieben und der Umfang desselben mit der Höhe des Stabes multiplizirt.

Thür en werden im vollen Flächenausmasse berechnet; hiezu kommen noch das Futter und die Verkleidung, deren Berechnung wie folgt geschieht: Thüre doppelseitig gestrichen: Höhe X Breitex 2; Futter: (2 Höhen X Breite) X Futtertiefe ; Verkleidung: (2 Höhen X Breite X 2) X 2 Verkleidungsbreiten.

Thüren mit Glas doppelseitig gestrichen, werden, soweit voll (Holz) doppelseitig, soweit Glas einseitig gemessen und berechnet.

Verzierte Gitter rechnet man beiderseitig voll, bei sehr reich verzierten Gittern kommt noch ein besonderer Zuschlag in Anwendung.

Dachbleche,Dachrinnen, Leisten,Rohre, Schranken, Stiegengriffeu.s.w. werden nur nach dem Kurrentmasse, d. i. nach der Längenausdehnung, berechnet. Möbelstücke werden meistens im Akkord per Stück oder per Dutzend übernommen ; auch bei Bauten kommt es häufig vor, dass man für die Fenster oder Thüren einen fixen Preis je nach der Art der Ausführung bestimmt — wie immer, wenn eine grosse Anzahl gleichartiger, in den Dimensionen nicht besonders verschiedener Objekte in einer Arbeit Vorkommen. Andes.

Anstrich der Schiffe, hat den Zweck, den Schiffsrumpf gegen Korrosion zu schützen, den Schiffsboden gegen Anwuchs möglichst frei zu halten und den über Wasser liegenden Teilen einen Farbenton zu geben, welcher bei Kriegsschiffen auf See wenig auffällig und sichtbar wirkt, bei in Tropen verkehrenden Schiffen eine günstige Wirkung auf die Temperatur der Innenräume ausüht. Bei den aus Stahl bezw. Eisen gebauten Schiffen ist vor allem die zerstörende Wirkung des Postes zu bekämpfen, da Sauerstoff sich in reichem Masse in der Luft, im Wasser und teilweise in der Kohlensäure des Bilgewassers befindet. Ausserdem erzeugt der vom Walzen des Stahl- bezw. Eisenmaterials herrührende Zunder (Eisenoxydoxydul) sowie die hei der Bearbeitung der Stahlplatten entstehende verschiedene Härte der Oberfläche im Seewasser einen galvanischen Strom, welcher tiefe Rostnarben hinterlässt. Auch Rost bildet mit Eisen im Seewasser ein galvanisches Element; das in den Rost eingedrungene Wasser wird hierdurch zersetzt, der Sauerstoff oxydirt das Eisen, während der Wasserstoff die Farbeschicht abhebt und so zur Zerstörung des Anstrichs beiträgt. Die Konservirung des Schiffskörpers, im besonderen die Reinhaltung des Schiffsbodens von Rost, bietet daher grosse Schwierigkeiten und hat eine Unzahl von Farbenkompositionen gezeitigt, von denen jedoch bis jetzt noch keine allen Anforderungen entsprochen hat. Die Anstrichsfarben müssen im Wasser unlöslich sein, im gewissen Grade elastisch und dehnbar, damit sie nicht rissig werden und von einer gewissen Härte, um gegen mechanische Verletzungen einen

genügenden Widerstand zu bieten. Diesen Anforderungen entspricht am besten eine dünne Harzschicht. Viele Schiffsfarben bestehen daher aus Firnis, welchem zur Erhöhung der Oxydationsfähigkeit, um das Verharzen des Oeles zu fördern, meist Metalloxyde in Pulverform beigesetzt werden. Hierher gehören Bleimennige, Eisenmennige, Zinkweiss, Bleiweiss. Diese Farben bedürfen einer längeren Trockenzeit (1 bis 3 Tage). Verbreiteter sind die Lackanstriche, w eiche aus flüchtigen Oelen oder kohlen Wasserstoff haltigen Verbindungen (Spiritus) bestehen, in welchen Harz aufgelöst ist. Beim Verdunsten der Flüssigkeit bildet sich dann eine dünne, elastische, lackartige Schicht auf dem Eisen. Hierher gehören die Farbenkompositionen von Bahtjen, Heyl, Dr. Pflug, V. Hoveling u. a., welche im besonderen in der Handelsmarine allgemeine Verwendung gefunden haben. Dieselben trocknen fast unter dem Pinsel und erfordert daher der Anstrich weniger Zeit. Sie kosten pro Kilogramm 1,2 Mark bis 1,7 Mark und haben die Farben von Bahtjen und Dr. Pflug bisher recht günstige Besultate ergeben. Der Kohlenteer, in welchem feste und flüssige Kohlenwasserstoffe und Harzteile enthalten sind, hat sich, wenn er möglichst säurefrei hergestellt ist, gleichfalls als Schiffsbodenfarbe gut bewährt, er kostet 0,15 Mark bis 0,20 Mark pro Kilogramm, vergeht freilich etwas schneller im Seewasser. Die Moraviafarbe, welche entweder im kochenden Zustande oder mit dem Spachtel aufgetragen werden muss, hat sich im Seewasser bisher am besten gehalten; sie hat sich jedoch bisher wenig eingebürgert wegen der Umständlichkeiten des Auftragens der Farbe.

nur

vorgebeugt. In der

Um die oben erwähnte zerstörende Wirkung des Zunders aufzuheben, wird derselbe bei dem Stahlmaterial für Kriegsschiffsbauten durch das Beizverfahren entfernt. Zu diesem Zweck werden die Aussenhautplatten in ein Salzsäurebad, welches 17 bis 18°/₀ Salzsäure enthält, eine halbe Stunde eingetaucht, mit Stahlbürsten blank gescheuert, dann zur Heutralisirung der anhaftenden Säurereste einige Minuten in Kalkwasser gelagert und schliesslich mit warmem Wasser abgespült. Im Anschluss hieran erhalten die Platten meist einen dünnen Anstrich von Firnis, um während des Baues gegen Bost geschützt zu sein. Den Korrosionen innenbords, welche durch unreines Bilgewasser, chemische Aktion der Ladung auf die Bauteile und hohe Temperaturen in den Maschinen- und Heizräumen veranlasst werden, wird im allgemeinen auch durch Farbanstriche — Bleimennige und Silikatfarbe Bilge verwendet man auch Anstriche, bezw. Ausfüllungen von Zement, Marineleim, für Wassertanks besondere Emailanstriche — Creases Patent. Da Zement schwer ist, wird derselbe vielfach mit Koks, Marineleim etc. vermengt. Tritt in der Bilge Kohlensäure auf, so wendet man vielfach gelöschten Kalk an, welcher die Säuren bindet.

Den sichersten Schutz von Stahl und Eisen gegen Bosten im Seewasser bietet zur Zeit ein Ueberzug von Zink. Das Verzinken der Aussenhautplatten findet jedoch der Kostspieligkeit halber nur für Torpedoboote, Flussdampfer und Pontons statt, deren Aussenhautbleche 1 bis 4 mm dick sind, bei welchen demnach ein Durchrosten derselben leicht zu befürchten ist. Bei grösseren Schiffen wird die Verzinkung auch bei Eisen- bezw. Stahlteilen angewendet, welche zur Ausrüstung der Schiffe gehören und unter der Feuchtigkeit der Luft rosten bezw. ungangbar werden. Da jedoch das Metall durch Verzinken an Festigkeit verliert, vermeidet man neuerdings, wichtige Bauteile zu verzinken, so z. B. die Ankerketten, Takelagehaken.

Heben den Korrosionen eiserner Schiffe durch Bost treten häufig Be-

Schädigungen auf, welche durch galvanische Aktion verursacht werden,

Hinterschiff bei Verwendung bronzener Schraubenpropeller, bei den bronzenen Bodenventilen. Zum Schutz des Eisens wendet man an diesen Stellen vielfach Zinkprotektoren an. Innenbords vermeidet man ferner, kupferne Bohre in die Bilge zu leiten. Die Bolirleitungen der Pumpen bestehen daher in ihrem unteren Teil aus verzinktem Eisen. Die Konservirung von Holzschiffen bezweckt in gleicher Weise die Verzögerung der chemischen Zersetzung der Holzarten. Dieselbe bietet selbstverständlich grössere Schwierigkeiten, da das Holz Gärungs-

so z. B.

am und Fäulnisprozessen ausgesetzt ist. Der Oelfarbe-, Lack- oder Teeranstrich dient beim Holz dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und hiermit die Bildung von Pilzen zu verhindern und auf diese Weise die Lebensdauer von trockonem und gesundem Holz zu verlängern. Näheres s. Schiffbau (Holzschiffbau). — Neben den vor Korrosion schützenden Anstrichen haben diejenigen Farbenkom-Positionen besonderen Wert, welche bezwecken, den Schiffsboden möglichst rein zu erhalten (vergl. auch Anwuchs des Schiffsbodens). Diese Farben wirken entweder dadurch, dass sie bei der Fahrt abblättern und so den Anwuchs vom Schiffsboden loslösen oder durch ihre giftigen Bestandteile — Kupfer, Arsenik oder Quecksilbersalze Letztere Farben haben meist den Nachteil, dass die Salze die vor Bost schützende Grundfarbe zerstören und den metallenen Boden stark angreifen. Auch ist man sich noch nicht durchaus klar, ob die giftigen Salze den Anwuchs durch Absterben desselben beseitigen. Man wendet daher vorzugsweise abblätternde Farbenkompositionen an. Der Schutzanstrich muss dann allerdings jährlich erneuert werden und eignet sich daher nicht für Schiffe, welche längere Zeit ohne Dockung in tropischen Gewässern fahren müssen. Für diese bildet den besten Schutz gegen Anwuchs der metallene Bodenbeschlag. Die gebräuchlichsten gegen Anwuchs schützenden Schiffsbodenfarben sind die von Bahtjen, Heyl, Dr. Pflug, V. Hoveling und Moravia. Der gegen Bost schützende Grundanstrich führt meist die Nr. I, der abblätternde, gegen Anwuchs schützende Anstrich die Nr. II, der giftige, gleichen Zwecken dienende die Nr. III. Preis

1,2 Mark bis 1,8 Mark per Kilogramm.

die Lebewesen töten und so zum Abfallen bringen.

Der Farbenton der Ueberwasserteile ist bei Schiffen, die in den Tropen verkehren, allgemein weiss; Panzerschiffe erhalten neuerdings einen grauen bis schmutziggelben Anstrich, Torpedoboote und Avisos werden meist schwarz gemalt. Im übrigen ist der Farbenton der Handelsschiffe und Jachten Geschmackssache.

Litteratur: Mitteilungen aus dem Gebiet des Seewesens Ja,hrg. 1889, S. 657 ; von Hüllen, Leitfaden für den Unterricht im Schiffbau, Kiel 1888; White, Manual of Naval Architecture, Loudon 1894; Welch, Text Book of Naval Architecture, London 1889; Schlick, Handbuch finden Eisenschiffbau, Leipzig 1890.    yy. Schwär я,

Anstriche bezwecken in gewisser Hinsicht eine Konservirung des gestrichenen Objektes und eine Verschönerung desselben, so dass das Material durch den Anstrich verdeckt wird oder aber wie bei Naturholz eine andere Farbe erhält, als es ursprünglich hatte. In erster Linie sind die Anstriche in lasirende und in deckende Anstriche zu unterscheiden; la sir end ist ein Anstrich, wenn die Beschaffenheit des Materiales durch den Anstrich hindurch (z. B. die Textur des Holzes) sichtbar bleibt, also nur die ursprüngliche Farbe verändert erscheint; deckend ist ein Anstrich, wenn das Material, auf welchem er ausgeführt wird, nicht mehr sichtbar ist, dieses vielmehr mit einer Schichte bedeckt wird, welche die Beschaffenheit der Unterlage nicht mehr erkennen lässt. Lasirende Anstriche werden auf Holz und blanken Metallen ausgeführt, um bei ersterem die Textur, bei letzterem den metallischen Glanz zu erhalten ; deckende Anstriche werden auf jedem Material, namentlich aber auf Holz, Eisen, Mauerwerk angebracht und dienen auch vielfach dazu, um Schäden im Material zu verdecken. Bisse im Holz, Aeste u. s. w. bleiben beim lasirenden Anstrich sichtbar, beim deckenden Anstrich verschwinden sie durch Farbe und Kitt. Je nach dem Material, auf welchem die Anstriche ausgeführt werden, haben wir Eisen-, Holz-, Leinwand-, Mauer- (s. Stein-) Anstriche zu unterscheiden und erfordern diese Materialien eine besondere Behandlung und mitunter auch ein anderes Anstrichmittel. Holz und Leinwand saugen die Farben auf, ebenso Mauerwerk; Eisen vermag nichts aufzusaugen, und es müssen die Farben für die Anstriche sorgfältig gewählt werden. Während eine Leimfarbe auf Holz, Leinwand und Mauerwerk hält, springt sie vom Eisen sofort nach dem Trocknen ab; Holz und Mauerwerk wird, wenn wir sehr beständige Anstriche erzielen wollen, mit Leinölfirnis selbst mehreremale gestrichen, ehe man es mit Farbe anstreicht; wollten wir den gleichen Vorgang bei Leinwand beobachten, so würde eine ganz enorme Materialverschwendung eintreten, ohne dass der

Anstrich auch nur annähernd seinem Zwecke entspräche. Die Anstriche, welche als deckend bezeichnet wurden, sind wieder in mehrere Abteilungen zu scheiden, je nachdem überhaupt nur eine Verdeckung des Materials gewünscht wird (glatte Anstriche) oder die Imitirung eines andern Körpers (Holzimitationsanstriche, maserirte Anstriche, Marmorimitationsanstriche u. s. w.). Endlich können beide Kategorien von Anstrichen einen besonderen Zweck verfolgen, nämlich das gestrichene Objekt feuersicher (feuersichere Anstriche) oder wasserdicht (wetterfeste Anstriche) zu machen. Kalk- und Leimfarbenanstriche sind wohl in der Lage, das untenliegende Material vor dem schnellen Ergreifen durch die Flamme zu schützen, sie geben aber keinen Schutz gegen Feuchtigkeit und Wasser, während Oelfarbenanstriche vor Wasser und gleichzeitig bis zu einem gewissen Grad vor Feuer schützen. Es werden also bei allen jenen Gegenständen, welche der Kasse einen grösseren oder geringeren Widerstand leisten sollen, namentlich bei jenen, welche abgewaschen (gereinigt) werden müssen, Oelfarbenanstriche anzuwenden sein. Zu den Imitationsanstrichen gehören auch die Bronzirungen und Vergoldungen (Versilberungen), über welche am betreffenden Orte eingehend gesprochen wird. Um glänzende Anstriche zu erhalten, muss der Earbenanstrich mit einem Lacküberzuge versehen werden; matte Anstriche können schon in der Farbe resp. der Ausführung so angelegt 'werden, dass sie matt erscheinen, oder man lackirt die gewöhnlichen Anstriche mit einem Mattlack.

Anstriche, feuersichere, werden auf Holz, Leinwand (Gewebe überhaupt) und auf Papier ausgeführt und sollen den gestrichenen Gegenstand vor der Einwirkung des Feuers schützen. Jeder Anstrich, ganz gleichgiltig ob derselbe mit einer Kalkfarbe, einer Leimfarbe oder einer Oelfarbe, oder aber mit einer besonders zusammengesetzten feuersicheren Anstrichfarbe gefertigt wurde, schützt das gestrichene Material bis zu einem gewissen Grade vor dem Ergreifen durch die Flamme und es macht auch der Oelfarbenanstricli, weil die getrocknete Oelschichte schwer brennbar ist, keine Ausnahme; am meisten schützt natürlich jener Anstrich, bei welchem das zu schützende Objekt an seiner Oberfläche bis zu einer gewissen (bei Holz aber immer nur minimalen) Tiefe durch den Anstrich imprägnirt wird und hat sich am geeignetsten hiezu ein Wasserglasanstrich erwiesen [1], [2]. Holz z. B. wird mit einer Wasserglaslösung, die man noch, um das Eindringen zu erleichtern, mit ihrer halben Gewichtsmenge Wasser verdünnt, zweimal angestrichen, erhält dann einen oder zwei Anstriche mit Wasserglaslösung, welche mit einer Farbe gemischt ist, und zum Schlüsse noch einen Ueberzug mit reinem Wasserglas. Derart behandelte Holzobjekte, z. B. Gerätschaften, Scheuern, Magazine u. s. w. widerstehen vermöge der in dem Holze ausgeschiedenen Kieselsäure längere Zeit der Einwirkung der Hitze und auch der Flamme; sie werden aber trotz des feuersicheren Anstriches von der Flamme ergriffen, sobald die Temperatur eine so hohe geworden ist, dass das Holz Gase entwickelt, und die Gefahr des Verbrennens wird um so grösser, je dicker das Holz ist, aus dem die Gegenstände bestehen. Gewebe und Papier, beiderseits mit Wasserglaslösung mit oder ohne Farbe gestrichen, verkohlen, ohne dass sich eine Flamme bildet, weil deren Dicke eine geringe ist und ihre geringe Masse von der Wasserglaslösung fast vollständig durchdrungen wird.

Einen absoluten Schutz gegen Feuersgefahr gewähren die feuersicheren Anstriche nicht; sie mögen aber immerhin bei grossen und kleinen Objekten angewendet werden, weil sie das rasche Ergreifen durch die Flamme verhindern und zudem keine grossen Kosten verursachen, da der Preis des Wasserglases ein sehr massiger ist. Feuersichere Asbestfarbe ist entweder ein Gemisch von gemahlenem Speckstein mit Wasserglas oder eine Oelfarbe, welche gemahlenen Asbest und einen beliebigen Farbkörper enthält. Eine besondere Wirkung, welche über die oben gezogenen Grenzen hinausginge, ist diesem Fabrikate nicht zuzuschreiben.

Litteratur : [1] Krätzer, Wasserglas und Infusorienerde, Wien 1887. — [2] Bernhardt, Das Wasserglas, Frankfurt a. M. 1893.

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

von

Als glatter Anstrich kann jeder gleichmässige ITeberzug mit einer ganz beliebigen Farbe gelten. Gewöhnlich werden glatte Anstriche nur bei solchen Gegenständen angewendet, auf deren besondere Ausschmückung man keinen Wert legt, so z. B. Anstrich von Maschinen und Transmissionen, Bretterwänden, von Holz- und Eisenwerk in Fabriken oder öffentlichen Gebäuden, von Umzäunungen (Planken), Dächern, Fussböden u. s. w. Zur inneren Dekoration von Wohnungen und Geschäftslokalen sind sie in unserer Zeit wenig mehr in Gebrauch; sie haben leider fast überall den vielfach schlecht ausgeführten Holzimitationsanstrichen Platz machen müssen, was um so mehr zu bedauern ist, als unsere Wohnräume durch die ersteren ein weit freundlicheres Aussehen erhalten würden. Ein glatter Anstrich, nicht weiss, sondern in sehr zart gebrochenem Weiss, also mit einem schwachen Stich ins Blaue, Grüne, Braune u. s. w., eventuell gleichzeitig in mehreren dieser Farben, so dass eine unbestimmte Nuance entsteht, wäre zu häufiger Anwendung zu empfehlen, um so mehr, als ein gut ausgeführter glatter Anstrich nicht teurer

W as nun die Ausführung

ist als ein schlechter Holzimitationsanstrich, anbelangt, so gelten die hier für den glatten Anstrich aufzustellenden Normen auch in den meisten Fällen für die maserirten, bronzirten u. s. w. Anstriche, weil auch bei den letzteren die Bedeckung mit einer einheitlichen Farbe die Basis für die Imitation bildet. Die anzustreichenden Gegenstände sind von allem Staub und Schmutz, dann solche aus Eisen auch vom Bost sorgfältig zu reinigen und erhalten als erste Grundirung einen Anstrich mit einer sehr dünnflüssigen, nur wenig Körper enthaltenden Anstrichfarbe. Ist dieser Anstrich aufgetragen und getrocknet, dann treten die Fehlstellen in der Unterlage — Bisse, Bitzen, Gruben u. s. w. — sehr deutlich hervor und man schreitet zum Verkitten, eine Arbeit, die zwar ziemlich mühsam, aber unbedingt notwendig ist, wenn Glätte der gestrichenen Fläche gefordert wird. Der Kitt, welchen man benützt, besteht aus dem Bindemittel der Anstrichfarbe (Leinölfirnis, Leimlösung etc.) und so viel Farbkörper (Kreide, Bleiweiss oder einer andern Farbe), als notwendig ist, um einen Teig zu erhalten, der sich mit der eisernen Spachtel leicht in die Bisse, Spalten und Gruben einstreichen lässt. Der aufgetragene Kitt ist möglichst gleichmässig einzustreichen, so dass er nur in den Vertiefungen, nicht aber auf der Fläche des Objektes sitzt, weil in letzterem Falle grosser Zeitverlust beim Schleifen eintreten könnte. Geschliffen wird mit einem Stück

natürlichen oder künstlichen Bimssteins, nass oder trocken, und zwar so lange, bis die Vertiefungen ausgeebnet sind. Nach dem Schleifen wird sorgfältig abgeputzt oder getrocknet und dann der zweite Anstrich mit Farbe angebracht, der mit etwas dickerer Farbe erfolgt. Grundsatz bleibt dabei unter allen Umständen: dünn streichen, gleichmässig streichen und keinen neuen Farbenauftrag machen, ehe nicht der vorhergehende vollkommen trocken geworden ist. Die zweite und auch die nächstfolgende Farbenlage werden mittelst eines Dachsoder Borstenvertreibers behandelt, um die Pinselstriche zu verwischen und den ganzen Farbenauftrag zu ebnen, damit eine glatte Fläche erzielt werde. Gewöhnlich genügen, um volle Deckung der Unterlage zu erzielen, drei Farbenauftragungen; häufig sind sogar schon zwei ausreichend.

Anstriche, maserirte, Holzimitationsanstriche, werden sehr häufig ausgeführt, namentlich für Thüren, Fensterrahmen, Wandbekleidungen, Möbel u. s. w., überhaupt überall da, wo hartes oder edles Holz sich zu teuer stellen würde. Ganz wie bei den weissen und farbigen glatten Anstrichen wird auch bei den zu maserirenden Anstrichen zuerst grundirt, abgeschliffen und auf diesen die sich nach der Natur des zu imitirenden Holzes richtende Grundfarbe aufgetragen. So unterscheidet man Eichenholz-, Ahornholz-, Nussholz-, Palisander- und Mahagonigrundfarben, welche je nach der gewünschten Holzimitation aufgetragen werden. Auf diesen Grundanstrich wird sodann die Holzimitation (Maserirung) entweder aus freier Hand mittelst Pinsels oder mittelst verschiedener mechanischer Vorrichtungen angebracht. Die Maserirung von Hand wird mit Hilfe von Lasurfarben, verschiedener grösserer und kleinerer Pinsel, Kämme, Schläger, Schwämme und Leinwandstückchen ausgeführt, je nach der Geschicklichkeit und der eigenen Erfindungsgabe des Holzmalers. Die Imitation der Holzmaser ist eine Kunst, welche sich nur durch genaues Studium der Natur erlernen lässt und welche um so vollendeter ist, je genauer sie die Natur nachalimt. Es lassen sich Imitationen hersteilen, welche die Unterscheidung zwischen Natur und Kunst sehr schwer, wenn nicht unmöglich machen, und wird diese Unterscheidung doppelt schwierig, wenn die Objekte gut lackirt und polirt sind. Die Kosten solcher künstlerisch ausgeführter Imitationen sind freilich sein-bedeutend; sie erreichen oft die Höhe jenes Preises, um welchen das Objekt aus echtem Holze tadellos herzustellen wäre. Die Ursache des hohen Preises liegt eben in dem hohen Arbeitslöhne, der dem geschickten Holzmaler an und für sich, und in dem Aufwande von Zeit, für welche derselbe bezahlt werden muss. Da nun, um die Holzimitationsanstriche ausgedehnt in Anwendung zu bringen, die vorhandenen Arbeitskräfte sowohl der Zahl als auch der Fähigkeit nach nicht genügend sich erwiesen, so suchte man auf mechanischem Wege hierfür Ersatz. Die ersten mechanischen Hilfsmittel waren Schablonen, in geöltes und innen mit Oelfarbe gestrichenes Papier geschnitten, Fladerwalzen oder Maserirapparate, welche, auf einer Leder- oder Kautschukwelle eingeschnitten, durch Lasurfarbe eingefärbt wurden und dann diese Zeichnung auf den angestrichenen Gegenstand übertrugen; doch konnten sich dieselben nicht einbürgern, weil sich die Muster zu oft wiederholten. Die später aufgekommenen Fladerdruckplatten, die ziemlich gute Imitationen mit reicher Abwechslung boten, erfreuten sich schon einer besseren Aufnahme, und auch das Arbeiten mit denselben ist nicht schwierig. Das Bakhaus’sche Naturselbstdruckverfahren, wenig bekannt, leidet an dem Uebelstande zu schwieriger Behandlung ; zur Ausführung des Verfahrens benötigt man eine beliebig grosse Platte jenes Holzes, welches nachgeahmt werden soll. Dieselbe wird sehr sorgfältig und ganz eben gehobelt, mit der Ziehklinge aufs feinste abgezogen und mit der Lasurfarbe eingefärbt, indem man sie mit einem Borstenpinsel ziemlich satt anstreicht und namentlich darauf sieht, dass die Poren des Holzes so viel als möglich mit Farbe erfüllt sind. Nun wird mit einem scharfkantigen Lineal von Holz oder Eisen so oft über das eingefärbte Brett gestrichen bis nur noch die Poren Farbe enthalten. Mit einem, mit elastischer Leimmasse überzogenen Segment wird nunmehr über das Brett gerollt, wodurch aus den Poren die Farbe aufgenommen wird, so dass das Segment ein getreues Abbild des Brettes gibt. Wird die Walze jetzt über ein grundirtes, zur Aufnahme des Fladers vorbereitetes Brett gerollt, so gibt sie die Farbe ab und das Objekt zeigt eine vollkommen naturgetreue Maserirung die noch mit dem Dachsvertreiber behandelt wird. Als ein wesentlicher Fortschritt sind die Fladerpapiere zu bezeichnen, welche sowohl als Oel-, als auch als Wasserdruck-Abziehpapiere geliefert werden; dieselben sind mittelst Druck auf besonders präparirtem Papier hergestellt, auch sehr fein und ausführlich gezeichnet. Das Beste, was überhaupt zu erreichen ist, der Maserirkarton, ist aus feinstem Löschpapier hergestellt, mit eigens präparirter Farbe bedruckt und saugt derselbe an den mit Farbe bedruckten Stellen die Maserirfarbe auf dem Holze nicht auf, lässt also den Maser auf der Holzfläche stehen. Das Prinzip ist also von allen bisher üblichen Methoden der Holzmaserirung wesentlich verschieden — die Zeichnung wird nicht fertig auf die grundirte Fläche gebracht, sondern sie wird durch Wegnahme der Farbe (durch Aufsaugen) an jenen Stellen, wo sie nicht gewünscht wird, hervorgerufen. Der Vorgang bei Anwendung des Maserirkartons ist kurz folgender: Die zu maserirende Fläche wird wie bisher bei Handarbeit mit Kamm und Schläger in entsprechendem Farbenton mit Lasurfarbe angestrichen, der trockene Karton angehalten und mit einer Bürste von genügender Breite einmal überbürstet. Hierauf wird der Karton abgenommen und der entstandene Maser mit dem Vertreiber behandelt. Das Verfahren wird dadurch sehr billig, dass man die Kartons oft benützen kann, denn die Aufnahmsfähigkeit ist eine grosse und leidet nur bei zu dickem Einstreichen der Maserfarbe. Bei Fournieren, sowie Zusammensetzungen der Füllungen u. s. w. entfällt das weitläufige Ueberkleben, denn der Karton saugt nur da, wo frische Farbe sitzt, kann also über früher gemaserte Partien

gelegt werden. Die auf manuellem oder mechanischem Wege hergestellten Imitationen werden behufs Vollendung lackirt, der Lacküberzug mit einer ganz dünnen Lasurfarbe, der Farbe des Holzes entsprechend, überzogen und neuerdings lackirt. Der Witterung ausgesetzte Arbeiten (äussere Fenster, Hausthore, ins Freie führende Thüren) sollen nur in Oellasur gemasert werden, da Wasserlasur und Lackirung zu schnell durch die äusseren Einflüsse zerstört werden.

Andes.

Litteratur: Andes, Praktisches Handbuch für Anstreicher. 2. Aufl., Wien 1892 ; Yan T. Burg, Holz- und Marmormalerei, deutsch, 2. Aufl., Weimar 1890, mit Atlas mit 36 Poliotafeln, z. T. in Farbendruck; Antony, Marmorvorlagen nach der Natur, München 1893, mit 18 Tafeln; Becker, Leitfaden für den Unterricht in der Holz- und Marmormalerei, Köln 1893.

Anstrichfarben, allgemeine Bezeichnung für zum Gebrauche fertige, also flüssige Farben, bestimmt, Objekte aus irgend einem Material mit einer Schichte zu versehen, welche die Unterlage verdeckt und konservirend oder verschönernd oder beides zugleich wirkt. Jede Anstrichfarbe besteht aus einem Bindemittel und einem Farbkörper, die mechanisch vereinigt werden und sich leicht durch Verdünnen und hierauf folgendes Absitzenlassen oder Filtriren wieder von einander scheiden lassen. Je nach der Beschaffenheit des Bindemittels unterscheidet man Leim-, Gummi-, Leinöl-, Leinölfirnis-, Wasserglas-, Blut-, Käse-und Lackfarben und alle diese Anstrichfarben haben die Eigenschaft, auszutrocknen (durch Verdampfen des Lösungsmittels, durch chemische Veränderungen) und einen festen und mehr oder weniger widerstandsfähigen Ueberzug zu bilden. Für die Aufbewahrung und die Versendung haltbar sind nur die mit Leinöl und Leinölfirnis hergestellten Anstrichfarben, während alle anderen entweder zufolge des angewendeten Bindemittels fest oder sulzig und damit unbrauchbar werden, oder aber in Fäulnis übergehen und damit ihre Verwendungsfähigkeit ein-büssen. Die Herstellung der Oel-Anstrichfarben — es soll fernerhin nur von diesen die Bede sein — geschieht im allgemeinen, indem man die äusserst fein gemahlenen Farbkörper in einem Gefässe mit dem trocknenden Oel innig vermischt und diese Masse durch Farbenreibmaschinen (s. d.) verschiedener Konstruktionen behufs weiterer Mischung und Verfeinerung hindurchgehen lässt. Die Anforderungen, welche man an die Oel-Anstrichfarbe stellt, sind: 1. sie muss die nötige Konsistenz besitzen, d. h. sie muss sich leicht streichen und verteilen lassen und sich selbst verteilen (verlaufen), ohne abzurinnen ; 2. sie muss gut und fein verrieben, d. li. jedes Partikelchen Farbe muss mit dem Bindemittel so umhüllt und von demselben so durchdrungen sein, dass die Farbe eine gleichmässige Salbe (wenn dick gerieben) oder eine gleichmässige Flüssigkeit (wenn strichfertig) darstellt;

з.    sie muss rasch trocknen und rasch fest werden; 4. sie muss gut decken, d. h. so viel Farbkörper enthalten, als nötig ist, um die Farbe des gestrichenen Gegenstandes zu verdecken; 5. sie darf weder die angestrichenen Gegenstände an und für sich, noch unter Mitwirkung des Bindemittels schädigen, noch auch durch das Material des gestrichenen Gegenstandes unvorteilhafte Veränderungen erleiden; sie muss möglichst fest auf den gestrichenen Gegenständen haften und möglichst dauerhaft sein. Haupterfordernisse für die Erfüllung dieser Bedingungen sind: reines Leinöl oder Leinölfirnis und geeignete Farben. Viele Anstrichfarben werden aber, anstatt mit Leinöl oder Leinölfirnis mit Gemengen von Harzöl und Leinöl, Leinölfirnis - Surrogaten, in jüngster Zeit sogar in Verbindung mit Petroleum hergestellt; auch die beschwerenden Zusätze zu den Farbkörpern sind als Verschlechterungen zu betrachten. Die beschwerenden Zusätze (meistens aus Schwerspat bestehend) beeinflussen nämlich, wenn auch nicht die Haltbarkeit, so doch die Deckkraft der Anstrichfarben sehr bedeutend; Farben mit einem Zusatz

von

nur

80°/o Schwerspat sind keine Seltenheit, besonders dann, wenn der Lieferant durch billige Preise die Konkurrenz besiegen will. Von den Farbkörpern sind Bleiweiss, Bleifarben überhaupt, Chromfarben und einige Eisenfarben spezifisch sehr schwer, alle anderen Farben, wie Zinkweiss, alle Erdfarben, reines Chromgelb

и.    s. w. sind leicht und man kann schon aus dem Volumen, welches solche Farben zeigen, scliliessen, ob man eine reine oder eine mit Schwerspat versetzte Farbe vor sich hat. Um die Deckkraft zweier Farben zu vergleichen, ist der Anstrich auf eine abgemessene Fläche mit einer abgewogenen Menge Anstrichfarbe immer die zuverlässigste Prüfungsmethode, und wird jene Anstrichfarbe die bessere sein,

welche bei geringstem Yerbrauch die grösste Fläche deckt. Der Käufer von Anstrichfarben soll also in erster Linie auf die Deckkraft sehen und erst in zweiter Linie die scheinbare Wohlfeilheit des Preises berücksichtigen. Eben dieser beschwerenden Zusätze halber sind auch die Preise der Anstrichfarben sehr verschieden und variiren für Anstrichfarben, die aus Erdfarben bestehen, von JL 25.— bis JL 75.

bis JL 55.— ; für Bleiweiss von JL 30.— ; für Zinkweiss von Л. 40.— — pro 50 kg u. s. w. Da nun Leinöl dermalen Ji. 45.— bis Л. 48.—

Andes.

und chemisch reines Bleiweiss JL 45.— kostet, so ist leicht zu ermessen, dass der Fabrikant für JL 30.— nicht chemisch reines Bleiweiss liefern kann, sondern, dass seine Ware beschwerende Zusätze enthält. Bei grossem Konsum der Anstrichfarben wird man wohl daran tliun, sich von den Lieferanten die Ware frei von Schwerspat, Leichtspat, Grips, Kreide u. s. w. garantiren zu lassen; man wird dann allerdings einen höheren Preis anlegen müssen, allein dieser Preis ist nur scheinbar höher, denn man streicht mit dieser Farbe eine weit grössere Fläche als mit den billigen. Die unter den Kamen Platin-Anstrichfarbe, Metallic-Paint, Metallinische Oelfarbe, Oxyd-Metallfarbe, Silicatfarbe, Diamantfarbe, Granit-О elfarbe, Dauerölfarbe, Steinölfarbe, Wetterfeste Farbe, Kallixall-Paint, sowie unter noch vielen anderen, meist sehr hochtrabenden Kamen in den Handel gebrachten Anstrichfarben sind Produkte, für die weit über den Wert hinausgehende Preise verlangt und auch bezahlt werden, aber auch nur aus Leinöl oder Leinölfirnis, mit einem der bekannten Farbkörper verrieben, bestehen.

Anstriclimasse, Oelfarbenersatz aus 10 T. Kölner Leim, 15 T. Leinölfirnis, 2 T. Kaliumchromat, 100 T. Wasser und 100—130 T. Farbstoff.

Aiistückelmascliine, eine mechanische Vorrichtung, welche man früher an die Lockenkrempel (s. Streichgarnspinnerei) anfügte und welche selbst-thätig die der Keilie nach gebildeten Locken Ende an Ende vereinigte, so dass eine zusammenhängende Locke (Locke ohne Ende) gebildet wurde; die Maschine findet nur noch vereinzelt Anwendung.

Antarala, s. У о r t e mp e 1.

Antarktische Zone, s. Zone.

Ante, die Stirnseite der griechischen Tempel-mauer, demnach die Endigung derselben der Länge Fig. i. Ante, nach (Fig. 1), im Gegensätze zu Pilaster, welcher einen Mauervorsprung der Breite der Mauer nach bedeutet (Fig. 2). Unter falscher Ante versteht man den gegen den Pilaster zurücktretenden Kämpferpfeiler derjenigen Bogenstellungen, welche zu den römischen Säulenordnungen gehören.

Ernst Müller.

-mmmmm,

Fig 2. Pilaster.

Antefix, Dachverzierung, namentlich Verzierung des antiken Tempel-* daclies; dazu gehören insbesondere die verzierten Stirnziegel, die vor die Decksteine der antiken Dächer gesteckt wurden. Solche Antefixa bildeten eine angenehme Unterbrechung der langen Horizontallinie der Traufschicht.

Antepag’iiieiitimi, Verkleidung sowohl bei Thürgewänden, Balkenköpfen, als auch bei anderen Bauteilen, eine Bezeichnung, die namentlich Vitruv gebraucht.

Anteris (Anterisma), ein nach oben schwächer werdender Strebepfeiler.

Antesolarium (Sonnenschutzdach), im Mittelalter Bezeichnung für ein offenes, nur auf Säulen ruhendes Vordach vor Hauseingängen etc.

Antevolute, von Jakob Bernouilli angegebene Kurve, die einer Kurve im umgekehrten Sinne wie die Evolute zugeordnet ist. Die Evolute entsteht durch Verbindung der Endpunkte aller Krümmungsradien einer Kurve, die Antevolute durch Verbindung der Endpunkte aller in entgengesetzter Kichtung abgemessenen Krümmungsradien. Bei der logaritlimisclien Spirale sind Evolute und Antevolute wieder logarithmische Spiralen.

C ..

Anthemion, eine Blumenverzierung, in der antiken Kunst. Das am häufigsten angewendete Änthemionornament besteht aus Palmetten und Lotosblumen, die durch Banken werk mit einander verbunden sind (vergl. Fig.). Der jonische Säulenhals, sowie der Hals der Wand pflegen ein plastisches Autliemion-

ornament zu besitzen, während die Balken mit ähnlich gestalteten gemalten Formen verziert sind. Er kommt aber auch sonst noch an verschiedenen Bauteilen und Werken der Kleinkunst vor.

von Schubert-Soldern.

Aiitliracen (Paranaphthalin, Phot en), ein der aromatischen Reihe angehöriger Kohlenwasserstoff der Zusammensetzung CuHi0 und der Konstitution

C₆ Д\    ®ssind also im Anthracen je 2 Benzolkerne durch die Gruppe

CH

verbunden, welche bei beiden Kernen in die Orthostellung eingreift. — Das

Durch Natriumamalgam dem Dihydrür, CiiH₁₂, durch Jodwasserstoff und

Anthracen kristallisirt in farblosen, monoklinen Tafeln von blauer Fluorescenz. Es ist von allen gebräuchlichen Lösungsmitteln nur in heissem Benzol und siedendem Eisessig verhältnismässig leicht löslich, schmilzt bei 213° und siedet bei etwas über 360°. Die Pikrinsäureverbindung, Cu H₁₀ ■ 2 C^ H₂ (H0₂)₃ ■ OH, kristallisirt in roten, bei 170° schmelzenden Nadeln, wird das Anthracen zu Phosphor zu dem Hexahydrür, C\ ₄ Нл ß reduzirt.

Es sind Chlor-, Brom-, Amido-Derivate und Sulfosäuren des Anthracens bekannt, jedoch keine Nitro-Substitutionsprodukte. Diese Verbindungen enthalten die Substituenten teils in den Benzolkernen, teils in der CH-CH-Gruppe ; letztere Derivate bezeichnet man als y- oder Meso-Derivate. Die Oxyantliracene, CuH$OH, welche im Kern substituirt sind und in zwei isomeren Verbindungen existiren, sind das a- und 0-Anthrol, während das Meso-Derivat als Anthranol bezeichnet wird. Der bei weitem wichtigste Abkömmling des Anthracens ist das Antlirachinon (s. d.).

aus

Das Anthracen wird aus dem Steinkohlenteer gewonnen und zwar aus den zuletzt übergehenden Anteilen desselben, den sogen. Anthracenölen. Man lässt diese Oele an einem kühlen Ort kristallisiren und presst den grünlichgelben Kristallbrei von Butterkonsistenz in Filterpressen ab. Das so gewonnene 12—löprozentige Rohantliracen wird dann unter Erwärmen dem Druck von hydraulischen Pressen ausgesetzt, wodurch sein Gehalt auf 25—33% steigt. Zur weiteren Peinigung wird dasselbe nun mit einem Lösungsmittel behandelt, welches das Anthracen möglichst wenig löst, dagegen die Beimengungen zunächst entfernt. Als derartige Lösungsmittel sind verschiedene im Gebrauch, wie Steinkohlen- oder Petroleum-Naphtha oder Kreosotöl, dem die Phenole durch Behandeln mit Natronlauge entzogen sind. Letzteres soll sich vorzüglich zur Entfernung des lästigsten Begleiters des Anthracens, des Paraffins, eignen. Man mahlt die Presskuchen zu diesem Zwecke in Mühlen oder Kollergängen zunächst zu einem feinen Pulver und bringt dieses dann in mit Rührwerk versehenen, •geschlossenen eisernen Apparaten mit dem Lösungsmittel zusammen. Nach dem Erkalten wird der Rückstand wiederum abgepresst; er enthält jetzt 50 % an Anthracen. Die folgende Behandlung richtet sich nun nach den Zwecken, denen das Produkt dienen soll. Soll es auf Anthrachinon verarbeitet werden, so sublimirt man es in folgender Weise: Ueber freiem Feuer in einem Kessel geschmolzenes Anthracen wird durch Wasserdampf von 220—-240° übergetrieben und in Kondensationskammern durch einen Sprühregen von Wasser zu einer weissen, blätterigen Masse verdichtet. Diese enthält noch geschmolzene Partikel von Phenanthren, von welchen sie durch Verreiben mit Wasser zu einer Paste oder Trocknen und Sieben getrennt wird. Dieses Produkt enthält 60 % Anthracen; daneben aber noch Karbazol, Phenanthren und Akridin, und kann nunmehr direkt zu Anthrachinon oxydirt werden. — Will man jedoch ein ganz reines Anthracen haben, so destillirt man nach Perkin das mit Lösungsmitteln behandelte Produkt mit Pottasche und Kalk aus Gasretorten. Das Destillat enthält nunmehr nur Anthracen und Phenanthren. Von letzterem wird das Anthracen durch Waschen mit Schwefelkohlenstoff und Umkristallisiren Benzol getrennt und ist nunmehr fast chemisch rein. Der Verlust bei diesem Verfahren schwankt zwischen 2—12%. Nach dem D. P. 68474 der Farben-iabriken vorm. Fr. Bayer & Co. in Elberfeld kann die Reinigung des Roh-anthracens ohne Schwierigkeit und grossen Verlust auch durch Auslaugen mit

/CH\

flüssiger schwefliger Säure geschehen. Das Anthraeen entsteht aus zahlreichen organischen Verbindungen, wenn man dieselben dampfförmig einer grossen Hitze aussetzt; so aus Terpentinöl, Petroleum, Braunkohlenteer, Steinkohlenteer, Fichtenholzteer u. s. f. Von den Synthesen, welche zur direkten Darstellung des Anthracens geführt haben, seien hier nur zwei angeführt, aus welchen seine Konstitution erschlossen worden ist (s. auch Anthrachinon): Einwirkung von Natrium auf o-Brombenzylbromid :

/Cif% Br Br

^\Br

Einwirkung von Aluminium chlorki auf Benzol und symm. Tetrabromäthan: c₆H₆ +

c₆ Щ

В СЛ />C6Hi + 4:Na==C6H\CH /CeHi + 4NaBr + 2H’

CH\

+ C₆ II, = Ce Bi < \    )c₆ Hi 4 H Br.

Br CH Br

Br CH Br

Die Bestimmung des Anthracens in einem Rohprodukt geschieht in der Weise, dass man das letztere mit Chromsäure oxydirt; hierdurch wird das Anthraeen in Anthrachinon übergeführt, welches weder durch weitere Einwirkung des Oxydationsmittels, noch durch konzentrirte Schwefelsäure bei 100° verändert wird. Die übrigen Verbindungen, wie Phenanthren, Karbazol etc. werden dabei entweder in Säuren oder in chinonartige Körper umgewandelt, welch letztere mit Schwefelsäure leicht lösliche Sulfosäuren bilden. Durch systematisches Behandeln des Oxydationsproduktes mit Kalilauge und dann mit Schwefelsäure wird das Anthrachinon rein erhalten. Dasselbe wird getrocknet, gewogen und die Menge des Anthracens daraus durch einfache Rechnung gefunden. Ueber die Verwendung des Anthracens zur Herstellung der Alizarinfarbstoffe s. Alizarin.

Das Anthraeen wurde 1832 von Dumas und Laurent aus dem Steinkohlenteer in unreinem Zustand isolirt ; der Name stammt von Laurent. Fritz sehe stellte es dann aus dem Teer zuerst rein dar und bestimmte seine Zusammensetzung zu    Im Jahre 1868 erhielten es Grabe und

Lieber mann durch Destillation des aus Krappwurzel gewonnenen Alizarins mit Zinkstaub. Nachdem dieselben Forscher dann die künstliche Darstellung des Alizarins aus dem Anthraeen gefunden hatten, begann auch die Technik mit der Verarbeitung des Teers auf diesen Kohlenwasserstoff. Heute hat diese Industrie eine ganz gewaltige Ausdehnung angenommen.

Litter at or : G. Schultz, Die Chemie des Steinkohlenteers, II. Aufl., Braunschweig 1886, 1. T., S. 63, 142, 205; F. Fischer, Handb. d. chem. Technologie, Leipzig 1893, S. 648. w. Kerp, Antliracenfarbstoffe, s. Farbstoffe, künstliche, organische. Antliraeliinon (D i p h e n y I en d i к e t o n) von der Zusammensetzung СцН%Оч

/С°\

СёНА, ist die Muttersubstanz der Anthraeen-

und der Konstitution C₆ Щ

farbstoffe. Es leitet sich also vom Anthraeen (s. d.) durch Ersatz der beiden mittleren Af-Atome durch Sauerstoff und gleichzeitige Sprengung der gegenseitigen Bindung der mittleren (7-Atome ab. Das Anthrachinon sublimirt in glänzenden, gelben, bei 277° schmelzenden Nadeln, welche nicht allzu leicht in kochendem Benzol und Eisessig löslich sind. Es ist sehr beständig und wird durch Oxydationsmittel nicht angegriffen. Durch Reduktion liefert es je nach den Bedingungen Anthraeen oder die Zwischenprodukte : Oxanthranol, Anthranol und Hydranthranol. Durch schmelzendes Kali wird es in zwei Moleküle Benzoesäure zerlegt, durch Hydroxylamin in Anthrachinonoxim CuHsO(N ■ OH) umgewandelt. Von konzentrirter Schwefelsäure wird das Anthrachinon in der Kälte ohne Veränderung gelöst, in der Wärme bilden sich zwei Sulfosäuren; rauchende Schwefelsäure wirkt sofort ein unter Bildung einer Monosulfosäure, welche das Ausgangsmaterial für das Alizarin bildet. Auch vom Anthrachinon leitet sich eine Reihe von Derivaten durch Substitution ab. Ein Teil derselben, die Oxyanthrachinone, bilden die Anthracenfarbstoffe (s. Alizarin), der andere Teil hat technische Bedeutung als Ausgangsmaterial für diese Farbstoffe und wird bei denselben besprochen werden.

Das Anthrachinon wird technisch in grösstem Massstabe gewonnen durch Oxydation von Anthraeen. Als Oxydationsmittel verwendet man jetzt wohl all-

gemein Kaliumbichromat (resp. Natriumbichromat) und verdünnte Schwefelsäure. Es sind daneben noch eine Anzahl anderer Verfahren vorgeschlagen und patentirt worden, ohne jedoch zu besonderer Bedeutung zu gelangen. Man operirt in folgender Weise: In eine heisse Lösung von 100—150 kg Kaliumbichromat in 1500 1 Wasser, welche in einen mit Blei ausgeschlagenen, mit Rührwerk versehenen und mit Dampf heizbaren Holzbottich eingetragen worden ist, gibt man allmälich und unter stetem Rühren 100 kg Anthracen. Dasselbe ist gewöhnlich ein 60prozentiges Rohanthracen (s. Anthracen) und durch Sublimation oder Mahlen in ein recht fein verteiltes Pulver übergeführt worden, welches dem Oxydationsmittel eine möglichst grosse Angriffsfläche bietet. Durch ein bis in die Mitte der Flüssigkeit ragendes Bleirohr tritt von einem höher gelegenen Bassin aus verdünnte Schwefelsäure von 30° Bé ein, welche aus 140—210 kg Schwefelsäure von 66° Bé bereitet worden ist. Der Zufluss der Säure wird so geregelt, dass er 9—10 Stunden währt. Die durch die Reaktion entwickelte Wärmemenge reicht hin, die Flüssigkeit im Sieden zu erhalten, so dass ein Einblasen von Dampf nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich ist. Nachdem die Säure vollständig eingetragen, wird noch kurze Zeit gekocht und dann erkalten gelassen, das ausgeschiedene Roliauthracliinon entweder filtrirt oder durch Abschleudern von der Mutterlauge abgeschieden und getrocknet. Es enthält noch Phenanthren, Akridin und Karbazol. Um es von diesen zu trennen, benützt man seine Eigenschaft, in konzentrirter Schwefelsäure beim Erwärmen bis auf 100° ohne Veränderung löslich zu sein, während jene entweder sofort oder nach ihrer Umwandlung in chinonartige Körper in Wasser leicht lösliche Sulfosäuren bilden. Das Rohprodukt, welches gewöhnlich 115—120 kg wiegt, wird daher in 2—3 Teile Schwefelsäure von 66° Bé eingetragen und unter Umrühren in einem gusseisernen Kessel auf 80° erhitzt. Man lässt in Bleiwannen an einem feuchten Ort erkalten, versetzt dann mit der zwanzigfachen Menge Wasser und erhitzt zum Kochen. Hierdurch erhält man das Anthrachinon in einer Form, welche sich gut flltriren und auswaschen lässt. Das so erhaltene Rohprodukt, ein grünlich bis gräulichgelb gefärbtes, kristallinisches Pulver, ist ungefähr 90prozentig ; durch Kochen mit Sodalösung und Sublimiren steigt sein Gehalt an Chinon bis auf 98%. Aus 100 Teilen Anthracen von 60% werden 50—55 Teile Anthrachiiion gewonnen. Die von dem Oxydationsprozess herrührenden Mutterlaugen, welche den Chromalaun enthalten, werden rationell wieder auf Kaliumbichromat verarbeitet. Zur Darstellung des Antlira-chinons im kleinen verfährt man zweckmässig so, dass man das Anthracen in Eisessiglösung mit 2 Teilen Chromsäure oxydirt, wobei man von einem möglichst reinen Kohlenwasserstoff ausgeht und das Gemisch so lange am Rückflusskühler kocht, bis es eine rein grüne Farbe angenommen hat. Darnach destillirt man den grössten Teil des Eisessigs ab, scheidet das Chinon mit Wasser aus, wäscht es mit Sodalösung und heissem Wasser und kristallisirt es aus Eisessig um. Von den künstlichen Synthesen des Anthrachinons seien nur die hier erwähnt, welche zur Aufklärung seiner Konstitution und damit auch der des Anthracens wesentlich beigetragen haben (s. auch Anthracen).

Erhitzen von Plitalsäurechlorid und Beuzol mit Zinkstaub auf 200°:

/co\

+ Ce H₆ = Ce Ht< )C₆ lh + 2HCl-, \CO/

Erhitzen von Ortho-Benzoylbenzoesäure mit Phosphorpentoxyd: /00 ■ C₆H₅

CO CI

Ce Hi

CO CI

CO

— Ce Hi Ce Hi AHO-, \CO'

C₆ Hi

⁴COOH

Erhitzen von Orthotolylphenylketon mit Bleioxyd:

Cg Hr> -j- 30 — CeHi

/Ce Hi -f- 21?2 O.

CO/

Die Verwendung des Anthrachinons wurde oben gestreift; das Nähere darüber ist unter Alizarin nachzusehen.

Der Entdecker des Anthrachinons ist Laurent, welcher es durch Oxydation des Anthracens mit Salpetersäure erhielt. Später haben sich Anderson,

Ce H /

CHZ

Fritzs che, Grabe und Liebermann, Kekulé und Franchi mont, Zincite und Fittig an seiner Untersuchung beteiligt. Man hielt den Körper zunächst für ein Chinon, bis spätere Arbeiten die Unhaltbarkeit dieser Auffassung erwiesen und zur Aufstellung der eingangs gegebenen Konstitutionsformel führten, nach welcher das Anthrachinon als Doppelketon erscheint; auf diese Formel stützen sich alle Betrachtungen über die Konstitution der An-thracenderivate.

Die Anwendung von Chromsäure in Eisessiglösung zur Darstellung von Anthrachinon aus Anthracen wurde 1868 von Grabe und Lieb ermann und gleichzeitig von Fritz sehe aufgefunden. Erstere ersetzten die Chromsäure dann durch Kaliumbichromat und Schwefelsäure. Das Verfahren zur Reinigung des Rohchinons mittelst konzentrirter Schwefelsäure rührt von Gessert her.

Litteratur: Gr. Schultz, Die Chemie des Steinkohlenteers, 2. Aufl., Braunschweig 1886;

W. Kerp.

1. Teil, S. 696 ff.

Anthracit, s. Brennstoffe.

Anthrakonit, s. Kalkspat.

Anthropogeographie. Während noch bis in das vorige Jahrhundert die Geographie entweder als blosses Anhängsel der angewandten Mathematik oder aber als trockener statistischer Notizenkram aufgefasst ward, begründete zu Anfang unseres d ahrhunderts Karl Ritter eine neue wissenschaftliche Richtung, deren Endzweck es war, den Menschen selbst zum Mittelpunkte der geographischen Forschung zu erheben und zu untersuchen, in welcher Weise Völkerleben und Völkergeschichte durch die geographischen Bedingungen, an welche der einzelne Mensch wie die Gesamtheit vieler Menschen gebunden ist, beeinflusst werden. Man kann die so bestimmte Disziplin wohl auch als Kulturgeographie charakteri-siren; den Namen Anthropogeographie, der jedenfalls als ein bezeichnender anerkanntwerden muss, schuf Friedr. Ratzel, nachdem jedoch schon früher Krause [1] eine „anthropologische Geographie“ als besonderen Zweig der Erdkunde anerkannt wissen wollte. Nach Ratzel [2], welcher den jungen Wissenszweig auch selbst eifrig und erfolgreich bearbeitet hat, umfasst derselbe zwei Hauptabteilungen; die eine beschäftigt sich mit der „Lehre von den Faktoren der geographischen Verbreitung der Menschen und ihrer Werke“, die andere mit der „Lehre von der geographischen Verteilung, Form, Grösse der Völker und ihrer Staaten“. Als ein Grenzgebiet der Anthropogeographie gegen die politisch-wirtschaftliche Geographie ist die Staatenkunde, als Grenzgebiet gegen die Geschichte ist die Völkerkunde anzusehen. So wird denn also untersucht, von welcher Bedeutung die Lage und Gestalt der menschlichen Wohnsitze ist (Kontinente, Halbinseln, Inseln, Gebirgsformen, Ebenen, Steppen, Wüsten), wie sich die Küsten vom Innenlande unterscheiden, wie Ströme hier trennend dort vereinigend wirken, wie nicht minder auch vom Klima und der umgebenden organischen Natur gar vieles abhängt, wie sich die Dichte der Bevölkerung nach gewissen Gesetzen richtet, wie sich Wohnplätze unter gewissen natürlichen Voraussetzungen herausbilden, wie die Verkehrswege den örtlichen und zeitlichen Verhältnissen sich anpassen, wie endlich für das räumlich distante Auftreten zusammengehöriger Volksstämme die Kennzeichen aufzufinden sind. Ratzels Definition und Methode haben begeisterte Anhänger und entschiedene Gegner gefunden; unter allen Umständen ist dadurch ein bedeutsames Ferment in die Wissenschaft hineingetragen worden [3].

Litteratur: K. O. F. Krause, Aphorismen zur geschichtswissenschaftlichen Erdkunde, herausgegeben von Vetter, Berlin 1894, S. 4 ff. — [2] Anthropogeographie, Stuttgart 1882, Bd. I ; Bd. II, ebenda 1892. — [3] H. Wagner, Geographisches Jahrbuch, Gotha 1883, Bd. IX, S. 695ff. ; G. Gerland, Beiträge zur Geophysik, Stuttgart 1887, Bd. I, S. 31 ff.    Günther.

Antiballonriiig (Ballonbremse), an der Ringspinnmaschine und Zwirnmaschine (s. Zwirn) eine aus einem Drahtring, einer in ein Stahlblech eingefrästen halbrunden Oeflhung, einem Weichgussgitter oder nur einem horizontal gespannten Draht bestehende Vorrichtung, welche den um die Ringspindel in hyperbolischer Form kreisenden Faden (daher er sich dem Beobachter als Ballon mit scheinbar zwei Seitengrenzen darstellt) in seiner grössten Ausbauchung einzuschränken hat, indem er den Ausschlag des Fadens, ihn tangirend,

Bosshard.

begrenzt. Da Watergarne über Nr. 30, welche wenig Drehung haben sollen, einen um so grösseren Ballon machen, je feiner sie sind, weil damit auch das Gewicht des den Faden führenden Läufers abnimmt, so ist das Spinnen feiner Watergarne durch die Spindeldistanz, welche nicht im Verhältnis zum grossem Ballon stehen kann, für Nummern aufwärts begrenzt. Durch Verwendung der Antiballonringe für jede Spindel kann diese Grenze bis auf Nr. 50 hinaufgerückt werden.

Kielmeyer.

Antichlor, Natriumthiosulfat, Na₂S₂Оъ -f- 5 aq., auch Natriumhyposulfit genannt, nicht zu verwechseln mit dem in der Hydrosulfitküpe (s. Indigoküpen) benützten Natriumsalz der hydrothionigen Säure, Na^ S₂ 0₄, ist ein in der Praxis unter dem Namen „unterschwefligsaures Natron“ bekanntes, in grossen Kristallen vorkommendes, weisses, in Wasser leicht lösliches Salz. Es findet in der Photographie Verwendung als „Fixirsalz“, in der Baumwolldruckerei als weisse, durch Beduktion wirkende Beservage unter Anilinschwarz (s. d.) und in der Wollfärberei als „Schwefelbeize“ beim Färben mit Methyl- und Malachitgrün. Die Bezeichnung „Antichlor“ verdankt das Salz seiner ältesten Verwendung in der Papier-, Leinen- und Baumwollbleiche, wo es als prompt wirkendes Beduktionsmittel zugleich die etwa der weissgebleichten Cellulose noch anhaftende Säure zu neutralisiren, und das in der Säure enthaltene freie Chlor unschädlich zu machen hat. Als unsere Bleicher noch nicht sicher genug mit dem Chlor arbeiteten, Avar das unterschwefligsaure Natron ein gerne benütztes Hilfsmittel, um die Ware gegen die üblen Folgen zu starker Chlorbäder und ungenügenden Waschens vor dem Trocknen zu sichern. Heute genügt die Vorsicht, die Ware nach dem Chloren und Säuren durch ein ganz schwaches Ammoniakwasser zu nehmen, um sie ohne Gefahr für die Festigkeit der Faser den heissen Trockenräumen oder -Apparaten an vertrauen zu können. Unter diesem Gesichtspunkt könnte also auch das Ammoniak als Antichlor bezeichnet werden.

Anticykloiicii, s. Barometrische Maxima und Minima.

Aiitidefiektionswalzen nennt man eine besondere in der Papiermaschine, bei der sog. Kautschpresse angewendete Gattung von Walzen, welche von W. B. Schürmann in Düsseldorf so hergestellt werden, dass sich die Axe derselben biegen kann, ohne dass die Walzenoberfläche daran teilnelnnen würde. Sie bestehen aus einer Stahlaxe, auf welche eine Hartgussschale so aufgeschoben ist, dass sie auf der Axe nur im mittleren Drittel aufsitzt, von da an jedoch gegen die Zapfen infolge einer konischen Bohrung absteht.    Maxim. Kraft.

zusammen-

Aiitielementiim, ein durch Imprägniren mit einem Gemenge von Leinölfirnis und Metallpräparaten, wie Bleiweiss, Zinkoxyd etc. gegen atmosphärische Einflüsse widerstandsfähig gemachter Leinenstoff, welcher vorzugsweise als Dachbedeckungsmaterial für Fabrikgebäude, Schuppen etc. Verwendung findet. Das von der Firma Weber-Falkenberg in Wien und Köln in den Handel gebrachte Fabrikat (Preis pro qm ca. Jl. 2.—, Gewicht pro qm ca. 1 kg) bildet, auf gewöhnlicher ungehobelter Holzverschalung befestigt, einen hängenden Ueberzug, welcher weitgehenden Ansprüchen an Wetterbeständigkeit genügt und auch — wenigstens bis zu einem gewissen Grad — einen Schutz gegen das rasche Umsichgreifen eines das Dach berührenden Feuers bildet. Da die Verwendung derartiger Gewebe für die Bedachung von provisorischen oder festen Bauten, von Baracken, von Eisenbahnwaggons etc. vom feuerpolizeilichen Standpunkt aus nicht zu beanstanden ist, so machen dieselben neuerdings häufig der Dachpappe Konkurrenz, vor welcher sie den Vorzug grösserer Dauerhaftigkeit besitzen. ...    Häussermann.

Antiiebrm ist identisch mit Acetanilid (s. d.) und wird in der Medizin als Mittel gegen Fieber und Nervenschmerzen angewandt. Grössere Gaben, als 0,5 bis 1 g, können unter Umständen gefährliche Vergiftungserscheinungen hervorrufen. .    "    w. кегр.

Aiitifoiiling’kompositionei] (An tifäu 1 nis farb e n) für Schiffsböden werden in England alle jene gebrauchsfertigen Farben genannt, welche zum Anstriche der unter Wasser befindlichen Teile der Schiffe, gleichviel ob Holz oder

Eisen, dienen und von denen eine ganz besondere Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkungen des Seewassers verlangt wird, die aber auch entweder das Ansetzen von Seetieren verhindern, oder die Eigenschaft haben, sich mit dem gebildeten Ansatz von Seetieren leicht ablösen zu lassen. Es beeinflusst nämlich nach den gemachten Erfahrungen der Ansatz von Seetieren die Schnelligkeit der Bewegung der Schiffe äusserst ungünstig, wodurch naturgemäss auch ein grösserer Kohlenverbrauch eintritt, so dass mit Recht ein grosser Wert auf Anstriche gelegt wird, die im stände sind, den Ansatz entweder zu verhüten oder eine leichte Loslösung desselben herbeizuführen. In England sind eine grössere Anzahl derartiger Kompositionen im Gebrauch, die effektive Gifte (Quecksilbersalze, Karbolsäure, Kupfersalze, Arsenikverbindungen) enthalten. Jene Anstriche, welche die Eigenschaft besitzen, sich loszulösen, enthalten keine Gifte, sondern bestehen aus — häufig spirituösen — Farben, welche bei längerem Verweilen im Seewasser sich von der aus Oelfarbe bestehenden Grundirung trennen und entweder mit den angesetzten Seetieren freiwillig abfallen oder sich leicht loslösen lassen. Eine sehr bekannte Antifoulingkomposition ist die von Holzapfel, die den Anforderungen in hohem Grade entsprechen soll.

Andes.

Antifriktionskurve, s. Trak to rien.

Borchers,

Antifriktionsmetall, jede Metalllegirung, welche neben den Eigenschaften eines guten Lagermetalles den Vorzug besitzt, die Substanz der Welle, Axe oder der Zapfen, welche sich in dem Lager bewegen, durch die entstehende Reibung möglichst wenig anzugreifen. (Der Reibungswiderstand ist nämlich grösser als bei geschmierten Lagern aus Bronze.) Die Zusammensetzung derartiger Legirungen ist angegeben unter: Antimon-, Blei-, Kupfer-, Zink-und Zinnlegirungen (s. d.).

Antifriktionsroller (Hülsenobercylinder), s. Baumwollspinnerei.

Antifungen, Mittel gegen den Hausschwamm, besteht aus 20% Borax, 80% Borsäure und Schwefelsäure.

Antik, im weiteren Sinne s. v. w. alt, im engeren Sinne die Kunstprodukte der Griechen und Römer. Unter Antike versteht man zunächst griechische oder römische Statuen, des weiteren auch alle Werke der klassischen Kunstperiode.

Antiker Marmor, s. Kalkstein.

Antiklinale, s. Lagerung.

Antikolorit, s. Farbenanstriche, Beseitigung derselben.

Antilogarithmen. Eine Tafel der Antilogarithmen ist gleichsam eine umgekehrte Logarithmentafel, indem sie zu jedem gegebenen Logarithmus den zugehörigen Numerus liefert. Ist z. B. log ж— 1,3950, so geht man mit der Mantisse 3950 in die Tafel ein und findet, wenn dieselbe vierstellig ist, 2483 als Ziffern von x (s. etwa [lj, S. 6). Wegen der Kennziffer 1 von log x muss das Komma nach der zweiten Ziffer gesetzt werden, also ergibt sich x = 24,83. Da dieselbe Aufgabe auch mittelst der gewöhnlichen Logarithmentafeln gelöst werden kann, so sind Tafeln der Antilogarithmen entbehrlich und auch wenig verbreitet, trotzdem sie für den angegebenen Zweck sich viel mehr eignen als erstere. Man trifft sie fast nur in vierstelligen Logarithmensammlungen an, z. В. [1] und [2]; abgekürzte Tafeln der Antilogarithmen mit 5, 10 und 15 Stellen sind [3 .

Litteratur: [1] Fr. W. Rex, Vierstellige logarithmisclie Tafeln, Stuttgart (ohne Jahreszahl). — [2] Logarithmen und Antilogarithmen, Heidelberg 1885. —- [3] H. Prytz, Tables d’Antilogarithmes, Copenhague (ohne Jahreszahl).    Mehmke.

aus

Antimagnetische Taschenuhren haben die Eigenschaft, durch Annäherung an starke Magnete, wie sie z. B. in Dynamomaschinen und Elektromotoren enthalten sind, in ihrem Gange nicht beeinflusst zu werden. Sie sind insbesondere für Techniker bestimmt, die mit solchen Maschinen häufig zu tliun haben und die, falls sie gewöhnliche Taschenuhren tragen, sich in keiner Weise vor empfindlichen Störungen bezüglich der Richtigkeit der Angaben derselben schützen können. Die Beseitigung dieses Uebelstandes ist bei den antimagnetischen Taschenuhren dadurch erreicht worden, dass man die beweglichen Teile (Anker, Steigrad, Unruhe) mit Ausnahme der Wellenzapfen nicht mehr

Stahl, sondern gewöhnlich aus einer harten Platinlegirung ausgeführt und ihnen damit die Fähigkeit, magnetisch zu werden, benommen hat. Der Preis solcher Uhren ist — gleich gute Ausführung des Werkes und gleiches Metall des Gehäuses vorausgesetzt — mindestens um die Hälfte höher als bei Uhren der gewöhnlichen Art.

Heim.

Antimon, Sb, Atomgewicht 120, spez. Gew. 6,7, ist das metallähnlichste Nichtmetall, besitzt eine weisse Farbe mit hohem Metallglanz. Die Bruchflächen des reinen Antimons zeigen ein grossblätteriges kristallinisches Gefüge, während auf der Oberfläche des sogen. Antimonregulus sternförmige Gebilde (Kristallgerippe) hervortreten. Es ist sehr spröde, lässt sich daher leicht zu Pulver zer-stossen. Der Schmelzpunkt liegt bei etwa 440°, der Siedepunkt zwischen 1100° und 1400°. In der thermoelektrischen Spannungsreihe gilt es als negativstes Element (s. Elektrizität), bildet daher ein wichtiges Material für den Bau von Thermosäulen.

Sauerstoff und Wasser wirken bei gewöhnlicher Temperatur kaum auf reines Antimon ein. Von den Säuren wirkt Salzsäure nur schwach lösend; Salpetersäure oxydirt das Antimon zu Antimonpentoxyd ; konzentrirte Schwefelsäure wirkt ebenfalls zunächst oxydirend, das entstehende Oxyd bildet aber mit überschüssiger Säure ein Sulfat. Chlor vereinigt sich direkt mit Antimon. Von dieser Reaktion macht man hei der Herstellung der wasserfreien Chloride des Antimons Anwendung. Mit den meisten Metallen geht das Antimon chemische Verbindungen ein (s. Speisen und Antimonlegirungen), welche sich durch eine gewisse Härte und Sprödigkeit, sowie durch grosse Widerstandsfähigkeit gegen chemische Einflüsse auszeichnen. Diesen Eigenschaften verdankt es seine ausgedehnte Anwendung als Zusatz zu Legirungen, bei der Herstellung von schützenden Metallüberzügen und in der Metallfärberei.

Zur Gewinnung des Antimons dient in erster Linie das natürlich vorkommende Trisulfid, Sb₂ $з, der Grauspiessglanz oder Antimonglanz (s. d.); es kommen aber auch vereinzelt oxydische Erze, z. B. Weissspiessglanz oder Antimonhlüte, Sb₂ 0₃, zur Verarbeitung. Je nach der Natur der Erze wird die eine oder andere der nachstehenden drei Arbeitsmethoden zu wählen sein.

1.    Das Niederschlagsverfahren stützt sich auf folgende Umsetzung:

Sb₂ S₃ + 3 Fe - Sb₂ + 3 FeS.

Die zum direkten Verschmelzen geeigneten Erzsorten (Grauspiessglanz mit 50 bis 90% Sb₂S₃) oder das durch Aussaigern von Grauspiessglanz gewonnene Anti-monium crudum (s. An tim on sulfide) werden mit Eisenabfällen und basischen Zuschlägen in Tiegeln oder Flammöfen verschmolzen. Als basischer Zuschlag wird vorwiegend ein Gemisch von Natriumsulfat und Kohle benützt, welches während des Verschmelzens zu Natriumsulfid reduzirt wird. Das bei dieser Umsetzung erhaltene Rohantimon ist wegen eines zu hohen Gehaltes an Verunreinigungen (Eisen u. s. w.) nicht direkt brauchbar, muss daher einem nochmaligen raffinirenden Schmelzen unterworfen werden (vergl. weiter unten Raffination des Rohantimons).

Zur Ausführung der Schmelzarbeiten dieses Verfahrens benützt man entweder Graphittiegel, von denen man bis zu vierzig Stück in eine Heizkammer einstellt oder Flammöfen. Das Tiegelschmelzverfahren ist ausführlich in [6] und [7] besclndeben. Für die Flammofenarbeit bietet die Herstellung einer dichten Herdsohle die grösste Schwierigkeit, da das flüssige Antimon in die feinsten Fugen und Risse eindringt. Diese Schwierigkeit ist durch die Konstruktion von Borchers’ Schmelzofen (s. unter Wismut) überwunden. Die älteren Flammöfen sind in [1], [2], [3], [4] beschrieben.

2.    Das Röst reduktionsverfahr en besteht in einer oxydirenden Röstung mit darauf folgendem reduzirendem Schmelzen. Die Röstung kann nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten durchgeführt werden: Man arbeitet entweder bei möglichst niedriger Temperatur mit knappem Luftzutritt behufs Erzeugung flüchtigen Antimonoxydes oder man arbeitet mit grossem Luftüberschuss bei höherer Temperatur, um die Sulfide möglichst direkt in antimonsaures Antimonoxyd überzuführen. Die erstere Art der Röstung ist sehr schwer auszuführen,

wird auch meistens nur dann gewählt, wenn es sich um die Gewinnung yon verkäuflichem Antimonoxyd handelt.

Zur Röstung eignet sich jeder Muffelofen, dessen Feuerung eine gute Re-gulirung der Temperatur gestattet. Das auf die eine oder andere "Weise erhaltene Röstprodukt wird unter Zuschlag von Schlacke einer vorherigen Beschickung, Glaubersalz, Kohle, erforderlichen Falles auch Soda in Flammöfen reduzirend verschmolzen.

Ueber die Konstruktion des für dieses Reduktionsschmelzen erforderlichen Flammofens gilt dasselbe, was unter 1. erwähnt wurde.

3.    Durch Laugerei und Elektrolyse ist es möglich, noch sehr arme antimonhaltige Erze oder Hüttenprodukte zu gute zu machen. Nach [5] behandelt man derartige Produkte mit so viel von einer Natriumsulfidlösung, dass das Gewichtsverhältnis zwischen dem in neutralisirbaren Verbindungen vorhandenen Natrium und dem oxydirbaren Schwefel der Lösung dem Atomgewichtsverhältnisse beider Stoffe entspricht. Man arbeitet also auf eine Lösung von Natriumsulfantimoniit, Na^SbS^, hin. Bei der Elektrolyse dieser Lösung erhält man an der Kathode Antimon in Form von spröden Krusten, während der Elektrolyt an der Anode in eine Lösung von Natrium-Sulfhydrat, -Disulfid und -Thiosulfat umgewandelt wird. Letztere, nach dem Vorbilde der Methoden zur Verarbeitung des Leblanc-Sodarückstandes (s. Soda) auf Natriumthiosulfat oder Schwefel verarbeitet, liefert auch den Schwefel der Erze in verkäuflicher Form. Als Apparate benützt man für die Laugerei eiserne, mit Dampf zu heizende Kessel, für die Elektrolyse eiserne Behälter mit eingehängten Eisenblechen als Kathoden und isolirt dazwischen angeordneten Bleiplatten als Anoden. Eine eingehende, durch Pläne ergänzte Beschreibung einer solchen Anlage wird die in Bearbeitung befindliche Neuauflage von [5] enthalten.

Die Elektrolyse von Antimonchloriden liefert ein leicht entzündliches Metallpulver, explosives Antimon; sie wird in der Technik nicht ausgeführt.

4.    Umwandlung des Rohantimons in Verkaufsware. Die unter 1 und 2 beschriebenen Methoden liefern ein so unreines Metall, dass dasselbe ohne nochmaliges reinigendes Schmelzen nicht verwendbar sein würde. Die Verunreinigungen können bestehen aus : Schwefel, Arsen, Eisen, Kupfer und anderen Metallen. Unter möglichster Vermeidung der Berührung mit Eisenteilen schmilzt man daher das Rohantimon entweder in Tiegeln oder in Flammöfen anfangs mit reinem Antimonsulfide (aus Spiessglauz ausgesaigertes Sb₂Ss), wobei vorwiegend Eisen und Kupfer entfernt werden, dann in einer zweiten Schmelze mit basischen Zuschlägen, wie Pottasche, Soda (Natriumsulfat und Kohle) unter gleichzeitigem Zusatz von Antimonoxyden oder Antimonsulfiden. Unter Bildung einer aus Antimonsulfosalzen bestehenden Schlacke wird das Metall auf diese Weise entschwefelt.

Das nach 3. erhaltene und durch Abklopfen und Abbürsten von den Kathoden entfernte Antimon braucht nach dem Auswaschen und Trocknen nur unter einer Decke von Antimonoxysulfuraten oder Sulfantimoniiten mit basischen Zuschlägen (wie Soda, Pottasche u. s. w.) zusammengeschmolzen zu werden.

Anwendungen wurden schon unter den Eigenschaften des Antimons erwähnt (Leg innigen, Metallüberzüge, Metallfärberei, thermoelektrische Säulen, Antimonchloride). Bezugsquellen : Antimonhüttenwerke und einige chemische Fabriken.

Mit Sicherheit ist das Antimon seit dem fünfzehnten Jahrhundert bekannt

(Basilius Valentinus). Antimonverbindungen, besonders der Grauspiessglanz, wurden (nach dem alten Testamente) schon lange vor Christi Geburt benützt. Der Preis des Antimons bewegt sich seit längerer Zeit in der Nähe von 1 Ж. per Kilogramm.

Litteratur: [1] Kerl. Metallhüttenk., 2. Auf!., Leipzig 1865. — [2] Ders., Grundriss der Metallhüttenk., 2. Aufl., Leipzig 1881. — [3] Balling, Metallhüttenk., Berlin 1885. — [4] Stolze], Metallurgie, 7. Lfg., Braunschweig 1886. — [5] Borchers, Elektrometallurgie, Braunschweig 1891. — [6] Journ. of the Soc. of Chem. Ind., London 1892. S. 16. — [7] Zeitschr. für angewandte Chemie, Berlin 1892, S. 146.    w. Borchers.

Antiiiioiiblei (Antimonialblei), s. Antimonlegirungen.

Alltim Oil chloride gehören zu denjenigen Salzen des Antimons, in welchen der basische, metallähnliche Charakter des letzteren zum Vorschein kommt. Sie bilden unbeständige Verbindungen von untergeordneter technischer Bedeutung.

Antimontrichlorid (Antimonchlorür), SbCl₃, Mol.-Grew. 226,5, spez. Gew. 3,1, bildet eine weisse kristallinische, butterweiche Masse (Antimonbutter, Spiessglanzbutter), welche bei etwą 73° schmilzt und bei 223° siedet. Es ist löslich in Alkohol und Schwefelkohlenstoff, auch in mit Salzsäure angesäuertem Wasser, unlöslich in reinem Wasser, durch welches es unter Bildung basischer Chloride zerlegt wird. Es wird auch vielfach in Form einer starken, etwas sauren, wässerigen Lösung (Liquor stibii chlorati) in den Handel gebracht.

Die Darstellung der Lösung des Trichlorides geschieht durch Auflösen von Trisulfid (Spiessglanz) oder Oxyd in starker warmer Salzsäure. Aus dieser Lösung lässt sich durch Verdampfen des Wassers und Destillation das wasserfreie Salz erhalten. Letzteres wird aber auch durch Erwärmen von Antimon

oder Antimonsulfid mit Quecksilberchlorid erhalten; entsteht ebenso durch direkte Vereinigung der Bestandteile, wenn man Chlor langsam durch grosse Mengen gröblich zerkleinerten, erwärmten Antimons hindurchleitet und das durch Abkühlung erhaltene Destillat durch Destillation mit Antimonpulver reinigt. Seiner leichten Zersetzbarkeit wegen findet das Trichlorid in der Lackfarbenfabrikation, Metall- und Lederfärberei und zur Fabrikation anderer Antimonverbindungen Anwendung.

Antimonoxychlorid (Algarotpulver), ein amorphes bis kristallinisches, weisses Pulver, hat keine konstante Zusammensetzung. Letztere schwankt zwischen den Formeln SbOCl und SbĄ0₆Cl₂. Es ist unlöslich in Wasser, leicht in Salzsäure löslich. An basische Stoffe gibt es leicht Chlor ab, indem es selbst in Antimonoxyd übergeht:

2 SbOCl + 2 NaHO = Sb₂ 0₃ + 2NaCl + H₂ O.

Auf diese Reaktion stützte sich früher seine Hauptanwendung als Rohstoff zur Herstellung reinen Antimonoxydes, welches wieder zur Darstellung des Brechweinsteines diente. Dieses Salz hat aber für die Färberei seit Einführung der Antimonfluoride (s. d.) wesentlich an Bedeutung eingebüsst.

Zur Darstellung dieses Salzes mischt man Lösungen des Antimonchlorides mit Wasser. Je nach der Art und Dauer der Mischung entstehen verschiedenartige Produkte, welche durch chemische Zusammensetzung und physikalische Eigenschaften von einander abweichen.

IV. Borchers.

Hoch geringere Bedeutung hat das Antimonpentachlorid (Antimon-s up er chlor id) SbCl₅, eine farblose (meist gelblich gefärbte) Flüssigkeit, welche unter —- 6° erstarrt, an der Luft stark raucht und sich nicht ohne teilweise Zersetzung (in 8ЬС1Э -j- Cif) destilliren lässt. Wasser wirkt wie auf das Trichlorid unter Bildung von Oxychloriden zersetzend. Das Pentachlorid gibt sehr leicht Chlor an andere Stoffe ab, wird daher auch vielfach als Chlorirungsmittel bei der Fabrikation organischer Präparate (Benzolderivate) benützt. Zu seiner Darstellung leitet man einen lebhaften Chlorstrom über erwärmtes, grob zerkleinertes Antimon und verdichtet die Dämpfe des Pentachlorides in gekühlten Vorlagen. — Die Antimonchloride sind schon seit dem sechzehnten Jahrhundert bekannt. Nach dem Arzte Algarotto führt z. B. das Algarotpulver seit jener Zeit seinen Namen. Bezugsquellen sind fast alle Fabriken chemischer und pharmazeutischer Produkte.

Antimonchlorür, s. unter Antimonchloride.

Antimoneisen, s. Antimonlegirungen.

Antimon, explosives, s. unter Antimon.

Antimonfarben, Farbkörper, die entweder aus einer Verbindung des Antimon mit Schwefel (Antimonzinnober, Antimonoxysulfurat), oder mit Blei (Antimongelb, ein Gemenge von antimonsaurem Blei mit Bleioxyd und Wismutoxyd) bestehen. Das Antimongelb, in seiner Zusammensetzung dem Marsgelb ähnlich, ist eine schöne gelbe Malerfarbe, kommt aber immer mehr ausser Gebrauch.

Antimonfarben, auf Messing, bilden sich, wenn man messingene Gegenstände in einer bis zum Kochen erhitzten Flüssigkeit, bestehend aus einer

Lösung von 10 g Brechweinstein, 10 g präparirtem Weinstein, */2 kg Wasser, 30—40 g Salzsäure und 30—40 g gepulvertem Antimon (Regulus) eintaucht und zwar anfänglich eine prachtvolle Goldfarbe, dann später ein schönes Kupferrot; diese Färbungen gehen hei längerem Verweilen in der Flüssigkeit in Blauviolett und endlich in Blaugrau über. Die Farben sind beständig und verändern sich an der Luft nicht.

Andés.

Antimonfluoride, von den theoretisch möglichen Antimonfluoriden und den Doppelsalzen derselben mit Alkalifluoriden und anderen Alkalisalzen hat besonders eins eine hervorragendere Bedeutung gewonnen: Das Antimonfluorid-Ammoniumsulfat, SbFz (NHfl) 2 SOi, auch kurz Antimonsalz genannt. Es bildet grosse, wasserheile, in Wasser sehr leicht lösliche Kristalle. Besonders auf der Oberfläche poröser Stoffe (Pflanzenfasern wie Baumwolle) und bei Gegenwart von Farbholzextrakten wird das Salz unter Abgabe von Antimonoxyd zersetzt. Auf diese Eigenschaft stützt sich seine Anwendung in der Färberei als Ersatz für den teureren und weniger Antimon enthaltenden BrechWeinstein. — Die Darstellung des Salzes ist eine sehr einfache; sie zerfällt in Lösen von Antimonoxyd in Fluorwasserstoffsäure, Zusatz von Ammoniumsulfat zu der erhaltenen Lösung, Konzentration derselben, Abkühlung in Kristallisationsgefässen, in welchen sich das Doppelsalz in grossen Kristallen absetzt. Dieses Antimonsalz ist erst seit wenigen Jahren von der Firma E. de Haön-Hannover als Ersatz für Brechweinstein eingeführt, findet aber schon sehr ausgedehnte Verwendung.

W. Borchers,

Antimongelb, s. Antimonfarben.

Leppla.

Antimonglanz (Antimonit, Stibnit, Grauspiessglanz), eine Antimonschwefelverbindung Sb₂S₃ (71,76 °/₀$6, 28,24°/₀ 8), kristallisirt in langen rhombischen Prismen, daher meist spiessig und nadelig, oft gekrümmt faserig, zuweilen auch derb und dicht; stark metallglänzende Spaltflächen; Bruch muschelig; Härte = 2; spez. Gew. 4,6—4,7; Farbe bleigrau und mattschwarz; Strich bleigrau; leicht flüchtig und leicht schmelzbar; in konzentrirter Salzsäure löslich; verwittert zu Antimonoxyd und Antimonocker. Meist arsenhaltig und mit Quarz, Schwerspat und anderen Erzen auf Gängen. Für die Darstellung des Antimons im grossen ein wichtigstes Erz.

Alltimonglas, s. Antimonsulfide.

Antimonialblei, s. Blei, Antimonlegirungen.

Antimonit, s. Antimonglanz.

Antimonlegirungen in der eigentlichen Bedeutung des Wortes Legirung gibt es nicht. Das Antimon geht mit vielen Metallen chemische Verbindungen ein, welche jedoch mit einem Ueberschusse des betreffenden Metalles meist leicht zusammen schmelzen. Es entstehen also Legirungen der betreffenden Metalle mit Metallantimoniden (s. auch Speise).

W. Borchers.

Die Metallantimonide übertragen bei ihrem Zusammenschmelzen mit Metallen auf die entstehenden Legirungen zwei wichtige Eigenschaften : Leichtschmelzbarkeit und Härte, so dass eine grosse Anzahl höchst wichtiger Legirungen gerade dem Antimon, bezw. den Antimoniden ihre Bedeutung verdankt. Der Antimongehalt in denselben tritt allerdings den anderen Metallen gegenüber meist in den Hintergrund, denn der Vorteil der Härte wird bei übermässigem Antimon-zusatze leicht durch den Nachteil der Sprödigkeit aufgewogen. Von den antimonhaltigen Legirungen sind daher wegen vorherrschenden Bleigehaltes als Blei-legirungen zu betrachten: Antimonialblei, Hartblei, Letternmetall, Sch riftgiesser metali, Typen metali; wegen vorherrschenden Zinngehaltes als Zinnlegirungen: Drittelantimonzinn, Halbantimonzinn, Ash-berrys Metall, Britannia-, Königinmetall (Queensmetal), Spiauter (Plate Pewter)⁻, Algierisches Metall, Tutaniametall und sehr viele Lagermetalle. Nähere Angaben über diese Legirungen finden sich unter Blei- und Zinnlegirungen. Antimoneisen ist unter die als Speisen (s. d.) bekannten Hüttenprodukte zu rechnen.

Antimonoxyde. Das Antimon bildet zwei Oxyde, das Trioxyd, Sb₂03 und das Pentoxyd, Sb₂0₅, von welchen auch ein Vereinigungsprodukt, das antimonsaure Antimonoxyd oder Antimontetroxyd Sb₂Oi(= Sb₂Oz ■ Sb₂0₅) bekannt ist.-

Antimontrioxyd, Sb₂0₃, Mol.-Grew. 288, bildet ein weisses, je nach seiner Darstellungsmethode amorphes oder kristallinisches Pulver. Es ist noch unter Potglühhitze schmelzbar, verdampft bei höherem Erhitzen, geht aber beim Verdichten des Dampfes unmittelbar in den festen Zustand über, indem es nadelförmige Kristalle bildet. In Wasser ist es kaum löslich, in den meisten Säuren, wie z. B. Salzsäure, Flusssäure, Weinsäure, Schwefelsäure und in Alkalihydraten sehr leicht. Wegen seiner Löslichkeit in den ersten drei Säuren wird es als Bohstoff zur Darstellung der als Beizen in der Färberei geschätzten Fluoride, Chloride und Tartrate (Brechweinstein) benützt. Einer Darstellungsmethode des Oxydes wurde bereits bei der Antimongewinnung (s. Antimon) Erwähnung gethan, der sogen, verflüchtigenden Böstung des Spiessglanzes. Ein anderes Verfahren beruht auf der Zerlegung des durch Behandlung von Spiessglanz mit konzentrirter Schwefelsäure erhaltenen Sulfates zuerst durch Wasser (Bildung von basischem Sulfat); dann durch Soda oder ähnliche basische Stoffe. Die Behandlung des Spiessglanzes mit Schwefelsäure wird in gusseisernen, halbkugel-förmigen Kesseln unter gelindem Erwärmen und langsamem Bühren ausgeführt. Unter Entwicklung von schwefliger Säure und Schwefelwasserstoff, sowie unter Abscheidung von Schwefel bildet sich das Sulfat als kristallinische, breiige Masse. Die Zersetzung des so erhaltenen Salzes durch Wasser und Soda geschieht in hölzernen, mit Blei ausgelegten und mit Dampfstrahlrührgebläse versehenen Bottichen. Ein sehr reines Oxyd erhält man auch durch Zersetzung von Algarotpulver (s. Antimonchloride) mit verdünnter Sodalösung.

Antimonpentoxyd, Sb₂0₅, ein gelblichweisses, beim Erhitzen unbeständiges, in Wasser und Salpetersäure unlösliches Pulver, ist deshalb erwähnenswert, weil es sich bei Behandlung von Antimon und antimonhaltigen Erzen und Hüttenprodukten (Legirungen) mit Salpetersäure als unlöslicher Biick-stand bildet. Als solches ist es ohne technische Bedeutung.

IV. Horchers.

Ein Vereinigungsprodukt beider Oxyde ist das Antimontetroxyd oder antimonsaure Antimonoxyd, Sb₂0₄ (= Sb₂0₃ ■ Sb₂0₃), ein weisses, in Wasser und Säuren wenig lösliches Pulver, welches sich beim Posten der Antimonerze bei hoher Temperatur und bei Luftüberschuss bildet (s. Antimon), auch beim Erhitzen des Pentoxydes entsteht und fast stets im käuflichen Antimonoxyde enthalten ist. Es wird, wenn es absichtlich als Zwischenprodukt oder zufällig als Nebenprodukt erhalten wird, stets auf Antimon verarbeitet. Bezugsquellen des Oxydes: Antimon- und Bleihüttenwerke, auch einzelne chemische Fabriken. Litteratur s. unter Antimon [ 1]—[4].

Antimonpeiltaclllorid, s. unter Antimonchloride.

Antimonpentasulfid, s. unter Antimonsulfide.

TV. Horchers.

Antimonsäureii. Die Hydrate der Antimonoxyde besitzen gleich den Hydraten anderer Nichtmetalloxyde sauren Charakter. Als solche besitzen sie für die Technik keine Bedeutung. Vom Antimonoxyde, Sb₂0₃, würde sich die antimonige Säure, H₃8b0₃ [ = (H₂0)₃Sb₂0₃], vom Antimonpentoxyde, welches häufig selbst als Antimonsäure bezeichnet wird, die eigentliche Antimonsäure, H^SbOi [= (H₂0)₃ Sb₂0^], ableiten. Salze dieser Säuren (Antimoniite = anti-monigsaure Salze, Antimoniate = antimonsaure Salze) bilden sich bei verschiedenen Hüttenprozessen, so das antimonsaure Antimonoxyd: Sb₂0i(=Sb₂0₃ • Sb₂0₅) beim Bösten des Spiessglanzes (s. Antimon, Böstreduktionsverfahren) und das antimonsaure Blei, Pb₃ (SbOA)₂(= (PbO)₃ Sb₂0₅), beim Treibprozesse (s. unter Silber) als Abstrich.

Antimon salze spielen in der Druckerei und Färberei der Baumwolle eine bedeutende Bolle seit dem Erscheinen des Methylenblaus auf dem Farb Warenmärkte (1878). Die ersten Anilinfarben waren gleich diesem Blau sogen, basische Farbstoffe (Fuchsin, Anilinblau, Anilinviolett u. s. w.), deren Befestigung auf Wolle und Seide im Gegensatz zur Baumwolle nicht die geringsten Schwierigkeiten bot. Um Baumwolle damit zu bedrucken, vermischte man anfänglich die Lösung des basischen Farbstoffs mit einer Albuminlösung (s. Albuminfarben) und brachte das von ihr gefärbte Albumin im Dampf zum Koaguliren. Für schwerere Muster ist dieses Verfahren zu teuer, und auch

deshalb nicht zu empfehlen, weil in diesem Fall das geronnene Eiweiss der Baumwolle zugleich einen bockigen Apprêt gibt. Dann kam die garstige Befestigung mit arsenigsaurer Thonerde an die Beihe, die nach einiger Zeit durch polizeiliche Verbote und durch den Druck der öffentlichen Meinung wieder abgeschafft wurde; oder man griff zu dem älteren Verfahren, die Baumwolle mit Zinnoxyd oder mit Zinnoxyd und Kasein (s. Animalisiren der Вaumwolle) oder mit Zinnoxyd und Tannin zu präpariren, wobei das erstere als das eigentliche Befestigungsmittel für den Farbstoff und das Tannin als das Befestigungsmittel für das Zinnoxyd auf der Baumwolle angesehen wurde. Erst später machte man von der Eigenschaft der basischen Anilinfarbstoffe, mit Tannin unlösliche Verbindungen zu geben, direkten Gebrauch, fand aber bald, dass die Befestigungsweise mit Tannin allein keine zuverlässige und solide Fabrikation ermöglicht, weil der Tanninfarblack sowohl in überschüssigem Tannin, als auch in der Säure löslich ist, die beim Umsetzen des Tannins mit dem basischen Farbstoff frei wird (s. Gerbstoffe). Man versuchte also das Tannin, oder für dunklere und weniger feine Nuancen, den Gerbstoff des Sumachs mit Hilfe von basischem Alaun oder von Zinnverbindungen vor dem Färben oder Drucken auf der Baumwolle zu fixiren. Ein ganz sicheres Arbeiten mit den basischen Anilinfarbstoffen auf Baumwolle brachte aber erst das von Dale (1861) vorbereitete und später von Brookes & Co. in Manchester für die Praxis ausgearbeitete Tanninbrechweinsteinverfahren. Der in Kristallen vorkommende, in 15 Teilen kaltem und in 2 Teilen kochendem Wasser lösliche Brechweinstein oder das weinsaure Antimonoxydkali,

К (SW) C₄ Щ 0G + 1/»(ЯяО),

mit 43,37 °/₀ Antimonoxydgehalt, gibt beim Zusammenkommen mit gerbstoffhaltigen Substanzen einen in Wasser ganz unlöslichen, in Säuren löslichen Niederschlag. In dieser unlöslichen Verbindung mit Antimonoxyd büsst das Tannin seine Eigenschaft, mit den basischen Anilinfarbstoffen unlösliche Lacke zu bilden, nicht ein, es entstehen vielmehr beim Färben und Drucken mit ihnen zusammengesetzte Tanninantimonlacke, die gegen Wasser, Licht und Seife bei weitem echter sind, als die einfachen Tanninlacke. Dieses Verhalten war schon vor dem Auftreten des Methylenblaus bekannt und teilweise auch benützt. Aber das „Tanninan t i m o n V e r f a h r e n “ berechnet sich in der Druckerei, der bei allen koloristischen Neuerungen die Führung überlassen ist, zu teuer, wenn es, wie in der ersten Zeit seiner Verwendung, nur dazu dienen soll, die Anilinfarben in kleinen Mustern zu fixiren. Als jedoch der Baumwolldruck mit dem Methylenblau ein Produkt erhielt, dessen schöne, echte und brauchbare Farbe zur Verwendung für gedeckte Muster aufforderte und grössere Ausgaben für eine echte Fixation rechtfertigte, machte sich der Brechweinstein in den Druckereien, Garn- und Stückfärbereien bald in grösserem Massstabe nützlich, nicht bloss für die Fixirung dieses Blaus, sondern auch der anderen basischen Farbstoffe, nicht bloss für Deck-, sondern auch für Weissbodenmuster. Wählen wir einen Methylenblaudecker als Type, so setzt sich die Druckfarbe zusammen aus 9 1 Glycerintannin (1,5 kg Tannin verkocht in 1,75 1 Wasser und 0,75 1 Glycerin), 6,4 kg Weizenstärke, 3,2 1 Traganthschleim (66 g per Liter), 21 1 Wasser, 1,5 1 Olivenöl, je 100 g Wein- und Oxalsäure, ferner aus 340 g Methylenblau und 800 g Methylviolett, die zusammen in 9 1 Essigsäure 7° Bé, 4,5 1 Spiritus und 8 1 Wasser gelöst werden. Nach dem Druck werden die Stücke D/₄ Stunde lang in Unterlagen bei */₄ Atm. Ueberdruck gedämpft, dann breit auf der Bollenkufe durch ein95°C. heisses Brcchweinsteinbad passirt (1200 1 Wasser, 10 kg Brecli-weinstein und 30 kg Kreide; zum Nachbessern nach jedem Stück à 50 m nimmt man 66 g Brechweinstein und 200 g Kreide in 8 1 Wasser). Der nicht unbedeutende Kreidezusatz im Durchzugsbad hat den Säuregehalt der Druckfarbe und das bei der Bildung des Tanninantimonlacks entstehende saure weinsaure Kali zu neutralisiren, d. h. die Flüssigkeit farblos zu erhalten. Das Auftreten einer sauren Beaktion würde einen Teil des Farblacks vom Gewebe abziehen, das Bad färben und für den weiteren Durchzug von Ware unbrauchbar machen. Schliesslich werden die Stücke leicht gewaschen, nach Bedarf der etwa mitgedruckten Nebenfarben geseift und nochmals durch eine, ohne jede

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Reibung arbeitende Waschmaschine genommen [1]. — Ein Gegenstück zu diesem Druckblau, bei welchem, wie wir gesehen haben, der Brechweinstein als Befestigungsmittel der Anilinfarben dient, bildet Prud’homme’s Brechweinsteinreserve unter Anilindampf klotzfarben. Bei dieser Reserve hat der Brechweinstein umgekehrt die Aufgabe, die in der Klotzfarbe mit Tannin gemengten Anilinfarbstoffe von der Baumwolle abzuwerfen. Prud’homme’s Reserve enthält auf 10 1 Gummiverdickung 5 Teile des leicht löslichen Doppelsalzes von Brechweinstein (3 Teile) und Kochsalz (2 Teile) [2]. Dieser Brechweinsteinpapp wird auf die weisse Baumwolle vorgedruckt, dann mit der tanninhaltigen Farbstofflösung überklotzt, getrocknet, gedämpft und durch heisse Brechweinsteinlösung genommen. Auch in diesem Falle entsteht an den vorgedruckten Stellen unlöslicher Tannin-antimonfarblack, aber nur auf der Oberfläche des Gewebes ; die auf der Baumwolle abgelagerte Schichte dieses Niederschlags verhindert die unmittelbare Berührung der Klotzfarbe mit der Faser, fällt im Brechweinsteinbad herunter (während dieses an den nicht vorgedruckten Stellen fixirend wirkt) und hinterlässt nach dem Waschen eine weisse Zeichnung in farbigem Grunde, also der Drucker zuerst den in Wein- bezw. Oxalsäure gelösten Tanninfarblack auf die Baumwolle bringt und dann im Brechweinsteinbad in den viel unlöslicheren Tanninantimonfarblack überführt, so beginnt der Stück- wie der Garnfärber mit der Herstellung des Antimontannats auf der Baumwollfaser, das er dann in der Farbflotte mit dem Farbstoff verbindet. Der Garnfärber legt seine Ware mehrere Stunden in eine 50° C. warme Tanninlösung oder Sumachbrühe ein, die 4—6% Gerbstoff vom Gewicht der Baumwolle enthält [3]. Direkt von hier kommt sie für */*г Stunde in das mit 2% bis 3°/₀ Brechweinstein und */2 bis 1% kristallisirter Soda angesetzte und auf 60° C. erwärmte Fixirbad, bleibt nach dem Herausnehmen einige Stunden liegen und wird vor dem Eingehen in die Farbflotte gut gewaschen. Die Glattfärberei bedient sich sowohl zum Imprägniren der Baumwollgewebe mit Tanninflüssigkeit (20 g per Liter) als auch zum Durchnehmen durch die Brechweinsteinlösung (10 g per Liter mit 2 g kristallisirter Soda) der Foulardirmaschine, um den Stoff mit gerbsaurem Antimonoxyd für das Färben in basischen Teerfarbstoffen vorzubereiten.

Wenn

Wie dieser Tanninantimongrund benützt wird, um auf einen Anilinschwarzboden Anilinfarben aufzuätzen, kann beim Artikel „Anilinschwarz“ nachgelesen werden. — Der starke Verbrauch und hohe Preis des BrechWeinsteins gab Veranlassung zu mehr oder weniger erfolgreichen Versuchen, Antimonverbindungen mit billigeren Säuren an seine Stelle zu setzen. Zuerst dachte man daran, der Weinsäure die billigere Oxalsäure zu substituiren und brachte das oxalsaure Antimonoxydkali, Къ8Ь{СчО^)г + 6H4O, mit 23,64% Antimonoxyd, in Handel (1883). Noch billiger dürfte sich die von Kertész vorgeschlagene Antimonoxydmilch, Sb (OH)3, stellen, die durch Ausfällen von Antimontrichlorid mit Soda erhalten wird (1885). In das Jahr 1886 fällt das amerikanische Patent Ch. Waites auf die Verwendung von milchsaurem Antimonoxyd. Im gleichen Jahr schlug ferner Köhler das Antimonnatriumglycerid oder eine alkalische Lösung von Antimonoxyd in Glycerin als Brechweinsteinersatz vor |4] und veröffentlichte Watson eine Vorschrift, nach welcher eine 2prozentige Antimontrichlorid-lösung mit 11g Kochsalz und 8 g Chlormagnesium per Liter Flüssigkeit als Durchzugsbad verwendet wird. Der Zusatz der beiden Salze soll die Lösung des verdünnten Antimontrichlorids klar erhalten [5]. Das Jahr 1887 brachte das „Antimonsalz“ von de Haën in List vor Hannover, ein leichtlösliches Doppelsalz von Antimonfluorid und Ammoniumsulfat, SbFl₃(NHi)₂S0₄, mit 47% Antimonoxyd [6] und das Dopp elantimonfluorid der Firma R. К о epp & Co. in Oestrich (im Rheingau) von der Zusammensetznng SbFl₃ ■ NaFl, in leicht löslichen Kristallen (mit 66% Antimonoxyd), deren wässerige Lösung wie das Präparat von de Haën in jeder Verdünnung klar bleibt. Nahe verwandt dem Ivoepp’schen Produkt ist das „Pate nt salz“ von A. v. Raad in Pfersee bei Augsburg, leicht lösliches Antimonammoniumfluorid mit sogar 77% Antimonoxyd. Endlich wäre noch das „Vomi tartar in“ der Firma C. O. Finckh in Stuttgart zu erwähnen, das als ein Gemenge von Brechweinstein, Antimonfluorid-

doppelsalzen und anderen Salzen 44 °/₀ Antimonoxyd enthalten soll. Es verstellt sich, dass mit allen diesen Eluorverbindungen nur in hölzernen Geschirren gearbeitet werden kann. Sonst haben sie wegen ihrer Billigkeit die meiste Aussicht, mit der Zeit den Brechweinstein aus den Druckereien und Färbereien ganz zu verdrängen.

Kielmeyer.

Litteratur: [1] Kielmeyer, Aus dem Tagebuch eines Koloristen. Oesterreichs Woll- und Leinenindustrie 1888, S. 995. — [2] Leipziger Monatschrift für Textilindustrie 1888, S. 454, 1891, S. 295. — [3J A. Kertész, Die Anilinfarbstoffe, Braunschweig 1888. — [4] Dingl. polyt. Journ., Bd. 258, S. 521. — [5] Journ. Soc. Chem. Ind. 1886, S. 590. — [6] Bull. Soc. Ind. Mulh. 1887, Dezemberheft.

Leppla.

Antimonsilber (Diskrasit), meist Ag₂Sb (63,9 — 84,2 % Äg und 36,1—15,8°loSb), kristallisirt rhombisch, bildet blätterige Säulen, meist aber derbe, körnige Massen. Spaltbar, spröde; Härte = З¹^; spez. Gew. 9,4—40; Farbe silber- bis zinnweiss, oft gelbbraun angelaufen; stark metallglänzend; leicht schmelzbar und nach dem Verflüchtigen des Antimons einen Silberrückstand gebend; in Salpetersäure löslich. Wird zur Silbergewinnung benützt.

Leppla.

Antimonsilber — Antimonsulfide

Ol

GO

--I

An timonsilberblende (P y r a r g y r i t, d u n к 1 e s R o t g i 11 i g e r z), Ag%SbS3 (59,8°/₀ Ag, 22,5°/₀ Sb, 17,7 °/₀ 8), kristallisirt hexagonal rhomboëdrisch meist in langen Prismen, ausserdem auch derb; muschelig bis splitterig brechend, etwas spröde; Härte = 2—2¹/₂; spez. Gew. 5,75—5,85; Farbe purpurrot durchscheinend, im auffallenden Licht bleigrau, metallischer Diamantglanz; leicht schmelzbar mit Silberrückstand; in Salpetersäure löslich. Wird zur Silbergewinnung benützt.

Antimonspiegel, s. Antimonwasserstoff.

Antimonsulfide. Das Antimon bildet zwei Sulfide: das Trisulfid, Sb₂S3 und das Pentasulfid Sb₂S₅. Antimontrisulfid, Sb₂S₃, Mol.-Gew. 336, besitzt je nach seiner Bildungsweise verschiedene Eigenschaften. Das Naturprodukt, der Grauspiessglanz, bildet dunkelgraue, strahlig kristallinische Massen von sehr niedrigem Schmelzpunkte. Die künstlich hergestellten Handelssorten des Trisulfides zeigen orangerote, gelbrote und reinrote Farbentöne; sie gehen sämtlich beim Erhitzen über 200° in die schwarze, kristallinische, natürliche Modifikation über. In ihren chemischen Eigenschaften weichen die Trisulfide kaum von einander ab. Bei gewöhnlicher Temperatur atmosphärischen Einflüssen gegenüber sehr beständig, verbrennen sie leicht beim Erhitzen an der Luft. In Wasser sind sie unlöslich, in starken Säuren und den Lösungen der Alkalihydrate, Alkali- und Erdalkalisulfi.de unter Bildung von Salzen löslich. Je nach der Entstehung unterscheidet man:

1.    Schwarzes Schwefelantimon, Antimonium crudum, reiner Grauspiessglanz oder das aus unreinen Erzen durch Saigerung erhaltene reinere Sulfid. Die zur Gewinnung eines einigermassen reinen Produktes meist erforderliche Saigerung wird in Gefässöfen ausgeführt. Solche Saiger Öfen bestehen in ihren Hauptteilen in cylindrischen oder ausgebauchten, vertikal aufgestellten 1 bis 1,5 m hohen Thongefässen, welche direkt in einer Feuerung oder auf dem Herde eines Flammofens so angebracht sind, dass die aus einer Bodenöffnung der Saigergefässe ablaufenden geschmolzenen Massen in ein untergestelltes (bei den besseren Oefen fahrbares) Gefäss ablaufen können. Das erstarrte, mit allen chemischen Verunreinigungen des Antimonsulfides behaftete, auch von mechanischen Verunreinigungen nicht ganz freie Saigerungsprodukt findet Verwendung: zur Antimongewinnung, zur Darstellung von Antimonverbindungen, in der Feuerwerkerei, bei der Herstellung von Zündmasse (schwedische Zündhölzer), in der Glasfabrikation (Rubinglassatz) u. s. w.

2.    Amorphes Dreifach- Sc liwefel an tim on. Farbe orange- bis braunrot. Darstellung : durch Fällung von sauren Antimonsalzlösungen mit Schwefelwasserstoff (wird fast nur in Laboratorien ausgeführt) entsteht ein orangerotes, in der Technik kaum benütztes Produkt. Durch Lösen von Grauspiessglanz in Alkalihydraten, Erdalkali- oder Alkalisulfiden und Zersetzung des entstehenden Sulfosalzes (Natriumsulfantimoniit) mit Säuren wird ein als oxydfreier Mineralkermes bekanntes Produkt von braungelber Farbe erhalten. Der eigentliche Mineralkermes ist ein mit wechselnden Mengen Oxyd gemischtes

Produkt, welches sich aus einer mit Antimontrisulfid übersättigten Alkalilösung beim Erkalten derselben abscheidet. Anwendung: als Heilmittel.

2 SbCl₃ -j- 3 Na₂ Sa O3 -f- 311% О

Sb₂ 8₃ + 3 Na₂ SOi + 6 HCl.

3. Antimonzinnober. Earbe: tiefes, feuriges Rot. Darstellung: beim Erwärmen einer mit Natriumthiosulfat (Antichlor) gemischten sauren Antimonsalzlösung scheidet sich ein anfangs gelbes, bald tief rot sich färbendes Tri-sulfid ab:

Der Niederschlag wird abfiltrirt, gewaschen, getrocknet und durch ein Sieb gedrückt; er findet als Malerfarbe und bei der Vulkanisirung von Kautschuk Anwendung.

Antimonpentasulfid, Sb^S₅, im Handel unter dem Namen Gold-schwefel bekannt, bildet ein feurig orangerotes, amorphes Pulver, welches sich beim Erhitzen über 200° unter Abgabe von Schwefel schwärzt, also wohl in Trisulfid übergeht. Im freien Zustande scheint das Pentasulfid überhaupt nur ein inniges Gemisch von Trisulfid und Schwefel zu sein, da sich durch anhaltendes Kochen mit Schwefelkohlenstoff auch dem reinsten Produkte etwa 16% S entziehen lassen. Es löst sich in Säuren unter Schwefelabscheidung, in Alkalihydraten und -Sulfiden ohne Rückstand. Zu seiner Gewinnung stellt man sich durch Lösen von Alkali- oder Erdalkalisulfiden Schwefel und Grauspiess-glanz ein Sulfantimoniat her und zersetzt dasselbe, indem man die kalte Lösung in verdünnte Schwefel- oder Salzsäure einfiiessen lässt:

Sb₂ Ss + S₂ + 3 Na₂ S = 2Na₃ SbS4 2Na₃SbSi + 3 HzSOi = Sb₂Sb + 3 H₂S + 3 Na₂SOA Der so erhaltene Niederschlag von Pentasulfid wird abfiltrirt, gewaschen, gepresst, getrocknet, nass vermahlen, nochmals getrocknet, trocken gemahlen und verpackt. Anwendungen: zum Yulkanisiren von Kautschuk, in geringeren Mengen auch als Heilmittel. Beide Antimonsulfide bilden eine Reihe von technisch wichtigen Doppelverbindungen und Schmelzprodukten, von denen folgende erwähnt sein mögen :

1. Die Sulfosalze, Doppelsalze der Antimonsulfide mit den Alkali- und Erdalkalisulfiden wurden schon mehrfach erwähnt. So entsteht ein fast nur in wässeriger Lösung bekanntes Salz, das Natrium-sulfantimoniit bei der Behandlung von Grauspiessglanz mit einer Lösung von Schwefelnatrium behufs elektrolytischer Antimongewinnung und behufs Darstellung des amorphen Trisulfides:

Sb₂ 83 -4- 3 iVa₂S — 2 Na₃ SbS₃

Das Natriumsulfantimoniat, Ya₃ SbSA, welches schon oben bei der Darstellung des Pentasulfides erwähnt wurde, lässt sich auch durch Yerdampfen seiner wässerigen Lösung leicht kristallisirt erhalten. Es bildet gelbe, durchsichtige, grosse Kristalle von der Zusammensetzung Na₃SbSA + 9 H₂0 und führt als solches den Namen Schlippe’s Salz (Rohstoff für die Goldschwefelfabrikation).

2.    Antimon- (Spiessglanz-) Glas, eine dunkelrote, glasähnliche, durchsichtige Masse, welche durch Zusammenschmelzen von Antimonoxyd (geröstetem Spiessglanz) mit Schwefelantimon entsteht und bei der Raffination von Antimon, sowie bei der Glasfabrikation (Rubinglassatz) Verwendung findet.

3.    Inter dein Namen Spencerniet all wird ein durch Zusammenschmelzen von Spiessglanz, Schwefel und Schwefeleisen (bezw. Schwefel und Eisen) erhaltenes Produkt in Giessereien zum betrügerischen Ausfüllen fehlerhafter Stellen in Eisengusswaren benützt, da es in semer Farbe dem Gusseisen ähnelt und sehr leicht schmelzbar ist.

Bezugsquellen für das schwarze (Tri-) Sulfid (Antimonium crudum) sind die Antimonberg- und Hüttenwerke, für die übrigen Antimonverbindungen und Präparate eine grosse Zahl chemischer Fabriken. Litteratur s. unter Anti-m о n

[1]—M-

IV. Borchers.

Antimonsuperchlorid, s. unter Antimon chloride. Antimontrichlorid, s. unter Antimonchloride.

Antimontrisulfid, s. Antimonsulfide.

Antimonwasserstoff, SbH₃, Mol.-Gew. 123, ist ein farbloses Gas schwachem, aber widerlichem Gerüche und Geschmacke, in Wasser nur wenig

von

löslick Von grosser Wichtigkeit ist seine niedrige Dissociationstemperatur. Es zerlegt sich hei schwachem Erhitzen in Antimon und Wasserstoff, wird daher zum Zwecke des Nachweises von Antimon dargestellt. — Zur Darstellung eignen sich am besten die Sauerstoff- und Halogen-Verbindungen des Antimons. Man bringt dieselben in einen Wasserstoffentwicklungsapparat, welcher Zink und verdünnte Schwefelsäure enthält. Es bilden sich sofort grosse Mengen Antimonwasserstoff, welcher, mit Wasserstoff gemischt, gasförmig entweicht. Leitet man nun das (am besten etwas getrocknete) Gras durch ein stellenweise erhitztes Glasrohr, so wird an den erhitzten Stellen die Wasserstoffverbindung zerlegt, indem sich Antimon hinter den erhitzten Stellen an den kalten Glaswandungen als metallisch glänzender Spiegel (Antimonspiegel) absetzt. Auch durch Einführung eines kalten (Porzellan- oder Glas-) Gegenstandes in die Flamme des angezündeten Gases findet, infolge von unvollständiger Verbrennung und Abkühlung abgeschiedenen Antimons unter seine Entzündungstemperatur, die Bildung eines fast schwarzen, spiegelnden Beschlages statt. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen Antimon- und unter gleichen Bedingungen entstehenden Arsen-Spiegeln s. unter Arsen Wasserstoff.

W. Borchers.

Antimon Zinnober, eine in der Konstitution der antimonigen Säure entsprechende Verbindung (vgl. Antimonsulfide), ist eine sehr schöne, dem Zinnober ähnliche rote Farbe, haltbar in der Luft, verändert sich nicht durch Einwirkung-schwacher organischer Säuren oder deren freie Salze, wird aber durch Mineralsäuren zersetzt, ebenso auch durch Alkalien ; kohlensaures Natron verwandelt den Antimonzinnober in rotbraun gefärbten Kermes und unterscheidet sich durch dieses Verhalten von Zinnober. Die Farbe hat nur geringe Bedeutung für die Technik. Andés.

Antinonnin. Dieses Präparat, dessen Verwendung zum Vertilgen der Nonnenraupe und anderer forstlichen Schädlinge den Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer & Cie. in Elberfeld patentirt ist [1], stellt das Kaliumsalz des Dinitro-orthokresols [2], [3] dar und kommt in Form einer orangen, in Wasser löslichen Paste in den Handel. — Es hat sich ausser zu dem bereits genannten Zweck insbesondere auch als Konservirungsmittel für Hölzer, welche, wie Telegraphenstangen, Zaunpfähle etc., in den Erdboden eingerammt werden, vorzüglich bewährt und wird auch zur Desinfektion der Böden, Wände und Decken von Gärräumen in Brauereien etc. empfohlen. Seine Wirkung beruht darauf, dass es schon in sehr geringer Dosis Insekten und andere tierische oder pflanzliche Lebewesen niederer Ordnung tötet und deshalb Ungeziefer, Pilze etc. von den damit imprägnirten Materialien fern hält. — Zum Gebrauch bedient man sich wässeriger 0,2—5 % Antinonnin haltender Lösungen, mit welchen man die zu präparirenden Hölzer möglichst gut tränkt oder bestreicht [4]. Anderen Konservirungsmitteln gegenüber besitzt das durch einen intensiv bitteren Geschmack ausgezeichnete Präparat den Vorzug der bequemen Verwendungsweise und des relativ billigen Preises (1 kg Antinonnin kostet z. Zt. <AL 5.—), während seine Eigenschaft, intensiv gelb zu färben, sich nur unter besonderen Umständen unliebsam geltend macht.

Litteratur: [1J D. R. P. Nr. 66180 vom 9. Februar 1892. — [2j A. W. Hofmann und V. Miller, Berichte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, 1881 (14.), S. 568. — [8] Nölting und V. Salisberg, Annal. Chem. Phys. (6), 1885, S. 118. — [4) Bayer. Industrie- u. Gewerbeblatt 1892 (24.), S. 595.    '    Häussermann.

Antioxyd, s. Bost s ch ut z mit tel.

л-Гх

Antiparallel bezüglich zweier Geraden A und В einer Ebene heissen zwei sie schneidende Geraden C und D, wenn die vier Schnittpunkte der letzteren mit den ersteren auf einem Kreise liegen, also zwei solche Winkel, wie z. B. a und ß in der Figur (zwei nicht an derselben Schnittgeraden liegende innere Gegenwinkel), gleich gross sind. (Wäre а = у, so wären G und D parallel.) Mit Bezug auf einen schiefen Kreiskegel nennen manche auch irgend zwei nicht parallele Kreisschnittebenen antiparallel. Die Analogie besteht darin, dass a durch zwei solche Kreisschnitte eine Kugel gelegt werden kann A — und jede durch die Spitze gehende Ebene den Kegel in zwei    B

Mehmke.

Mantellinien schneidet, bezüglich welcher die Schnittlinien derselben Ebene mit den fraglichen Kreisschnittebenen antiparallel sind.

Antipendium (Antependiuin, Altar vorsatz, Vor sat z tafeln), die Bekleidung der Vorderseite des Altares, bestand ursprünglich aus kostbaren Teppichen, die in Rahmen gespannt waren oder auch in freien Falten herabhingen, oder aus Tafeln, die mit edlen Metallen bekleidet wurden, oder aus solchen aus kostbaren Steinsorten, oder auch aus reich geschnitztem Holz werk. In der späteren Zeit und auch in der Gegenwart legt man geringen Wert auf kostbare Antipendien.

von Schuberi-Soldertt.

Antiphosphorhölzchen, s. Zündwaren.

Antiplanet топ Steinheil, s. Photographie.

Mehmke.

Antipol und Antipolare. Unter dem Antipol einer beliebigen Geraden in Bezug aut eine (mit ihr in derselben Ebene befindliche) Ellipse versteht man denjenigen Punkt, welcher zu dem (in Bezug auf dieselbe Ellipse genommenen) Pol der Geraden bezüglich des Mittelpunkts der Ellipse symmetrisch liegt. Die Gerade heisst die Antipolare ihres Antipols.

Antipyretika, Bezeichnung für Fiebermittel. Die wichtigsten und in ihrer Wirkung erprobten sind die Alkaloide Chinin und Veratrin, das zu den Glycosiden gehörige Digitalin, unter welchem man ein aus den Blättern des Fingerhuts dargestelltes Präparat versteht, dessen chemische Eigenschaften noch nicht hinlänglich festgestellt sind, ferner Antifebrin und Antipyrin, Salicylsäure und deren Verbindungen mit Phenolen, die sogen. Salole, schliesslich das Phenacetin, welches durch Kochen von Para-Amidophenetol mit Eisessig erhalten, die Konstitution

besitzt.

C₆H₄

/OC₂ H*,

\nh ■ CO ■ CH₃

IV. Kerp.

Antipyrin, eine zu den Pyrazolverbindungen gehörige stickstoffhaltige, organische Substanz, welche aus dem Acetessigester synthetisch erhalten wurde (vergl. Acetessigester Synthesen). Durch Einwirkung von Phenylhydrazin auf Acetessigester entsteht das (l,3)-Phenylmethylpyrazolon, welches durch Erhitzen mit Methyljodid und Methylalkohol auf 100° in (1, 2, 3)-Phenyl-dimethylpyrazolon = Antipyrin umgewandelt wird,

CH₃ — C =CH—CO

Ohne hiermit in der Aufzählung der Mittel, welche zur Linderung von Fiebern Anwendung finden oder gefunden haben, irgendwie erschöpfend gewesen zu sein, da durch eine rege Thätigkeit der Technik auf diesem Gebiete die Anzahl derselben eine stete Vermehrung erfährt, genüge hier der Hinweis auf die Lehrbücher der Pharmacie, welche die näheren Angaben hierüber enthalten, um so mehr, als gerade bei den neu dargestellten Präparaten erst eingehende Versuche abzuwarten bleiben.

N(CH₃)

N-C₆H₆

Dasselbe entsteht auch direkt aus dem Acetessigester durch Einwirkung von Methylphenylhydrazin auf denselben. Das Antipyrin ist in Wasser, Alkohol, Chloroform etc. sehr leicht löslich und kristallisirt in glänzenden, bei 113° schmelzenden Blätt chen, welche einen bitteren Geschmack besitzen. Durch Eisen-chlorid wird die wässerige Lösung tief rot, durch salpetrige Säure blaugrün gefärbt. — Das Antipyrin, von Knorr zuerst dargestellt und seit 1890 offizineil, wird in den Farbwerken zu Höchst a. M. fabrikmässig gewonnen und ist eines der neuen, rasch in Aufnahme gekommenen Fiebermittel.

— G i Ih 2 No 0.

IV. Kerp.

Theod. Goebel.

Antiqua, in der Buchdruckerei die im gewöhnlichen Leben als „lateinisch“ bezeichnet^ geradsteliende Schrift, welche in eine Unzahl von Unterarten zerfällt (s. Schriftarten), während die nach rechts liegende Schrift Kursiv genannt wird. Im Englischen bezeichnet man die Antiqua mit Roman type, im Französischen mit Romain, die Kursiv aber mit Italics bezw. Italique.

Antiziimober, s. Zinnoberersatz.

Antoniuskreuz (ägyptisches Kreuz), wie ein T gestaltetes Kreuz (Stamm mit aufliegendem Querbalken), Attribut des heiligen Antonius des Einsiedlers.

Aiitozon, s. Ozon.

Alltriebgestelle für Pumpen (Bockgestelle) werden über Pumpen-und Brunnenschächten aufgestellt, um anstatt mittels Schwengelwerks den Betrieb der Pumpe durch eine rotirende Kurbel zu bewerkstelligen. Die Kurbel wird durch eine Pleuelstange mit der Pumpenkolbenstange verbunden und kann direkt oder unter Einschaltung eines Zahnradgetriebes in Umdrehung versetzt werden (Fig. 1 und 2). Die -Antriebgestelle werden sowohl für Betrieb von Hand als auch für Maschinenbetrieb angewendet, in letzerem Falle werden Kiemenscheiben an Stelle der Handkurbelräder angebracht. Für Handbetrieb legt man die Handkurbel-axe ca. 0,8 — 0,9 m über Bodenhöhe, der Radius der Handkurbel wird ca.

Fig. 1.

Mass stab 1 : 30.

40—45 cm angenommen. Bezugsorte:

Blecken.

Pumpenfabriken.

Antriebvorriclitungen für Schwungräder, s. Andrehvorrichtungen.

Antritt wird beim Bergbau eine feste Schicht klarer lettiger Massen genannt, welche sich durch den Verkehr an der Streckensohle, auf Bühnen (s. d.) u. s. w. bildet.

Antwerpenerblau, s.

Pariserblau.

Anvisiren (Anzielen)

s. Zielen.

Anwölber (Anfänger), — s. Mauerbögen u. Gewölbe.

1t -

Anwuchs des Scliiffs-bodens. Hölzerne und eiserne Schiffe, welche keinen metallenen Bodenbeschlag besitzen, bewachsen im Seewasser in ver-

hältnismässig kurzer Zeit. Der Anwuchs besteht teils aus Pflanzen (Algen), teils aus tierischen Substanzen (Muscheln,

Aiitriebgestelle. Fig. 2. Massstab 1 : 30.

Krustentiere), welcher namentlich in tropischen Gewässern eine solche Ausdehnung annimmt, dass durch die vermehrte Oberflächenreibung die Schiffs-• geschwindigkeit bis auf die Hälfte sich vermindern kann. Um diesen Uebelstand, welcher für die Schiffe der Handels- und Kriegsmarine von einschneidender Bedeutung ist, zu beseitigen, wendet man besondere Bodenanstriche an (siehe Anstrich der Schiffe) oder man versieht den Schiffskörper mit einem metallenen Bodenbeschlag. Am wirksamsten erweist sich der Kupferbeschlag. Kupfer besitzt im Seewasser die Eigenschaft, dass es auf der Oberfläche gleiclimässig oxydirt; die sich bildenden Kupferverbindungen besitzen eine so lockere Konsistenz, dass sie bei in Fahrt befindlichen Schiffen durch den Wasserstrom fortgerissen bezw. ausgewaschen werden, wobei die sich bildenden anwachsenden Lebewesen mit fortgerissen werden. Bei ruhendem Schiff, wo dieser Prozess langsamer vor sich geht, kann ein Kupferboden mit der Zeit bewachsen. Letzteres findet auch dann statt, wenn Kupfer und Eisen in galvanische Aktion treten können, wobei der auf dem Kupfer sich niederschlagende Wasserstoff dasselbe vor weiterer Zersetzung schützt und ihm die Eigenschaft, den Anwuchs zu verhindern, nimmt. Bei eisernen, mit metallenem Bodenbeschlag versehenen Schiffen muss daher darauf Bedacht genommen werden, den eisernen Schiffskörper von dem .Bodenbeschlag auf das sorgfältigste zu iso-liren. (Näheres s. Schiffbau.) Bei hölzernen Schiffen mit metallenem Bodenbeschlag müssen aus demselben Grunde eiserne Bolzen vermieden werden und

kommen dann nur Bolzen von Kupfer oder Yellowmetall zur Verwendung. Man sagt dann, das Schiff ist kupferfest. Der Bodenbeschlag hat hier noch den besonderen Vorzug, dass er den Bohrwurm, welcher vom Wasser in die Aussenhautplanken eindringt, abhält. Zum metallenen Bodenbeschlag verwendet man gewalzte Kupferplatten von % bis 1,5 mm Dicke, 1,2 m Länge und 0,5 m Breite. Das Muntzmetall (s. Messing) findet der geringeren Kosten wegen in der Handelsmarine viel Verwendung; dasselbe ist dem Eisen gegenüber weniger aktiv, wird jedoch schneller zerstört. Zur Unterlage des Bodenbeschlages dient geteertes Papier bezw. Filz (s. auch Schiffbau). — Der Zinkbeschlag ist nur in der Kriegsmarine versucht worden und zwar ohne Erfolg, da das Zink sich nicht gleichmässig abnützt und daher eine rauhe Oberfläche bildet. Das Zink bezieht sich nur in geringem Masse mit einer Oxydschicht ; erst wenn es mit Eisen in galvanische Aktion treten kann, erhält es durch die Oxydation den gewünschten lockeren Ueberzug, während der Wasserstoff sich am Eisen niederschlägt und dieses vor Oxydation schützt. Der Zinkbeschlag darf daher von dem Eisen nicht isolirt werden.

Tj. Schwärs,

Litteratur: White, Manual of Naval Architecture, London 1894; van Hüllen, Leitfaden für den Unterricht im Schiffbau, Kiel 1888; Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens, Jahrg. 1889, S. 657; Welch, Text Book of Naval Architekturę, London 1889.

Allwurf (Spritzwurf, Rauliputz, Berapp), im Bauwesen grober, nur mit dem Besen bezw. der Kelle angeworfener Putz, der nicht breit gerieben wird. Siehe Mau er putz.

Aiiziegel, s. v. w. Ortziegel.

Anziehung-, s. die Artikel Abstossung und Anziehung; vergl. auch Attraktion.

Anzielen, bei Vermessungen das Richten der Absehlinie des Zielfernrohres oder Diopters auf einen Zielpunkt. Näheres s. Zielen.

Anzug', der Mau er flächen. Bildet die Gesichtsfläche einer Mauer mit der wagrechten Ebene einen spitzen Winkel, so wird dieselbe eine „Mauerfläche mit xAtizug“ genannt, so lange die Cotangente des Neigungswinkels kleiner кщъ als % ist. Da die Steine in diesem Fall bei horizontal durchlaufenden Lagerflächen an ihren unteren Kanten noch nicht zu spitzwinkelig Wjjjfy. werden (s. Eig.), gelten für solche bei Brückenpfeilern, Kaimauern und Haussockeln häufig Verwendung findende Mauern die gleichen Regeln -йШ//А. für den Steinverband, wie für senkrechte Mauern (s. Steinverband). Wird cotg. a>¹/s, so wird die Mauer zu einer geböschten (s. Geböschte M auern).

L, v. Willmann.

Anzugkeil, zur Befestigung von Stangenenden, s. Keile; zur Nachstellung von Lagerschalen, s. Lager.

Apatit, chlor- und fluorhaltiges Kalkphosphat = 3 P₂ Os + Ca {CI, Fl)2 (40,92 oder 42,26 % P₂ 0₅, 53,80 oder 55,55% Ca О ; 6,82 CI oder 3,77 Fl), kristallisirt in langen hexagonalen Prismen oder Tafeln ; meist derb, dichtkörnig, faserig, strahlig, knollig, traubig, erdig; Bruch muschelig, glas- und fettglänzend; nicht spaltbar; wasserklar, blaugrün (Moroxit), rot, gelblichgrün (Spargelstein); Härte = 5; spez. Gew. 3,136—,22; schwer schmelzbar; leicht löslich in Säuren. In mikroskopisch kleinen Kristallen (Nadeln und Säulchen) ein unwesentlicher Gemengteil fast aller Eruptivgesteine (bis 0,5%), als Begleiter des Zinnsteins auf Erzgängen, dann in selbständigen Gängen in archäischen Schiefern und Gneissen, besonders im südlichen Norwegen (Snarum, Brevig, Arendal, Kragerö). — Phosphorit wird der dichte, erdige und feinfaserige, häufig durch kohlensauren Kalk verunreinigte Apatit genannt, der besonders in Nieren und Knollen im Nassauischen (Lahnphosphorit) mit Schalsteinen, dann in zahlreichen Kalksteinen, Mergeln und Schieferthonen vorkommt (Ost- und West-preussen, Galizien, Podolien). Staffelit wird nieriger und traubiger Phosphorit von der Lahn genannt. Osteolith ist ein weisser, erdiger Phosphorit auf Klüften in Eruptivgesteinen. Sombrer it, ein durch Einwirkung von Sickerwasser aus aufgelagertem Guano in Apatit umgewandelter Korallenkalk, stammt von der Insel Sombrero. — In beträchtlichen Anhäufungen, besonders in den

südnorwegischen Grängen wird Apatit und Phosphorit bergmännisch gewonnen und entweder fein gemahlen oder mit Schwefelsäure aufgeschlossen (Superphosphat) als Mineraldünger verkauft.    Leppia.

Aperiodisch (was keine Periode hat ) nennt man in der Arithmetik zum Teil die unperiodischen Dezimalbrüche und ebenso die unperiodischen Kettenbrüche. In der Physik bezeichnet man damit Bewegungen, die an sich periodischer Natur sind, wie die Schwingungen von Pendeln, von Bussolennadeln, von elastisch aufgehängten Körpern, wenn durch besondere Vorrichtungen die Periodizität dieser Bewegungen aufgehoben wird. Auch die mit solchen Vorrichtungen versehenen Apparate heissen aperiodisch. Die Aufhebung der Periodizität einer Bewegung erfolgt durch Dämpfung [1]. Diese ist entweder mechanischer oder magnetelektrischer Art. Mechanisch dämpfend wirkt der Luftwiderstand, der Widerstand von Flüssigkeiten, die gegenseitige Störung von Bewegungen nicht übereinstimmender Perioden. Eine magnetelektrische Dämpfung wird bewirkt durch die Foucault’sehen Ströme, welche in einer Kupfermasse induzirt werden, in deren Nähe ein Magnet bewegt wird. Diese Dämpfung hat den Vorteil, dass sie die Empfindlichkeit der Aufhängung einer Magnetnadel nicht im mindesten beeinträchtigt, während hei genügender Nähe der schwingenden Nadel bei der dämpfenden Kupfermasse die Periodizität der Bewegung vollkommen aufgehoben, sofortige Einstellung der abgelenkten Nadel in der neuen Gleichgewichtslage bewirkt wird [2]. S. Galvanometer.

Äug. Schmidt.

Litteratur: [1] E. Шеске, Zur Lehre von der aperiodischen Dämpfung mit Anw. auf Galvanismus und innere Reibung, Abh. der k. Ak. d. Wise. zu Göttingen 1883. — [2] Ders., Wiedem. Ann., 51, 3. Heft, 1894.

Apfelbaumliolz, s. unter Nutzhölzer.

Apfelsinen«], s. Orangenschalenöl.

Leppia.

Aphanitisch nennt man in der älteren Gesteinskunde meist schwärzliche Gesteine, welche für das unbewaffnete Auge eine scheinbar einheitliche Zusammensetzung und ein dichtes oder feinkörniges Gefüge besitzen. Nach Einführung des Mikroskops in die Gesteinsuntersuchung erwiesen sich die aphanitisclien Gesteine oder die Aphanite als aus verschiedenen Mineralien, bestehend und der Begriff wird daher heute nur noch in der Bedeutung von „dicht oder feinkörnig“ gebraucht. Die Aphanite sind daher feinkörnige oder dichte, meist dunkle Gesteine von ziemlich basischer Beschaffenheit, also teils Diabase, Melaphyre, Kersantite, Porphyrite, teils Basalte, Andesite u. s. w.

Aplanat, von Steinheil, s. Photographie.

Aug. Schmidt.

Aplanatisch heisst eine Linse oder die Verbindung zweier oder mehrerer Linsen, welche von dem Fehler der sogenannten sphärischen Aberration (s. Aberration) frei ist. Konkav-konvexe Linsen bei geeignetem Verhältnis ihrer Krümmungsradien, desgleichen Verbindungen von Linsen, z. B. achromatische Linsensysteme oder zusammengesetzte Okulare, sind bei geeigneter Wahl der Krümmungsradien aplanatisch, aber der Aplanatismus besteht nie allgemein für alle Entfernungen von Bild und Gegenstand von der Linse, sondern je nur für eine bestimmte Art der Abbildung durch das Linsensystem. Litteratur s. unter Linse.

Aplit, s. V. w. zweiglimmeriger Granit, s. Granit.

Apocliromat. Damit bezeichnet man ein photographisches Objektiv, welches derart achromatisch ist, dass nicht nur zwei, sondern mindestens drei farbige Strahlengattungen (z. B. Linie G. F. D.) in denselben Brennpunkt fallen (s. A chrom a sie). Solche Apochromate wurden zuerst von Zeiss in Jena dargestellt und zwar mit Hilfe optischer Gläser des glastechnischen Instituts. Vergl. auch Photographie.

H. IV. Vogel.

Litteratur: Zeiss, Preisliste, Jena, Selbstverlag; Eder, Handbuch der Photographie, Halle 1893; Vogel, photogr. Optik, Berlin 1894.

Apollogrün, s. Berggrün.

Apollonische Parabel wurde früher die gewöhnliche Parabel zum Unterschied von Parabeln höherer Ordnung genannt. Näheres über letztere s. unter Kegelschnitte.

Apomecometer hat В. C. Miliar in England ein Instrumentchen genannt, das wie viele andere Spiegelinstrumente insbesondere zur rohen Messung von

Zoll, die Dicke ¹/₂ Zoll.

Höhen bestimmt ist. Es ist nichts weiter als ein fester Winkelspiegel (s. d.) mit 22 */2° Spiegelwinkel und dient also zum Absetzen von Winkeln von 45u; ein zu messender Höhenunterschied wird gleichsam auf die durch den Standpunkt gehende Horizontale umgelegt. Ebenso wie die Kreuzscheibe mit „Halbschnitten“ (s. d.) kann das Instrument auch zur Bestimmung von Entfernungen dienen, die nicht unmittelbar der Messung zugänglich sind. In der Miliar’sehen Anordnung gleicht das Instrumentchen einem Dosensextanten (nur sind hier also beide Spiegel fest) ; der Durchmesser beträgt aber nur etwa 1¹/₂ englische

Hammer.

Apophyse, s. Gang.

Apothekergewiclit, s. Gewichte.

Maxittt Kraft.

Apotliekerpapier, ein einseitig gefärbtes, mit zarten Mustern (Linien, Punkten, Sternchen, etc.) bedrucktes, satinirtes Papier geringerer Qualität, welches in den Apotheken zum Verpacken verwendet wird. S. Buntpapier-fabrikation.

Apparatenhaus, s. Gasfabrik.

Apparatin, s. Appretmittel.

Appareil, s. Steinverband.

Appel phonique, s. Fernsprecher.

Appendix, s. Füll ans atz.

Appert’sches Verfahren, s. Konservirung.

Applegath’sche Maschine, s. Schnellpresse.

Applikationsfarben, s. Tafelfarben.

Applizirte Spitzen, durch Aufnähen genähter oder geklöppelter Musterfiguren auf einen Zellengrund (Spitzengrund) hergestellte Spitzen (s. d.).

Apprêt, vergl. die Art. Appretmittel, Appretur.

Appretbrechmaschine. Wenn für eine abzuliefernde Baumwollstückware vorgeschrieben ist, dass sie einen festen und kernigen, dabei aber nicht bockigen oder papierenen Griff haben soll, so muss sie zunächst durch Aufträgen von viel Appretmasse und scharfes Trocknen einen steifen Apprêt erhalten. Will man ihr Glanz geben, so wird sie eingesprengt (s. Einsprengmaschine) und heiss kalandrirt (s. Kalander), andernfalls wird sie nach dem Trocknen sofort kalt kalandrirt. Wo man nun, wie in Appreturanstalten, die zugleich Leinenwaren ausrüsten, über eine Kastenmange (s. Mange) verfügt, wird die steif gestärkte Ware, um sie „mild“ zu machen, nur leicht „abgeköpft“. Baum-wolldruckereien, die selten oder nie eine Kastenmange besitzen, bedienen sich zu gleichem Zweck der Appretbrechmaschine von Paul Heilmann, die aus zwei in einander greifenden, kannellirten, eisernen Walzen besteht. Die zwei Walzen liegen wie Kalanderwalzen wagrecht über einander in einem eisernen Gestell in senkrecht verschiebbaren Lagern, so dass man die zur Walzenaxe senkrechten Einschnitte und Wülste in den Walzen mehr oder weniger tief in einander eingreifen lassen kann. Für den Antrieb sitzt auf jeder der beiden Walzen seitwärts ein Zahnrad, von denen das eine, von der Transmission aus bethätigt, das andere treibt. Während diese zwei Walzen sich drehen, lässt man die steif gestärkte Ware breit und in gespanntem Zustand zwischen ihnen durchgehen. Da jedoch der Stoff von den nackten Metallwalzen zerschnitten würde, so ist jede derselben mit dickem Kautschuktuch überzogen, das entlang der Walze durch seitliche Schrauben in beliebiger Spannung erhalten werden kann. Der Zweck dieser zwei Kautschukhosen ist ebenso leicht einzusehen, wie die Wirkung der ganzen Maschine. Indem die steif gestärkten Gewebe zwischen den zwei fest auf einander gepressten Walzen hindurch geführt werden, folgen sie ihrer Breite nach den wellenförmigen Oberflächen der Kautschuktücher, wodurch der Apprêt gebogen und elastisch gemacht wirdfl]. Gleichzeitig wird aber auch das Gewebe in die Breite gezogen, was nicht in allen Fällen erwünscht ist. Analog diesem Apparat wirkt die Appretbrechmaschine von Weiter (D. B. P. 30 067) und eine in der Kormandie seit längerer Zeit eingeführte Maschine mit kannelirten, in einander laufenden Holzwalzen, die aber nicht mit Kautschuk überzogen sind. Die Einschnitte sind diesmal nicht senkrecht zur Walzenaxe, sondern laufen von der Mitte aus schräg in einer Spirale nach den beiden Enden der Walzen; sie dehnen die Ware nicht in die Breite, sondern beschränken sich darauf, die feste Appretmasse auf dem Stoff umzubiegen, zu massiren und mild zu machen [2]. Wesentlich anders, aber sehr wirksam ist der in Frankreich patentirte Apparat von Angelier, Grob on & Cie., in^ TV irklichkeit ein Autdockstuhl (s. d.), auf welchem jedoch die steif gestärkte TV are ihren Weg von vorne nach hinten nicht über eine Anzahl wagrechter Traversen macht, sondern zwischen einer oberen und unteren Reihe schneckenförmig und mit runden Kanten kanne-lirter Brecliwälzchen A (s. Fig.) hindurch-geht. Die untere Reihe lagert in einem horizontalen, am Gestelle der Maschine befestigten Rahmen B', die obere Reihe in dem senkrecht verstellbaren Rahmen B.

mehr wird die Ware gespannt und um so stärker wird der auf ihr befindliche Apprêt von den oben und unten in entgegengesetzter Diehrichtung arbeitenden Wälzchen gebogen und gebrochen. Will man hingegen die Spannung vermindern, so schraubt man den oberen Rahmen höher, und ausserdem ist noch Vorsorge getroffen, dass die unteren Wälzchen eine selbständige, von der Ware unabhängige, mit den oberen Wälzchen in gleichem Sinne laufende Drehung erhalten, wodurch die ganze Wirkung des Apparates noch mehr vermindert, die Ware weniger gespannt, der Apprêt weniger gezogen, gebogen und gebrochen wird [3].

Litteratur: [1] Bull. Sue. Ind. Mulh. 1868, S. 375. — [2] Dépierre, Die Appretur der Baumwollgewebe, deutsche Ausgabe, Wien 1888. — [3] Leipziger Monatschrift für Textilindustrie, 1893, S. 408.

Sämtliche Wälzchen erhalten in den meisten Fällen ihre Drehung von der in gespanntem Zustand durch die Maschine laufenden Ware. Die Vertiefungen der oberen Wälzchen korrespondiren zwar mit den Erhöhungen der unteren Wälzchen, greifen aber infolge ihrer horizontalen Entfernung nicht in einander ein. Je tiefer der obere Rahmen В heruntergeschraubt ist, um so

Kielmeyer.

Appretkocher, auch Stärke-, Schlichte- oder Farb-Kochapparat genannt; denn man benützt für das Verkleistern der Stärke in den Farbküchen der Druckereien und in den Schlichtesälen der Baumwollwebereien dieselben Geschirre und Einrichtungen, wie in den Appreturanstalten. — Wenn die Indier ein Baumwollgewebe stärken wollen, so rühren sie sich ein Reiswasser an, tränken den Stoff damit, trocknen ihn an der Luft, breiten ihn auf einem Tisch aus und reiben ihn, in Ermangelung eines Heisskalanders, mit einer Muschelschale. Auch bei uns im Abendlande gibt es noch Vorschriften zum Stärken von Weisswaren, nicht bloss in den Haushaltungen, sondern auch in Gewerbebetrieben, in kleineren Bleichen mit Stärkerei, die auf das Kochen der Appretmasse verzichten und sich damit begnügen, die Weizen-, Kartoffel-, Mais- oder Reisstärke einfach mit heissem Wasser anzurühren. In der Regel aber wird die Stärke von den Appreteuren mit Wasser zu einem richtigen Kleister verkocht. Früher geschah dies im eingemauerten Kupferkessel über freiem Feuer. Als dann der Dampf kam, wurde der Apprêt in einem mit offener Dampfschlange ausgerüsteten Holzfass gekocht, ein unvollkommenes Verfahren, das heute noch nicht überall abgeschaftt ist. Auch hier wieder erwies sich die Baumwolldruckerei als fruchtbare Erfinderin und unermüdliche Lehrmeisterin für andere, mit ihr verwandte Betriebe. Sie benützte zuerst in ihren Farbküchen einen unbeweglichen, oben offenen Kupferkessel von der Form eines Kugelsegments mit doppeltem Boden für Dampfheizung. Der Dampf trat seitlich durch ein Ventil aus der Hauptleitung in den unteren Raum zwischen beiden Wandungen ein, und für die Entfernung des hier entstehenden Kondensationswassers diente, wie heute noch,

ein Hahn an der tiefsten Stelle der äusseren Kesselwandung. Um die Wärme des Dampfes zwischen den beiden Kupferwänden besser auszunützen, gab man dem Kessel wohl auch eine zweite Aussenwand und füllte den Raum zwischen dieser und der ersten Aussenwand mit einem schlechten Wärmeleiter (mit Kleie, Sägespänen, Schlackenwolle, Asche, Koke u. dergl.). Später erhielten die Kessel anstatt der Kugel- eine Tulpenform und eine andere Lagerung im eisernen Gestell. Jeder Kessel trägt nun an dem eisernen Mantel zwei starke, hohle, eiserne Zapfen, die für den Ein- und Austritt (in einen benachbarten Kochapparat) des Dampfes dienen. Mit den Zapfen ruht der ganze Kessel im Gestell in zwei Lagern, so dass man ihn direkt mit der Hand oder mit Hilfe einer Handkurbel, Schnecke und eines Schneckenrads um diese Zapfen drehen kann, wenn er behufs Entleerung oder Reinigung umgekippt werden soll [1]. Der eine der beiden Zapfen ist zugleich mit der Wasserleitung in Verbindung gesetzt worden, damit man, um die gekochte Alasse im inneren Kupferkessel rasch abzukühlen, kaltes Wasser durch den Raum zwischen Kupferkessel und Mantel fliessen lassen kann. Empfehlenswert ist es, dass man den Dampf vor dem Eintreten in den Kessel durch ein Dampf-Druck-Reduzirventil gehen lässt und dass man den Dampfraum zwischen innerem Kessel und Mantel mit einem Dampftopf in Verbindung bringt. Endlich ist noch als letzte Verbesserung dieses Apparates die Vorrichtung zum Rühren der verdickten Farbe, der Apprêt- oder Schlichtemasse im Innern des Kupferkessels zu erwähnen, welche das zeitraubende Rühren von Hand entbehrlich gemacht hat [2]. Zuerst begnügte man sich mit einem einfachen, leicht entfernbaren, durchbrochenen, kupfernen Rührscheit, dessen senkrechter eiserner Stiel von oben durch zwei konische Räder in Drehung versetzt wurde. Da dieser Rührer vorzugsweise an der inneren Peripherie des Kochkessels, gegen die Kesselmitte aber weniger gut arbeitet, so hat man das Planetenrührwerk eingeführt, bei dem ein doppeltes Rührscheit nicht nur eine Bewegung um die eigene Axe, sondern gleichzeitig auch eine Kreisbewegung nach der Bahn der inneren Kesselwand ausführt. Die beiden senkrechten Stiele können auch hier wieder leicht durch Abschrauben von dem oberhalb des Kessels befind-^ liehen Zahnradgetriebe losgelöst werden, wenn der Kessel zu leeren ist [3]. Schon im Jahre 1858 konstruirte Simon einen Hochdruck-Appretkocher, in welchem nicht allzu dicke Apprêt- oder Schlichtemassen in kürzester Zeit, in 5—10 Minuten, fertig gekocht werden konnten. Dieser Apparat fand aber erst Ende der sechziger Jahre die ihm gebührende Anerkennung in weiteren Kreisen der Textilindustrie [4] und erfuhr seitdem natürlich verschiedene Abänderungen in der Ausführung. Die kupfernen Hochdruckkocher oder Autoklaven von A. Pierron <fc Dehaître in Paris, von Gebauer in Charlottenburg und E. Merkel in Augsburg [5] etc., welche vertikal entweder aufgestellt oder an der W⁷and aufgehängt werden, haben ein Fassungsvermögen von 60—150 1 und die Gestalt eines Cylinders mit angenietetem, kugelförmigem Boden und ebensolchem Deckel, mit verschliessbarem Fülltrichter und Dampfzuleitungsrohr, mit Lufthahnen u. s. w. Der Apparat von Gustav Starke in Gera, D. R. P. 61100, unterscheidet sich von jenen Konstruktionen schon durch seinen trichterförmigen Boden (s. Fig.). Stärke und Wasser nebst sonstigen Apprêt- und Schlichtemitteln werden durch ein Mannloch im Deckel von oben in den Kochraum befördert, wrährend die Hahnen Щ und Н.г des äusseren Ivommunikations- und Dampfzirkulationsrohrs offen und der Entleerungshahn H₃, sowie das für den Dampfzutritt bestimmte Ventil geschlossen gehalten wird. Ist man mit dem Beschicken des Kochers fertig, so wird der Deckel hermetisch geschlossen und das Ventil für den Dampfzutritt geöffnet, womit Dampf und Flüssigkeit durch den Apparat zu zirkuliren beginnen.

Wasser

zutrift."

li .'di

II: 'ill!

И! jilfl

Tb

Hl

DampF-

zutrilt

H3

Letztere wird durch eine zwischen den beiden Hahnen Щ und H₂ wirkende Dampfstrahlpumpe oder einen Elevator kontinuirlich von dem konischen Boden des Kochers durch das Zirkulationsrohr in den oberen Teil des Apparats hinaufgetrieben, und die Trichterform des Bodens soll hierbei bezwecken, dass die im unteren Teil des Apparats sich sammelnden Stärkemehlkörner der gleichmässigen Einwirkung des Dampfes und der Zirkulation nicht entgehen können. Oben angekommen, fällt die Elüssigkeit auf eine gewölbte Kupferscheibe und ergiesst sich von hier in Form einer Glasglocke wieder nach unten in den Kochraum. Versagt bei besonders dick werdenden Massen der Elevator nach einiger Zeit, so wird Hx geschlossen. Der Dampf tritt jetzt durch H₂ von unten in den Apparat ein und kocht den Kleister auf diese Weise fertig. Um schliesslich den Kocher zu entleeren, werden und Иг geöffnet, H₂ aber geschlossen, damit der Dampf die Masse von oben durch den Entleerungshahnen am Boden des Apparats hinausdrückt. Dass ein besonderer Stutzen für den Wasserzutritt, ein Manometer, ein Sicherheits- und Luftventil auf dem Deckel angebracht sind, ist selbstverständlich und aus der Zeichnung leicht ersichtlich.

Litteratur : [1] Gr. Meissner, Die Maschinen der Appretur, Färberei und Bleicherei, Berlin 1873. — j2] J. Dépierre, Die Appretur der Baumwollgewebe, Wien 1888, — J. Zipser, Apparate der Wäscherei, Bleicherei etc., Wien 1894. — [4] Dingl. polyt. Journal 1860, Bd. 155, S. 100, und 1874, Bd. 211, S. 391. — [5] J. Herzfeld, Die Praxis der Färberei, Berlin 1892.

Kielmeyer.

"-V⁷

tj

v:

Fig. 1.

Appretmascliine (Stärkmaschine), eine der vielen für das Ausrüsten oder Zurichten von Geweben und Garnen bestimmten Appreturmaschinen, dient speziell zum Aufträgen des Apprêts, des Mehl- oder Stärkekleisters auf die für den Markt bestimmte Ware. In früheren Zeiten wurden die Gewebe einfach im Strang und von Hand (wie heute noch in der Haushaltung), durch einen mit Appretmasse gefüllten Bottich gezogen, am hölzernen Pflock ausgewunden, breit gelegt und feucht über einen Tisch gezogen, um den Apprêt mit einer Handbürste gleichmässig auf dem Stoff zu verstreichen. Dann kam die Stärkmaschine in ihrer einfachsten Form, bestehend aus einem hölzernen Gestell, einem Holztrog für die gekochte Stärke und, über ihm in senkrecht verschiebbaren Lagern ruhend, zwei Quetschwalzen aus Ahorn oder Weissbuchenholz, von denen die untere mittelst Handkurbel und Schwungrad angetrieben wird. Die zu stärkende Warc geht breit über ein oder zwei im Trog und in der Appretmasse laufende hölzerne Leitwälzclien, gelangt zwischen die zwei, den überschüssigen Apprêt aus dem Gewebe herauspressenden Quetschwalzen und wird hinter der Maschine von einem Arbeiter herausgezogen und breitgelegt. Noch ist dieses Urbild von Stärk-mascliine in kleinen Bleichen nicht ganz verschwunden, / und was die späteren und neueren Konstruktionen / betrifft, so haben sie sich mit Ausnahme der Vorrich- mM tung für die Linksappretur, vom Grundgedanken der ersten Maschine wenig oder gar nicht entfernt. An die Stelle des Handbetriebs trat der Riemenbetrieb ©=----• der Maschine in Verbindung mit der Haupttransmission der Fabrik ; das Gestell wurde in Eisen gegossen, die —=—

Zahl der horizontalen, glatten Spannstäbe vermehrt und beim Eingang der Ware in die Maschine durch strahlenförmig gekerbte, faltenglättende Traversen ergänzt (s. Ausbreitm aschine), die Hebelübersetzung für die elastische Belastung der Quetschwalzen vervollkommnet, auf dem einen Zapfen der unteren Quetschwalze ein Zahnrad befestigt und dieses mit einem zweiten Zahnrad in Verbindung gesetzt, um die Ware von einem Selbstableger oder einer Aufdockwalze (s. Aufdockstuhl) breit aus der Maschine herausziehen zu lassen (s. Fig. 1) ; von den hölzernen Quetschwalzen endlich wurde zuerst die eine, dann auch die andere durch eine Messing-, Kupfer- oder eine mit Bombage (Leinwand- oder Bamnwolltuch oder Kautschuk überzogene Eisenwalze ersetzt. Jetzt konnte die Maschine auch als Padding-, Foulardir-, Klotz-, Pflatsch- oder

Breitfärbemaschine (s. d.) Dienste leisten [1]. Der Appreteur hat es in der Hand, mehr oder weniger viel von der gekochten Stärke auf das Gewebe kommen zu lassen, je nachdem er die bombirten Quetsch- oder Presswalzen schwächer oder stärker belastet, je nachdem er die Ware durch die Stärkmasse selbst im Troge oder nur zwischen den beiden Quetschwalzen hindurchführt, von denen in letzterem Pall die untere bis zu ihrer halben Höhe in der Appretmasse sich dreht. Eine derartige Anordnung mit zwei leicht pressenden Quetschwalzen (ohne Leitwälzchen im Trog) hat auch die Leim- und Gummirmaschine von Moritz Jahr in Gera für Woll- und Seidewaren. Eine Appretmaschine mit 3 Presswalzen, mit und ohne Leitwälzchen im Troge zu verwenden, baut Hummel in Berlin. Dieser dreiwalzige Apparat kann mit und ohne Friktion arbeiten, d. h. den Apprêt durch vollständige, raschere oder langsamere Drehung der Mittelwalze mehr oder weniger energisch in die Maschen des Gewebes hineindrücken und hineinreiben. Auch die Gummirmaschine ist drei-walzig konstruirt worden und wird in dieser Form von Gebr. Wanzleben in Crefeld geliefert [2]. Um jedoch auf die zweiwalzigen Apparate zurück zu kommen, so kann die untere Metallwalze auch pikotirt (s. Gravüre) und nur die obere glatte Walze mit Tuch umwickelt oder bombirt sein. Die Tausendpunktwalze (s. Gravüre) erhält ihren Apprêt von einer sie tangirenden, in dem Stärkekleister innerhalb des Trogs laufenden, hölzernen Auftragwalze und trägt aut die direkt zwischen beiden Presswalzen durchgehende Ware immer noch einen mittelstarken Yollappret auf. Wird aber eine Rakel (s. Abstreichmesser) an die untere pikotirte Walze angelegt und die Ware so zwischen ihr und der oberen bombirten Presswalze durchgefülirt, dass die linke Stoffseite die mit Stärke gefüllten Pikots der unteren Walze berührt, so hat man diese Art, zu appretiren, das Links-appretiren genannt. Der Baumwolldrucker war auf die Linksappretur verfallen, weil es ihm nicht entging, dass die Farben seiner Muster auf den nichtappretirten Stücken mehr Feuer und Leben zeigten als nachher auf der voll- oder beidseitig appretirten fertigen Ware. Der Yollappret legt sich wie ein Schleier oder Puder über die Farben, eine Beobachtung, welcher bei einfarbiger Ware durch Anwendung eines entsprechend gefärbten Apprêts Rechnung getragen werden kann, nicht aber bei buntgedruckten Kalikots mit abwechselnd weissen und farbigen Partien des Musters. Die soeben beschriebene einseitige oder Links-a p p r e t u r, auch R а к e 1 a p p r e t u r genannt, bei welcher als selbstverständlich vorausgesetzt wird, dass die gestärkten Stücke hinter der Appretmaschine nicht etwa breitgelegt oder aufgerollt werden, sondern direkt mit ihrer rechten Seite auf einen Trockencylinder (s. Trockenapparat) auflaufen, erfüllt den Zweck, die farbige Ware vom Schleier des Yollapprets zu befreien, nur unvollkommen, auch wenn man an die obere bombirte Walze, wie beim Walzendruck, eine Gegenrakel (s. Ab streich mess er) anlegt, um den durch die Maschen des Gewebes gepressten Apprêt von dem Zusammentreffen mit der rechten Seite des Gewebes zurückzuhalten. Ein wirklicher Linksapparat hat jeglichen Durchgang der mit Stärkepaste ausgerüsteten Ware durch Quetschwalzen zu vermeiden. Dies ist der Fall bei einer Vorrichtung, die in der Mitte der sechziger Jahre für das Einseitigstärken in Aufnahme kam. Der Stärketrog hängt frei in der Höhe und die Ware wird horizontal, unter ihm hinweg, in gespanntem Zustand, mit der linken Seite nach oben sehend, dem mit Dampf geheizten Trockenapparate zugeführt. Durch einen verschliessbaren und regulirbaren Längsschlitz im muldenförmigen Boden des Stärketrogs fällt der Apprêt auf die linke Seite der Stückware herunter und wird auf ihr durch zwei in einiger Entfernung von einander angebrachte Rakeln von oben verstrichen, bezw. der Ueberschuss des Apprêts auf dem vorwärts sich bewegenden Stück zurückgestrichen. Später fand eine andere, sicherer funktionirende Einrichtung für Linksappretur mehr Anklang bei den Baumwolldruckern. Hierzu gehört eine gewöhnliche Appretmaschine, mit zwei glatten, nicht bombirten Kupferoder Messingwalzen, auf deren eisernen Spindelzapfen zwei Zahnrädchen in einander greifen, damit keine der beiden Walzen auf der andern schleift. Die untere Metallwalze erhält den Apprêt aus dem Trog von einer mit Tuch

umwickelten, zur Hälfte in der Stärke laufenden, hölzernen Auftragwalze ; sie überzieht sich mit einer gleichmässig dicken Appretschicht und überträgt Teil davon auf die obere Metallwalze, welche sich mit einer ebenso gleicli-mässigen und zusammenhängenden, aber bedeutend dünneren Appretschichte überzieht. Die obere Metallwalze dreht sich im Sinne der mit ihrer linken, unbedruckten Seite wagrecht über ihr hinweglaufenden Ware л    *

einen

(s. Fig. 2), die in stark gespanntem Zustand bei der Stärkmaschine V —>• ы ankommt und durch je ein kupfernes, senkrecht verstellbares Leit- (j wälzclien vor und hinter der oberen Metallwalze leicht an diese angedrückt wird. So nimmt sich das Baumwollgewebe mit seiner Fig. 2. Rückseite den Apprêt von der oberen Metallwalze weg, während es dem Trockenapparate zueilt. Aber bevor es diesen erreicht, streicht eine Stahlrakel von unten her den Ueberschuss des Apprêts auf der linken Seite der Ware weg und lässt ihn wieder in den Trog zurückfallen. Diese Anordnung hat sich vortrefflich bewährt unter Verwendung des Apparatinapprets (s. Appretmittel), der wegen seiner zähen und unveränderlichen Konsistenz gleichmässiger über die Oberflächen der nicht gravirten, blanken Metallwalzen sich verteilt, als ein gekochter, noch nach dem Erkalten seine Konsistenz mit jeder Stunde verändernder Stärkekleister [3]. — Doch haben auch andere Einrichtungen dieser Art der Linksappretur gute Dienste geleistet. Man hat z. B. der oberen Metallwalze eine Drehung in entgegengesetzter Bichtung zur Warenbewegung, wohl auch eine Gravüre gegeben, oder man hat mit nur einer Metallwalze gearbeitet, die, zum Teil im Apprêt laufend, ihren Appretüberzug ohne Beihilfe einer unteren Metall-und einer Auftragwalze direkt aus dem Troge sich holt. Die Anordnung einer einzigen Metallwalze findet man u. a. auch bei der Hummel’schen Links-appreturmaschine, bei der überdies das Abstreichmesser nicht (wie soeben beschrieben worden ist) senkrecht von unten gegen die von der Appretwalze kommende und horizontal über ihm hinweglaufende Ware gestellt, sondern von der Seite schräg gegen die gravirte Metallwalze angelegt wird. — Die Garnstärkemaschinen von Haubold und von Merkel bestehen in der Hauptsache aus einem viereckigen länglichen Stärketrog, einem auf den oberen Längskanten dieses Troges gelagerten Kupferwälzchen und aus einem über dem Boden des Troges parallel mit diesem Kupferwälzchen sich drehenden Leitwälzchen. Beide Wälzclien können leicht aus dem Apparat herausgenommen werden; die Garnsträhne aber, um beide Wälzclien gehängt, bewegen sich mit der Drehung der letzteren durch die im Troge befindliche Stärkemasse, während eine in einem Hebel aufgehängte Druckwalze mit eigenem und fremdem Gewicht auf der oberen Walze und dem Garne lastet. Schliesslich wird das gestärkte Garn von den Wälzclien abgenommen und zwischen einer Kupfer- und einer Kautschukwalze, die auf der Rückseite des Troges über und auf einander montirt sind, hindurchgezogen und ausgequetscht, um den überschüssigen Apprêt aus dem Garn zu entfernen [4].

Kielmeyer.

Litteratur : [1] J.Dépierre, Die Appretur der Baumwollgewebe, Wien 1888. — [2] F. Polleyn, Die Appreturmittel, Wien 1886. — [3] Kielmeyer in Oesterr. Woil- u. Leinenindustrie, 1885, S. 408. — [4] Herzfeld, Die Praxis der Färberei, Berlin 1892.

Appretmittel sind organische und anorganische Substanzen, die entweder den Kern einer Appretmasse und das Rückgrat des Gewebes bilden oder als Zusätze zum Apprêt irgend welchem besonderen Zweck des Appreteurs dienen sollen, während zu dem allgemeinen Begriff „Appreturmittel“ .zugleich die Maschinen gehören, welche dem Appreteur zur Verfügung stehen, um bestimmte Sorten von Garnen oder Geweben in einer die jeweiligen Wünsche des Marktes befriedigenden Weise „zurichten“ oder „ausrüsten“ zu können. Die eigentlichen Appretmittel im engeren Sinne des Wortes lassen sich einteilen in solche, die beim Kochen mit Wasser einen Kleister bilden und als Kleister ' die Fäden des Garnes oder Gewebes äusserlich überdecken, dann in solche, die mit Wasser Schleime oder förmliche Lösungen geben, welche ganz oder teilweise in das Innere des Fadens einzudringen vermögen. Bei den kleisterbildenden Appretmitteln sind wfieder die kleberfreien Stärkesorten vom Reis-, Mais- und

Weizenmehl, die 6—11% Kleber enthalten, zu unterscheiden. Man begegnet heute noch in manchen Appretrezepten dem Weizen- und anderem Mehl, das beim Kochen mit Wasser einen zähen, zügigen Brei von grosser Deckkraft gibt. Mehlappret wird besonders dann gerne genommen, wenn viele ungelöste mineralische Salze auf das Gewebe gebracht werden sollen, um die weiten Maschen eines schütteren Gewebes auszufüllen oder das Gewicht leichter Waren zu erhöhen. Der Kleber im Mehlpapp verbindet die ungelöste Mineralsubstanz mit der Verdickung einerseits und mit dem Baumwoll- oder Leinenfaden andererseits. Diesem Verdienst steht aber andererseits eine starke Neigung des Mehlapprets gegenüber, auf dem Stotf bei längerem Lagern in nicht ganz trockenen Magazinen die leidigen Schimmelflecken erscheinen zu lassen und beim Vorrätighalten im Stärkebottich leicht sauer zu werden. Ein Stärkekleister ist immer weniger zügig und hat dementsprechend ein geringeres Bindungsvermögen als ein Mehlpapp, doch immer so viel inneren Zusammenhalt, um noch eine genügende Menge ungelöster mineralischer Bestandteile in sich aufnehmen zu können. Folgende Stärkesorten finden in der Appretur Verwendung: Weizenstärke (Tüllstärke in Pulverform, Kristall stärke in Bonn von längeren feinen Prismen) und Kartoffelstärke als die zwei am häufigsten benützten; dann folgen Mais- und Reisstärke, Arrow-root, Sago und Tapioka, während Bataten- und Buchweizenstärke bis jetzt nur in England versuchsweise Verwendung gefunden haben und die Fabrikation von Stärkemehl aus Rosskastanien nach dem Verfahren von H. de Cal lias in Frankreich erst begonnen hat. Die Kleisterbildung bei allen Stärkesorten geht in der Weise vor sich, dass die Stärkekörner beim Erwärmen mit Wasser auf 46° C (Kartoffelstärke) bis 66° C (Arrow-root) anschwellen und schliesslich bei weiterem Erhitzen ihre äusseren Hüllen zersprengen. Am schnellsten und leichtesten verkleistert sich die Kartoffelstärke zu einer dicken und steifen Masse, die jedoch beim Erkalten in verhältnismässig kurzer Zeit Wasser zieht und ihren Zusammenhalt verliert, wie ihr überhaupt wenig Klebkraft zukommt. Die billigere Kartoffelstärke wird deshalb mit Vorliebe zusammen mit Weizenstärke verwendet, die einen in der Hitze dünnflüssigen, beim Erkalten fest werdenden Kleister liefert, welcher dem Sauer- und Wässerigwerden längere Zeit widersteht. Reis- und Maisstärke geben dünnflüssige, klare Kleister, die beim Erkalten langsam dick werden und dem Gewebe einen steiferen Apprêt erteilen, als dies mit Kartoffel- oder Weizenstärke möglich ist [1]. Die Stärke verkleistert sich auch mit Natronlauge in der Kälte zu einer dicken, zügigen Masse, die im Handel unter dem Namen Apparat in vorkommt. Nach einer in der Praxis erprobten Vorschrift [2] kann man sich diese Masse in den Appreturanstalten selbst in folgender Weise herstellen. Es werden 11,6 kg Weizenstärke und 11,6 kg Kartoffelstärke mit 40 1 kaltem Wasser angerührt und durch ein feines Sieb geworfen. Ferner werden 24 1 Natronlauge 10° Bé mit 36 1 Wasser verdünnt und literweise in Zeit von zwei Stunden in das kalte Stärkewasser eingerührt. Die Stärke quillt hierbei zu einer so dicken Masse auf, dass schliesslich das Rühren oder Schlagen von zwei Arbeitern besorgt werden muss. Man lässt dann das Ganze eine bis zwei Stunden stehen, damit die Lauge naclnvirken kann. Hernach neutralisirt man die durchscheinende Masse ebenso langsam und unter ebenso fleissigem Umrühren mit 40 1 verdünnter Schwefelsäure (1 Teil à 66° auf 20 Teile Wasser), bis Lackmuspapier weder eine saure noch alkalische Reaktion anzeigt, was eine unerlässliche Bedingung ist und genau kontrolirt werden muss. Nach Bedarf kann man jetzt der neutral reagirenden Masse jedes beliebige andere Appretmittel zufügen, um diesem oder jenem Anspruch der Kundschaft auf Füllung und Beschwerung, auf besonderen Griff und Glanz der Ware entgegen-zukommen. Unter allen Umständen gibt dieser Stärketeig, der überdies wenig Neigung zum Sauerwerden und Auseinandergehen hat, einen weit kernigeren und steiferen Apprêt auf Baumwoll- und Leinenwaren, als man mit einem gewöhnlichen gekochten Stärkekleister erreichen kann. Für die Linksappretur (s. App retinas chine) ist er wegen seines zähen Zusammenhalts fast unentbehrlich, weil keine andere Appretmasse sich so gleichmässig wie diese über die blanke Kupferwalze der Stärkmaschine verteilt, von Aveicher die darüber gleitenden Stücke sich ihren Apprêt wegnehmen. Apparatinähnliche Produkte sind unter verschiedenen geheimnisvollen Namen auf den Markt gekommen, wie überhaupt kaum auf einem Gebiet der chemischen Industrie so viel zusammengeschmiert und verheimlicht wird, wie bei der Fabrikation fertiger Schlichte- und Appretmassen. Da es diesen Produkten in der Pegel an Reklame nicht fehlt, so ist es nicht nötig, sie und ihre Vorzüge hier besonders aufzuzählen.

Von der oben angeführten zweiten Gruppe eigentlicher Appretmittel, die nicht bloss in die Maschen, sondern auch in den Faden des Gewebes eindringen sollen, ist das Gummi das bekannteste, aber für die Appretur nicht gerade das wichtigste. Dünne Lösungen von Senegalgummi und Gummi arabicum finden für sich allein bei der Appretur von Tüllen und Seidenstoffen Verwendung. Gibt man irgend einer für Baumwoll- oder Leinenwaren gekochten Stärke einen mehr oder weniger starken Zusatz von Gummiwasser (500 g per Liter Wasser), so macht es den Apprêt hart, unter Umständen sogar papierig und glasig, was nicht immer erwünscht ist. — Als vor etlichen Jahren die politischen Wirren im Innern Afrikas die G-ummiausfuhr erschwerten, teilweise sogar unmöglich machten, so dachte man daran, die in Wasser unlöslichen Gummisorten irgendwie in Lösung überzuführen. Horace Köchlin ist dies durch Behandlung mit Wasserstoffsuperoxyd gelungen, indem er 200 g unlösliches Gummi in 1 1 Wasser verteilte und 3—4 Stunden lang mit 50—60 cbcm Wasserstoffsuperoxyd (12 Vol.) auf 80—100° C. erwärmte. Andererseits hat A. Schumann in Düttlenheim i. E.

wenn sie nach dem Stärken scharf getrocknet wird. Für sich allein

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

wiederholt versucht, künstliches Gummi arabicum darzustellen und zuletzt auf folgendes Verfahren ein Patent in Deutschland erhalten. 100 Teile Kartoffelstärke werden mit 400 Teilen Wasser und einem Teil ganz verdünnter Salzsäure (1:500 bis 800) verkocht, bis mit der Flüssigkeit keine blaue Jodreaktion mehr zu erhalten ist. Dann wird die Säure mit Kalk abgestumpft, die Flüssigkeit zur Sirupdicke eingedampft und die erhaltene Masse in fiachen Schalen getrocknet und granulirt. Das Produkt enthält somit Chlorcalcium, das vielleicht die gummiähnliche Struktur des künstlichen Gummi granis bedingt. -— Einige Jahre zuvor hat dieselbe Firma ihre sogenannte lösliche Stärke (Amylodextrin, (7₃₆ JT₆₂ 0₃₁ + H₂0) durch Erhitzen von Stärke mit sehr verdünnter Schwefelsäure unter Druck hergestellt und mit Erfolg in den Appreturanstalten eingeführt [3], womit wir bei dem für die Appretur von Baumwolle, Seide und Wolle gleich wichtigen Dextrin ((7₁₂JZ)o^io)» angekommen sind. — Von den Dextrinen gibt es zwei Hauptgattungen: 1. solche, die durch blosses Rösten der Stärke hergestellt werden, 2. solche, die durch Behandeln der Stärke mit Säure gewonnen werden, wozu noch das Dextrin kommt, das bei Einwirkung eines Malzauszugs oder der Diastase auf Stärke entsteht. In früheren Zeiten stellte man sich in den Appreturanstalten gerne selbst das Dextrin in Lösung her, indem man Stärke mit verdünnter Schwefelsäure kochte, schliesslich die Flüssigkeit mit Kalk neutralisirte und die klare Dextrinlösung entweder für sich allein verwendete oder einem gekochten Stärkekleister zusetzte. Meist wurde jedoch nicht mit der nötigen Sorgfalt und dem erforderlichen Verständnis gekocht und neutralisirt. Oft enthielt die Dextrinlösung Zucker, der die appretirte Ware sehr hygroskopisch machte, oder freie Säure, die den Farben und dem Stoff gefährlich wurde. Beiderlei Folgen einer übel angebrachten Oekonomie schadeten längere Zeit dem Kredit des Dextrins, bis grosse Fabriken seine Herstellung in die Hand nahmen. Am häufigsten wird wohl der Weg eingeschlagen, dass man 1000 Teile Stärke mit einer Mischung von 25 Teilen käuflicher Salpetersäure und 300 Teilen Wasser anfeuchtet und 1—1]/₂ Stunden in einer eisernen Trommel auf 100—110° C. erhitzt [4]. Das auf die eine oder andere Art fabrizirte „blonde“ oder „weisse“ Dextrin soll sich vollständig in Wasser lösen, neutral sein und keine Zuckerreaktion geben. Seine Lösung dringt wie keine andere Appretflüssigkeit in den Faden ein und schont den Lüster der Farben, sowie der Woll- und Seidenfaser. Was speziell seine Verwendung in der Baumwollappretur betrifft, so füllt es den Faden innerlich an, macht ihn dick und gibt als Zusatz zum Stärkekleister der Ware einen resclien Griff

erteilt Dextrin dem Baumwollgewebe, z. В. dem schwarzen und weiss geätzten Trauerartikel, ein kerniges, wollartiges Anfühlen. Die für die Zwecke der Appretur verwendbaren, auf dem ausschliesslichen Weg des Röstens bei 126 bis 200° C. hergestellten Dextrine, nämlich die gebrannte Kartoffelstärke (oder Leiogomme, das erste dieser Produkte, 1821 durch Zufall in England entdeckt), die gebrannte Reis- und Maisstärke (British gum) und die dunkelgebrannte Weizenstärke sind dunkelgefärbte, in Wasser lösliche Pulver, die aber wegen ihrer Färbung nur zum Appretiren dunkler, glattgefärbter Waren dienen können. — Leim und Gelatine werden bisweilen in den Rezepten verschrieben, um dem Stärkekleister mehr Zusammenhang zu geben und die Füllmittel (s. unten) besser auf dem Faden zu befestigen ; zugleich erhärten sie für sich selbst den Apprêt auf der Ware. Da sie aber das Entstehen von Schimmelflecken veranlassen und den gefärbten Stücken einen unangenehmen Geruch erteilen können, so darf einem Apprêt nicht zu viel von ihnen einverleibt werden. — Die Pflanz en schleime, welche durch Abkochen von Algen, Agar-Agar, Haï-Thao, Caragheen, isländisch Moos, Lein- und Flohsamen, Salep, namentlich aber von Traganthgummi erhalten werden, sind für milde, z. B. Satinappretur, bestimmt. Traganth muss zu seiner Lösung (bezw. Verschleimung) zuerst einige Tage in kaltem Wasser eingeweicht, dann 24 Stunden lang in offenem Kessel gekocht werden, wenn man nicht vorzieht, ihn in einem für Hochdruck eingerichteten Apparat (s. Appretkocher) in bedeutend kürzerer Zeit zu verkochen. Nach dem Bulletin der Pariser cliem. Gesellschaft (1894) wird in neuester Zeit aus Algen ein Präparat, lösliches Algin, alginsaures Alkali, in Form von durchsichtigen Blättchen gewonnen, deren schleimige Lösung den Geweben einen geschmeidigen, elastischen Griff gibt. Die Lösung des Algins scheidet auf Zusatz von Säure unlösliche Alginsäure aus, die man vorgeschlagen bat, auf Baumwollgeweben niederzuschlagen, um diese wasserdicht zu appretiren. Aelteren Datums ist Fr epp eis Schlichte, die man auch zum Appretiren Geweben benützt hat. Sie ist eine Mischung des Schleims von isländischem Moos mit Glycerin und mit Natriumbisulfitlösung als antiseptischer Zugabe. Die Schlichte soll der Ware eine besondere Fülle und Geschmeidigkeit verschaffen.

von

Mit den Zusätzen zum Apprêt werden, wie schon erwähnt, verschiedene besondere Zwecke verfolgt. Seife, Kokosnuss-, Rizinus-, Oliven- oder Türkischrotöl, Glycerin, Talg und andere Fette fügt man hinzu, um die Ware weich, geschmeidig, schlüpfrig zu machen und um Baumwollgeweben das kalte glatte Anfühlen von Leinwand zu geben. In manchen Vorschriften findet man auch Glykose, welche den Stoff weich machen und zugleich etwas beschweren soll, dafür aber durch ihre hygroskopischen Eigenschaften und die Neigung zur Schimmelbildung unangenehm und sogar für den Stoff gefährlich werden kann. Stearin, Paraffin, Wal-rat, Bienen- und Japanwachs, Kolophonium, Ozokerit und Borax werden dem Apprêt zugegeben, wenn die Ware auf dem heissen Kalander glacirt und lüstrirt werden oder glänzend gemangt werden soll. In der Regel kommen diese glanzgebenden Substanzen zusammen mit Seife und einem oder mehreren von den angeführten weichmachenden Stoffen zur Verwendung, damit Glanz und Milde in der Appretur vereinigt werden [5]. Zusatz von Kochsalz oder Glaubersalz soll einen nach Art der Seide knirschenden Apprêt liefern. Für solche Leinenwaren, deren Appretur nur im Einsprengen mit einer ganz dünnen, fetthaltigen Appretmasse und nachfolgendem Mangeln besteht, empfiehlt es sich, auf 10 1 Einsprengflüssigkeit */₈ 1 Doppelwasserglas zuzufügen, wodurch Griff und Glanz des Stückes bedeutend erhöht werden. — Als Füll- und Beschwerungsmittel dienen Chinaclay, Kreide, Kaolin, Talk, Alabaster, Bariumkarbonat und -Sulfat, von denen das letztere wegen geringer Deckkraft beim Kalandriren gern vom Stoff herunterfällt. Magnesiumchlorid kommt als beschwerender Zusatz zum fertigen Apprêt vor, oder aber es wird schon beim Kochen der Stärke mit Wasser zugefügt nebst etwas Salzsäure, wobei sich natürlich die Stärke in Dextrin verwandelt. Nach dem Kochen wird die Säure mit Ammoniak oder Kalk neutralisirt, also in letzterem Fall hygroskopisches Chlorcalcium in den Apprêt gebracht. Magnesiumsulfat nehmen die Engländer mit Vorliebe zum Beschweren

Sorte je 0,05 g in einer kaltgesättigten Alaunlösung verteilt, worauf man die Zeit beobachtet, in welcher jede der beiden blauen Alaunlösungen vollständig entfärbt wird. — Betreffs der Zusätze zum Apprêt, um ein Gewebe unverbrennlich oder wasserdicht zu machen, s. Un verbrennliche bezw. Wasserdichte Stoffe.

der nach dem Gewichte zu verkaufenden Rohkottone. — Von antiseptischen Zusätzen, welche dem Verderben des vorrätigen Kleisters und der Schimmelbildung auf dem Stoff entgegenwirken sollen, ist die vollkommen geruchlose Salicyl-säure in erster Linie zu nennen, von der 10 g per Liter Appretmasse für genannten Zweck ausreichen. Das starkriechende Kreosot und Phenol verlieren mit der Zeit durch Verdampfung einen Teil ihrer antiseptischen Wirkung. Als kräftige Antiseptika und zugleich Beschwerungsmittel werden Zinkchlorid in England und Zinksulfat in Frankreich verwendet, von welchen das letztere den Vorzug vor ersterem verdient, weil es weniger hygroskopisch ist und weil es sich nicht gleich dem Zinkchlorid und Magnesiumchlorid in der Hitze zersetzt. Kupfersulfat eignet sich wegen seiner Färbung nur für rohe Ware als Bestandteil einer antiseptischen Schlichte oder Appretmasse. -— Endlich werden auch Farbstoffe dem Apprêt zugesetzt, z. B. Blauholz mit Grünspan für uniscliwarze Kottone, Kurkumalösung für gelbgeklotzte leinene Kopftücher u. s. w. Der wichtigste Farbstoff aber für das Appretiren von Leinen- und Baumwollwaren ist ein möglichst säurefestes Ultramarin, welches die alten Farben zum Blauen des Apprêts bei weissen oder gemusterten Waren, das Indigo-, Kobalt- und Berlinerblau, ganz aus der Fabrikation verdrängt hat. Um das Ultramarin vor der Einwirkung der Säuren (vor dem Grauwerden) zu schützen, müssen Appretmassen, die irgendwie eine Neigung zum Sauerwerden zeigen oder saures Dextrin, Gummi, Glycerin u. dergl. enthalten, vor dem Zusatz des Ultramarins mit Soda genau neutralisirt werden. Um ein Ultramarin auf sein Verhalten gegen Säuren zu prüfen, werden von einem als relativ säurefest bekannten Ultramarin und von der zu untersuchenden

Litteratur: [1] L. Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreichs, Leipzig 1873; Schützenberger, Die Farbstoffe, deutsche Ausgabe, Berlin 1873. — [2] Kielmeyer in „Oesterreichs Wollen-und Leinenindustrie“, 1885, S. 408. — [3] Lange in Lehne’s Färberzeitung, 1889, S. 12. —

[4]    0. N. Witt, Chem. Technologie der Gfespinnstfasern, Braunschweig, Lieferung II, 1891. —

[5]    Polleyn, Appreturmittel, Wien 1886.    Kielmeyer.

Appretur ist ein so allgemeiner Begriff, dass er sich fast ebenso schwer mit kurzen Worten feststellen lässt, wie die Bedeutung des englischen „Finishing“, dem er teilweise, aber nicht im vollen Umfange entspricht. Während das Finishing auch das Bleichen, Färben u. s. w. in sich begreift, also im Deutschen am besten durch „Veredeln“ wiedergegeben wird, verstehen wir unter Appretur im eigentlichen und engeren Sinne des Wortes diejenige Behandlung, Ausrüstung und Zurichtung der rohen, gebleichten oder gefärbten Gewebe, wohl auch Handelsgarne, durch welche ihnen ein den wechselnden Wünschen der Mode und des Marktes entsprechendes Aussehen und Anfülilen, ein bestimmter Charakter gegeben wird. Neben dieser gewissermassen transitiven Bedeutung des Wortes „Appretur“ wird es aber auch in intransitivem Sinne gebraucht, wonach es gerade zur Bezeichnung des Charakters selbst dient, den man einer Ware durch . die Arbeiten des Ausrüstens und Zurichtens erteilt hat; d. h. je nachdem der Appreteur ein Gewebe behandelt oder appretirt hat, sagt man auch, dass es eine milde, rauhe, weiche, harte, papierene, knisternde, seidige, wollige, glänzende u. s. w. Appretur oder einen derartigen Apprêt besitzt. Ist von der Appretur im weitesten Sinne des Wortes die Rede, so gehört dazu noch die „Aufmachung“, das Legen, Messen, Heften, Etikettiren, Packen und Pressen der im übrigen für den Versandt fertiggestellten Ware. — Wie die Eigenart der B a um wo 11-faser weittragende Untersuchungen und eingreifende Reformen auf dem Gesamtgebiet der Färberei veranlasst hat, so verdankt ihr auch die Appretur der Leinen-, Woll- und Seidewaren neue grundlegende Gedanken und ein mehr systematisches Arbeiten. Die Baumwolle, die in den ersten Zeiten ihres Auftretens im Abendland nur in Gesellschaft mit Flachsgarn verwebt wurde, hatte anfänglich einen schweren Stand gegen die Konkurrenz der Leinenfaser. Man suchte die Eigenschaften der letzteren thunlichst durch leinwandartige Appretur der Baumwollgewebe zu erreichen, für welche ein kaltes, glattes

Anfühlen, milder Glanz, kerniger Grift’ und runder Faden charakteristisch sind. Der Stärkekleister für Leinwandimitation erhält verschiedene Zusätze (s. Appretmittel) von Dextrin, Leim, Pflanzenschleimen, dann einen sogen., aus Fetten und Seifen, Stearin, Wachs u. dergl. bestehenden „Fettansatz“, ferner Kaolin, Chinaclay, Talk etc. Die warme Masse wird als Vollappret (s. Appretm as chine) auf das Gewebe aufgetragen und auf einem Trockenapparat oder in der Hänge getrocknet, die getrocknete Ware dann eingesprengt (s. Einsprengmaschine) schliesslich gar nicht oder kalt mit ganz schwachem Druck kalandrirt, damit der Faden nicht platt gedrückt wird (s. Kalander), in beiden Fällen aber auch wie Leinwand gemangelt (s. Mange), wobei der Faden seine natürliche Rundung behält. Spezifizirte Rezepte für besondere Appreturen vorzuführen, geht bei dem Ueberfluss von alten, neuen und immer frisch hinzukommenden Bauinwollartikeln nicht an und hat auch keinen praktischen Wert, sofern die Vorschriften und Verfahren immer zugleich die Kummer des Garns, die Zahl der Fäden im Gewebe, die Sorte der für das Gespinnst verwendeten Rohbaumwolle, namentlich aber auch die verfügbare Einrichtung jeder Appreturanstalt zu berücksichtigen haben. Aehnlich wie der Apprêt für Leinwandimitation ist der Chiffon- und Shirtingappret zusammengesetzt, der jedoch auf die Mange verzichtet und ausschliesslich auf dem mehr oder weniger stark erhitzten Kalander geglättet wird. Baumwollgewebe, die eine rauhe, wollige, matte, z. B. Cretonneappretur, erhalten sollen, werden mit Dextrinlösung allein oder ihrer Mischung mit dünnem Stärkekleister, aber ohne jeden Fettansatz gestärkt, höchstens dass man, um den Griff zu mildern, einen schwachen Seifezusatz gibt. Nach dem Stärken und Trocknen wird bei der Mattappretur die Ware nicht eingesprengt, sondern nur aufgerollt und mehrmals umgebäumt (s. A u f d о с к s t u h 1), wohl auch durch die Appretbrechmaschine (s. d.) genommen oder kalt kalandrirt, wobei die von dem Stücke berührte Metallwalze, um jeden Glanz auf dem Gewebe zu vermeiden, mit Tuch umwickelt oder von einem endlos laufenden Tuch umfasst ist. — Sollen gefärbte oder bedruckte Kottone, Mollinos, Texas u. s. w. mit viel Lüstre und Griff ausgerüstet werden, so erhalten sie einen an Fettansatz reichen Stärkeappret mit oder ohne Füllmittel, werden nach dem Trocknen stark eingesprengt und nicht bloss heiss, sondern zugleich mit Friktion (s. Kalander) kalandrirt, d. h. glacirt oder lüstrirt. Für Hochglanz nimmt man die in gleicher Weise gestärkte Ware vor dem Friktioniren durch die Wachsmaschine (s. d.) oder man kalandrirt sie ohne Friktion und lässt sie (wie z. B. leinene Taschentücher oder ihre Imitation in Mollinos) nachträglich unter der Achatrolle der Glacir- oder Glänzmaschine (s. d.) durchgehen. — Buchbinderkalikos, Futter-, Fächerstoffe etc. werden wiederholt mit fettreicher Appretmasse gestärkt und zwischenhinein getrocknet, damit sie möglichst viel von ihr aufnehmen, was für das spätere Gaufriren und Moiriren erste Bedingung ist. Sie werden dann nach dem zweiten oder dritten Trocknen eingesprengt und, um sie zu glätten, leicht kalandrirt, nochmals eingesprengt und nun durch den mit Dampf, Gas oder Glühbolzen geheizten Gaufrir- oder Moirirkalander (s. Kalander) genommen. Bei dieser Gattung von Kalandern ist eine eiserne Walze mit einer vertieften Gravüre von Längs-, Quer- oder Diagonalstreifen, feinen Punkten, Carreaux und ähnlichen Mustern versehen, die sich auf der harten Unterlage einer zweiten Eisenwalze fest in den Apprêt und das Gewebe des zwischen beiden Walzen durchlaufenden Stückes eindrücken und auf diese Weise Köper-, Croisé- und andere Reliefeffekte auf dem Stoff hervorbringen. Hat man ein unregelmässiges Wolkenmuster auf die eine Walze gravirt, so erhält man wässerig glänzende Moireeffekte auf der steif appretirten Ware.

Satingewebe, mit weicher, mild

glänzender Satinappretur ausgerüstet, imitiren mit schönstem Erfolg die seidenen Stoffe. Wenn nicht ganz, so besteht die Appretmasse doch in der Hauptsache aus einer Seifenlösung, allenfalls vermischt mit dünnem Pflanzenschleim und wenig Glycerin. Bei Abwesenheit von Stärke genügt es, die Ware nach dem Trocknen und Einsprengen wiederholt und unter starkem Druck durch den heissen Kalander gehen zu lassen, um den erforderlichen Glanz mit der

nötigen Geschmeidigkeit des Stoffes zu erreichen. Nähert sich das Gewebe in seiner Zusammensetzung dem Perkal oder Kaliko und enthält die dünne Satin-appretmasse ausser Seife, Pflanzenschleim und Glycerin noch Kartoffelstärke, Wachs oder Paraffin, dazu vielleicht etwas Borax und Natriumsulfat für den Lüster, eventuell auch Kochsalz, um den Baumwollstoff nach Art der Seide knirschend zu machen, so fällt der Satinappret nach dem Trocknen und Kalan-driren zu steif und kräftig aus, weshalb die Ware nachträglich auf der Appret-brechmaschine (s. d.) behandelt wird, um ihr schliesslich auf der Beetle-maschine (Stampf-oder Stosskaiander, s. Kalander) die gewünschte Weichheit und Milde des Griffs zu verschaffen oder, wie der Appreteur sagt, um sie zu satiniren. — Bei der Appretur feinfädiger, nicht sehr dichter Baumwollgewebe, z. B. von Jaconnas, Batisten, Musselinen und Organtis, spielt schon das Trocknen vor und nach dem Stärken eine nicht unwichtige Bolle. Damit in diesem Pall das Gewebe seine natürliche Breite und die senkrechte Stellung von Schuss und Kette zu einander behält oder, richtiger gesagt, wieder erhält, und damit der Baden seine natürliche Bundling nicht verliert, werden solche, wie auch dichtere Stoffe, nicht auf Trockencylindern (s. Trockenapparat), sondern auf Spannrahmen (s. d.) getrocknet. Sind die Trockenrahmen beweglich eingerichtet, so dass ihre Längskanten samt den an ihnen befestigten Leisten der Ware parallel zur Kette des Gewebes hin und her geschoben werden können, so wird durch diese horizontalen Schwingungen die Appretmasse verhindert, sich in den Maschen des feinen Gewebes festzusetzen, gleichzeitig wird aber auch der Apprêt auf dem Faden während des Trocknens gebrochen, damit der Stoff nicht eine bockige, sondern eine „elastische Appretur“ erhält, die auch als Brisé-Appretur bezeichnet wird. — Welch wohlthätigen Einfluss der eigentliche (Apparatin-) Linksappret (s. Appretmittel) auf das Kolorit der bedruckten Baumwollgewebe ausübt, ist bei Besprechung der Appretmaschinen genügend hervorgehoben worden. Kennzeichnend für die Linksappretur ist aber auch das auf der rechten Seite der Ware weiche und natürliche, auf der Bück-seite feste Anfühlen des Gewebes, wodurch es mit oder ohne Glanz einen lederartigen Griff erhält. Diesem besonderen Griff hat es der Linksapparat weiter zu verdanken, dass er nicht bloss für bedruckte, sondern auch für weisse oder ungefärbte Stoffe Verwendung gefunden hat, wozu noch kommt, dass dieses Verfahren den erhabenen Webmustern der'Brillantines, Piqués, Köper etc. ihr volles „Bild“ lässt, weil die Ware nicht wie auf der gewöhnlichen Appretmaschine von zwei schweren Metallwalzen zusammengedrückt, also das Webmuster nicht niedergedrückt, nicht gewaltsam zum Verschwinden gebracht wird. Selbstverständlich wird derartig gemusterte Ware nach dem Stärken nicht kalandrirt, sondern nur aufgebäumt. — lieber beschwerte, wasserdichte und unverbrennliche Appretur s. Appretmittel, wasserdichte und unverbrennliche Stoffe. Der Baumwollappreteur verfügt überhaupt, ausser den von uns berührten, über nicht wenige andere Verfahren und zugehörige termini technici, die jedoch an dieser Stelle nicht alle aufgezählt zu werden brauchen, da die meisten von ihnen unter die von uns durch obige Beispiele festgestellten Gesichtspunkte fallen, viele von ihnen rasch mit der Mode kommen und gehen. Es soll nur noch die Appretur der Barchente und anderer Gewebe mit einfachem oder doppeltem Pelz (z. B. Deutschleder) berücksichtigt werden, weil sie einer noch nicht erwähnten Appreturmaschine bedarf. Die Appretmasse besteht aus Dextrin oder Leim und etwas Türkischrotöl. Nach dem Trocknen und Einsprengen wird die Ware ein- bis zweimal, auf einer oder beiden Seiten, gerauht (s. В au lim as chine), um den durch die vorausgegangenen Manipulationen niedergedrückten Pelz wieder aufzurichten; und gleichfalls mit Bücksicht auf den Pelz lässt man sie hinter der Bauli-maschine nicht auf Bollen auflaufen, sondern breit legen [1].— Der kalandrirten, gemangten, satinirten oder gerauhten Ware stehen noch die Operationen der Appretur im weiteren Sinne des Wortes bevor. Sie wird gemessen (s. Messmaschine, Bektometer), unter Umständen auch doublirt (s. Doublir-m a sch ine), in Falten oder Blätter gelegt, gestempelt, etikettirt, an den Leisten geheftet und schliesslich gepresst (s. W arenpress e). Zwar spielt die kalte Hand-

Spindel- oder hydraulische Presse in der Appretur der Baumwoll- und Leinenwaren entfernt nicht die Holle wie die Warmpresse und Walzenpresse in der Appretur der Wollgewebe; vergleicht man jedoch die appretirten Baumwollstücke vor und nach dem Einlegen in die kalte Presse, so lässt sich nicht verkennen, dass ihr Aussehen durch das Pressen entschieden gewonnen und die Appretur ihre letzte Feile damit erhalten hat. — Das Schlichten der Garne vor dem Verweben ist in der Hauptsache ein Stärken oder Appretiren, gehört jedoch in das Kapitel der Weberei, nicht der Appretur fertiger Waren. Aber es kommen auch im Strähn appretirte Baumwoll- und Leinengarne, Zwirne, Eisengarne, Nähfaden u. s. w. in bedeutenden Mengen auf den Markt. Die Appretmasse, aus Kartoffelstärke, Caragheen- oder Flohsamenschleim, Seifenlösung, etwas Wachs und Stearin bestehend, ward auf der Garnstärkmaschine (s. Appretmaschine) aufgetragen und auf einer Glänzmaschine (s. d.) gebürstet, getrocknet und lüstrirt. — Die Leinenbranche kennt noch einige alte Artikel, mit denen der Appreteur nichts zu tliun bekommt, denn sie werden verkauft, wie sie vom Handwebstuhl abgenommen werden. Andere Leinenartikel erhalten einen Vollappret, wie Baumwoilwaren und werden wie diese auf Stärkmaschinen und mit Appret-massen imprägnirt, deren Einrichtung bezw. Zusammensetzung mit den Grundregeln der Baumwollappretur übereinstimmen. Aber ein grosser Teil der ganz- oder halbleinenen Waren geht nicht durch die Stärkmaschine, sondern erhält die Appretmasse von der Einsprengmaschine, der übrigens in der Regel die Schlichtmaschine in der Weberei schon entsprechend vorgearbeitet hat. Die Einsprengflüssigkeit ist ein verdünnter Apprêt, oft auch nur Wasser mit etwas Wasserglas. Die eingesprengte Ware bleibt eine bestimmte Zeit auf dem Haufen liegen, damit die Flüssigkeit Zeit hat, das Gewebe gleichmässig anzufeuchten. Dann wird letzteres, wenn man gewöhnlichen Glanz erzielen will, wie dies bei vielen halbleinenen und buntfarbigen Stoffen der Fall ist, durch den heissen Kalander genommen oder abwechslungsweise gemangt und kalandrirt. Feine Crease, Weissgarne, Damaste u. dergl., auch küpenblaue Leinenware werden nur auf die altehrwürdige Kastenmange gegeben und erhalten auf ihr so viele „Gänge“, bis bei vollkommen gebliebener Rundung des Fadens ein kerniger Griff und das charakteristische Leinenmoire oder „Wasser“ erreicht ist, ohne dass etwa das Weiss infolge schlechter Kettenschlichte seine Klarheit und Reinheit hierbei verlieren darf.

In der W oll Warenfabrikation arbeitet der Appreteur mit wesentlich anderen Mitteln als in der Baumwoll- oder Leinenbranche. Seine Thätigkeit ist vor allem von der Art des Waschens, Färbens und Trocknens ebenso abhängig wie von der Beschaffenheit der in der Spinnerei verwendeten Wolle; sie geht neben diesen Operationen her, wird zeitweise von ihnen unterbrochen und je nach ihrem Gelingen oder Nichtgelingen nach der einen oder andern Seite hin beeinflusst. Die Zahl der in der Wollindustrie erzeugten Genres, ihrer Varietäten und Spielarten ist womöglich noch grösser und wechselt von Saison zu Saison noch häufiger als in der Baumwoll- und Leinenindustrie. Die hierdurch bedingten Unterschiede zwischen dem einen und andern Appreturverfahren sind jedoch nicht allzu gross, weshalb es genügen dürfte, auch hier nur die Richtung des von der Appretur eingeschlagenen Wegs im allgemeinen durch einen Wegweiser vorzuschreiben, ohne auf die Nebenwege einzugehen. Als Beispiel soll ein im Stück zu färbendes Tuch von mittlerer Qualität dienen, das soeben als sog. „Loden“ vom Webstuhl genommen und getrocknet worden ist. Zunächst werden durch das Rohnoppen mit kleinen eisernen Zangen Schussfelder, starke Fäden, Kettenbrüche u. dergl. ausgebessert und Knoten aus dem Gewebe entfernt. Nach dem Noppen wird jedes Stück mit Nummer und eingenähten Zeichen versehen. Nun folgt das Waschen, Entfetten oder „Entgerbern“ des Lodens auf der Lochwalke (s. Walke) oder Waschmaschine (s. d.), bestehend in einer Behandlung mit warmer Seifen- und Sodalösung, wohl auch Walkerde, um das Gewebe vom Leim der Schlichte, von der Oel- oder Oleinschmelze des Wollgespinnstes und von anderen Unreinigkeiten zu betreien. Nach dem Entgerbern wird in reinem Wasser gut gewaschen, auf der Horizontalzentrifuge (s. Zentrifuge) vorgetrocknet und auf Trockentrommeln, auf der Lufttrockenmaschine (s. Trocken-apparat) oder auf dem Spannrahmen (s. d.) fertig getrocknet. Die auf diese Weise entfetteten Loden kommen trocken in die Walke, die mit nicht zu heissem Wasser, mit Seifelösung, faulem Harn und Walkerde angesetzt ist und die man so lange auf die Ware einwirken lässt, bis der Wollfaden genügend verfilzt, das Gewebe geschlossen und der Stoff auf die verlangte Breite eingeschrumpft oder „eingegangen“ ist. Nach dem Waschen, das am besten von der Breitwaschmaschine (s. W a schm as chine) besorgt wird, gibt man die Tuche feucht auf die Rauhmaschine, um sie „aus dem Haare zu rauhen“, d. h. um den oberen, „wilden“ Filz aufzulockern, der nach dem Trocknen aufgebürstet und von der Schermaschine weggeschnitten wird, worauf man die Stücke wieder mit Wasser netzt, um dann erst das eigentliche Rauhen und nach neuerlichem Trocknen das richtige Scheren, der Reihe nach auf der Longitudinal- und Transversalschermaschine, vorzunehmen. Für matte Ware genügt nunmehr die Behandlung auf der Walzenpresse (s. Warenpresse), worauf das Dämpfen und Dekatiren folgt, um den in der Presse erreichten milden Glanz auf dem weissen Tuche zu fixiren, um den Stoff vor späterem Eingehen beim Nasswerden zu bewahren und um die Lage der Haare bleibend zu erhalten. Nach dem Dekatiren, das schon zur Appretur im engsten Sinne des Wortes gerechnet werden kann, kommen die Stücke zum Färben (wobei der Stoff stets in der Richtung der Strichlage in der Färbmaschine zu laufen hat), werden nach dem Färben gut in Walkerde gewaschen, mit abgenützten Rauhkarden oder mit der Bürstmaschine fein verstrichen, getrocknet, leicht auf der Transversalschermaschinegeschoren, gedämpft, gebürstet und so gelegt, wie die „nadelfertige“ Ware auf dem Markt verlangt wird. Jetzt kommt die warme Presse, welche den Tuchen die letzte Feile der Appretur gibt. Zwischen die einzelnen Lagen jedes Stücks werden Pressspäne aus Glanzpappe eingelegt, worauf die Stücke, durch dünne Bretter und warme Eisenplatten horizontal von einander getrennt, in der hydraulischen oder Spindelpresse über einander geschichtet werden, um bei mehr oder weniger langem Verweilen in dieser Presse eine glatte Oberfläche und je nach der Stärke des Drucks und der Temperatur der Eisenplatten einen beliebig hohen Glanz zu erhalten, wofür diese Art von Presse sich besser eignet, als die weniger Glanz gebende Walzenpresse [1].

Bei der Appretur der Kammgarnstoffe fällt, um alles Filzen zu vermeiden, mit Ausnahme von wenigen stückfarbigen Stoffen, das Walken und meist auch das Rauhen weg. Es werden z. B. stückfarbige Kammgarnherrenstoffe nach dem Weben in Kernseife und wenig Soda auf der Breitwaschmaschine entgerbert, auf der Breitschleudermaschine oder Horizontalzentrifuge vorgetrocknet, gerahmt und getrocknet, worauf das Rohnoppen, Stopfen und Sengen folgt. Nur in seltenen Fällen wird die Ware (und dann mit abgearbeiteten, stumpfen Karden) gerauht, dagegen gerne feucht der Bürstmaschine übergeben, wieder gerahmt und nochmals geschoren, worauf sie in die Presse kommt. Um den Fäden des Gewebes eine feste Lage zu einander zu sichern und um den dem Stoff gegebenen Glanz zu fixiren, werden die Stücke dekatirt oder durch heisses Wasser von 80° C. genommen, was auf dem Brennbock (s. Krabb-m as chine) oder auf der Krabbmaschine selbst erfolgen kann. Nach dem Waschen in Walkerde wird die Ware in die Farbe gegeben, gewaschen, bei massiger Temperatur getrocknet, gesengt, geschoren, dekatirt und, im Fall dass man einem leichteren Stoff mehr Griff geben will, auf der Gummirmaschine (s. Gummiren) einseitig mit Leimlösung imprägnirt, auf der Spindelpresse kalt und auf der Walzenpresse warm gepresst, womit die Ware nadelfertig ist. Als Beispiel solcher Kammgarnartikel, die, entgegen der Regel, eine Walke erhalten und zugleich als Beispiel, wie auch sonst der Wollappreteur, je nachdem er einen Artikel in Händen hat, vom einen der zwei ihm angewiesenen Wege zeitweilig auf den andern über- und wieder zurückspringt, mögen die auf dem Markt beliebten Kammgarn cheviots dienen, von denen milder Griff, ausgesprochener Glanz und eine geschlossene, etwas glattgeschorene Decke verlangt wird. Die vom Webstuhl kommenden Stücke werden geknotet oder im Rohen genoppt, dann entgerbert, wobei man sich einer schwach alkalischen Waschlauge bedient. Bei

stückfarbiger Ware wird jetzt das Karbonisiren eingesclioben und dann erst gewalkt. Das Walken mit Seifelösung darf nicht lange dauern, worauf die Ware in lauwarmem Wasser unter Zusatz von wenig Salmiakgeist und hernach mit Walkerde gewaschen wird. Feinere stückfarbige Cheviots werden zuweilen vor dem nunmehr folgenden Färben aufgedockt und einige Zeit gekocht oder auf dem Brennbock behandelt. Nach dem Färben wird die Ware wieder mit Erde gewaschen, zentrifugirt, dann gleich den wollfarbigen Stücken schwach gerauht, nass auf die Dekatirwalze gewickelt, hier acht Minuten gedämpft und im Freien oder mittelst einer Maschine für Lufttrocknung bei massiger Temperatur getrocknet. Schliesslich wird auf dem Langschercylinder das wilde Haar „gespitzt“, dann das zweite Noppen und das Warmpressen auf der hydraulischen, bezw. Plattenpresse vorgenommen. Nach dem zweimaligen Warmpressen wird die Ware leicht gedämpft, verkühlt und kalt gepresst, womit sie nadelfertig ist [2].

Die Appretur der Halb wo 11 war en schliesst sich eng an die der Kammgarne an und zerfällt, wenn die Ware zugleich gefärbt werden soll, wieder in zwei durch das Färben getrennte Teile. Die Vorappretur beginnt mit dem Sengen der Stücke, worauf sie auf der Krabbmaschine abweclislungsweise durch Schmierseife und heisses Wasser genommen werden. Es werden hierbei die Schmelze, Schlichte und sonstige, dem rohen Gewebe anhängende, Verunreinigungen vom Stoff entfernt, und gleichzeitig verliert das Wollhaar, wie dies von der Appretur der Kammgarne her bekannt ist, die Krimpfähigkeit, d. h. die Eigenschaft, sich zu kräuseln und zu verfilzen. Nach dem Krabben kommen die Stücke für zehn Minuten zum Dämpfen auf die Pfeife (oder Dekatirwalze, Dämpfcylinder, s. Dämpfen) und werden dann auf der Paddingmaschine (s. d.) durch warmes Wasser genommen. Hier bricht die Vorappretur für die Färberware ab, um nach dem inzwischen erfolgten Färben und Spülen, mit erneuertem Dämpfen auf der Pfeife, Sengen und Durchnehmen durch die mit warmem Wasser angesetzte Paddingmaschine fortgesetzt, bezw. wiederholt zu werden. Geringere Qualitäten von Halbwollstoffen erhalten auf derselben Paddingmaschine einen aus Leimwasser bestehenden Apprêt. Nach dem Trocknen auf dem Spannrahmen gibt man den geleimten oder nicht geleimten Stücken den erforderlichen Glanz auf der entsprechend warmen hydraulischen Presse [3].

In der Seidenfabrikation spielt die Appretur der Garne eine weit grössere Bolle als im übrigen Stoffgewerbe ; denn es erhalten nicht bloss die gefärbten oder ungefärbten Seidengarne, die als Ganzfabrikate (Nähfaden, Posamenten-, Strickgarn u. s. w.) auf den Markt kommen, eine ihrer späteren Verwendung entsprechende Appretur, sondern auch viele von ihnen, die als Halbfabrikate an den Weber abgeliefert werden, eine Ausrüstung, die als Vorarbeit und Grundlage für die spätere Appretur des gewebten Stoffes betrachtet werden kann. Will man der Garnseide das, was sie bei den verschiedenen Operationen in der Färberei an Glanz verloren hat, wieder zurückgeben, so geschieht dies durch die Avivage, die mit verschiedenen chemischen Mitteln ausgeführt wird, je nachdem das Garn krachend gemacht werden oder ein weiches Anfühlen erhalten soll. Geschmeidig und zugleich krachend macht man gefärbte (z. B. schwarze) Seide in einer mit Zitronensäure angesäuerten Emulsion von Olivenöl, Wasser und Soda oder Pottasche. Für abgekochte Seide rechnet man ungefähr 1—2% Olivenöl (vom Gewicht des Garnes), für Soupleseide 5—15%, für Fransenseide 5—20% Olivenöl. Die Menge des Oels richtet sich ausserdem nach der Provenienz der Bohseide, nach ihrer Bestimmung für Schuss oder Kette, für Atlas, Taffets oder andere Webereiartikel. Das Olivenöl wird mit seiner doppelten Menge Wasser von 65° C. und mit Sodalösung zu einer Emulsion verrührt, die man schliesslich (für das Krachend-maclien) mit 20—25% Zitronensäure versetzt und auf 35° C. abkühlen lässt.

In dieser Flüssigkeit zieht man alsdann die Seide rasch um, worauf sie abgerungen und getrocknet wird. Statt der Zitronensäure, die für den krachenden (knisternden, rauschenden) und griffigen Apprêt am wirksamsten ist, werden auch 10—12% Essigsäure oder durchschnittlich 9% Salzsäure oder endlich

verdünnte Schwefelsäure (1: 1000) genommen, und bisweilen set/t man auch, um die Seide zugleich griffiger zu machen, einige Prozente Tischlerleim oder Gelatine der Emulsion zu.

Ist die Seide für Artikel bestimmt, die Moiré apprêt

oder Wasser glanz erhalten sollen, so wird sie in einem mit Wasser stark verdünnten, sulfonirten Olivenöl (durch kalte Einwirkung von 1 Teil Schwefelsäurehydrat auf 1 Teil Olivenöl erhalten) rasch mehrmals umgezogen (nicht ausgerungen) getrocknet und auf diese Weise weich gemacht. Oder man behandelt sie % Stunde lang in einem 30° C. warmen Seifenbad (25—30% weisse Seife) oder, was besonders für ganz weiche Näh- und Posamentenseide empfohlen wird, man zieht sie ¹/₂ Stunde lang in einem Wasser um, in welchem Walkoder englische Erde suspendirt ist. In letzterem Fall wird sie wohl auch nachträglich, um ihr zugleich eine Beschwerung zu geben, durch Bleiessig gezogen, getrocknet und mit Olivenöl ohne Säurezusatz imprägnirt, so dass eine Beschwerung mit Bleiseife vorliegt, gegen die vom Standpunkte der Hygiene nicht energisch genug protestirt werden kann. — Der mechanische Teil der Seidengarnappretur besteht zunächst im Strecken des Fadens. Die feuchten Garnsträhne werden senkrecht an einen horizontalen Pflock gehängt, ein Arbeiter schiebt einen Stab durch den unteren Sack, führt mit diesem Stab mehrere Schläge von oben nach unten aus, legt auf diese Weise die Fäden des Garns parallel zu einander und dehnt die Seide um 2—3 % aus. Um diese Arbeit mit Maschinen ausführen zu können, sind mehrere Apparate konstruirt und auch eingeführt worden (s. Strecken der Seide). Wenn der Arbeiter mit dem Stabe oder Bingholz nicht bloss den Schlag von oben nach unten, sondern nachträglich noch horizontale Drehungen nach rechts wie links im unteren Sack des Seide-strähns ausführt, so reiben sich die Fäden des Strahns an einander und machen sich selbst glänzend. Man nennt diese Operation, welche insbesondere für die Ausrüstung mancher Näh- und Kordonnetseid^n wichtig ist, das Chevilliren oder Glänzendmachen der Seide und die Maschinen, welche, für diesen Zweck erfunden, die Handbewegungen des betreffenden Arbeiters imitiren, heissen Chevillirmaschinen (s. Chevilliren der Seide), während auf den Lüstrirmaschinen (s. d.) den Garnen durch Beiben an Metallwalzen und gleichzeitige Einwirkung von Dampf in geschlossenem Baum ein besonders hoher Grad von Glanz gegeben wird [4].

kg Seife

1/

В ein seidene Gewebe guter Qualität bedürfen keines Appretmittels ; ihre Appretur besteht einfach aus Warmpressen, Mangen oder leichtem Kalandriren mit oder ohne Friktion. Leichtere Seidenstoffe erhalten einen einseitigen Apprêt aus zumeist löslichen Substanzen (vergl. Appretmittel), z. B. Leim, Gelatine, Dextrin, Traganth- und arabischem Gummi, Harz- und anderer Seife, wein-geistigen Kopal- und Kolophoniumlösungen, Paraffin, Wachs u. dergl. In den häufigsten Fällen wird die Appretmasse nur auf der linken Seite des Stoffes aufgetragen, indem man entweder das Gewebe auf einen Balimen spannt und von der Bückseite mittelst eines Schwammes mit der Appretmasse bestreicht oder indem man es einseitig auf der Gummirmaschine (s. Appretmascliine) appretirt, dann auf der Cylindertrockemnaschine (s. Trocken apparat) trocknet und durch einen gewöhnlichen Kalander oder, wenn der Stoff gaufrirt werden soll, durch einen solchen mit vertieft gravirter Eisenwalze nimmt. — Halbseidene Waren mit mehr oder weniger Baumwolle werden ein- und zweiseitig appretirt. Für einseitigen Apprêt wird eine Masse empfohlen, die aus 225 g Gelatin, 20 1 Wasser, 1,5 kg Paraffin, 450 g weissem Wachs, 1,1 kg Kastoröl und 900 g Seife- besteht, und für Yollappret eine Appretmasse, die sich aus 15 kg Leimgallerte, 100 1 Wasser, ¹/₂ 1 dickem Tragantlischleim, und % kg Kokosnussöl zusammensetzt [5]. Erhält dann die Ware beim Kalandriren einen Speckglanz, so ist er durch Dämpfen auf der Pfeife oder auf einer Dekatirmascliine zu mildern und zu verfeinern. Im grossen und ganzen aber schliesst sich, wie wir gesehen haben, die Appretur der ganzseidenen und halbseidenen Gewebe mehr an die Appretur der Baumwoll- und Leinen- als der Schafwollstoffe an.

Litteratur : [1] Gr. Meissner, Die Maschinen der Appretur, Berlin 1872. — [2] Lehne’s Färberzeitung, Berlin 1893/94, S. 83. — [3] J. Herzfeld, Die Praxis der Färberei, Berlin 1892.

[4] Derselbe, Die Bleicherei, Wäscherei uud Karbonisation, Berlin 1890. — [5] F. Polleyu, Die Appretur mittel, Wien 1886.    Kielmeyer.

Maxim. Kraft.

Appretur, in der Papierfabrikati on (s. d.) alle diejenigen Arbeiten und Manipulationen, welche meist nach dem Trocknen des Papiers vorgenommen werden, um entweder das äussere Ansehen zu vollenden und zu vervollkommnen, oder um das Papier für bestimmte Zwecke tauglich zu machen.

Approche, im Festungskrieg, s. unter Festungsbau. Aprikosenkernöl, s. Mandelöl, fettes.

Apsidalflächeil. Sei irgend eine Fläche gegeben und durch einen willkürlichen Punkt, den Pol, eine die Fläche schneidende Ebene gelegt. In der im Pol auf dieser Ebene errichteten Normalen werde der grösste und der kleinste Radiusvector der Schnittkurve — man nennt dieselben Apsidalradien — abgetragen. Wenn die Sclmittebene sich dann in beliebiger Weise um den Pol dreht, so beschreiben die Endpunkte der abgetragenen Strecken die sogen. Apsidal-tläclie der gegebenen Fläche in Bezug auf den angenommenen Pol. Die Apsidal-fiäche einer Fläche zweiten Grades, welche einen Mittelpunkt besitzt, in Bezug auf letzteren als Pol, ist eine Wellenfläche (s. d.).

Mehmke.

Litteratur: Gr. Salmon und W. Fiedler, Analytische Geometrie des Raumes, 1Г. Teil, 3. Aufl., Leipzig 1880, Artikel 255 u. ff.

Hammer.

Apsiden heissen in der elliptischen Bahnlinie eines Planeten, eines periodischen Kometen, eines Mondes, die beiden Punkte, in denen er von seinem Zentralkörper den kleinsten und den grössten Abstand hat. Es sind die Endpunkte der grossen Axe der Bahnellipse, in denen der Körper das Maximum und das Minimum der Geschwindigkeit in seiner Bahn erreicht; ihre Verbindungslinie, die grosse Axe der Bahnellipse also, die durch den Zentralkörper geht, wird Apsidenlinie genannt. Bei der Bahn eines Planeten oder eines periodischen Kometen heissen die Apsiden auch Perihelium und Aphelium (Perihel und Aphel, Punkte der Sonnennähe und der Sonnenferne), beim Erdmond Perigäum und Apogäum (Erdnähe und Erdferne), bei den fünf Jupitermonden Perijovium und Apojovium, bei den acht Saturnmonden Perisaturnium und Aposaturnium u. s. f. Die Apsidenlinie der Bahn irgend eines Körpers unseres Planetensystems behält im Laufe der Zeit nicht etwa eine bestimmte feste Lage, sondern dreht sich langsam im Sinne der Bewegung dieser Körper von Westen nach Osten; am raschesten wendet die Apsidenlinie der Mondbahn, das Perigäum legt schon in 8⁸/₇ Jahren den vollen Umkreis zurück, während die Zunahmen der Längen der Planeten-Perihelien und -Aphelien, abgesehen von der durch die Präzession verursachten (vergl. d.), im Laufe eines Jahres nur sehr gering sind. Ueber den Grund dieser Drehung der grossen Axe der Bahnen vergl. d. Art. Störungen.

Entsprechend dem zweiten Kepler’schen Gesetze ist die Bewegung eines Planeten in seiner Bahn um die Sonne keine gleichförmige. Denkt man sich über der Apsidenlinie AP (s. Fig.) als Durchmesser einen Kreis beschrieben und in diesem Kreis einen fingirten Planeten К mit gleichförmiger Geschwindigkeit so umlaufend, dass er mit dem in seiner elliptischen Bahn ungleichförmig umlaufenden К stets gleichzeitig durch die * ₄ Apsiden geht, so bezeichnet man den Mittelpunktswinkel V PC К, der sich gleichförmig mit der Zeit ändert, als mittlere -»Anomalie (Encke’sche Anomalie) des Planeten, dagegen J den Winkel К SP, welchen der Radiusvektor KS des Planeten mit der nach dem Perihel gerichteten Seite der Apsidenlinie, der kürzesten Sonnendistanz des Planeten, einschliesst, als wahre Anomalie. Zieht man durch К eine Senkrechte zur Apsidenlinie, welche den Hilfskreis in K" schneidet, so heisst der Winkel K" CP die exzentrische Anomalie. Zwischen diesen Grössen, mittlerer Anomalie m, wahrer Anomalie w und exzentrische Anomalie E zusammen mit dem Radiusvektor r, sowie der halben grossen Axe a der Bahn und der Exzentrizität e bestehen die Relationen :

8. r — а (1 — e cos E)

1. E = m + e sin E

2. tg i w = tg i E 1/

Aug. Schmidt.

Apsis, (Absis, Abside), auch Concha genannt, bezeichnet eine Halbkreisnische. Dieselbe wurde schon in römischer Zeit insbesondere bei Basilikaanlagen angewendet und befand sich an der Langseite oder der Schmalseite des Baues, pflegte um einige Stufen erhöht zu sein und diente als Sitz des Gerichtshofes. Diese Nische ging dann in die altchristliche Bauweise über, nur war dieselbe stets an der östlichen Schmalseite der Kirche und befand sich vor derselben der Altar. Auf die Ausstattung wurde die grösste Sorgfalt verwendet; am häufigsten finden sich auf leuchtendem Goldgrund die Gestalten Christi und seiner Apostel in Mosaikdarstellung wiedergegeben. Bei allen kirchlichen Bauten bis auf unsere Zeit blieb die Apsis eine hervorragende Kunstform, wesentlich dazu bestimmt, einen Altar aufzunehmen.

•von Schubert-Soldern.

Leppla.

Aptyclieiischicliten werden in den Alpen der Juraformation, dem Dogger und Malm angehörige, sandig kalkige Schichten, Kalksteine und Mergel (Aptychenmergel), genannt, welche zahlreiche versteinerte Beste von Aptychen (eines Organes von ausgestorbenen Kopffüssler-Tieren, Ammoniten) führen und aus welchen in den bayerischen Alpen vielorts bunt erscheinende, gefleckte und geflammte Mergel zur Zementfabrikation verwandt werden.

2. In

3. In der Möglich-

man

Aquädukt (aquae ductus), heisst man zur Zeit jene Art von Wasserleitung, welche das zur Versorgung eines Objektes bestimmte Wasser in Kanälen (oder Böhren) beiführt, die auf einem über dem Gelände errichteten Unterbau aufruhen. Es ist ohne weiteres klar, dass derartige Baukonstruktionen bei grösseren Höhen sehr teuer werden, besonders auch deswegen, weil man in Rücksicht auf ein gutes Aussehen und geringen Unterhaltungsaufwand allen sichtbaren Flächen eine saubere Bearbeitung geben muss und weil im Verhältnis zu dem ganzen kubischen Inhalte eines Aquäduktes die sichtbaren Flächen sehr gross sind. Man verwendet deshalb Aquädukte in der neueren Ingenieurbaukunst, in welcher das Kosten-Minimum in den Vordergrund tritt, nur dann, wenn sie erhebliche Betriebsvorteile gegenüber den im Boden verlegten Bohrleitungen (Siphons) gewähren. Diese Vorteile bestehen in der Begel: 1. In der Anwendbarkeit eines sehr geringen spezifischen Gefälles. Es ist zulässig, in offener Binne auf das Gefälle von 1 : 10 000 herabzugehen, ohne dass die Beschaffenheit des geförderten Wassers nachteilig beeinflusst wird, während man bei gusseisernen oder schmiedeisernen Siphons (s. d.) zur Verhinderung einer raschen Inkrustation bezw. Oxydation die Geschwindigkeit des Durchflusses nicht auf weniger als 0,40 Meter pro Sekunde herabmindern sollte, der grösseren Sicherheit der Konstruktion, welche durch die leichte Zugänglichkeit zu der wasserführenden Binne (den Böhren) und durch den geringeren Druck des Wassers auf die Leitungswände geboten ist. keit, die leicht zugängliche Wasserrinne (die Böhren) jederzeit bequem und an beliebigen Stellen reinigen bezw. repariren zu können, was bei geschlossenen tief unter dem Boden und ganz oder teilweise unter Wasser liegenden Thalunter-falirungen (Siphons) stets mit grossen Schwierigkeiten verknüpft ist. — 4. In der grossen Dauerhaftigkeit solid gebauter derartiger Anlagen gegenüber den als Ersatz verwendeten gusseisernen oder schmiedeisernen Druckleitungen (Düker, Siphons), deren Dauer nur eine beschränkte ist, weil man eiserne Böhren gegen Oxydation nicht vollkommen zu schützen vermag. — Häufig spricht auch zu Gunsten der Aquädukte der Umstand, dass es bei reissenden, zu Auskolkungen geneigten Strömen gefährlich ist, Leitungen unter deren Sohle zu legen, wärend Ueberbrüekungen sich ohne Gefahr hersteilen lassen. Flüsse, welche mächtige Hochwasser führen und von felsigen steilen Ufern umgeben sind, gestatten die Herstellung von Aquädukten über das Flussbett in der Begel auch mit den gleichen oder mit geringeren Kosten, wie die Herstellung von Siphons. Zu diesem Zwecke werden in der neueren Zeit nicht nur gemauerte oder Beton-Aquädukte hergestellt, wie nachstehende Abbildung des 1885 erbauten Aquädukts über die Murg bei Weissenbach (Baden) zeigt, sondern verwendet hiezu auch Eisenkonstruktionen [1], [2]. Auch sind schon gusseiserne Bohrleitungen durch einfache Armirung zu Aquädukten gestaltet worden [3]. Während man über die Dauer gusseiserner Bohrleitungen noch

keine unwidersprochenen Erfahrungen besitzt, steht die grosse Dauerhaftigkeit der Aquädukte geschichtlich fest. Anlagen im Alter von mehr als einem Jahrtausend werden heute noch benützt [4]. Aus der Reihe der berühmten älteren Aquädukte [5] gehen wir untenstehend eine Abbildung des sogen. „Pont du Gard“, welcher von den Römern für die Wasserversorgung von Nîmes (lat. Nemausus) erbaut worden ist. Fast in allen Weltteilen, welche die Römer erobert haben, sind durch dieselben ähnliche Bauten errichtet worden. Unter dem Langobardenkönig Theodorich (741) wurden der Aquädukt von Spoleto, im Mittelalter die Aquädukte von Siena und Pisa hergestellt. In der neueren Zeit sind gemauerte Aquädukte in grösserem Massstabe bei dem Bau der

К»

ШёШЁЁЁЁЁёшйМёш.ш

д-а

■Pii

Шш

Шш

Тн

»VN

Aquädukt über die Murg bei Weissenbach (Baden).

⁴ W

Wiener Hochquellenleitung [6], solche aus Béton bei Lima in Spanien, insbesondere aber bei den neuen Quellwasserzuleitungen nach Paris [7] zur Anwendung gekommen. Technisch erheblich ist, dass Aquädukte nur dann ohne Nachteil bestehen können, wenn das in den Rinnen (oder Röhren) transportirte Wasser sich in ständiger Bewegung befindet. Wo zeitweise Ruhe eintritt, besteht die grosse Gefahr, dass im Winter das Wasser einfriert und im Sommer sich zu hoher Temperatur erwärmt. Die Folgen sind Zerstörungen an der wasserführenden Rinne (Röhre) bezw. Ungeniessbarkeit des vorgewärmten Leitungswassers. Bei Siphons, die tief genug liegen, treten solche Vorkommnisse nicht ein. Aquädukte halten sich deshalb am besten in einem feuchten, geringem

lilii

mm

пиши»

Ш&

Aquädukt „Pont du Gard“.

an zu-

Temperaturwechsel unterworfenen Klima. In der Regel werden sie als Л\ asser-zuführungsleitungen, nicht als Verteilungsleitungen benützt, und dann ist stets Bewegung in der Wasserrinne vorhanden. Indessen erleiden die gemauerten Aquädukte auch in diesem Falle in unserem Klima durch die schrotferen Temperaturwechsel kleine Nachteile ; es bilden sich Haarrisse in den V asser-rinnen. Neuerdings hat man in Wien — und, wie es scheint, mit Ertolg versucht, durch einen Ueberzug mit Boschin (s. d.) die Haarrisse unschädlich bezw. die Wasserrinne vollständig dicht zu machen [8]. Ueber dem offenen Spiegel von Aquädukt-Rinnen muss die Luft gut zirkuliren können und sind deshalb von Zeit zu Zeit Luftöffnungen zur Aspiration und Pulsion bringen. Geschlossene, in Aquädukten liegende Rohrleitungen dagegen sollen

der Luftzirkulation nicht ausgesetzt werden; der freie Luftraum zwischen Einhüllung und Rohr ist vielmehr nur als schlechter Wärmeleiter auszunützen. Ausfüllungen dieses lufterfüllten Zwischenraumes mit Wolle, Kälherhaaren, Kieselgulir, Schlacke, Asche etc. etc. empfehlen sich nicht, weil man dadurch die Zugänglichkeit erschwert und unter Umständen schädliche chemische Einwirkungen auf die Oberfläche der Röhren hervorruft. Sehr häufig werden in der neuesten Zeit Tragkonstruktionen bestehender Brücken zum Aufhängen von Rohrleitungen oder Wasserrinnen benützt. Auch derartige Anordnungen fallen unter die Bezeichnung Aquädukte. Die statische Berechnung der Aquädukte erfolgt in ganz gleicher Weise wie bei den Brücken. Als zusätzliche Maximal-Belastung ist das Gewicht des Wassers und der Leitung nebst jenem der eventuellen Schneelast und der Arbeiter zu rechnen, die bei Reparaturen auf dem Aquädukte verkehren müssen. Die spezifische Belastung des Mauerwerks der Pfeiler ist sehr verschieden; sie wechselt zwischen 4 Kilogramm und 44 Kilogramm pro Quadratcentirneter. Letztere entspricht dem noch erhaltenen Aquädukte von Spoleto (ausgeführt 741) und dürfte wohl das Maximum sämtlicher für gemauerte Pfeiler gewagter spezifischer Belastungen darstellen. Hinsichtlich Dimensionirung der offenen Wasserrinnen hezw. Röhren ist unter Wasserleitung nachzusehen. Weiteres in [9].

Littei-atur: [1] Roebling, Nouv. Annales de la construction, Jahrg. 1865, S. 38. — [2] Schweizer. Bauzeitung, Bd. 11, S. 69, Jalng. 1888.— [3] The Engineer, and Build. Record, Bd. 21, S. 57, Jahrg. 1889. — [4] Beigrand, Les travaux soutenains de Paris, Bd. 3, Les anciennes eaux, Paris 1878. — [5] Rondelet, Griov., Descrizione dei prinzipali acquidotti costrutti sino ai giorni nostri corredata delle leggi о costituzioni imperial! su qui acquidotti e d’un tunto idraulico, Memoria, Mantua 1841. (Enthält Zeichnungen und Beschreibungen der Aquädukte von Rom, Nîmes, Lyon, Metz, Burgas, Caserta, Castellana, Montpellier, Spoleto, Bricari, Arceuil, Maintenon; ebenso die Mitteilungen des Frontinus.) — [6] Mihatsch, der Bau der Franz-Josephs-Hochquellenwasserleitung, Wien 1881.    [7] Beigrand, Les travaux souterrains de Paris,

Bd. 4, Les eaux nouvelles, Paris 1882. — [8] Wochenschrift des österr. Ingen.- und Archit.-Vereins, Jahrg. 1891, S. 217. — [9] Lueger, Wasserversorgung, Heft IV, Darmstadt 1894.

Melau.

Aquäduktbrücken , Wasserleitungsbrücken, abgekürzt Aquädukte (s. ch). Hierher gehören jene Bauwerke, welche zur Ueberführung von Bächen über Eisenbahnen bestimmt sind und insbesondere im Gebirgsterrain bei Wildbächen oder Murgängen am Platze sein können. Sie sind in diesem Falle ausnahmslos in Mauerwerk als gewölbte Objekte hergestellt, deren Abmessungen sich nach den örtlichen Verhältnissen richten. Wichtig ist eine gute Versicherung der Aquäduktsohle und des anschliessenden Gerinnes, wozu in einigen Fällen auch eine Auskleidung mit Holzbalken benützt worden ist.

Aquamarin. Handelsname der grünlichen und bläulichen Varietäten des Berylls, ferner der lichtbläulichen und grünlichen Varietäten des Topas. — Orientalischer Aquamarin, grünlichblaue, undurchsichtige, durch Glanz und Härte ausgezeichnete Varietät des Korund.

Aquarellfarben, s. Aquarellmalerei.

Aquarellfarbendruck (Aquarellimitation), die Nachbildung von Aquarellbildern auf chromolithographischem Wege; s. Lithographie.

Aquarellmalerei, die Malerei mit in Wasser verdünnten Farben, wobei der Malgrund durchscheint, während dasselbe bei der sonst verwandten Gouacheoder Deckfarbenmalerei nicht der Fall ist. Das durchscheinende Papier vermittelt die Lichtung; das höchste Licht wird durch Aussparung des reinen Papieres erzielt. Dabei wird entweder in den blossen Umrissen der Zeichnung mit der Farbe gearbeitet, mit dieser also auch die Schattirung erzeugt, oder eine schon schattirte Zeichnung lasirt, das heisst mit dünnen, durchsichtigen Wasserfarben bedeckt, so dass eigentlich nur eine kolorirte Zeichnung entsteht. Die verwendeten Farben sind meist in Wasser leicht lösliche sog. Saftfarben aus vegetabilischen Substanzen, seltener fein geschlämmte deckende Erdfarben. Die Farbstoffe letzterer Art werden pulverisirt und mit Wasser auf dem Porphyrsteiu fein gerieben. Als Bindemittel bedient man sich gewöhnlich des Gummi arabicum oder einer Mischung von D/₂ Gewichtsteilen Gummi arabicum, ¹/₂ Senegalgummi und 1 weissem Kandis, die bei gelinder Wärme in Wasser gelöst werden. — Diese Farben sind fertig im Handel sowohl trocken als halbfeucht und feucht zu haben: trocken in Tafelform, halbfeucht in Porzellanschälchen oder Näpfchen, feucht in Zinnhülsen (Tuben). Ausserdem werden für technische Zwecke dünnflüssige Farben in Glasfläschchen (sogenannte wasserfeste Ausziehtuschen) hergestellt, die als besondere „technische Töne“ im Handel Vorkommen. — Man unterscheidet in der Pegel Künstlerfarben und technische Farben; die ersteren werden mehr von Malern und Architekten, die letzteren mehr von Ingenieuren und Geometern etc. gebraucht. Die Künstler färben sind in 2 Gruppen geschieden: die sogenannten billigen Farben und die Extrafarben. Zur ersten Gruppe gehören in der Hauptsache: Deckweiss, Kremserweiss, Elfenbeinschwarz, Graphit, Neutral tinte, Paynes Grau, helles und dunkles Chromgelb, Gummigutt, Neapelgelb, Orange, gelber und römischer Ocker, gebrannter Ocker, gebrannte und ungebrannte Siena, Braunrot, heller und dunkler Karminlack, Indischrot, Solferino, Venetianisclirot, Zinnober, Bergblau, Himmelblau, Indigo, Luftblau, Mineralblau, Preussischblau, violetter Lack, Englischgrün, Französischgrün, Mineralgrün, Olivengrün, Saftgrün, Zinnobergrün, Bister, Kasseler Erde, Umber, Sepia und Yandykebraun. Diese kosten in grösseren Tafeln (trocken) in der Pegel 40 bis 50 e?., in kleineren die Hälfte pro Stück. Zur zweiten Gruppe gehören die Bronzen (Goldbronze, Silberbronze, Kupferbronze), welche in gleichen Formaten etwa dl. 1,25, beziehungsweise 65 kosten; ferner: Cadmium, Indischgelb, Karmin, Drachenblut, Krapplack, Persischrot, Scharlachrot, Smaragdgrün, Kobalt, Ultramarin, Krappbraun etc., deren Preise für das gleiche Format zwischen di. 3,50 und di. 1,00, beziehungsweise dl. 1,75 und 50 schwanken. Die teuerste Farbe ist gebrannter Karmin. — In Zinnhülsen (Tuben) und Näpfen sind die gleichen Farben zu denselben Preisen und billiger zu haben. Deckweiss wird auch in Milchgläsern zu circa 60 ä). pro Stück samt Inhalt verkauft. — Als technische Farben bezeichnet man besondere, bei den verschiedenen Anwendungen stets wiederkelirende konventionelle Töne: Messing, Schmiedeisen, Kupfer, Stahl, Gusseisen, Wiesengrün, Gartengrün, Ackerfarbe, Weinbergton, Sandstein, Backstein, Tannenholz, Eichenholz etc. Ferner gehören liieher die erwähnten wasserfesten Ausziehtuschen, welche in Gelb, Orange, Ultramarin, Violett, Neutraltinte, Schwarz (chinesische Tusche), Preussischblau, Sepia, Zinnober, Karmin und Grün (hell und dunkel) in Fläschchen mit Korkzieher geliefert werden. Das Fläschchen mit Inhalt kostet in der Pegel 60 cj. — Berühmt sind die englischen Farben von Ackermann und die französischen von Chenal; diesen gleichstehend dürfen übrigens auch die deutschen Farben von Günther & Wagner in Hannover (und Wien), jene von Martz in Stuttgart, Schönfeld in Düsseldorf u. a. angesehen werden. -— In der Technik, besonders in der Architektur, ist das Malen mit Wasserfarben sehr alt (s. Zeichnen, technisches). Zu Wandgemälden benützten schon die alten Aegypter Aquarellfarben, höchst wahrscheinlich auch die Griechen und Bömer. — Das Malen geschieht mit Pinseln aus weichen Eichhörnchen- oder Zobelliaaren meist auf grobkörniges, gut geleimtes Papier, seltener auf Pergament, Holz, Porzellan, Steingut (s. Porzellanmalerei), Seide etc. Die Gegenstände dieser Malerei sind kleinere Genrebilder, Blumen, Landschaften, Architekturen oder nur Arabesken und sodann die technischen Zeichnungen (Pläne) aller Art. Grössere Werke mit Vorlagen: [1], [2], [3], [4]. — Die Heimat der modernen Aquarellmalerei ist England, wo ihre Ausbildung zu ihrer gegenwärtigen Bedeutung erfolgte und wo sie der Maler Cozens (*j~ 1799) zuerst erfolgreich betrieb. Eine ausführliche Geschichte dieser Kunst schrieb Bedgrave [5]. Näheres über die Technik findet sich' in [6], [7] u. [8].

Litteratur: [1] Penley, A system of water-colours painting’, London 1869. — [2] Barnard, Landscape-painting in water-colours, London 1870, neue Ausgabe. — [3] Ciceri, Cours d’aquarelles, Paris 1879, mit 48 Tafeln. — [4] Penley, English school of painting in water-colours, Folio, London 1880, neue Ausgabe. — [5] Redgrave, Manual of design, London 1876. — [6] Jännicke, Handbuch der Aquarellmalerei, Stuttgart 1877. — [7] Barret, Anleitung zur Aquarellmalerei, a. d. Englischen, 5. Auflage, Stuttgart 1881. — [8] M. Schmidt, Technik der Aquarellmalerei, 5. Auflage, Leipzig 1844.

Aquarellmanier, siehe Kupferstecherkunst.

Aquatinta (Aquatint a mani er), die getuschte Manier beim Kupferstechen, welche die Nachahmung von Tusch- oder Sepiazeichnungen bezweckt. Näheres siehe unter Kupferstecherkunst.

Ar (abgekürzt a), Einheit des Feldmasses im metrischen System = 100 qm (Quadratmeter) oder 10 Deziar oder 100 Centiar oder 1000 Milliar. 100 Ar = 1 ha (Hektar), 100 ha = 1 qkm (Quadratkilometer).

V"

fT.er

1*т

ГШ

Й nrfS

m

p

Jjj*.

WWm

[Ш

•'t

VTJ1

№№

gjt

Вин

Arabesken, von den Arabern, denen die religiösen Vorschriften das Abbilden von Menschen und Tieren nicht gestatteten, erfundene geometrischvegetabilische oder rein geometrische Verzierungen zur Ausschmückung ihrer Architektur. Es sind geradlinige, krummlinige oder gerad- und krummlinige, mehr oder minder verschlungene Figuren, phantastische Pflanzengebilde mit schlanken Stengeln, meist spiralig gewundenen Ranken und gewöhnlich streng stilisirten Blättern, Blüten und Früchten. Durch die immer wiederkehrende Regelmässigkeit der vielfach verschlungenen Linien und die Färbung bilden die Arabesken einen glücklichen Uebergang g— von dem phantastischen Linienspiel des «Ц«’¹' arabischen Ornaments zu den strengeren j?&j Architekturformen. Eine reiche Fund- Щф. grübe dieser Verzierungskunst bildete die Abencerragenhalle in der Alhambra. Der Arabeske nahe verwandt ist die Mor e ske [1], das Ornament der maurischen Baukunst, das sich besonders auf den Kunstdenkmälern Spaniens und Siziliens findet (Fig. 1.) — Die Arabesken unterliegen in ihrer Komposition einer strengen Gesetzmässigkeit. Haupterfordernis ist Einheit des zu Grunde liegenden Motivs. Die gleichen Formelemente müssen in der ganzen Arabeske festgehalten, Mannigfaltigkeit darf lediglich durch verschiedene Kombination der Elemente erreicht werden. Ihre Ausgestaltung ist abhängig vom architektonischen Charakter und dem Zweck des Gebäudes, von der Art, dem Mass, Material und der Form der Bauteile oder Ausstattungsgegenstände. Ueber ihren Charakter finden sich kurze An-

шшш

ши

gaben in [2], Buch 4, Kap. 2, aus- Я führ liebere in [3]. Orientalischen Bauten Щ entlehnte Beispiele nebst historischen ы Notizen gibt Г4], Bd. 1, welchem Werke Fig. l. Moreske über dem Eingang in das Zimmer dei unsere Fig. 2 (S. 416) entnommen ist. - Infanten in dei Alhambia.

Im weiteren Sinne versteht man in der Kunstsprache seit Beginn des Zopfstils unter Arabeske das Ornament der arabischen Baukunst überhaupt. Im modernen Sprachgebrauch werden sogar als Arabeske missbräuchlich verschiedene Gattungen von Ornamenten bezeichnet: die Groteske, das eigentliche Renaissanceornament des italienischen Stils, welches seinen Ursprung den Verzierungen der Titusthermen verdankt; naturalistisches Blumengeranke mit Tiergestalten; mehr kalligraphische, den Bilderhandschriften des Mittelalters entlehnte Umrahmungen und dergl.

Litteratur : [1] Girault de Prangey, Choix d’ornaments moresques de l’Alhambra, 30 Tables, Fol., Paris, o. D. — [2] Liibke, Geschichte der Architektur, 2. Aufl., Köln 1858, 2 Bde. — [3] Diercks, Das arabische Ornament, Leipzig 1883. — [4] Hessemer, Arabische und altitalienische Bauverzierungen, Berlin 1842, 2 Bde.

Arabill (Arabinsäure), s. Gummi arabicum.

OH OII H

c₆h₁₀o₆ = он ■ сщ • à à -à ■ сно, к н он

Arabinose, eine zu den Kohlehydraten gehörige organische Verbindung der Zusammensetzung

welche der wichtigste Repräsentant der sogen. Pen tos en ist; isomer mit ihr ist die Xylose, welche aus dem Holzgummi entsteht. Die Arabinose bildet glänzende, trikline Prismen, welche bei 160° schmelzen, in heissem Wasser leicht, in kaltem weniger, in absolutem Alkohol und Aether fast unlöslich sind und weniger süss als Rohrzucker schmecken. Das optische Drehungsvermögen ist [o\d — + 104,4°; sie reduzirt Fehling’sche Lösung, gärt aber nicht mit Hefe ; liefert mit Phenylhydrazin ein Osazon C₅ H₃ 0% (N₂ H• (7₆ Щ)₂ und wird zu Arabonsäure = Tetraoxyvaleriansäure oxydirt. Die Arabinose entsteht beim Kochen von Kirschgummi [1] und solchen Gummiarten (s. auch A r ab in säure)

mit verdünnter Schwefelsäure, welche bei der Oxydation mit Salpetersäure keine oder nur wenig Schleimsäure bilden [2]. S. auch Kohlehydrate.

Litteratur: [1] Kiliani, Ber. d. deutsch, chem. Gesellschaft, 19, 3030. — [2] Claesson, ebenda 14, 1271. w. Kerp.

ö!,:

NY

Arabinsäure (Arabin), gehört zu den Gummiarten und ist der Hauptbestandteil des sogen, arabischen Gummis: eines Pflanzensaftes, welcher aus der Rinde verschiedener, in Nordafrika und Senegambien wachsenden Akazienarten ausfliesst. Auch im Kirschgummi und in den Runkelrüben ist die Arabinsäure enthalten. Ihre Zusammensetzung steht noch nicht hinlänglich fest, doch ist sie wahrscheinlich Cl()Hl30₉. Die , Arabinsäure ist eine weisse, amorphe Masse,

Л welche bei 100° getrocknet glasartig wird; i\\ im feuchten Zustand ist sie in Wasser IM löslich, unlöslich in Alkohol; doch wird I die wässerige Lösung des reinen Arabins (I nicht durch Zusatz von Alkohol gefällt,

\'

-Ag

frit

Arabesken. Fig. 2. Arabeske als Wand Verzierung im Grabgebäude des Ibrahim Aga zu Kairo.

// wohl aber nach dem Hinzufügen von ein / paar Tropfen Säure. Das Arabin dreht den polarisirten Lichtstrahl nach links, [o]d— —98,5°. Beim Trocknen bei 100° geht es in Metarabinsäure über, eine im Wasser unlösliche, darin nur aufquellende Modifikation [1]. Setzt man zu diesem Schleim Kalilauge oder Kalkwasser, so erfolgt bald Lösung und damit Rückverwandlung in die ursprüngliche Arabinsäure. In chemischer Beziehung gehören die Gummiarten zu den Kohlehydraten (s. d.) ; bei der Behandlung mit verdünnter Schwefelsäure liefern sie Zucker. So entsteht aus den linksdrehenden Arten des arabischen Gummis, welche bei der Oxydation mit Salpetersäure keine Schleimsäure bilden, die kristallisirte Arabinose ; die rechtsdrehenden Arten werden in einen sirupförmigen Zucker umgewandelt. Die Arabinsäure ist in den Gummiarten als Kalium- und Calciumsalz enthalten ; sie ist eine stärkere Säure als Kohlensäure, welche sie aus deren Salzen auszutreiben vermag, und bildet mit den meisten Basen in Wasser leicht lösliche Verbindungen. Sie reduzirt Fehling’sche Lösung erst nach einigem Kochen zu Kupferoxydul. Eine verdünnte Arabinlösung wird nicht durch Bleizucker, wohl aber durch Bleiessig gefällt, wodurch sich das Arabin vom Dextrin unterscheidet und trennen lässt [2]. Reines Arabin wird aus Runkelrüben bereitet. Der Rückstand von den abgepressten Rüben wird mehreremale mit kaltem Alkohol behandelt und dann abgepresst. Die abgepresste Masse wird zur Verflüchtigung des Alkohols auf dem Wasserbad gekocht und zur Ueberführung des unlöslichen Metarabins in das lösliche Arabin mit Aetzkalk im Ueberschuss versetzt. Das

Filtrat vom Aetzkalk sättigt man mit Kohlensäure, filtrirt vom kohlensauren Kalk ab, setzt die Arabinsäure mit Essigsäure in Freiheit und fällt sie mit Alkohol. Das Rohprodukt wird durch wiederholtes Lösen in Wasser und Fällen mit Alkohol gereinigt [3]. Das Arabin findet Verwendung als Klebemittel, Appreturmittel für Gewebe, sowie zur Darstellung von Tinte. Versetzt man nämlich eine Gummilösung mit Bleiacetat und dann mit Schwefelammonium, so erhält man eine undurchsichtige, schwarze Flüssigkeit, welche sich nicht absetzt.

Litteratur: [1] Neubauer, Grélis, Jahresbericht überd. Fortschritte d. Chemie, 1857,496.— [2] Staedeier, Annalen der Chemie, 111, 26. — [3] Scheibler, Bericht d. deutsch, chem. Gres., 1, 59; 6, 612; Neubauer, Jahresbericht über d. Fortschritte d. Chemie, 1854, 624; Annalen der Chemie, 102, 105.    m. Kerp.

Ей*]

Fig. L Mahmuds II. Moschee in Konstantinopel im Grundriss.

Arabischer Baustil, auch mohammedanischeBaukunst oder Kunst des Islam genannt, entstand durch die Lehre Mohammeds, die ein Monotheismus mit Verwerfung jeglicher bildlichen Darstellungen des Gottes und seiner Auserwählten ist. Die neue Lehre wurde von den Arabern mit fanatischer Begeisterung aufgenommen und mit dem Schwerte in unnachsichtlicher Weise verbreitet. So geschah es, dass sie 34 Jahre nach dem ersten Auftreten Mohammeds bereits in Arabien, Syrien, Palästina, Persien, Aegypten und der Nordküste Afrikas Verbreitung gefunden hatte, zu welchen Ländergebieten sich bald noch Indien, Sizilien und Spanien gesellten. Die Mohammedaner hatten aber damals keine eigenartige Kunst und schlossen sich infolge dessen an die hochentwickelte Kultur der eroberten Länder an. In den vom Christentum beeinflussten Gebieten war es insbesondere die byzantinische Kunst, in Afrika vorwiegend die ägyptische und in Asien die indische Kultur, welche die neuen Kunstformen beeinflussten. In der mohammedanischen Kunst aber wurde sowohl die Malerei als die Plastik aus religiösen Gründen unterdrückt, und so kam lediglich die Architektur zur freien Entfaltung. Die Stätte der mohammedanischen Gottesverehrung (Moschee) hat manche Aehnlichkeit mit der altchristlichen Basilika und bestand zunächst aus einem grossen, hallenartigen Raume (Mihrab) und einem weit kleineren (Kiblah), einer Art Sanktuarium, in welchem der Koran aufbewahrt wurde. Vor diesem Gotteshause befand sich ein grosser Hof mit einem Brunnen, an welchem die üblichen Waschungen vorgenommen wurden. Dai'an schlossen sich schlanke, turmartige Bauten (Minarets), von welchen der Muheddin die Mohammedaner zum Gebet auffordert. Häufig ist mit dieser Hauptanlage noch ein gewölbtes Grabdenkmal des Stifters in Verbindung gebracht. Die Nische im Innern, nach welcher sich alle Gläubigen bei ihren Gebeten zu wenden haben, ist stets nach Mekka orientirt. Was die Grundrissbildung der Moscheen anbelangt, so lassen sich zwei sehr verschiedene Typen unterscheiden. Die eine derselben besteht aus einem viereckigen, oft nahezu quadratischen Hof mit ringsum gelegten Säulenhallen. An der Stelle aber, wo sich die Halle des Gebetes befindet und der Koran auf bewahrt wird, pflegte man die Säulenstellungen zu vermehren. Dadurch entstanden eine grosse Anzahl von Schiffen, wmlche aber alle eine gleiche Höhe haben, wodurch sie sich prinzipiell von den verschieden hohen Schiffen der altchristlichen Basilika unterscheiden. Die so gebildeten, gedeckten Säulenhallen um-schliessen einen freien Hofraum, in dessen Mitte sich ein kuppelartig überwölbter Brunnen zu befinden pflegt. Ausserdem erheben sich an passenden Stellen ein oder zwei schlanke Minarets. Solche Anlagen werden Djami genannt. Die zweite Grundrissform lehnt sich dagegen wesentlich an byzantinische Vorbilder an, ebenfalls mit Hinzuziehung von mächtigen Kuppelbauten. Die am häufigsten anzutreffende Form nimmt die Gestalt des griechischen Kreuzes an mit einer imposanten Kuppel in der Mitte und mehreren kleineren Kuppeln in den Seitenarmen ; ausserdem pflegt selten ein vorgelegter Vorhof zu fehlen. Diese Moscheen führen

27

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

den Namen Mesjida (Fig. 1). Das Aeussere der Kuppelform entfernt sich häufig von der im byzantinischen Stile gebräuchlichen Gestalt und besitzt, wahrscheinlich infolge von asiatischen Einflüssen, eine eigentümliche Zwiebelform. Bei der Ueberwölbung von Innenräumen schlägt der arabische Stil zuweilen eine ganz eigenartige Bichtung ein; es werden nämlich recht häutig kleine, aus Gips geformte Kuppeln mit vortretenden Eckstücken so an einander gereiht, dass sie wie Bienenzellen sich gestalten und die ganze Innenfläche der Gewölbe bedecken. Da sie auf diese Weise mit den Tropfsteingebilden viel Aehnlichkeit erhalten.

TP

ш)

Ht

Fig. 2. Hufeisenlogen.

werden sie Stalaktitengewölbe genannt; sie sind zumeist reich bemalt und vergoldet. Auch die Form des Bogens ist verschieden. So erhält der ziemlich häufig angewendete Bundbogen zumeist eine Verlängerung seiner Schenkel und eine Auszackung seiner Bundling. Durch eine Verlängerung der Schenkel des Bundbogens im Sinne des Kreises entsteht der sehr beliebte Hufeisenbogen (Fig. 2). Diese Gestalt nimmt auch der Spitz-I bogen an, der überdies noch verschiedene Abänderungen - erhielt, zu welchen sich noch eine Form gesellte, die dem Kiele eines Schiffes nachgebildet zu sein scheint und deshalb Kielbogen (Fig. 3) genannt wird. Diese Bögen stehen in der Begel auf ungewöhnlich schlanken Säulchen. Um die Gebrechlichkeit der Stützen andererseits auszugleichen, sind häufig zwei oder mehrere L Säulchen zu einem Bündel vereinigt. Während die Fttsse desselben nur aus mehreren Wülsten bestehen, erhält das Kapital eine recht mannigfaltige Gestalt. Zumeist jiflegt sich am unteren Ende des Kapitales der Schaft zu verlängern und ist dann mit einem Flächenornamente mehr oder weniger reich verziert, während sich das obere Ende in der Begel stark ausbaucht und ein sehr plastisches Ornament aufnimmt; auch diese Bauteile pflegten reich polychromirt aufzutreten (vergl. Fig. 3, S. 218: Arabisches Kapital).

Cb

Sehr charakteristisch für den arabischen Baustil ist auch die Dekoration der Wände. Da Bilderschmuck aus religiösen Gründen ausgeschlossen ist, besteht э diese zumeist aus einem geometrischen Motiv, dessen Grund mit einem eigenartig stilisirten Pflanzenornament ausgefüllt ist. Diese Flächendekoration nimmt eine hervorragende Stellung J in der Ornamentik ein und wird mit dem Namen Arabeske llp (s. d.) bezeichnet; auch sie wurde mit lebhaften Farben mit Zuhilfenahme von Gold bemalt.

t-.    _ p-i    In allen Fällen, in denen Holzdecken angewendet werden,

Fig. 3. Kielbogen.

sind dieselben in ihrer ganzen Konstruktion sichtbar. Nur die Bindersparren besitzen Balken upter sich (Alfardas). Letztere sind durch kleine Querbalken, falsche Wechsel, unter einander verbunden, auf welche Weise jene Kassetten entstehen, deren ornamentale Dekoration w'ohl unerreicht dasteht. Die Fussböden bestehen aus Marmorplatten oder bunten Thonfliesen, seltener aus Siegelplatten in Teppichmustern (Alfombra).

angemessener

Entfernung hiervon ist die Kanzel (Mimbar) angeordnet, von welcher herab der Koran erläutert wird, nicht weit davon ein erhöhter Sitz für den Sultan (Maksuhra). Ausserdem sind noch erforderlich : zunächst eine Tribüne zum Verlesen der Gebete (Khutbeh), dann ein Lesepult für den Koran, sowie eine Tribüne zum Ausrufen der Gebetstunden durch den Muheddin (Mastadscheh). Sodann erhebt sich in aller Pracht entweder im Innern oder ausserhalb der

Hat sich der Anhänger Mohammeds durch das Wasser des Brunnens im Hofe gereinigt, so darf er das Innere der Moschee betreten, das, wie bereits erwähnt, verschieden gestaltet sein kann, immer aber eine durch besonderen Beichtum ausgezeichnete Halle des Gebetes (Mihrab) besitzt, ferner eine nach Mekka gerichtete Nische. Hinter dem Mihrab befindet sich eine kleinere, höhlenartig vertiefte Oeffnung, in welcher der Koran aufbewahrt wird. In

Moschee das Grabdenkmal des Stifters. Im Vorhofe befanden sich in früheren Zeiten auch noch Räume zur Aufnahme der Pilger, sowie Stallungen für Pferde und Kamele, desgleichen öffentliche Badeanstalten und Trinkhallen. An der Westseite erhob sich zuweilen ein grosser Turm (Migalet), oder es wurden an passenden Orten schlanke Türmchen (Minarets) angebracht.

Charakteristisch für arabische Prachtentfaltung ist der Umstand, dass sich dieselbe stets nur im Innern findet, während das Aeussere gänzlich schmucklos dasteht, ohne jegliche Verzierung und Gliederung. Dies gilt insbesondere auch von den Profanbauten, von welchen namentlich Badeanlagen, Herbergen (Karawanserais), Wohnhäuser und Schlösser zu erwähnen wären.

• Ueberall findet sich die ganze Anlage um einen reich ausgestatteten, reizenden Hof gruppirt, in dessen Mitte ein kleiner Springbrunnen Wasser in die Höhe spritzt.

Arabische Monumente finden sich in verschiedenen Ländern und zeigen oft charakteristische Abweichungen [1].

Eine der ältesten Moscheen ist die der Sachra zu Jerusalem, welche an Stelle des Salomonischen Tempels erbaut wurde. Sie ist ein Zentralbau, bei welchem byzantinische Einflüsse wahrscheinlich sind. Der Grundriss dieses Baues (Fig. 4) bildet aussen ein mächtiges Achteck, das im Innern durch zwei konzentrische Säulenstellungen in drei Räume geteilt erscheint, der mittlere Teil enthält den „heiligen Fels“ mit der „edlen Höhle“, über welche sich eine prächtige Kuppel wölbt, die in Holzkonstruktion hergestellt ist und einen reichen Mosaikschmuck trägt [2]

Bedeutende Bauten finden sich ferner zu

(Fig. 5). Auf derselben alten Tempelterrasse erhebt sich die Moschee el Aksa, eine basilikaartige Anlage mit sieben Schiffen.

In Aegypten haben wir es

Damaskus und Medina.

Fig. 4. Sachra-Moschee zu Jerusalem im Grundriss.

Auch auf Sizilien, das die Araber

fast ausschliesslich mit hallenartigen Bauten zu tliun, welche offenbar von der altägyptischen Architektur beeinflusst worden sind. Wohl die älteste Moschee dieses Landes ist die des Amru in Alt-Kairo, mit hufeisenförmigen, im Scheitel zugespitzten Bögen. Ebenfalls sehr alt sind die Moscheen Ibn Tulun zu Kairo und jene des El Azhar. Etwas jünger sind eine grössere Anzahl zum Teile hochinteressanter Moscheen, von welchen wir nur die mit Kuppeln überwölbte Moschee Hassan und El Moyed nennen. Imposante Kuppelbauten aus dem 11. Jahrhundert bilden die Mausoleen der Kalifen bei Kairo. Den Eingang zu denselben bildet stets eine reich verzierte Portalnische mit Stalaktitengewölben, seit dem Jahre 827 erobert hatten, finden sich zwei bedeutende Reste von arabischen Bauwerken, die allerdings zum Teile schon umgestaltet wurden, und zwar ist es das bei Palermo gelegene Lustschloss Zisa und das am gleichen Ort befindliche Lustschloss Kuba, welches letztere allerdings schon aus normannischer Zeit stammt.

In Spanien gelangte die arabische Baukunst zur höchsten Blüte und übertraf bei weitem die christliche Kunst dieser Zeit weit. Im Jahre 710 drangen die Araber in Spanien ein und erst 1492 nahm ihre Herrschaft durch die Niederwerfung Granadas ihr Ende. Das bedeutendste Bauwerk aus älterer Zeit ist die Moschee Cordova. Dieselbe lehnt sich an die Hallenform der älteren ägyptischen Bauten an [3]. Sie besteht aus einem grossen Vorhof und der eigentlichen Moschee, welche ursprünglich elf Schiffe hatte, von welchen das Schiff, das in der Hauptaxe des Gebäudes lag und auf die Kiblah zu führte, eine grössere Breite besass. Später wurden noch acht Schiffe hinzugefügt, wodurch diese kirchliche Anlage die abnorme Zahl von neunzehn Schiffen erhielt. Rechnet man noch hinzu, dass jede Säulenreihe 32 Säulen enthält, so ist leicht einzusehen, dass dadurch ein wahrer Wald von Säulen entstehen musste. Die einzelnen Säulen sind durch Hufeisenbögen mit einander verbunden. Die Decke wurde ursprünglich durch einen offenen Dachstuhl gebildet. Die Ausschmückung der Räume Avar verhältnismässig einfach, mit Ausnahme der prachtvoll dekorirten Kiblah und eines wahrscheinlich im elften Jahrhundert ausgeführten Prachtbaues,

der heute unter dem Kamen Kapelle Villa Viciosa bekannt ist und aus einem viereckigen, von einer reich bemalten Kuppel bedeckten Einbau bestellt. Auch Sevilla hat nicht unbedeutende Beste einer prachtvollen Moschee aufzuweisen, die sich in der Kathedrale erhalten haben. Der interessanteste Teil des alten Baues findet sich in dem ehemaligen Minaret, heute Giralda genannt, der bis auf einen modernen Aufsatz vollständig erhalten ist. Den Glanzpunkt des arabischen Stiles bilden die Bauten in Granada, vor allem die an poetischem Beiz und seltener Pracht einzig dastehende Alhambra (s. d.). Eine ähnliche Anlage ist das auf einem Felsen gegenüber liegende Lustschloss Generalife.

si

mm

Ш§

|ИВШ%5ШШ1

«рЯ -

g-

' Wl^SligföltaJjIoLUjff:

Ш8ШШ8

ЗЩЗЩЕагшЕ

itoSEpæ

И1

m.

(~с

Tl»

Щш1

Щп

шш

■мянш?

тжШШ ■-шмяшя

№?«Ш1

ШШ

ШШ)#

ОЙ

IM

il;' jj

- ■

нш

ii

ШЖ

|_.И^1ИЦ!

”1

11я“Щ1

ЁШШ.

!'ЙШ

a№

ggi

“i

::.:..

дш

jj

||CTjj

fei

ii

—Ж

i.-ï

.ii

ШШ

j3

“V

£ШЯ

■« JC

ЯИ

Ш ” ■ I ''.-ШЖ2. ;

te

■J

-s*.; - ШжавДТ-.

T*_Ki*_1

Fig. 5. Sachra-Moschee zu Jerusalem im Durchschnitt.

Die Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 konnte nicht ohne entscheidenden Einfluss auf die arabische Architektur bleiben. Die christliche Sophienkirche wurde zur Moschee um gewandelt, was insofernc keine Schwierigkeiten bot, als ja ohnehin der Zentral- und Kuppelbau in den letzten Perioden der mohammedanischen Baukunst die hervorragendste Bolle spielten. Die gleiche Anordnung wie die Sopliienkirche, bestehend aus einer Zentralkuppel, an welche sich der Längenaxe nach zwei Halbkuppeln anlehnen, zeigen insbesondere die Solimanieh, sowie die Moschee Bajasids II. Ein anderer, ebenfalls sehr beliebter Grundplan bestand in der Anordnung einer Zentralkuppel, die in Form eines griechischen Kreuzes von vier kleineren Kuppeln oder Halbkuppeln umgeben war. Dieser Gattung gehört insbesondere die Moschee

Mahmud II. an (s. Fig. 1), sowie die Moschee Achmed I. und die sogen. Prinzenmoschee. Diesen Bauten steht an dekorativer Pracht die Moschee Selim II. zu Adrianopel wenig nach.

In Persien begann sich die Kunst des Islam seit dem vierzehnten Jahrhundert in bemerkenswerter Weise, zum grossen Teile auf byzantinischen Grundlagen fussend, zu entwickeln. Eine der bedeutendsten Moscheen war der jetzt in Trümmern liegende Bau zu Tabriz, mit schöner Zentralkuppel und reicher musiver Dekoration des Innern. Die glanzvollste Entwicklung erhielten die Bauten zu Ispahan, die sich zum grossen Teile um einen mächtigen Platz, den „grossen Meidan“ gruppiren, welcher von spitzbogigen Arkaden umzogen wird, die in der Mitte jeder Seite ein mächtiges Portal aufzuweisen haben. Das eine dieser Portale bildet den Zugang zur „grossen Moschee“, eines imposanten Kuppelbaues mit prachtvollen Dekorationen und mehreren Vorhöfen [4].

In Indien lehnt sich die Architektur zum grossen Teile an die persische an, sucht aber ausserdem grosse Wirkungen durch kolossale Massen und eine eigenartig indische, womöglich noch reichere Dekoration zu erlangen. Zu erwähnen wären insbesondere der Palast und das Mausoleum Akbars zu Agra, sowie die von ihm gegründete Dschumna- und Perlmoschee. Schah Akbar erbaute ferner Neu-Delhi und errichtete seiner Gemahlin ein prachtvolles Mausoleum, das Tai Mahal, d. h. „Wunder der Welt“, genannt wird. Dasselbe besteht aus einem aus weissem Marmor erbauten Kuppelraum, der sich inmitten von blühenden Gärten und luftigen Säulenhallen befindet, während das Innere durch prachtvolle Blumenmosaik dekorirt ist.

Litteratur: [1] Lübke, Geschichte der Architektur, 6. Aufl., Leipzig 1884. — [2] M. de Voqué, Le temple de Jerusalem, Paris 1864. — [3] Girault de Prangey, Essai sur l’architecture des Arabes et des Mores en Espagne etc., Paris 1811. — [4] Ch. Texier, Description de l’Arménie, la Perse et la Mésopotamie, Paris 1842—47.    ®o« Schubert-Solde™.

Arabisches Gummi, s. Gummi arabicum.

Arabische Ziffern, s. Ziffern.

Arabit, ein fünfwertiger Alkohol der Zusammensetzung С₅КпО^ = СНг(ОН) ■ (CH- OH)z • CH₂- OH. Bationell ist der Arabit als normales Penta-oxypentan zu bezeichnen. Er kristallisirt aus heissem Alkohol in glänzenden, bei 102° schmelzenden Warzen und entsteht durch Reduktion der Arabinose (s. d.) mit Natriumamalgam. Er reduzirt Fehling’sche Lösung nicht, ist inaktiv und schmeckt süss.

IV. Kerp.

Litteratur: Kiliani, Berichte d. deutsch, chem. Ges., 20, 1234.

Araca (Araka), s. Ar sa.

Arachisöl, s. Erdnussöl.

Aräometer (Senkwagen) zur Ermittelung des spezifischen Gewichts dienende Apparate, deren Einrichtung auf dem archimedischen Prinzip vom Auftrieb beruht.

fP

[у

IL-

1. Gewichtsaräometer sind diejenigen von Fahrenheit und Nicholson. Das erstere, zur Bestimmung der spezifischen Gewichte flüssiger Körper dienend, ist ein hohler Glaskörper, der einen nach unten und einen nach oben gerichteten Stiel trägt. Am Ende des ersteren befindet sich eine mit Quecksilber oder Schroten gefüllte kugelförmige Erweiterung des Glasstiels. Ihr Zweck ist, den Schwerpunkt des Apparates tief zu legen und das Schwimmen bei aufrechter Stellung zu sichern. Am oberen Ende des nach oben gerichteten Stiels befindet sich ein kleiner Teller zur Aufnahme von Gewichtstücken, während in der Mitte des dünnen cylindrischen Stils sich eine Marke befindet. Der Apparat habe das Gewicht a g und sinke in Wasser bis zur Marke ein, falls man auf den Teller über dem Wasser b g legt. Findet sich nun beim Einsenken in eine andere Flüssigkeit von unbekanntem spez. Gew. x, dass eine Belastung von c g erforderlich ist, um ein Einsinken bis zur Marke zu bewirken, so ergibt sich das spez. Gew. aus der Gleichung

(?±c)

Fig. 1.

(а + ъу

Das Aräometer von Nicholson (Fig. 1) dient zur Ermittelung der spezifischen Gewichte starrer Körper, die in Wasser unlöslich sind. Ein Hohlkörper В aus Messingblech trägt unten ein kleines Sieb C, welches gestattet, Körper, die spezifisch schwerer sind als Wasser, über dem Siebe, leichtere unter demselben einzulegen. Das aufrechte Schwimmen wird durch eine unter dem Siebe angehängte massive Messingkugel gesichert. Oben trägt der Apparat wie der vorige über einem dünnen mit Marke 0 versehenen Stiele einen Teller A. Der Apparat erfordere beim Einsinken in Wasser bis zur Marke eine Belastung а des Tellers. Legt man auf den Teller einen kleinen Körper (Gewicht kleiner als a) vom spezifischen Gewichte x, und ist dann noch eine weitere Zulage b erforderlich, damit der Apparat wieder in Wasser bis zur Marke einsinke, so stellt die Differenz а—b das wirkliche Gewicht des Körpers dar. Legt - man aber den zu untersuchenden Körper auf das Sieb, bezw. unter das-} selbe, und ist dann eine Belastung c des Tellers erforderlich, um in 1 Wasser das Einsinken bis zur Marke zu bewirken, so ist nun c—b der ] Auftrieb, welchen der Körper in Wasser erleidet und daher

Ca—b)

(с-ЪУ

2. Das Skalenaräometer dient zur Prüfung der Dichte von Flüssigkeiten. Seine Gestalt zeigt Fig. 2. Quecksilber oder Schrote in der untern kugeligen Erweiterung der Glasspindel bewirken das aufrechte Schwimmen. Bei feineren Instrumenten bildet das Quecksilber die Kugel eines in den Apparat eingeschmolzenen Thermometers, welches gestattet, zugleich die Temperatur der Flüssigkeit zu ermitteln. Je höher das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit, um so weiter ragt die geteilte dünne Glasröhre über das Flüssigkeitsniveau hervor. Man unterscheidet Aräometer für Flüssigkeiten schwerer als Wasser (pro liquoribus aqua gra-vioribus) und solche pro liquoribus aqua levioribus. Die ersteren tauchen in Wasser bis zum höchsten, die letzteren bis zum tiefsten Teilstrich ein. Die Teilung der Spindel erfolgt nach verschiedenem Prinzip. Bei den sogen. Densimetern liest man auf der Skala das spezifische Gewicht der zu prüfenden Flüssigkeit ab. Da in jedem Masssystem, welches das Gewicht der Volumeinheit Wasser als Gewichtseinheit wählt, das Produkt aus dem Volumen v des untergetauchten Teils des Aräometers und dem spezifischen Gewicht der Flüssigkeit s stets gleich dem Gewicht des

Aräometers ist, also vs—a, so ist dv =

—?

i^aus der Flüssigkeit hervorragenden Bohrstückes ist der Abnahme des W spezifischen Gewichts nicht einfach proportional, sondern die Teilstriche, I    welche    gleichen Unterschieden    des spezifischen    Gewichtes (etwa    je

» um den Betrag 0,01 fortschreitend) entsprechen, stehen unten, r    grösser    ist, näher beisammen    als oben. Bei    einem zweiten

- ds, d. h. die Zunahme des

wo s von

Fig. 2. Gay - Lussac eingeführten Prinzip der Teilung befinden sich die Teilstriche in gleichen Abständen. Zwischen je zwei Teilstrichen ist der hundertste Teil desjenigen Volumens des Aräometers enthalten, welches in Wasser vom spezifischen Gewicht 1 untergetaucht ist. Diese Aräometer heissen Volumeter. Der Wasserpunkt der Skala wird mit 100 bezeichnet und die Zahlen sind von unten nach oben steigend angeschrieben, so dass einem Teilstrich mit der Zahl n ein spezifisches Gewicht der Flüssigkeit s = entspricht.

von

Keinem wissenschaftlichen Prinzip entsprechen die willkürlichen Teilungen Beck, Baumé, Cartier, Brix u. a., weiche leider noch weit verbreitet sind. Da diese Aräometer alle in Grade von gleicher Länge der Skalenabschnitte geteilt sind, wie das Volumeter , so sollten sie durch einfache Keduktionsformeln mit

auch mit dem Densimeter sich

diesem und gemäss der obigen Gleichung s = —⁰

vergleichen lassen. Leider aber sind die Skalen, besonders bei den älteren Instrumenten von Baumé und Cartier, sehr verschieden und auf verschiedene

Normaltemperatur en (12,5°, 15°, 17,5°) bezogen, so dass die Feststellung der Umreclmungskonstanten unsicher ist. Folgende Reduktionsformeln, welche das spezifische Gewicht s und die Angabe n des Volumeters aus den Gradangaben m der betreffenden Instrumente berechnen lassen, sind den Angaben vonViolle [1], Landolt [2] u. a. entnommen.

n _ i 4- m (+ für leichtere, — für schwerere Flüssigkeiten) 100 —¹ ™

170

Beck

1    n _ i m

7 ~ IÖ0~ — 400

Holland. Aräometer — = -~^r =1 — s 100

1 n ₁ m

7 Too⁼    ~

Brix

144’

Baume

m—10

bezw. = 1 + —— m — 10

144,8’

bezw. — 1 +

146,8

Cartier

m—10,7

100

136,8

Twaddle

9    100

200

oder nach anderer Angabe

100

Twaddle .    .

~77~- ⁺ 200’

wobei die Teilstriche wie beim Densimeter nicht mehr gleiche Abstände haben könnten. Da sieli die Teilung des Twaddle’schen Aräometers für die spezifischen Gewichte 1 bis 2 auf sechs verschiedene Instrumente verteilt, so werden immerhin die einzelnen Teilungen annähernd gleichförmig sein. Die für die älteren Baumeschen Aräometer angegebene Konstante 146,3 ist ein in weiten Grenzen unsicherer Mittelwert (nach Gay-Lussac 144,3, nach Berthelot 148,5), die neueren „mit rationeller Skala“ haben die Konstante 144,3.

Ausser den Gewichtsaräometern und Skalenaräometern, welche für beliebige Flüssigkeiten gebraucht werden, sind noch im Gebrauch:

3. Aräometer für besondere Flüssigkeiten, dahin gehören die Alkoholometer (s. d.), die Milchwagen (Galaktometer), die Zuckerwagen (Saccharimeter), die Salzspindeln, Argentometer, die Mostwagen. Von den letzteren sei erwähnt die 0 och sie’sehe [3], welche in einer Lösung von Traubenzucker (Weinmost) bei einem Gehalte von 20 °/₀ bis zum Teilstrich 100, bei 12% bis zum Teilstrich 60 einsinkt, so dass also einem Weinmost vom Gewicht 80 der Zuckergehalt 16% entspricht, und die Mollenk о pf’sche, welche die spezifischen Gewichte des Weinmostes berechnen lässt, wenn man die Angabe m Grade mit 1000 dividirt und 1 addirt. Die Prozente des Zuckergehalts sind auf der Skala beigeschrieben. Einem Zuckergehalt 16% entsprechen 75 bis 76° Mollenkopf (s= 1,075 bis 1,076), 100° Mollenkopf (s=l,l) entsprechen 23,8% Zucker.

Litteratur: [1] J. Violle, Lehrblich der Phjrsik, deutsche Ausgabe, Berlin 1893, I, 2, S. 560 — 572. — [2] Landolt u. Boernstein, physikal. Tabellen, S. 114, weitere Litteratur s. ebenda. — [3] Müller-Pfaundler, Lehrb. der Physik, 9. Aufl. Braunschweig 1886, I, S. 394. Aug. Schmidt.

Im allgemeinen viel seltener als dieser, nie gestern-

Aragonit (E i s e n b 1 ü t e, F a s e г к а 1 к), kohlensaurer Kalk = СОъ Ca (56,0% CaO, 44,0% С0₂) in rhombischer Kristallform, meist lange, oft spiessige Prismen ; Bruch muschelig ; meist farblos oder weiss ; glasglänzend ; spröd ; Härte = 3%—4; spez. Gew. 2,9—3,0 (also beides grösser als beim Kalkspat); chemisch wie Kalkspat, in Säuren unter Auf brausen leicht löslich, aber etwas schwerer wie Kalkspat, bildend, daher in technischer Hinsicht ziemlich bedeutungslos. Derbe, grünlichblaue Abarten (Färbung von Kupfer) des Aragonit werden manchmal zu Vasen und kleinen Kunstgegenständen benützt (Hall in Tirol) und sehen dem Türkis ähnlich (von diesem aber durch das Auf brausen nach der Behandlung mit Säure leicht zu unterscheiden). Sprudelstein, Erbsenstein, Pisolitli nennt man konzentrischschaligen und radialstrahligen Aragonit in Kugeln, der sich als Absatz aus heissen Quellen abscheidet (Karlsbad), indem sich der in kohlensäurehaltigem Wasser gelöste kohlensaure Kalk zuerst um ein kleines Fremdkörperchen, z. B. ein Gesteinsbruchstück, abscheidet und so den Kern für eine Kugel bildet, welche sich durch neue Schalen vergrössert. Er ist

durch Eisenocker rot und braun gefärbt, bat eine traubige Oberfläche und wird geschliffen und geschnitten zu Mosaik, Kunstgegenständen, Schmucksteinen u. s. w. verwendet.

Leppla.

Aragos Rotation smagnetismus. Versetzt man eine horizontale Kupferscheibe in Rotation um ihre vertikale Axe, so wird eine nahe über der Scheibe aufgehängte Deklinationsnadel in Richtung der Rotation abgelenkt oder gar mit in Rotation versetzt, auch wenn man zur Verhütung von Luftströmungen zwischen Kupferscheibe und Magnetnadel eine Glasplatte einschaltet. Die Erscheinung ist eine Wirkung der sogen. Foucault’sehen Ströme (s. Induktion).

Litteratur: Annales de cliim. et de phys., Тоше 27, 28, 32 und Pogg. Annales Bd.3, 7, 8.

Arak, s. unter Arrak.    Aug Schmidt-

Araka, s. v. w. Ar sa (s. d.).

Arbeit. Das Produkt Pdp aus der Intensität P einer Kraft und der Projektion dp des Wegelementes ds ihres Angriffspunktes auf die Richtung der Kraft heisst die Elementararbeit der Kraft P längs des Wegelementes ds (Fig. 1). Ist Pt die Projektion von P auf die Richtung des Bogenelements (Tangente der

_ Bahn), so wird Pdp = Ptds, d. h. die Elementarst arbeit der Kraft P ist gleich dem Produkt aus ihrer Tangentialkomponente Pi und dem Wegelemente ds selbst (weil nämlich die Endpunkte von P und Pt. sowie die von ds und dp auf einem Kreise liegen). Ist a der Winkel, welchen die Kraft P mit der Tangente der Bahn bildet, so ist P    P cos a • ds = Pdp =

Das Produkt aus zwei Strecken und dem Cosinus ihrer Neigung gegen einander nennt die heutige Geometrie das geometrische Produkt der beiden Strecken oder nach Grassmann das innere Produkt derselben.

Ist (Fig. 2) der Winkel « spitz, so haben Pt und ds und ebenso P und dp gleichen Sinn und ist die Elementararbeit positiv ; die Tangentialkomponente .p    von P erteilt der Geschwindigkeit v, deren

Ujgff p M dlM* Sinn mit dem Sinne von ds übereinstimmt,

"" * t w * einen positiven Elementarzuwachs. Ist а dS u \    , stumpf, so haben ds und Pt, sowie P und

dp entgegengesetzten Sinn; die Elementar-arbeit ist negativ und die Geschwindigkeit Г des Punktes M nimmt ab ; ist endlich а —

so ist die Elementararbeit Null; die Geschwindigkeit ist stationär (im allgemeinen ein Maximum oder Minimum). Ist der Winkel a gleich Null oder ж, so ist die Elementararbeit Pds oder — Pds. d. h. gleich dem positiven oder negativen Produkt der Kraft und des Elementarweges, da P mit seiner Projektion Pf zusammenfällt. Dies findet z. B. bei der Schwere statt.

Pt

d?

Fig. 1.

Ptds.

Fig. 2.

Die Kraft P kann die Resultante von anderen Kräften P°‘, Pa\ ... P*¹, ... P°x sein; sie ist dann die Schlusslinie eines Kräftepolygons und ihre Projektion auf die Tangente ist die Summe der Projektionen ihrer Komponenten, d. h. es ist pt = pf+pf] + ...p pf... + pf

und wenn man diese Gleichung mit dem Wegelemente ds multiplizirt, so folgt, dass die Elementararbeit der Resultanten von Kräften, die an einem Punkt angreifen, gleich der Summe Elementararbeiten der Komponenten ist.

Ist ferner das Wegelement ds die Resultante der Wegelemente dsi} ds₂,... ds,-,... dsn eine Reihe von Bewegungen, aus welchen die Bewegung des Angriffspunktes der Kraft P zusammengesetzt ist, so ist ds die Schlusslinie eines Polygons des dsy und folglich

dp = dpi + dp₂ F ... + dpi + ... + dpn.

Die Multiplikation dieser Gleichung mit P zeigt, dass die Elementararbeit einer Kraft längs eines Wegelementes, welches aus einer Reihe von Bewegungen entspringt, gleich der Summe der Elementararbeiten der Kräfte längs den Wegelementen der einzelnen Bewegungen ist.

Die Summe der Elementararbeiten zweier entgegengesetzt gleichen, an demselben Punkt angreifenden Kräfte ist Null.

в:

Die Summe der Elementararbeiten der beiden Kräfte eines Paares ist für jede Translationsverschiebung Null. Um sie für eine Windungsbewegung zu finden, zerlege man die durch sie erfolgende Verschiebung der Angriffspunkte in die Translationsverschiebung und die Rotationsverschiebung; erstere liefert Null; in Bezug auf letztere spalte man die Rotation in eine solche um eine zur Ebene des Paares senkrechte und eine in dessen Ebene hineinfallende Axe. Ist 8 (Fig. 3) der Schnittpunkt der Axe mit der Ebene des Paares, so gibt die erstere, wenn dû die Amplitude ist, die beiden Verschiebungen der Angriffspunkte A und B, nämlich AA‘ — SA. d'd,

___JS

Fig. 3.

Die Elementararbeitssumme für die Rotation um die in die Ebene des Paares

ВB‘ = 8В. d'd und wenn y>, xp‘ die Winkel sind, die SA und SB der Richtung der Kräfte bilden, so werden die Projektionen mit derselben SA. dû. simp und SB. d'd. siny'; daher die Arbeiten P. S A. d û sin ip und P. (— S B. dû. sin ip‘) ; daher ihre Summe Pd fr (SA sin у — SB ■ sin y“) = Pp d fr.

fallende Axe ist Null, weil die Verschiebungen der Punkte A und В senkrecht zur Richtung der Kräfte sind. Daher bleibt für Summe der Elementararbeiten der Kräfte eines Paares (P,— P) der Ausdruck Pp dû, wo dû die Amplitude der Rotationskomponenten ist, deren Axe senkrecht zur Ebene des Paares. Ist a der Winkel der Axen des Paares und der Windung, do die Amplitude der letzteren, so wird dü=dö cos «, mithin die Elementararbeit Pp do cos a, d. h. gleich dem geometrischen Produkt des Axenmoments des Paares und der auf der Windungsaxe aufgetragenen Amplitude do der Windung.

Die Summe aller Elementararbeiten einer Kraft P längs eines Weges M₀ M (Fig. 1 und 2) ihres Angriffspunktes heisst die Totalarbeit der Kraft P längs dieses Weges. Rechnet man die Wege s von irgend einem Anfangspunkte О der Bahn des Angriffspunktes, so wird die Totalarbeit T durch das Integral

T — [ P COS ads

so

dargestellt. Hierin sind P und cos a als Funktionen von S darzustellen, wenn diese Grösse als Argument gewählt wird.

Stellt man P cos a als Ordinate einer Kurve dar (Fig. 4), entsprechend der Yariabeln s als Abscisse, so drückt die Fläche PABQ der Kurve, begrenzt von dieser, dem Stück PQ — s—s₀ der Abscissenaxe und den Ordinaten, entsprechend den Integrationsgrenzen s — s₀ und s — s die Arbeit dar. Ist P nach Grösse und Richtung konstant, so wird

cos ad s

In

c_>

Ph

сгэ*

p dS

Fig. 4.

So

d. h. gleich dem Produkte aus der konstanten Intensität der Kraft und der Projektion des Bogens s — s₀ auf die Richtung der Kraft. Dies ist z. B. bei der Schwere der Fall. Man unterscheidet zwischen virtueller und aktueller (reeller) Elementararbeit, je nachdem das Wegelement, um welches der Angriffspunkt der Kraft verschoben wird, von demselben nicht wirklich durchlaufen, sondern nur als möglicherweise beschreibbar oder als wirklich beschriebenes Bahnelement aufgefasst wird.

zur Bewegung der

Schell.

Weiteres über Bestimmungsmethoden der Arbeit und Arbeitssumme s. unter Art. Kräftefunktion. Die Beziehungen der Elementararbeitssumme eines Kräftesystems zum Gleichgewicht desselben s. unter Art. Prinzip der virtuellen Geschwindigkeiten; die Beziehungen Systeme unter Art. Prinzip der lebendigen Kraft.

Arbeit einer Kraft К heisst das Produkt aus der Kraft und dem Wege w ihres Angriffspunktes in ihrer Richtungslinie, also

А — Kw.

Die Kraft К leistet Arbeit (A positiv), wenn der Angriffspunkt sieb in der Richtung von К bewegt, die Kraft К verbraucht Arbeit (A negativ), wenn ihr Angriffspunkt sich entgegen der Richtung von К bewegt. Die Arbeit einer Kraft P in beliebiger Richtung r (s. Dig.) ist gleich der Komponente von P in der Richtung r multiplizirt mit der Komponente des Weges s ihres Angriffspunktes in dieser Richtung. Sind für 3 zu einander senkrechte Richtungen X, y, z die Komponenten der Kraft P durch X, T, Z, die Komponenten des Weges ds ihres Angriffspunktes durch dx, dy, dz bezeichnet, so hat man die Gesamtarbeit von P gleich der Summe der Arbeiten der 3 Komponenten, oder auch, wenn P und ds als Absolutwerte (ohne Vorzeichen) aufgefasst werden und « den Winkel zwischen ihren Richtungen bezeichnet,

dA = Xdx + Y dy + Zdz,

Für а — 0 ist dA = Pds, für а — 90° ist dA = 0, für а = 180° ist dA = —Pds. Bleibt die Kraft P während des Weges s konstant, so hat man im ersten Falle А = Ps, im zweiten А = 0, im dritten А = — Ps, entsprechend den obigen Angaben.

Nach 1 erhält man eine Arbeitseinheit, wenn man die Wegeinheit oder Längeneinheit mit der Krafteinheit oder Gewichtseinheit multiplizirt. Wählt man als Längeneinheit das Meter, als Gewichtseinheit das Kilogramm, so entsteht als Arbeitseinheit das Meterkilogramm, das ist diejenige Arbeit, welche nötig ist, um 1 kg auf die Höhe von 1 m zu erheben. Wird als Einheit der Länge ein Fuss, als Einheit des Gewichts ein Pfund angenommen, so ergibt sich als Arbeitseinheit das Fusspfund.

1 Fusspf. engl. = 0,13825 mkg,

1 mkg = 7,2331 Fusspf. engl.

Neben diesen gebräuchlichsten Arbeitseinheiten werden, insbesondere bei Angabe der Leistungen von Maschinen, vielfach Pferdestärken verwendet, welche freilich weit über der Arbeit liegen, die ein Pferd dauernd zu leisten vermag. Als Pferdestärke wird jetzt fast allgemein die Arbeit von 75 mk in der Sekunde gerechnet, während eine englische Pferdestärke 550 englische Fusspfund per Sekunde beträgt. Bezeichnet PS eine deutsche, HP (horse-power) eine englische Pferdestärke, so hat man

1 HP= 76,039 mkg = 1,01386 PS,

1 PS = 542,48 Fusspf. = 0,98633 HP.

Weyrauch,

S. auch Aeussere Arbeit, Energie, mechanisches Wärmeäquivalent, absolutes Masssystem.

Arbeit der Trägheit, s. Trägheit.

Arbeit, maximale, eines beliebigen Vorganges in der Natur ist diejenige äussere Arbeit, die der betreffende Vorgang bei bestmöglichster Ausnützung zu leisten im stände ist. Man bezeichnet diese Grösse, die in der Thermodynamik eine fundamentale Rolle spielt, mit v. Helmholtz auch als „Aenderung der freien Energie“; für sie gilt die Gleichung:

dF

f-4 = j7t'

worin F die maximale Arbeit, Q die Aenderung der Gesamtenergie und T die absolute Temperatur bezeichnet (zweiter Hauptsatz der Wärmetheorie).

Litteratur: Clausius, Mech. Wärmetheorie, Braunschweig 1876; v. Helmholtz, Gres. Abh. II, S. 958; Boltzmann, Zweiter Hauptsatz der mech. Wärmetheorie, Wien 1886.    Nernst.

Arbeiter, im nationalökonomischen Sinne jeder, dessen Thätigkeit auf Wertschaffung gerichtet ist. Es ist indes üblich geworden, den Begriff enger zu fassen und als Arbeiter, im Gegensatz zu den selbständigen wirtschaftlichen Existenzen, nur die Lohnarbeiter zu betrachten. In letzterem Sinne wird das Wort „Arbeiter“ von den Sozialisten verstanden, und es ist daher verkehrt, ihre Forderungen mit dem Einwand zu bekämpfen, dass andere Mitglieder der Gesellschaft ebenfalls arbeiteten. Die beiden Begriffe lassen sich nicht immer streng von einander scheiden, denn in zahlreichen Fällen, z. B. bei der Accordarbeit, wird der Arbeiter gelegentlich zum Unternehmer. Des weiteren wird in vielen

Arbeiterfürsorge soll neben den allgemeinen Anforderungen, welche bei jeder grösseren Unternehmung an die Unterbringung, Verpflegung und Sicherung der Arbeiter zu stellen sind, insbesondere diejenigen Massnahmen berücksichtigen, welche infolge der ununterbrochenen Arbeitszeit (bei Tag und Xacht) und der grösseren Gefahr bei der Arbeit selbst für die Sicherheit und das Wohl der beschäftigten Arbeiter erforderlich sind. Sie wird sich daher nicht nur auf die Feststellung einer Arbeitsordnung und der einzuhaltenden Arbeitszeiten, sondern auch auf die Beschaffung von Unterkunfts- und Speiseräumen, den Transport der Arbeiter nach und von der Arbeit, die Sicherung bei der Aufstellung maschineller Einrichtungen, bei der Sprengarbeit, die Beschaffung frischer Luft etc. erstrecken. Bei der Frage der Unterbringung der Arbeiter hat man zu berücksichtigen, dass wegen der anstrengenden Arbeit und des Umstandes, dass die Arbeiter oft durchnässt von der Arbeit kommen, weit entfernte Wohnorte nicht in Betracht kommen dürfen und daher in allen Fällen, in denen keine Ortschaften in der Nähe liegen, auf Erbauung von Arbeiterwohnhäusern (s. d.) Bedacht genommen werden muss. Da die Arbeiter namentlich dort, wo, wie z. B. beim Tunnelbau, ausgedehnte Sprengungen im engen Baum erforderlich werden, meist geschwärzt und berusst von der Arbeit kommen, so ist für Wasch- und Badeeinrichtungen zu sorgen. Ebenso muss für die Verpflegung erkrankter Arbeiter und die nötigen Vorkehrungen für die sofortige Unterbringung und Behandlung verunglückter Arbeiter Sorge getragen werden. Nach Mitteilungen der Statistik der Knappschaftsvereine im preussischen Staate hat z. B. jeder Bergmann innerhalb 25 Jahren durchschnittlich 200 Krankentage zu erdulden, und nach Beobachtungen bei der Buhr-Sieg-Bahn berechnen sich auf 100 Tunnelarbeiter 13 Erkrankungsfälle im Jahr und sind durchschnittlich stets 1,05 Arbeiter im Hospital, deren Krankheitsdauer durchschnittlich 3,8 Tage beträgt. Von den Erkrankungen kommen 60% auf äussere, 34% auf innere Erkrankungen und 6% auf Verunglückungen. Hiernach würde man auf je 100 Tunnelarbeiter 4 Betten im Hospital zu rechnen haben.

Zweigen der technischen Betriebe auch der Handwerker zum Teil als Arbeiter bezeichnet. So gelten beim Eisenbahnwesen alle diejenigen beim Bau oder beim Betriebe beschäftigten Personen, welche entweder ein Handwerk erlernt oder keine besondere Vorbildung genossen haben, als Arbeiter. Die hier vorkommenden Arbeiten werden teils im Lohn, teils im Accord ausgeführt. Bei der ersteren Art wird die Arbeit nach der Arbeitszeit, bei der letzteren nach der Arbeitsmenge bezahlt, in welchem Falle der Arbeiter nicht mehr als solcher im engeren Sinne betrachtet werden kann.

Georg Meyer.

Ganz besondere Fürsorge verlangt der Berg- und Tunnelbau. Die Beförderung der Arbeiter nach und von der Arbeitsstelle anlangend, so werden maschinelle Vorkehrungen nur bei längeren Tunnelbauten (über 2000 m) und dort erforderlich sein, wo grössere Arbeiterpartien durch Schächte zur Arbeitsstelle gelangen müssen. Wo die Arbeiter zu Fuss oder durch die Fahrtrums (siehe Schacht bau) der Schächte zur Arbeit gelangen, ist besondere Fürsorge dafür zu treffen, dass während der betreffenden Zeiten die Förderungsarbeiten ruhen oder doch die Arbeiter vor einer Berührung mit denselben geschützt werden. Was die Beschaffung frischer Luft nach den Arbeitsorten anlangt, so rechnet man auf einen Arbeiter 420 cbm und für jedes Kilogramm Pulver 20 cbm frischer Luft auf 24 Stunden Arbeitsdauer. Beim Bau des Arlbergtunnels war dem Unternehmer die Beschaffung von 150 chm frischer Luft pro Minute kontraktlich vorgeschrieben, ein Mass, welches übrigens bei der Ausführung noch überschritten worden ist. Vergl. auch die Art. Arbeiterschutz, Arbeiterwohnhäuser, Gewerbehygieine, Unfallverhütung.

Litteratur : Rziha, Lehrbuch der gesamten Tunnelbaukunst, Berlin, Ernst & Körn, 1874, Bd. II, S. 570 ff.    v°n °er

Arbeiterhygieiue, s. Gewerbehygieine.

Arbeiterkolonien, ländliche Niederlassungen zu vorübergehender Beschäftigung Arbeitsloser. Die erste derartige Kolonie wurde 1882 in Wilhelmsdorf bei Bielefeld durch Pastor von Bodelschwingh ins Leben gerufen. Seitdem

hat sich die Zahl dieser Niederlassungen, die sich ausserordentlich bewährt haben, in Deutschland rasch vermehrt, gefördert durch die unter einem Zentralvorstand stehenden „Vereine für Arbeiterkolonien“.

Arbeiterschutz, staatliche Massregeln zum Schutz von Gesundheit und Leben der Lohnarbeiter, insofern dies in Bezug auf das Arbeitsverhältnis erforderlich erscheint. Die wesentlichste Förderung erhielt die Arbeiterschutzgesetzgebung durch die erste internationale Arbeiterschutzkonferenz zu Berlin vom 15. bis 29. März 1890, welcher schon am 1. Juni 1891 der Erlass des deutschen Arbeiterschutzgesetzes folgte, Näheres s. Unfallverhütung.

Arbeitertambour, s. Baumwollspinnerei.

Arbeiterversicherung, Sicherstellung der Existenz der Lohnarbeiter und ihrer Angehörigen gegen Erwerbsunfähigkeit. In Deutschland ist die Arbeiterversicherung reichsgesetzlich geregelt und zwar in Bezug auf a. das Krankenkassenwesen durch die Beichsgesetze vom 15. Juni 1885 und 10. April 1892 ; b. die Unfallversicherung durch die Beichsgesetze vom 6. Juli 1884, 25. Mai 1885, 15. März und 5. Mai 1886, 11. Juli und 13. Juli 1887; c. die Invaliden- und Altersversicherung durch das Beichsgesetz vom 22. Juni 1889.

Arbeiterwohnhäuser in Städten bilden sowohl in gesundheitlicher als sozialer und sittlicher Beziehung ein dringendes Bedürfnis der Neuzeit, besonders in grösseren Städten, wo meist entsprechend billige und gesunde kleinere Wohnungen nicht zur Verfügung stehen und die Arbeiter, zum Nachteil ihrer

5trasse

__Gesundheit, gezwungen sind, in feuchten Kellerwohnungen

Śtrasse

Strasse

i "TT oder in dem Witterungswechsel zu sehr ausgesetzten Dach-Щ è Wohnungen, in Hintergebäuden, an schmutzigen und engen Щ ” Höfen ihre Wohnung zu suchen und häufig genötigt sind, in 'Ф : kleinen, mangelhaft erleuchteten und schlecht gelüfteten Bäumen mit vielen Mitgliedern ihrer Familie und oft mit , Fremden das Zimmer zu teilen. Während die grösseren J industriellen Unternehmungen (Krupp in Essen [5] und [26], ю S. 165; Dolfuss in Mülhausen [9], S. 548; Georg-Marien-l Bergwerk- und Hüttenverein bei Osnabrück [27], S. 262;

Fig 1.

- Nordd. Jutespinnerei und Weberei in Schiff beck-Hamburg [27], S. 266; Maschinenfabrik „Howaldtswerke“ in Dietrichsdorf bei Kiel [27], S. 269; Augsburger Kammgarnspinnerei zu Augsburg [27], S. 275; Farbwerke in Höchst a. M. [21]; die preussische Bergwerksverwaltung zu Saarbrücken; Schöller, Nevissen & Bücklers in Düren; Felten & Guilleaume in Köln u. a.), ebenso wie grössere landwirtschaftliche Betriebe, nach dem V orbilde Englands durch Anlage von Arbeiter kolo nien,

-    ihren Arbeitern ein entsprechendes Heim geboten haben, während ferner in manchen Städten (Halle, Insterburg,

-    Flensburg, Delft [15], Mannheim [14], Bemscheid [9], S. 621,

^ München-Gladbach [14] u. s. w.) auf genossenschaftlichem

Wege oder durch gemeinnützige Bauvereine [9] Abhilfe geschaffen wurde, ist die Fürsorge für Arbeiter kleinerer

-    Betriebe in grösseren Städten mit ihrer fluktuirenden Bevölkerung gerade dieser Gesellschaftsklasse eine weit scliwie-

-    rigere, da der Grund und Boden meist zu teuer ist, um bei selbst geringer Verzinsung des Anlagekapitals genügend

-    billige Wohnungen herstellen zu können. Genossenschaften und gemeinnützige Gesellschaften, die an kleineren Orten

Fig. 2.

finden hier

L segensreich gewirkt haben und die im allgemeinen darauf i i*—35’ —»i * ausgehen, den Arbeiter durch Teilzahlungen zum Hausbesitzer und dadurch sesshaft zu machen, keinen rechten Boden, und wenn auch die Bestrebungen einzelner Privatleute und verschiedener Wohlthätigkeitsvereine, angeregt durch das erfolgreiche Vorgehen der Londoner Lehrerin OctaviaHill in London [2], durch Ankauf und geeigneten Um- oder Neubau alter Häuser, möglichst im inneren Stadtgebiet, gesunde und billige Wohnungen herzustellen, von wesentlichem Erfolg

gekrönt wurden, so reicht das doch nicht aus und ist damit die Arbeiterwohnungsfrage als solche noch nicht gelöst. Eine ganz allgemeine Lösung kann dieselbe auch nicht erfahren, da jedesmal die örtlichen Verhältnisse und Gepflogenheiten mit in Erwägung gezogen werden müssen. Für Berlin sind diese Verhältnisse und die Mittel zur Abhilfe der bestehenden Missstände in der „Vereinigung Berliner Architekten“ im Jahre 1891 zur Sprache gebracht [20] und in einer „Kund- К gebung“ [20], S. 233, zusammengestellt worden. Ferner Г wurde in der am 25. April 1892 stattgehabten Sitzung der u „Zentralstelle für Arbeiter-Wohlfahrtseinrichtungen“ diese Frage ganz allgemein besprochen [22]. Die Schwierigkeiten sind weniger bautechnischer als geschäftlich prak - g D lwoh für zwei tischer Natur [20], S. 181, und häutig wird die Wohnfrage Familien, nach schmöicke. zur Grunderwerbsfrage [20], S. 172. Manche suchen die Lösung in der Mischung der Klassen. Im Vorderhause sollen die grösseren Wohnungen für die besser gestellten Klassen, im Seitenflügel oder im Hinterhause die kleineren für den Arbeiter erstellt werden und durch höhere Belastung der vorderen Wohnungen, sowie durch entsprechend hohe Laden-mieten des Vorderhauses soll die geringe Miete der nach hinten gelegenen kleineren Wohnungen ausgeglichen werden [20], S. 200. Andere wünschen, in höherem Masse als seither, die Vereinigung auch der * kleineren Arbeitgeber und der Arbeiter selbst zu gemeinsamen Unternehmungen in dieser Richtung >?'

'c:rj

»Tj

Г- 5,n.

‘-V -

[22], S. 254. Auch soll die Privatbauthätigkeit oder diejenige von Aktiengesellschaften mehr für den    " "" LeJSL

Bau von Arbeiterhäusern herangezogen [20], S. 163,    _ ...

• C. .FI

■УЯ

H.s

Ш'

P"

.1,1 (J,----bli

Fig, 5. Arbeiterwohnhäuser in München-Gladbacli.

Um dem Kostgänger-, Aftermiet- und Schlafburschenunwesen

und dieselbe durch Beleihung aus den Mitteln öffent- Arb’eiteransiedlung Baumhof hei Essen’, lieber Versicherungsanstalten und ähnlicher Geldinstitute gefördert werden [20], S. 201 und [22], S. 254. Ein grosses Hindernis für die Ausnützung des teuren städtischen Baugeländes bilden die häutig sehr tief angelegten Blocks. Wenn Quergebäude und kleinere Höfe, wie sie die Fig. 9, 10, 14 u. 16 zeigen, vermieden werden sollen, müsste die Bauordnung für den vorliegenden Zweck die Teilung der noch unbebauten Blocks durch Nebenstrassen oder Strassen zweiter Ordnung gestatten [20], S. 233. Als passendes Mass für die Blocktiefe zur Errichtung von mehrstöckigen, mit Seitenflügeln versehenen Häusern für Berliner und ähnliche Verhältnisse, können 60 bis 80 m gelten, so dass die Tiefe einer Baustelle, von der Strasse aus gerechnet, 30—40 m beträgt [20] S. 182 und 233. Wo im Stadtinnern keine geeignete oder entsprechend preiswürdige Bauplätze zu finden sind, müssen die Vororte in Frage kommen [20], S. 201, wobei günstige Verkehrsverhältnisse zu berücksichtigen oder neu zu schaffen sind.

zu steuern erscheint es zweckmässig, für die unverhei-rateten Arbeiter besondere Herbergen als Kasernenbauten

mit bestimmter Hausordnung zu errichten, wie dies z. B.    ’l,5-r>    4|p

vom Bochum er Verein [19], S. 29, und vom „Verein für (Ql 1 p

das Wohl der arbeitenden Klassen“ in Stuttgart [23]    -a.û-.|r~v"î„ l tl]

geschehen ist. Für Familien dagegen sind möglichst |КД    % *.

abgeschlossene kleine Wohnungen erwünscht, um ihnen ЩГ**    ! :

6. Wohnhäuser für vier Fa-

ein behagliches Heim zu ermöglichen. Als Erfordernis für eine städtische Arbeiterwohnung können 1—2 Zimmer ïv. nebst Küche (wenn möglich mit kleiner Speisekammer ranie\JrsenAÄ“ Leiu'

oder lüftbarem Schrank), abgeschlossenem Vorplatz, Abort und Kellerraum, sowie mit von drei oder vier dasselbe Haus bewohnenden Familien gemeinsam

01 1

b“ i"j.....

zu benützender Waschküche, Hofraum und Bodenraum gelten. Für Ehepaare mit grösseren Kindern ist eine zweite Schlafkammer durchaus erforderlich. Die Grösse der Räume ist so zu bemessen, dass etwa 20—30 cbm Luftraum auf

.---4, J30---, -i,SO

einen Erwachsenen, 10—15 cbm auf ein Kind kommen [27], S. 300. In Leinhausen [4] und [5] haben sich eine Stube von .20 qm, eine Kammer von 12 qm und Г ein Küchen- oder Flurraum von 11 qm

Fig. 7. Arbeiterwohnhauser für vier Familien bei Lübeck. Bodeillläclie als hinreichend erwiesen ;

die Höhe der Zimmer kann zwischen 2,8 und 3,2 m angenommen werden. Statt eines Herdes in der Küche, die auch als Wohnraum benützt werden

V*;-

kann, sind vielfach die sparsameren Kochöfen be-liebt, die dem Bedürfnis entsprechend auch in eines der Zimmer gestellt werden können und zugleich die Heizung bewirken. Ein Gärtchen kann nur in Vororten mit billigen Bodenpreisen in Frage kommen. In diesem Fall wird man c auch die „offene“ Bebauungsweise nach Fig. 1

Fig. 8. Arbeiterwohmingen für vier Familien odei 2 aiTV\ endeil. I lg. 2 zeigt eine к ei Stlllüllkte

in Barmbeck bei Hamburg.    Anordnung der Häuser nach dem Vorschläge des

und Kinderspielplätze dienen. Bei der offenen Bebauungsweise kann auch das Ideal einer Wohnung, das „Familienhaus“ Ü verwirklicht werden, indem man die Häuser als Zwei- oder 1| Vierfamilienhäuser, anderthalb- oder zweistöckig erbaut, so ¹³ dass die einzelnen Familien in ihrer Abteilung vom Dach — bis zum Keller unumschränkt schalten und walten können.

Architekten Kutt [21], S. 518, welche für Zweifamilienhäuser anwendbar ist und manche Vorzüge besitzt. Die frei bleibenden Eckplätze können als Brunnen-harten

Nachbar

:h

— Strafe

Nachbar

Hasen

i-

Fig 9. (r Treppenhäuser, Als Grundrissvorbilder können dienen Fig. 3 [3] und 4 [4] h Hofe, D Durchfahit). (Arbeiteransiedlung Baumhof hei Essen). Das einzelstehende Familienhaus wird meist zu teuer und eignet sich mehr für Unterbeamte etc. Beispiele finden sich in [1], [3] und [6]. Das Zweifamilienhaus wurde neuerdings bei einer Neuanlage in Höchst а. M. [21], S. 517 dem Vierfamilienhaus vorgezogen und erwies sich als billiger. Auch *; bei der „geschlossenen“ Bauweise kann das Einfamilienhaus mit gemeinschaftlichen Scheidemauern in Reihen angeordnet śj werden, wie dies in Marienthal bei Wandsbeck [27], S. 265.

in Höchst а. M. [21], S. 521, und in München-Gladbach [14] £ i    (s. Fig. 5) ausgeführt ist. Bei Anlagen solcher Einfamilien-

Nachbar

häuser liegt die Möglichkeit vor, die Arbeiter durch Teilzahllasen\g\ lungen allmälich zu Hausbesitzern zu machen, was namentlich llllllllllpS: ^ die gemeinnützigen Baugesellschaften, die Genossenschaften und manche Arbeitgeber zur sittlichen Hebung der Arbeiter be-*    Die Kosten eines solchen Einfamilienhauses betragen

Hasen

je nach den örtlichen Verhältnissen, Bodenpreisen und je nach *der Grösse und Ausführungsweise 2000—5000 Ji. Schwieriger *j    wird diese humane Bestrebung, wenn die Raumeinteilung so

XI    erfolgt, dass nach Fig. 6, 7 und 8 vier Wohnungen mit beson-

« j    deren Eingängen, aber in getrennten Stockwerken des Hauses

!    angebracht werden. Ausschliesslich zum Vermieten geeignet,

ШШяШШ Lk weniger behaglich, aber durch die teuren Bodenpreise für grössere ^ Strasse    *    Städte geboten, erscheinen die Miet- oder Zinshäuser, in denen

Fig. io.    die Wohnungen in 3, 4 oder mehr Stockwerken über einander

neben den Trockenboden [27], S. 303, um das Eindringen des Wasserdampfes und Seifengeruchs in das Haus zu vermeiden, oder man legt besondere Waschhäuser im Hof an. In ersterem Fall muss natürlich für eine gute Wasserableitung und für wasserundurchlässige Dielung gesorgt werden. Der jährliche Mietpreis darf zwischen 160 und gJ ___    ^ л _

Solche Miethäuser können als einzelne £ 1-Ш1_HHä 1 c*-

к-аб-ж— 20,65-ж-ад

К.........-53.-64------»

Nachbar

Fig. 12.

2    3 4 5 6

Fig. 11.

Nachbar

—-3 SX) U_>

240 Ji. liegen.

grössere Gebäude oder Gebäudegruppen, die Johannes-Vereinshäuser in Dresden [17] (s. Fig. 9), Meyer’sche Häusergruppe in Berlin [19], S. 23 (s. Fig. 10), oder aber als ganze Blocks umgebende oder einnehmende Bauten hergestellt werden, wie z. B. die Blockbuildings in England oder die von dem „Verein zur Erbauung billiger Wohnungen“ in Leipzig [27], 3,

S. 299 (s. Fig. 11), geschaffene An-läge, bei welcher jedes der 26 Häuser vier Wohnungen enthält und das Blockinnere entsprechend der Ge- pi 1 samtzahl der Wohnungen, in 104 kleine Gärtchen geteilt ist ; a ist ein gemeinschaftlicher Trockenplatz, b ein Spielplatz, c das Waschhaus und d ein Kinderhort. Bei den englischen Anlagen dieser Art werden die Treppen durch Anbringung von Gallerien so angeordnet, dass sie Ins zur Abschlussthür der einzelnen

r:::i

ii

.1

[_ ; j

fl к -Ą

'-3,5-

-3,5 r~’

xva

53

ТТГТ

«—■*ł.7—*<--3,03^- 4,7 —

COl

ĆT>

i i:

rpr

xvm <

—4,7 —^-5,0з4*--4,7 -Ц

Wohnungen frei liegen und von der Strasse oder vom Hof aus übersehen werden können [19], S. 28.

Fig. 13.

Solche Anlagen bedürfen jedoch eines statutenmässigen Schutzes, damit das ^ Blockinnere nicht im Laufe der Zeit durch Quergebäude, Werkstätten, Stallungen u. dergl. verbaut wird, auch wird eine solche Anlage, wenn sie sich rentiren soll, meist zu kostspielig. Für eine rationelle Ausnützung der beson- jj ders in Berlin vorkommenden tiefen Blocks für Arbeiter- tj Wohnhäuser sind verschiedene Vorschläge gemacht worden. 55 Architekt Goeke [16], S. 509, bebaut den Bauplatz nach Fig. 12 und bringt eine Grundrissausbildung in Vorschlag, die in Fig. 13 bis zur Symmetrielinie ab (s. Fig. 12) dar- w gestellt ist und bei welcher die Vermeidung von Korridoren und des sogen. „Berliner Zimmers“ sowie die Anbringung einer Altane A vor den meisten Küchen hervorzuheben ist, welche zum Ausklopfen und Lüften der Sachen dienen soll, den Zugang zum Abort enthält und von welcher aus Kehrichtschachte К bis hinunter führen. Architekt Messel [20], S. 181, löst die Aufgabe durch Einschaltung mehrerer Höfe für einen sehr tief liegenden, nur schmal zur Strasse

Nachbar

T TiT

■1

<-Ц2£у

Nachbar

Hof

KP

s? HP Hof

,Æ

Nachbar

Nachbar

Strasse Fig. 14.

vortretenden Bauplatz nach Fig. 14, für welche Anordnung sich Grundrisse nach dem »Schema der Fig. 15 verwenden lassen, T sind die Treppenanlagen,

Fig. 15.

‘9.5

P Nachbar

iT

- -27---->'

Strasse Fig. 16. Strasse

W die Waschhäuser. Regierungsbaumeister Goldschmidt [20], S. 125, sucht die Blockbebauung nach Fig. 16 und 17 dem in Berlin sonst üblichen Grundriss anzupassen. Die ausgeführte Anlage der Mayer’schen Häuser [19], S. 23, s. Fig. 10, bei welcher, analog der Blockeinteilung durch querführende Nebenstrassen, die Häuser in Abständen von 9 m hinter einander liegen und die Aborte im Hof in besonderen kleinen Gebäuden A untergebracht sind, ist zur Nachahmung nicht sehr zu empfehlen (s. auch [17], S. 266, Fussnote). Die Ausführung muss eine einfache, geringe Abnützung und wenig Reparaturen sichernde, möglichst solide sein, die sich jedoch vom Landesüblichen nicht weit entfernen Nachlar darf. Für Berliner Verhältnisse empfiehlt Architekt Goeke [16j, S. 510 : ausser einigen aus geputztem Drahtgeflecht hergestellten ; u Seitenwänden alle Wände solid zu mauern und mit Wasser-; A kalk zu putzen, die Einfassung der Oeffnungen, den Sockel und die Band- und Hauptgesimse aus Klinkern oder Formziegeln A herzustellen, die Brüstungen mit Blech abzudecken, für die Dacli-deekung Falzziegel anzunehmen und die Keller zu überwölben. Statt der Klinker und Falzziegel wird man unter Umständen auch billigen Sandstein und Schiefer wählen können. Auf den Baugrund aufgesetzte Erdgeschosse sind ferner in drei Schichten mit Aussparung von Luftzügen zu unterpflastern, die Wände und Decken der Waschküchen und Baderäume sind auszufugen und mit Oel zu tränken, der Fussboden derselben ist zu asphaltiren, |P :    während die Durchfahrten und Höfe mit Klinkern zu pflastern

Nachbar

sind. Die Treppenhaus- und Küchenwände sind 1 m hoch mit Щ £ Wasserkalk zu putzen und mit Oelfarbe zu streichen, im übrigen WÛ Ш *9 genügt gewöhnlicher Putz mit Leimfarbenanstrich, allenfalls sind IlllllIlP ; die Wohnstuben einfach zu tapeziren. Die Treppen sind zwischen уЩШШ.i    Eisenträgern zu wölben, die Stufen aufzumauern    und auf diese

—--Trittbohlen zu schrauben. Die Geländer sind möglichst dicht

■ni

miw/wvJ-fund stark herzustellen. Für die Decken- und Fussbodenkon-! struktion ist zu empfehlen, die Balkenköpfe auf einer die Feuchtig-i    keit abhaltenden Teerpappbahn aufzulagern und    vor denselben

^    eine Luftschicht frei zu lassen, welche in geputzten    Wänden durch

:    kleine Zinkröhren, in gefugten durch eine often gelassene Stossfuge

■    mit der Aussenluft in Verbindung bleibt. Die    Zwischendecke

.....h»

Strasse

Fig. 1 7.

*    besteht am besten aus Gipsdielen, mit welchem    Material auch

die nach unten vorstehenden Balken bekleidet werden können. Leber die Sandfüllung ist sodann zur Abhaltung der Durchsickerung etwaiger Feuchtigkeit von oben und des Aufsteigens der verbrauchten Luft von unten, unter der Dielung ein Tuch aus Dachleinen aus der Fabrik von Weber-Falkenberg in Köln auszuspannen. Die Altane endlich kann mit einem engmaschigen Eisengeländer versehen und mit Wellblech abgedeckt werden, das mit einem Asphalt-Estrich bedeckt wird.

Litteratur: [1] Kiasen, L., Die Arbeiterhäuser in ihrer baulichen Anlage und Ausführung, sowie die Anlage von Arbeiterkolonien, Leipzig 1879.— [2] Homes of the London poor, 2. Auf!., London 1883. — [3] Schmölcke, J., Das Wohnhaus des Arbeiters, Bonn 1883. — [4] Die Arbeiterkolonie Leinhausen bei Hannover, Zeitschr. d. Arch. u. Ing.-Ver. zu Hannover 1884,

S. 555. — [5] Die Arbeiterkolonien von Krupp, in Mülhausen, Stuttgart und Leinhausen, Deutsche Bauztg. 1884, S. 548. — [6] „Klein aber mein“, sieben Projekte für einzeln stehende Häuschen mit Stall von E. Schindler-Escher, Zürich 1886. — [7] Frankfurt und seine Bauten, Frankfurt a. M. 1886, S. 277. — [8] Schmolkr, Ein Mahnruf in der Wohnungsfrage, Jahrb. f. Ges. Yerw. und Volkswirtschaft im deutschen Reich 1887, Heft 2, S. 1 : Die Arbeiterwohnungsfrage, Wochenbl. für Bauk. 1887, S. 451. — [9] lieber gemeinnützige Bauvereine, Deutsche Bauztg. 1888, S. 597, 615, 621. — [10] Arbeiterwohnhaus der Gasfabrik zu Reick bei Dresden, Deutsche Bauztg. 1888, S. 129. — [11] Trüdinger, O., Die Arbeiterwohnungsfrage und

die Bestrebungen zur Lösung derselben etc., Jena 1889. — [12] Familienhäuser für Arbeiter, Unterbeamte etc., Deutsche Bauztg. 1889, S. 325. — [13] Die Arbeiterwohnhäuser der gemeinnützigen Bauges, zu Mannheim, Deutsche Bauztg. 1889, S. 395. — [14] Arbeiterwohnhäuser in München-Gladbach, Deutsche Bauztg. 1889, S. 575. — [15] Arbeiterkolonie im Agnetapark Delft, Zentralbl. d. Bauverw. 1889, S. 396. — [16] Das Arbeitermietshaus in Berlin, Deutsche Bauztg. 1890, S. 501, 508, 522. — [17] Häusergruppen des Johannes-Vereins in Dresden, Sebnitzer Str. 27, 29, 31, Deutsche Bauztg. 1890, S. 264. — [18] Hamburg und seine Bauten, Hamburg 1890, S. 199. - [19] J. Stabler, Der Städtebau, Handb. d. Arch., Teil IV, 9. Halbband, Darmstadt 1890, S. 25—31.— [20] Die Arbeiterwohnfrage, Deutsche Bauztg. 1891, S. 119, 123, 162, 170, 181, 200, 233. 241. — [21] Arbeiterwohnungen der Farbwerke in Höchst a. M., Deutsche Bauztg. 1892, S. 517. — [22] Die Arbeiterwohnfrage, Deutsche Bauztg. 1892, S. 253 und 265. — [23] Arbeiter-Heim in Stuttgart, Deutsche Bauztg. 1892, S. 564. — [24] Arbeiterhäuser der Lokomotivfabrik Henschel in Kassel, Deutsche Bauztg. 1893, S. 324. — [25] Arbeiterkolonie Haselhorst bei Spandau, Deutsche Bauztg. 1893, S. 103. — [26] Arbeiterwohnungen, Schweiz. Bauztg. 1893, Bd. II, S. 43, 50, 165, 172, 177. — [27] Jul. Post und Dr. Albrecht, Musterstätten persönlicher Fürsorge von Arbeitgebern, Berlin 1893, Bd. II.

zu

L. von IVillmann.

Arbeiterwohnhäuser, ländliche. Die ländlichen Arbeiterwohnliäuser werden in der Regel von dem Grundbesitzer gebaut, der seinen Arbeitern freie Wohnung und Stallungen vertragsmässig zu gewähren hat. Mit dem Hauswesen des ländlichen Arbeiters ist meistens ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb, d. h. Gartenbau und Viehhaltung, verbunden, daher gehört zur Wohnung ein kleiner Hof und    I

ein Stallgebäude. - -—д-у—-    ----ц f    ЯВЯЯЕ!!!ЯЯЭНЕ5ЭЕИ|

Die Baustelle der rjj^i j !    УГ    1J

Arbeiterwohn- Az л j J jL—,----- JjQ    UL

QtCCu&c,.

O..I

[feôAkfj-i X О 4 ! [$*-*** j-[ j ^

L. -JZ3I AzT-bTzrazz

5-

un-

Iniliini!

■i

■■

k-

к .JA

liäuser ist so zu wählen, dass jede einzelne Wohnung und der zugehörige Hof einen möglichst mittelbaren Ausgang nach der Strasse erhält. Die Anordnung der Gebäude auf der Baustelle muss den Ueberblick des Hofes und der Stallthür von der Wohnung aus gestatten. In jeder Wohnung muss wenigstens ein Teil der vorhandenen Fenster mehrere Stunden des Tages der Sonne ausgesetzt sein. Zu einer Ar-beiter wohnung , gehört : einWohn- jf ~lj О zimmer, eine bis |j |! zw ei Schlaf kam- AL mern, eineKüche,

häufig Zugleich Fig. l. u. 2. Zweifamilienhaus, preisgekrönt von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft.

Flur, ein Kellerraum, ein Bodenraum mit Räucherkammer, ein Stall mit Abort. — Das Wohnzimmer erhält 19 bis 22 qm Grundfläche bei 2,5 bis 2,7 m Höhe (Erlass des preuss. Ministeriums für Handel vom 9. Januar 1871). Der Fussboden ist im östlichen Deutschland häufig nur ein Lehmestrich, im mittleren und westlichen Deutschland wird Dielung bevorzugt. Als Decke verwendet man bei einfachster Ausstattung in einstöckigen Häusern den von unten mit Lehm geputzten und geweissten gestreckten Windelboden, in besseren Häusern den halben Windelboden, darunter Rohrdeckenputz, darüber Dielung. Sehr zu empfehlen sind auch die Betongewölbe [1]. Fenster werden am besten einflügelig hergestellt, damit auch ländliche Handwerker sie leicht verfertigen können.— Die Schlafkammer soll mindestens 10—12 qm Grundfläche erhalten (Vorschrift für preussische Domänenbauten). Dieses Mass genügt aber nicht, um die ganze Familie ohne Zuhilfenahme der Wohnstube aufzunehmen. Man

sollte, wo

nur eine Schlafkammer vorhanden ist, diese nicht unter 20 qm, besser aber zwei Kammern von je 10 qm anlegen, deren eine im Dachgeschoss liegen kann. Eine der Schlafkammern muss wenigstens massig geheizt werden können. — Die Küche. Die Volksgewohnheiten des Westens sind andere als die des Ostens. Im Osten fehlt die Küche häufig ganz oder sie bildet den Ein-gangsflur und wird nur im Sommer zum Kochen, sowie immer zum Waschen, Gemüseputzen u. dergl. benützt, während im Winter im Stubenofen gekocht

wird. Bei dieser Einrichtung ? erhält die Küche nur 6— 8 qm. Einen besonderen Eingangs-flur von der Küche als Wind-

JIMfiÜ

fs_

Flur

, fang abzuzweigen ist zweck-; los ; die Benützung der Küche ; als Eingangsflur entspricht den ländlichen Gewohnheiten. In M den westdeutschen Gegenden ^ wird die Küche zugleich als j Wohnzimmer benützt und er-; hält dann ungefähr 20 qm I Grundfläche. Hier ist ein i Windfang an dem Eingänge i erwünscht. — Dem Keller, j der vorzugsweise zur Auf-; bewahrung der Kartoffelvor-* rate dient, gibt man eine Grundfläche von 8 —10 qm und einen Zugang im Innern des Hauses. -— Die Heizung ist so einzurichten, dass in der Wohnung nur ein Feuer zum Heizen und Kochen erforderlich ist. Als Sommerküche kann der mit einem Herd versehene Hausflur verwendet werden. Im Winter dient der mit Kochröhre ausgestattete Stubenofen gleichzeitig zum Kochen und Heizen. In [2] wird ein Ofen für Arbeiterwohnhäuser mitgeteilt, der auch im Sommer zum Kochen benützt werden kann, ohne sich merklich zu erwärmen. Eine andere bemerkenswerte Feuerungsanlage, die einen Kochherd, Ofen, Backofen, offenen

Kamin und Räucherkammer vereinigt, ist zu finden in [3] und in [2]. Für den Sommerherd eignen sich besonders auch die in Sachsen und Thüringen weit verbreiteten Grudeherde (s. d.). Wünschenswert ist, dass die Heizung ohne weiteres auch die Lüftung der Wolmräume bewirkt, weil Arbeiter erfahrungsmässig zum ^ Oeffnen der Fenster nicht zu bewegen sind. — Der Stall wird häufig als besonderes Gebäude errichtet; als Anbau des Wohnhauses oder mit diesem unter einem Dach muss er nach baupolizeilichen Vorschriften durch eine Brandmauer ohne Thüröffnung gegen die Wolmräume begrenzt werden. Grösse und Einrichtung richten sich nach den örtlichen Verhältnissen. Im Osten Deutschlands erhalten die Arbeiter meistens die Berechtigung zum Halten einer Kuh, eines oder zweier Schweine und einigen Federviehs. Dabei rechnet man zu einer Wohnung einen Stallraum von 3 zu 4 m. Der Holzstall erhält 4 bis 5 qm Grundfläche. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft stellte in einem Preisausschreiben für Arbeiterwohnhäuser als Erfordernis für den Stall auf: 2 Ziegen, 2 Schweine, 2 Gänse, einige Hühner, 1 Holzstall, Bodenraum für Heu und Stroh. Abort und Düngergrube.

38‘

i Wohnst, i?"

Wohnst.

fl

Schläfst! i 1^

--ĄJ- —I    :¥s;

Schläfst.

iS'

Schläfst.

Schläfst.

Wohnst.

Wohnst.

Flur

Flur¹

к--

DD

00

Fig. 3. Vierfamilienhans; Grundriss.

m ffi

э GD

ę*

--,--* ___

->*---------Ш-______M

Fig. 4. Vierfamilienhans: Querschnitt.

i, i

Entwürfe. Das ländliche Arbeiterwohnhaus wird als Ein-, Zwei-, Dreioder Vierfamilienliaus und zwar in der Tiegel einstöckig erbaut. Selten vereinigt man mehr als vier Familien unter einem Dach. Man vermeidet auf dem Lande gern den kasernenartigen Charakter des Hauses. Es ist auch schwierig, in grösseren Häusern jeder Familie einen eigenen, von der Strasse zugänglichen Hof zuzuweisen, da man die Anordnung des Hofes mit Ställen und Mistgrube hinter oder neben dem Hause derjenigen vor dem Hause vorzieht. Im übrigen soll der Grundriss des Hauses nicht lang gestreckt sein, sondern sich dem Quadrat nähern, damit wenig Aussenflächen der Abkühlung ausgesetzt seien. Die bewohnten Räume sollen aus gleichem Grunde nur eine Aussenwand erhalten. In besseren Grundrisslösungen wird dadurch der Flur in die Ecke des Hauses verwiesen. Weniger wichtig und nur mit Opferung anderer Grundsätze erreichbar ist die Forderung, dass alle Wohnzimmer den Blick auf die Dorfstrasse gestatten. Wir lassen hier einige der wichtigsten vorkommenden Grundrisslösungen folgen unter Hinweis auf [2], das eine grössere Anzahl von Beispielen enthält. Dabei übergehen wir die Einfamilienhäuser, die wegen der höheren Kosten selten für Arbeiter, in der Regel nur für Beamte der Gutsverwaltung gebaut werden.

Fig. 1 u. 2 S. 433 stellen den von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft preisgekrönten Entwurf eines Zweifamilienhauses dar, das in halber Ausführung auch als Einfamilienhaus gelten kann. Die Wohnung besteht aus Stube, Kammer und Küche im Erdgeschoss und einer zweiten Kammer ini Giebel des Dachgeschosses. Flur und Küche sind unterkellert. An der linken Seite des Hauses ist das Küchenfenster so gelegt, dass an den Giebel neben den Eingang das gestrichelt dargestellte Stallgebäude angebaut werden kann. Die Heizung ist die von Dr. Frhr. v. d. Goltz [3] erfundene, oben bereits erwähnte. Das in Ziegelrohbau mit überhängendem Holzzementdach entworfene Gebäude kostet nach dem Anschläge 7500 di., die zugehörigen Ställe 2400 di. Yollständig bearbeitete Entwürfe und Kostenanschläge sind von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft in Berlin S. ЛУ., Zimmerstrasse 8, gegen massige Kosten zu beziehen.

Mit Uebergehung des Dr e if ami lienhau ses, das wegen der unbequemen Einteilung meist keine ganz einfachen Grundrisse ergibt und darum selten ausgeführt wird, teilen wir in Fig. 3 den aus [2] entnommenen Grundriss, Fig. 4 den Querschnitt eines schon mehrfach ausgeführten Vierfamilien ha uses mit. Im Erdgeschoss liegt das Wohnzimmer und die Schlafstube, beide durch einen gemeinsamen Kochofen heizbar.

Flur und Schlaf-

Im Dachgeschoss hat jede Wohnung eine Giebelstube.

Сел ;

Ргт

AAtu-

У*"?

stube sind unterkellert. Eine besondere Küche ist nicht vorhanden, ein Sommerherd steht im Flur. Die Wände sind in Ziegelrohbau und Luftschicht ausgeführt, die Decken aus Betonkappen gebildet, die bei der günstigen Grundrissgestaltung ohne eiserne Träger und mit nur wenigen Verankerungen ausführbar sind. Nach einem beigegebenen Kostenanschläge kostet dieses Gebäude 10700 di. Als Beispiel eines Stallgebäudes für ein Zweifamilienwohnhaus teilen wir in Fig.

Fig. 5. u. 6. Stallgeij ii iule für ein Zweifamilienhaus, preisgekrönt von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft.

5 u. 6 einen von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft preisgekrönten Entwurf mit. Der Bearbeitung dieses Entwurfes hat das obige Bauprogramm zu Grunde gelegen. Von allen ländlichen Arbeiterwohnhäusern sind die Vierfamilienhäuser wirtschaftlich die vorteilhaftesten und darum am weitesten verbreitet.

Litteratur : [1] Deutsche Bauztg., Jahrg. 1882, No. 89 ; Jahrg. 1883, Nr. 13. — [2] v. Tiede-mann, Handbuch des landwirtschaftl. Bauw., 2. Aufl., Halle a. d. S. 1891, S. 448 ff. — [3] v. d. Goltz, Ländliche Arbeiterwohnungen, Königsberg und Tilsit 1865.

son Tiedemann

Arbeitsbedingungen, s. Verschiebungsarbeit.

Arbeitsbücher, in Deutschland seit 1878 obligatorisch eingeführte Kontroll-bücher für Lohnarbeiter unter 21 Jahren. Für in Fabriken beschäftigte Kinder im Alter von 12—14 Jahren sind sog. Arbeitskarten obligatorisch. Vergl. Fabrikinspektoren.

C. Blecken.

Arbeitscylinder, vertikale, von den Pumpenständern getrennte Pnmpen-cylinder mit Ventilkolben, angewendet bei tiefer liegendem T Wasserspiegel zur Verminderung der Saughöhe, auch zur Ver-Л meidung der Gefahr des Einfrierens Bei tiefen Brunnen setzt ) man den Arbeitscylinder etwa 4 m über den Wasserspiegel, ą ä unten schliesst das Saugrohr an, oben das Steigrohr mit dem im Innern befindlichen Gestänge des Kolbens; das Steigrohr A, wird mittelst Flantsche an den Brunnenständer befestigt. Die Arbeitscylinder werden mit und ohne Windkessel ausgeführt (s. Skizze a und b). Für eng gehaltene Bohrlöcher bei Tiefbrunnenanlagen werden die Arbeitscylinder ohne Flantschen, also zum Verschrauben der Anschlussteile eingerichtet und dann meistens ganz aus Messing liergestellt.

Arbeitsdiagramin. Jede Zustandsänderung der Arbeitsflüssigkeit einer Wärmekraft- oder Kältemaschine kann in zweierlei Weise zeichnerisch dargestellt werden. Man kann das jeweilige Volumen v als Abscisse und die zugehörige Spannung p als Ordinate auftragen, oder das Wärmegewicht P als Abscisse und die zugehörige absolute Temperatur T als Ordinate verzeichnen. Zeuner nennt die letztere Darstellung die „Abbildung“ der ersteren. Im ersteren Falle stellt die von der Kurve p=f(v) begrenzte Fläche die bei der Zustandsänderung geleistete Arbeit, im letzteren die Kurve P=f(T) die dabei zugeführte Wärme in Arbeitseinheiten dar. Handelt es sich um einen Kreisprozess, so nennt man die geschlossene Figur p =f(v) das Arbeitsdiagramm, die geschlossene Figur T=f(P) im Gegensätze dazu das Wärmediagramm. Der Inhalt beider Flächen ist gleich, d. h. es ist : $pdv = jTdP

Arbeitsdiagramm in der Baumwollspinnerei.

R. Schüttler

Uebrigens gebraucht man den Ausdruck Arbeitsdiagramm nur im Gegensätze zum Wärmediagramm; selbstredend ist es nichts anderes, als das Indikatordiagramm der Maschine. -s. Baumwollspinnerei.

Arbeitsdruck der Dampfkessel, die absolute Dampfspannung in Dampfkesseln (s. d.); dieselbe wird allgemein in kg pro qcm angegeben. Arbeitseinstellung, s. d. Art. Streik.

Arbeitsfestigkeit (für Zug, Druck, Schub u. s. w.) hat Launhardt [1] den Widerstand gegen Trennung der Teile eines Körpers genannt, wenn nicht nur eine einmalige ruhende Beanspruchung, sondern vielfache Wechsel zwischen einer oberen Grenze, vom Absolutwerte a, und einer unteren Grenze gleichen oder entgegengesetzten Sinnes, vom Absolutwerte a‘, stattfinden. Nach Wöhlers Versuchen [2], welche mehrfache Bestätigung [3], [4], [5] und mannigfache Deutungen erfahren haben, nimmt die Arbeitsfestigkeit a mit wachsender Differenz d der eingrenzenden Spannungen a und + a‘ ab. Drei Werte von a sind von besonderem Interesse: 1. Die Festigkeit t gegen einmalige ruhende Beanspruchung, welche bei diesen Unterscheidungen Tragfestigkeit genannt wurde (für sie ist a‘ = a, d = o); 2. die Ursprungsfestigkeit n, entsprechend Wechseln zwischen einer oberen Beanspruchung und dem ursprünglichen spannungslosen Zustande (a¹ — о, d = a); 3. die Schwingungsfestigkeit s, bei Wechseln zwischen numerisch gleichen Spannungen entgegengesetzten Sinnes (a‘ = a, d = 2a). Insoweit für a, u, s die Geschwindigkeit des Anschwellens und Dauer der einzelnen Beanspruchungen, die Länge der Buhepausen zwischen denselben u. s. w. in Betracht kommen, wären diese Einflüsse bei Ermittelung zusammengehöriger Werte durch übereinstimmende Versuchsanordnung auszu-schliessen. Da die Wiederholungen erfahrungsgemäss bei gewissen Höhen der

Beanspruchungen ungünstig auf den Bestand des Materials wirken, so sind im allgemeinen um so kleinere а, и, s zu erwarten, je mehr Wiederholungen beabsichtigt werden. Bei Versuchen hat man insbesondere Konstruktionen von unbeschränkter Dauer in Betracht gezogen und demgemäss die Versuchsstäbe vielen Millionen Beanspruchungen unterworfen. Im folgenden sind einige daraus entnommene Werte von t, и, s zusammengestellt. Die Resultate 1—8 rühren von Wähler, die Resultate 9 —15 von Bau selling er [4] her; alle sind in Kilogramm per Quadratcentimeter gegeben.

Nr.

Material

Art der Beanspruchung

Axeneisen der Gesellschaft Phönix

» » » Axengussstahl von Krupp .    .    .

I—i H-¹ h-* b-*■ 8— b—¹

Ql Lb. Q3 fcO H- О

n    Î?    n .....

Federgussstahl von Krupp, ungehärtet.

„    »    , gehärtet .

Flacheisen I Flacheisen II

Blech aus Schweisseisen......

„ Thomasflusseisen.....

„    „ Bessemerflusseisen .    .    .    .

Eisenbahnschiene aus Bessemerstahl Axwelle aus Thomasstahl.....

Zug

Biegung

Zug

Biegung

Torsion

Schub

Biegung

Zug

> 1,60 1170    > 1,84

3510

2780

2050

1610

2,17

4930

J?

> 2,00

> 1,83

1,84

1,68

1,74

1.69

1,82

2,12

2,04

Die Beanspruchungen mit einem Vorgesetzten > wurden noch 800, 169 750, 39950 und 54600 mal ausgehalten, so dass sie etwas unter der nur einmaliger Beanspruchung entsprechenden Tragfestigkeit t liegen. Zur Bestimmung der Arbeitsfestigkeiten zwischen t, и und s hat man auf Grund des allerdings noch lückenhaften Versuchsmateriales empirische Formeln aufgestellt. Setzt man das Verhältnis der Grenzspannungen hei Beanspruchungen gleichen Sinnes

min В max

bei Beanspruchungen entgegengesetzten Sinnes

max B‘_

^    max В    а

wobei die В Absolutwerte (ohne Vorzeichen) und max В die numerisch grösste Beanspruchung bedeuten, dann hat man z. B. nach dem La un har dt-We y raue loschen [9] Verfahren

bei positivem

„ negativem а während nach Winkler [5]

L -*    CI

a‘

— U + -7

_ t

und hierin bei positivem xp das obere, bei negativem das untere Vorzeichen zu wählen ist. Tetmajer setzte für beide Fälle [6]

a — axpi,

worin a, ß, у vom Material abhängige Konstante, welche auch ausgedrückt

t — s

~^7’y.

und Scliäffer nahm bei einer Modifikation des Gerb er’sehen Verfahrens [7] an [3]:

werden können:

а = u, ß =

u,

—    f» + (2 — 1)2

a (2 -1)2

worin à eine vom Material abhängige Konstante,    —. Diese und andere

Ausdrücke hat man hei Bestimmung der zulässigen Beanspruchungen von Baukonstruktionen zu verwerten gesucht. Darstellung und Vergleiche der vorgeschlagenen Methoden und die zugehörige Litteratur finden sich in [9], neuere Weiterbildung des Gerber’sclien Verfahrens in [10]. Siehe auch Dimensionenberechnung, Zulässige Beanspruchung.

2 t,

Litteratur : [1] Zeitschr. d. Arch. u. Ing.-Vereins zu Hannover, 1873, S. 139. — [2] Zeitschr. f. Bauwesen, 1860, 1863, 1866, 1870, wesentliche Resultate 1870, S. 73. — [3] Spangenberg, Zeitschr. f. Bauwesen, 1874, 1875. — [4] Bauschingers Mitteilungen, Heft XIII, München 1886. -— [5] Zeitschr. d. österr. Ing. u. Arch.-Vereins, 1877, S. 45. — [6] Schweiz. Bauzeitung, 1886, VIII, S 141; Baumechanik II, erste Hälfte, Zürich 1889, S. 84, 189. — [7] Zeitschr. d. bayerischen Arch.- u. Ing.-Vereins, 1874, S. 101. — [8] Zeitschr. f. Bauwesen, 1874, S. 398, auch deutsche Bauzeitung, 1875, 1876, 1877, 1889. — [9] Weyrauch, Die Festigkeitseigenschaften und Methoden der Dimensionenberechnung von Eisen- und Stahlkonstruktionen, Leipzig 1889. — [10] Gerber, Zeitschr. d. Vereins deutscher Ingenieure, 1894, S, 1039, 1067, 1103.

Weyrauch.

Weyrauch.

Arbeitsfliissigkeit thermodynamischer Maschinen wird die tropfbare oder gasförmige Flüssigkeit genannt (Wasser, Dampf, atmosphärische Luft, Gasu. s. w.), welche die Arbeit der Maschine zu leisten hat. S. Thermodynamische Maschinen.

Arbeitsgleise, auch Hilfsgleise (Hilfsbahn) genannt, im Eisenbahnwesen vorübergehend benützte Gleise, namentlich zu Bauzwecken (Baugleise).

Göring.

Arbeitsgruben, in Lokomotiv- und Wagenschuppen, sowie Werkstätten, sind die meist durch Mauerwerk, seltener durch Eisenplatten eingefassten Vertiefungen zwischen den Schienen eines Gleises zum Zweck der Besichtigung, Reinigung und Bearbeitung der Eisenbahnfahrzeuge von unten. Arbeitsgruben müssen mindestens an einem Kopfende mit Treppenstufen zugänglich und gut entwässert sein. — Arbeitsgruben zum Reinigen der Roste im Dienst befindlicher Lokomotiven und zum Herausziehen des Feuers heissen Lösch grub en und liegen ausserhalb der Gebäude, sowie auch in den Hauptfahrgleisen, da wo die Lokomotiven halten.

Arbeitsliölie, s. Dynamische Höhen.

wenden.

Zum Uebergang aus der Pressluft der Kammer in die freie Luft, oder umgekehrt, dienen Luftschleusen, die oben oder unten an den Schächten angebracht sind. Die Pressluft gelangt in Röhren durch die Decke in die Arbeitskammer. — S. das Nähere unter Pressluftgründung. Arbeitskammern, s. d. Art. Einigungsämter.

Arbeitskammer nennt man den auf fünf Seiten geschlossenen, unten offenen Raum, welcher die ganze Grundfläche einer Pressluftgründung einnimmt. Durch Einführung von Luft, deren Spannung diejenige der atmosphärischen Luft um die Höhe der Wassersäule übersteigt, unter der sich der unterste Rand der Kammer befindet, wird das Wasser aus derselben verdrängt. Dadurch ist die Möglichkeit geschaffen, in dieser Kammer wie in einer Taucherglocke zu arbeiten. Die Arbeit besteht meist darin, den Boden unter der Kammer abzugraben und auszuräumen, so lange derselbe keine genügende Tragfähigkeit . für das Bauwerk zu bieten scheint, welches über demselben erstellt werden soll. Die Kammer erhält deshalb eine Höhe von 2 m bis 2,50 m, die gestatten soll, in derselben bequem zu arbeiten. Ueber der Decke der Kammer muss eine Last aufgebracht werden, welche nicht nur verhindert, dass die Kammer gehoben werden kann, sondern sogar ermöglicht, dass dieselbe nach Massstab der Ausgrabungen in den Boden eindringt. Diese Belastung wird in den meisten Fällen direkt in jener Mauerwerksgattung ausgeführt, welche den Gründungskörper bilden soll; sie besteht manchmal auch aus einem Ballast, wie Gusseisenstücke, der nach Bedürfnis verändert und entfernt werden kann. Wird die Decke mit Mauerwerk belastet, so muss auch die Arbeitskammer bis unter die Decke mit solchem ausgefüllt werden, nachdem die Ausgrabungen auf einen widerstandsfähigen Boden geführt haben. In diesem Falle bleibt die Arbeitskammer im Fundament eingemauert. Wird die Decke hingegen mit einem beweglichen Ballast belegt, so kann durch allmäliche Entfernung desselben die Kammer wieder gehoben werden. Dadurch ist die Möglichkeit geboten, auf dein zur Aufnahme des Bauwerkes passenden Boden in der Kammer selbst allmälich das Fundament aufzubauen und die Kammer zu anderen ähnlichen Arbeiten wieder zu vérin die Arbeitskammer gelangt man durch eiserne Schachte, die auf der Decke aufgesetzt, mit Leitern versehen sind und über das Wasser herausragen. Durch die nämlichen oder durch spezielle Schächte wird der ausgegrabene Boden oder werden die Materialien zur Ausführung des Mauerwerks in der Arbeitskammer gefördert.

Crä. Zschohke.

Arbeitskanal nennt man denjenigen kanalartigen Teil eines Papierholländers, in welchem die eigentliche Arbeit der Zerkleinerung der Hadern zur Ausführung kommt, in welchem sich daher die Messerwalze befindet. Dieser Teil ist gewöhnlich etwas breiter als der übrige Teil des Holländerraumes. S. Papierfabrikation.

Arbeitskapazität oder spezifische Arbeite к apazität hat man mitunter die Arbeit genannt, weiche eine auf dem Querschnitt eines Stabes gleichmässig verteilte Zugkraft per Einheit des Stabvolumens leistet, bis der Bruch eintritt. Die Zugkraft ist dabei, den zunehmenden Dehnungen entsprechend, stetig veränderlich gedacht. Werden in beliebigen Massstäben die Dehnungen als Abscissen, die zugehörigen Zugkräfte als Ordinaten aufgetragen, so ist die Arbeit bis zum Bruche durch eine Fläche dargestellt, welche für die wichtigsten Konstruktionsmaterialien (Schweisseisen, Flusseisen, Stahl) der in beistehender Figur schraffirten ähnlich sieht. Man kann dafür setzen c.

A — rjBAl,    I

wenn Al die Dehnung (s. d.) der Stablänge l bis zum J?

Bruche, В die grösste Beanspruchung für den ganzen £

Querschnitt F, und rj einen Erfahrungskoefficienten be- j= deuten. Die Arbeitskapazität, als Arbeit für die Ein- “ heit des anfänglichen Stabvolumens Fl. ist also

BAI

⁽\-yi~riFT

unter t die Zugfestigkeit (per Querschnittseinheit), unter Л die Verlängerung auf die Längeneinheit verstanden. Tetmajer schloss aus Versuchen, dass i] zwar von der chemischen Zusammensetzung und mechanischen Bearbeitung des Materials während der Fabrikation abhängt, aber doch für die verschiedenen Sorten derselben Gattung Konstruktionsmaterial (Schweisseisen und Flusseisen) nahezu denselben Wert hat und ging bei Festsetzung von Qualitätsklassen für Eisen und Stahl auf Grund von Zerreissversuchen von der Arbeitskapazität und Zugfestigkeit aus. Näheres s. [1], [2]. S. auch Qualitätszahlen, vergl. Biegungsarbeit, Verschiebungs arbeit [1].

Litteratur: [1] Tetmajers Mitteilungen, Heft III, Zürich 1886, S. 22, 56. — [2] Tetmajer, Baumechanik, II, erste Hälfte, Zürich 1889, S. 12.

Arbeitskraft kommt zur Aeusserung als menschliche und tierische Muskelkraft oder sie wird von Motoren geliefert. Die Grösse der Arbeitskraft ist neben Zeit und Geschwindigkeit massgebend für die Arbeitsleistung. Die menschliche und tierische Arbeitskraft ist verschieden nach dem Bau des ganzen Organismus, der Rasse, dem Alter, Geschlecht, der Ernährung und den Einflüssen der Witterung. Bei der menschlichen Arbeitskraft kommt noch in Betracht, in welcher Weise sich dieselbe äussern kann, ob mit oder ohne Benützung von Hebel oder Kurbel, bei der tierischen die Art der Anspannung, der geradlinige oder im Kreis verlangte Zug (Göpelarbeit), sowie die Zahl der gleichzeitig verwandten Tiere. Bei der Arbeit an der Kurbel vermag der mittlere Arbeiter bei der Geschwindigkeit von 1 m pro Sekunde mit einer Kraft auf die Dauer zu arbeiten, welche = 6—10 kg, im Mittel 7,5 kg oder =AvPS- ist. Sie lässt sich direkt ermitteln durch Anwendung des Kurbelkraftmessers von Wüst [1], welcher den mittleren Kurbeldruck in kg angibt. Im obigen Fall würde sich die effektive Arbeitsleistung mit 21600—36000 oder im Mittel 27 000 mkg pro Stunde berechnen. Ueber die Grösse der tierischen Kraft und Leistungsfähigkeit, welche übrigens auch beeinflusst wird von der Lage und Beschaffenheit der Fahrbahn, gibt nachstehende, aus [1] entnommene Zusammenstellung Aufschluss.

Leistung der Pferde bei 1,11 m Geschwindigkeit pro Sekunde und achtstündiger Arbeitszeit.

Maxim, Kraft.

- ytb,

0 längenänderun.

üL gen

Weyrauch,

Pferdegewicht in kg: .    .    .    .

Maschinenpferdekraft : .    .    .    .

Zugkraft in kg:......

Tagesleistung in Millionen kg :

300

100

500

600

700

0,66

0,83

1,0

45

56

07

1,44    1,80    2,16

1,17

78

1,33

2,52

89

2,88.

Bei 600 kg schweren Ochsen darf die mittlere Zugkraft mit 70 kg angenommen werden, die Geschwindigkeit mit 0,65 m pro Sekunde, bei 500 kg schweren

Kühen mit 50—55 kg und 0,75 m. Mit der Zahl der an einem Wagen oder Pflug gemeinschaftlich arbeitenden Tiere nimmt die Leistung des einzelnen relativ ab, teils weil das einzelne Tier nicht ständig im Geschirr zu liegen braucht, teils weil der Winkel, in welchem die Zugkraft wirkt, durch die Anspannung ein ungünstiger wird. Für horizontale Fortbewegung auf guten Strassen und Bespannung mit Pferden gelten in dieser Hinsicht folgende Sätze : Angenommen, es bewege ein Pferd von 500 kg lebendem Gewicht bei 1,1 m Geschwindigkeit und der Zugkraft von 65 kg = 3% der Last eine solche von 2170 kg auf ebener Strasse fort, so stellen sich die Leistungen mehrerer zusammengespannten Pferde, sowie die prozentische Ausnützung der Zugkraft folgendermassen :

Pferdezahl :

Nutzlast kg :

Zugkraft °/₀

Es erscheint deshalb zweckmässig, grosse Lasten, zu deren Fortbewegung mehr als vier Zugtiere nötig wären (im obigen Falle über 7000 kg), sofern dies überhaupt möglich ist, zu teilen, auf mehrere Wagen zu verladen und jeden mit weniger Zugtieren zu bespannen [2]. Ungünstiger als beim Zug geradeaus gestaltet sich die Aeusserung der Zugkraft, wenn die Tiere sich im Kreise bewegen müssen, und zwar um so mehr, je kleiner sein Durchmesser ist. Im allgemeinen darf man annehmen, dass bei der Arbeit am Göpel nur 70% der normalen Zugkraft zur Ausnützung kommen mit Abweichungen bei folgenden Durchmessern der Kreisbahn:

Bahndurchmesser m :

Zugkraft %:

Die Kosten der von Menschen, Tieren und Motoren gelieferten Arbeitskraft berechnen sich nach Wüst pro Pferdekraft und Stunde folgendermassen:

Arbeit des Menschen an der Kurbel .    . 200—300 Pfennig.

Litteratur: [1] Wüst, Landw. Maschinenkunde, 2. Aufl., Berlin 1889. — [2] Rühlmann, Allg. Maschinenlehre, 2. Aufl., Braunschweig 1876, Bd 2.

Arbeitsmaschinen, in der Landwirtschaft (wie auch im allgemeinen) sind im Gegensatz zu den Kraftmaschinen oder Motoren solche Maschinen, welche die nützliche Arbeit irgend welcher Art zu verrichten haben. Man kann sie in drei Hauptgruppen zusammenfassen: 1. Transportmaschinen: Wagen, Eisen- und Drahtseilbahnen, Aufzüge, Pumpen etc. 2. Maschinen für Boclen-und Pflanzenkultur: Ackergeräte, Düngerstreuer, Säe-, Hack-und Erntemaschinen, Drescli-, Beinigungs- und Sortirmaschinen etc. 3. Maschinen für die Tierhaltung: Häckselmaschinen, Futterdämpfer, Schrotmühlen, Wurzelschneidmaschinen, Molkereimaschinen etc. 4. Maschinen für landw. Nebengewerbe: Torfstechmaschinen, event. Brauerei- und Brennerei-Maschinen etc..

Arbeitsmessung, s. Maschinen mes skun de.

Arbeitsrohr, das oberste Bohr eines Hohlgestänges für Deutsche Kernbohrung (s. Tiefbohren), an welchem unmittelbar oder mittelbar die Triebkraft angreift.

2170

100

2126    1887    1736    1584    1454    1193    1063

98

66

87

72

80

75

73

78

67

55

49

10

80

11

12

82

83.

Strebei.

Strebei.

Arbeitsstrom, s. Telegraph.

Arbeitsvermögen wird von Manchen im Anschluss an Grashof (Theoretische Maschinenlehre, I, Leipzig 1875, § 11) die Energie (s. d.) genannt.

Arbiträre Funktionen, s. Funktionen.

Arbolgummi, Klebemittel, aus 100 g ЛУeizenstärke, % 1 Wasser, in dem 10 g Oxalsäure gelöst sind, durch Erhitzen bis 90° C. im Wasserbad, Neutralismen mit Marmormehl, Filtriren und Trocknen hergestellt.

Are, Bogen, sowohl als Kurve, als auch als Bauteil.

Arcade (Arkade), eine Aneinanderreihung von Bogenstellungen, bei welchen der Bogen entweder auf Säulen oder auf Mauerwerk aufruhen kann.

Archäisch werden in der Geologie die ältesten auf der Erde bekannten Gesteinsbildungen genannt. Sie sind versteinerungsleer (azoisch) und bilden die

Unterlage der geschichteten, versteinerungsführenden Gesteine. Sie besitzen indes auch eine Art Schichtung oder paralleles Gefüge und werden von unten nach oben eingeteilt in Gneis, Glimmerschiefer und Urthonschiefer oder Phyllit.

Leppla.

Litteratur: Credner, Elemente der Geologie, 7. Aufl., Leipzig 1891, S. 367. Archäologie der Erde, s. v. w. Urgeschichte der Erde, teils die historische Geologie, teils die Lehre von den ältesten Bildungsperioden, Urzuständen der Erde umfassend.

Archaisch, s. v. w. altertümlich, am häufigsten gebraucht in Bezug auf griechische Kunstübung. So charakterisirt sich z. B. die archaisch-griechische Skulptur durch feingefältelte Gewandung der Frauen und durch eine streng stilisirte Behandlung des Kopf- und Barthaares der Männer. Die Skulpturen in den Giebelfeldern des Athenetempels zu Aegina zeigen, obschon an der Grenze des archaischen Stiles stehend, immerhin noch deutlich die oben erwähnten Kennzeichen.

von Schubert-Soldern.

Archaistisch, s. v. w. dem Altertümlichen nachgebildet. Es ist eine Eigentümlichkeit aller entwickelten Stilarten, dass sie meist gegen das Ende ihrer Entwicklung zu gerne die alten Formen des Stils wieder hervorsuchen. So gab es eine Zeit, wo der ausgebildete römische Stil die archaisch-griechischen Formen, namentlich der Skulptur, wieder nachahmte. Treffende Beispiele bieten insbesondere einige Bronzestatuen im Museum zu Neapel, die feingefälteltes Gewand und streng stilisirtes Haar besitzen, trotzdem sie dem römischen Stile angehören.

von Schubert-Soldern.

Archimedisches Polyeder (Archimedische Körper, halbregel massige Polyeder) sind von regulären Flächen von verschiedener Seitenzahl begrenzt und besitzen kongruente körperliche Ecken. Bezeichnet m die Anzahl der Flächen, welche an jeder Ecke zusammenstossen, e die Anzahl aller Ecken, / die aller Flächen, 1c die aller Kanten, endlich a, b, c die Anzahl der Seiten der die Ecke bildenden Vielecke und a, ß, y die Anzahl der «-, b- und c-Ecken, die an jeder Ecke zusammenstossen, so bestehen zwischen den genannten Grössen die folgenden Beziehungen: Es ist 2k = me, oder da

a.+ ß + y+ ... ist, 2Ä = (a+^+y-j-..)e, /=(-^+|+|)e, 2e + 2/=

[² ~    ⁺ ~c~~)⁺ • • )]e==

Damit die zuletzt genannte Gleichung bestehen kann, muss der Subtrahendus der linken Seite kleiner als 2 sein. Nun sind aber die kleinsten Werte, welche die darin auftretenden Grössen annehmen können : а = ß = у — 1 und a— 3, b— 4, c = 5 u. s. f. Es wird also der Subtrahendus obiger Gleichung sein :

+ —+ —+

4    5

hervorgeht, dass es keine archimedischen Polyeder geben kann, an deren Ecken mehr als drei verschiedene reguläre Flächen aneinander grenzen. Drei Hauptgruppen von archimedischen Polyedern sind also denkbar, nämlich solche mit drei-, vier- und fünfseitigen Ecken. Die Körper der ersten Hauptgruppe können gebildet sein : a. von einem a-Eck und zwei 6-Ecken ; b. von einem a-Eck, b-Eck und einem о Eck. Für die Gruppe a nimmt die Gleichung 1 die

(l+i-O-.

2к + 4 und

einem Form an:

4.

+ .... Obiger Wert ist aber schon grösser als 2, woraus

sie lässt die folgenden Auflösungen zu:

j-4

«5 50

CO 00

О ⁰⁵

Ю 50

2h I 12    24 I 60 I 24    60

Es gibt also sechs verschiedene Polyeder dieser Gruppe. Das Polyeder I ist unbestimmt zufolge der beliebig zu wählenden Zahl n ; es ist begrenzt von zwei w-Ecken und w-Quadraten. — Die Polyeder II bis VI leiten sich in einfacher Weise aus den regulären platonischen Polyedern ab und zwar das Polyeder II, begrenzt von vier Dreiecken und vier Sechsecken aus dem Tetraeder durch

Ureiteilung der Tetraederkanten und Verbindung der gleichnamigen Teilpunkte in den Flächen des Tetraeders. — Polyeder IV hat zwanzig Dreieke und zwölf Zehnecke als Begrenzungsflächen und entsteht aus dem Dodekaeder durch Einbeschreibung von regulären Zehnecken in die Dodekaederflächen. Polyeder V besitzt als Begrenzungsflächen sechs Quadrate und acht Sechsecke; es entsteht aus dem Oktaeder durch Dreiteilung der Oktaederkanten und Verbindung der gleichnamigen Teilpunkte in den Flächen des Oktaeders. Polyeder VI enthält zwölf Fünfecke und zwanzig Sechsecke und kann aus dem Ikosaeder in gleicher Weise abgeleitet werden, wie das Polyeder V aus dem Oktaeder. Für die Polyeder der Gruppe b besteht die Gleichung:

= 4;

(-Ą- — + —

\a b c

ihr entsprechen zwei Auflösungen und demnach zwei Polyeder, nämlich

VII

48

VIII

10

120

Polyeder VII, von zwölf Quadraten, acht Sechsecken und sechs Achtecken begrenzt, lässt sich sowohl aus dem Hexaeder, als auch aus dem Oktaeder ableiten. Im ersten Falle ist, wenn x die Seite des Polyeders VII, I die des Hexaeders bezeichnet

x —--j=

V    a^²

aTffVijim^er ^    c^es Oktaeders verstanden.

Das Polyeder VIII begrenzen dreissig Quadrate, zwanzig Sechsecke und zwölf Zehnecke. Seine Ableitung erfolgt zweckmässig aus dem Dodekaeder oder dem Ikosaeder. Die Polyeder der zweiten Hauptgruppe besitzen nur vierseitige Ecken ; dreierlei Eckbildungen sind denkbar, es können nämlich : a. drei a-Ecke und ein i-Eck, b. zwei a-Ecke und zwei ö-Ecke, c. ein a-Eck, ein &-Eck und ein c-Eck an jeder Ecke zusammenstossen. Für die unter a. bezeiclmete Gruppe

+ l) • e = 2.

Zwei Auflösungen und daher auch zwei Polyeder sind möglich; letztere sind die Polyeder IX und X.

im zweiten Falle ist x =

gilt die Gleichung:

ß

\a

IX

24

Ersteres ist unbestimmt wegen der willkürlich zu wählenden Zahl n, ist aber stets begrenzt von 2n Dreiecken und zwei n-Ecken. Das Polyeder X besitzt achtzehn Quadrate und acht Dreiecke als Begrenzungsflächen und leitet sich sowohl aus dem Hexaeder, als auch aus dem Oktaeder ab. — Für die Gruppe h besteht die Gleichung:

sie besitzt ebenfalls zwei Auflösungen, welchen zwei Polyeder XI und XII entsprechen.

I XI

2;

XII

30

e 12

Ersteres enthält acht Dreiecke und sechs Quadrate als Begrenzungsflächen und ergibt sich aus dem Hexaeder und Oktaeder durch Verbindung der Kantenmittelpunkte in den Flächen der betreffenden Körper. Polyeder XII besitzt zwanzig Dreiecke und zwölf Fünfecke zur Begrenzung und entsteht in gleicher Wise aus dem Dodekaeder bezw. Ikosaeder, wie das Polyeder XI aus dem Hexaeder bezw. Oktaeder. — Der Gruppe c endlich entspricht die Gleichung:

— l) e = 2

ß+*+l

\a b c

mit einer Auflösung a — 3 ; b = 4 ; c = 5 ; e = 60. Das entsprechende Polyeder XIII hat zwanzig Dreiecke, dreissig Quadrate und zwölf Fünfecke zu Begrenzungs-flächen ; es kann sowohl aus dem Dodekaeder, wie auch dem Ikosaeder abgeleitet werden. — In der dritten Hauptgruppe von archimedischen Polyedern hat man die Bestimmungsgleichung:

( +|-³)<,=⁴'

ihr entsprechen zwei Auflösungen und demnach auch zwei Polyeder XIV und XV.

XV

XIV

24

60

Vonderlinn.

Die beiden hierher gehörigen Polyeder XIV und XV besitzen zweiunddreissig Dreiecke und sechs Quadrate bezw. achtzig Dreiecke und zwölf Fünfecke als Begrenzungsflächen; sie lassen eine streng konstruktive Darstellung bezw. Ableitung aus einem der regulären platonischen Polyeder nicht zu. S. auch Polyeder.

Archimedische Spirale, s. Spirale.

Aug Schmidt

Archimedisches Prinzip, Gesetz vom Auftrieb. Jeder in eine Flüssigkeit untergetauchte Körper erleidet in derselben einen Auftrieb, welcher gleich dem Gewicht der vom Körper verdrängten Flüssigkeit ist (vergl. Hydrostatik). Ist das Gewicht des Körpers kleiner als der Auftrieb, so steigt der Körper in die Höhe, so weit, bis der Auftrieb des schwimmenden Körpers gleich dessen Gewicht ist, im umgekehrten Fall sinkt der Körper zu Boden. Dieses Gesetz, nach welchem Archimedes die Zusammensetzung der Krone des Königs Hiero ermittelt haben soll, lässt sich auch auf andere beschleunigende Kräfte als die Schwere anwenden: Erleidet die Volumeinheit einer Flüssigkeit die Beschleunigung einer Kraft a, die Volumeinheit eines in die Flüssigkeit eingetauchten Körpers diejenige einer gleichgerichteten Kraft b, so erzeugt, je nachdem a^b, entweder a—b eine negative oder b—a eine positive Beschleunigung des eingetauchten Körpers gegenüber der Flüssigkeit. Diesem Gesetze gemäss erklärt sich die Lagerung verschieden schwerer, rotirender Flüssigkeiten unter der Wirkung der Zentrifugalkraft, sowie die Abstossung der diamagnetisehen Körper von den Polen eines Magnets, letzteres durch die Annahme, dass paramagnetische Körper stärker magnetisch polarisirt werden als der sie umgebende mit Luft erfüllte Raum, diamagnetische weniger stark (s. Diamagne-tismus, unter Magnetismus).

Architektur, s. den Art. Baukunst.

Architekturmalerei, die Gattung der Malerei, deren wesentlicher Gegenstand der Darstellung der Architektur ist, sowohl einzelne Architekturmotive, Innen- und Aussenarchitektur, als Gesamtanlagen, die entweder isolirt. oder in Umgebung und Stimmung wiedergegeben werden. Sie umfasst drei nicht streng von einander zu scheidende Entwicklungen: 1. bildet die ikrchitekturmalerei als Ergänzung und Umgebung zu figürlichen Darstellungen eine unselbständige, der Figur untergeordnete, jedoch sehr wichtige Kunstgattung (architektonischer Teil von Historien- und Genrebildern, architektonische Staffage) ; 2. ist sie selbständige Kunstgattung, welche Architekturmotive zum malerischen Mittelpunkte hat, die sie vermittelst Gesamtstimmung, Beleuchtung, Luftwirkung, Umgebung und figürliche Zuthat zu selbständiger einheitlicher Bildwirkung bringt (eigentliches Architekturbild); 3. ist sie Hilfskunst der entwerfenden Architektur und dient lediglich zur leichter verständlichen und wirkungsvolleren Darstellung architektonisch gezeichneter Pläne durch bedingte Betonung von Licht und Schatten, Lokalfarbe, durch perspektivische Wirkung und Umgebung.

Historisch betrachtet, erscheint die Architekturmalerei zuerst als Ergänzung zu figürlichen Darstellungen; schon bei Aegyptern (bemalte Särge), Griechen (Vasenbilder etc ), Römern (pompejanische Wandmalereien) kann man ihre Anfänge konstatiren. Der romanische und gotische Stil zeigt viele Beispiele (Mosaiken, Heiligenbilder, Giotto, Van Eyck etc.). Die Renaissance bemächtigte sich der Architekturmalerei vor allem zu reicherer Komposition ihrer Figurenbilder (Dürer, Holbein, Rafael, Veronese etc. etc.) Eine besondere Blütezeit ist die des Barock und Rokoko, wo die Architekturmalerei immer selbständiger und reicher (Fresko-Dekoration) auftritt und schliesslich durch geistvolle naturalistische Imitation von Bauformen in Konkurrenz mit der Architektur tritt (Schein-architektur, Pater Pozzo, Tiepolo etc.). Hieran anschliessend entstehen mit starker Betonung des Malerischen architektonische Idealentwürfe und Phantasiekonipositionen, wie sie z. B. Werke von Piranesi, Paul Deckers und fürstlicher Baumeister etc. zeigen ; neuere Bemühungen z. B. von Otto Rieth. Die selbständigen Architekturbilder beginnen erst mit dem 17. und 18. Jahrhundert (in Holland z. B. Van der Neer, de Witte. P. Neefs, in Italien z. B. Familie der Canale und Fr. Guardi in Venedig). Bedeutende Architekturmaler in Deutschland sind in diesem Jahrhundert Quaglio, v. Bayer. Carl Werner, Eduard Hildebrand, Carl Graeb u. a. m. Speziell im Dienste der Architektur findet die Architekturmalerei ihre Anwendung in diesem Jahrhundert und ist wohl hauptsächlich durch das Bedürfnis nach farbigen Reiseaufnahmen entstanden. Zusammenhang stehen die Rekonstruktionsarbeiten antiker Bauwerke (Schinkel, Semper, Tiersch v. Zand, Gropius Arbeiten der Pariser Académie des beaux-arts etc.). Verallgemeinert und Bedürfnis wurden sie dann durch die vielfachen öffentlichen Ausschreibungen von architektonischen Wettbewerbungen. — Das Prinzip der Architekturmalerei in diesem letzteren Sinne ist eine Vereinfachung und Reduktion in der Anwendung der allgemeinen Grundsätze der Malerei überhaupt, wobei die Gesetze der Perspektiv-Konstruktion wesentlich mitwirken. Bei malerischer Darstellung der Perspektive eines Gebäudes beispielsweise wählt man zuerst den Standpunkt der Konstruktion für Silhouette und Details möglichst günstig. Das Gesichtsfeld, welches das Auge umfassen kann, liegt im allgemeinen in einem Winkel von 60°, die Distanz des Beschauers vom Objekt beginnt daher mit D/₂—2facher Höhe oder Breite des darzustellenden Objektes. Den Horizont wählt man gewöhnlich in oder etwas über Augenhöhe, also ca. 2 in über dem Fnssboden (bei ebenem Terrain). Der mittlere Blick sollte das Bild ungefähr gleich teilen. — Die Beleuchtung (Konstruktion der Schatten) wird meist unter einem Winkel von 45° von rechts oder links angenommen und zwar so, dass man in Licht und Schatten möglichst klar ausgesprochen kontrastirende Flächen erhält (Schattenseiten, Schlagschatten etc.). Die Oeffnungen, Fenster und Thüren markirt man meist als Dunkelheiten. Der Luftwirkung entsprechend werden meist die im Schatten liegenden Flächen etwas wärmere, d. h. gelblichere, und hellere Schattentöne erhalten als die kälteren, d. li. bläulicheren, und dunkleren Schlagschatten ; ebenso sind in Licht und Schatten die dem Erdboden (als reflektirende Fläche) näher liegenden vertikalen Teile etwas wärmer als die entfernteren zu halten und wird so der betreffende Lokalton abgestult werden. Die perspektivisch entfernteren Teile erhalten natürlich weniger durch die durchgehende Luft zudem kältere Farbentöne.

Damit in

intensive und

Bei geometrischen Darstellungen sind von einzelnen Architekten verschiedene Manieren des Kolorirens in Uebung; einzelne Farbmischungen (gelb, grau, bläulich etc.) herrschen vor, doch sollte man auch hierbei eine möglichste Natur Wahrheit (z. B. in Bezug auf das Material) anstreben. — Wichtig und oft versäumt ist es, immer genügende Standfläche für die senkrechten Flächen anzudeuten.

von

Wie weit nun landschaftliche und figürliche Staffage, Bäume, Luft, Wolken, Vorder-und Hintergrund etc. hierbei in Anwendung zu kommen haben, entscheidet die Wichtigkeit der Umgebung für den Charakter des Bauwerkes. Jedenfalls ist immer vor einem Zuviel zu warnen, das entsteht, wenn man jedem Teile zu einer im Gemälde vielleicht möglichen Wirkung verhelfen will. Das Beiwerk sollte nie den Blick besonders auf sich ziehen, sondern abrundend und charakterisirend die Hauptsache zur Wirkung bringen helfen. Nur der Charakter von Andeutungen sollte in Auswahl und Behandlung gewahrt bleiben (z. B. Figuren vorwiegend als Massstab der Grösse oder zur Klarlegung der Bestimmung Räumen u. a.). Bäume insbesondere müssen, der Kraft und Reichhaltigkeit ihrer Erscheinung halber, unter Wahrung der wesentlichen Form und Farbe,

meist eine geringere Wirkung und Ausführung erhalten, als ihnen sonst (rein malerisch) oft zukäme. — In der Vogelperspektive, welche namentlich bei vielteiligen, weit ausgedehnten Anlagen das Hintereinanderliegen mehrerer Teile zum Ausdruck bringen kann, wird die malerische Behandlung von Architektur und Umgebung vielleicht am gleichwertigsten zu halten sein.

Betreffs der Architekturmalerei von Theaterdekorationen wäre zu erwähnen, dass sie gewissermassen einer eigenen Perspektivkonstruktion bedarf, insofern nicht ein Punkt als Standpunkt des Beschauers, sondern deren verschiedene, auch mehrere Horizontebenen, angenommen werden. Diese bewussten Abweichungen von den Perspektivregeln rechtfertigen sich daraus, dass man von verschiedenen Plätzen des Theaters aus immer ein annähernd richtiges Bild zu erhalten sucht.

Bei Aufnahme komplizirter Architekturen bedient man sich oft mit Erfolg der Camera lucida.

Als geeignetste Technik der Architekturmalerei darf in kleinerem Massstabe, namentlich auch für Skizzen und Entwürfe, das Aquarell angesehen werden, da dies am leichtesten ein strenges Festhalten und Durchführen der zeichnerischen Form ermöglicht. Im grossen Massstabe tritt die Dekorationsmalerei in ihr

■>

(■<

__4..V__,

WM

fè

HF?7 -

fr

^Ддд

кПШ

li_.

I-J

LJ

•n

fPgplg

:gTCgji

f\

i:

IIE

na

mil

iifeS

Iii

MW

Redit. Bei gewissen Architekturgemälden, die vorwiegend als Stimmungsbilder empfunden sind (z. B. Sonnenuntergänge, wenig beleuchtete Innenräume mit einzelnen Lichtblicken, nebeldurchzogene Ansichten etc.), wo die architektonischen Formen zu Gunsten farbiger Wirkungen zurück treten, sind pastose Techniken, (Oel, Tempera) oft besser angebracht als das weniger ausgiebige Aquarell. Ebenso finden alle Entwicklungsstufen der figürlichen Malerei, dunkle, braune der früheren Zeit, helle und plein air - Darstellung auch in der Architekturmalerei ihre Vertreter. Im allgemeinen darf man behaupten, dass eine vollkommene malerische Auffassung in Architekturbildern, die mit formaler Korrektheit eine intime künstlerische Behandlung der Lichtwirkungen verbindet, ausserordentlich selten erreicht wird. Derartige typische Werke rühren oft von vielseitiger Figurenmalerei her (z. B. Adolf Menzel).

Neben farbigen Darstellungen ist für architektonische Entwürfe oft die einfarbige in Uebung, besonders in chinesischer Tusche, Sepia, Tinte, Lampenschwarz (eventuell mit etwas Ultramarin und Terra de Siena). Auch in Kohle werden, namentlich bei grösserem Massstabe, malerisch wirkungsvolle Bilder ermöglicht. — In Federmanier mit Tusche, Tinte brown ink (manchmal auch mit Tuschmanier zusammen) kann man sehr interessante Wirkungen erzielen, namentlich für Illustrationen und Skizzen (vergl. obenstehende Illustration), wobei der Vorteil exakter Reproduktion besonders Beachtung verdient, c. stoeving.

Architekturmarmor, s. Kalkstein.

Architektur-Photogrammetrie, s. Photogrammetгie.

von Schubert-Soldern.

Architrav (Ep is tyli on), der Tragbalken, der die einzelnen Säulen mit einander verbindet. Die künstlerische Ausbildung dieses Bauteiles ist namentlich in die griechische Zeit zu versetzen. Der Architrav war ursprünglich aus Holz. Er symbolisirt wesentlich „das von den Säulen Getragene“, wirkt aber ausserdem auch als Kähmen, der insbesondere bei dem Tempel alle Säulen mit einander zu verbinden hat. Diese Funktionen werden bei den verschiedenen Stilarten verschieden ausgedrückt (vergl. Säulenordnung). Im römischen Stile, sowie in der Kenaissanceperiode erscheint die Symbolik der Formen vielfach verwischt und abgeschwächt.

Archivolte. Ein nackter Mauerbogen, der zwei Kämpferstücke oder zwei Säulen verbindet. Derselbe bedarf einer architektonischen Entwicklung und Dekoration, die man ihm dadurch gibt, dass man einen massigen Vorsprung rund um den Bogen führt und stumpf auf die Kämpfer aufsitzen lässt. In der Spätzeit des römischen Stiles erhielt die Archivolte noch als Schlussstein eine Konsole eingeschaltet, welche der Idee nach den Architrav stützen hilft.

von Schubert-Soleiern.

Arcisolien, Gräber, die in grösseren Nischen angebracht sind, insbesondere die Märtyrergräber der ersten Christen, die in solchen grossen Nischen in den schmalen Gängen der Katakomben beigesetzt wurden. Die Grabplatte diente dann als Altartisch.

Arcograph, ein Spiegelinstrument zum Abstecken bestimmter Winkel, welches Verwendung findet beim Abstecken von Kreisbögen. Näheres s. Prismen-und Spiegelinstrumente, sowie K r e i s b о g e n a b s t e с к u n g.

Areometer, s. Rektifizirin strum ente.

%X ©05, JU' ©ofg, JU* §W, ,§U' ©aîltjî, s. Hyperbelfunktionen.

Arcus, s. Bogen.

Arcus-Cosinus, Arcus-Cotangens, Arcus-Sinus, Arcus-Tangens. Man versteht unter arc sin x, arc tg x, arc ctg x beziehentlich denjenigen

zwischen —^ und    unter arc cos x denjenigen zwischen о und ж liegenden

Bogen in einem Kreis mit dem Halbmesser Eins, dessen zugehöriger sin bezw. tg, ctg, cos den Wert x hat, d. h. in Zeichen: Es ist

K h i см loi

arc sin x = u, wenn sin и — x und — ^-<C и <T +

arc tg x = u,

tg и = x

!<«< +

arc ctg x = и, „ ctg и = x

77 < U < +

cos и = x

arc cos x — и,

0 U 71.

Näheres über diese sog. cyklometrischen Funktionen s. unter Cyklometrie. Mehmke.

Area, der freie unbebaute Platz, dann auch der Vorplatz vor einem Hause oder Tempel. In der Geometrie der Flächeninhalt.

Arecanuss, s. Gerbstoffe.

Arena, im Altertum bei Gebäudeanlagen, die für öffentliche Schaustellungen bestimmt waren, der rings umschlossene, für die Kämpfer eingerichtete Platz, insbesondere bei dem Amphitheater (s. d.) und Zirkus (s. d.). In moderner Zeit versteht man darunter ein leicht aufgeführtes Gebäude, in welchem Kunstreiter, Athleten oder Seiltänzer ihre Schaustellungen abhalten, von Schubert-Soidem.

Arents Stich, s. Oefen, metallurgische.

Argand’scher Brenner, s. Brenner.

Argentan, s. v. w. Neusilber (s. d.).

Argentanhlech, s. Blech.

Argent haché, s. Weisskupfer.

Argentin ist fein verteiltes, metallisches Zinn, das vom Rouleauxdrucker benützt wird, um neben Schwarz und bunten Albuminfarben zarte Silberstreifen. Silbercarreaux u. dergl. auf Baumwolle zu drucken, wenn vorübergehend die Mode der Futterstoffe für Herrenkleider diese Musterung verlangt. Zinnsalz

wird in Wasser unter Zusatz von so viel Salzsäure aufgelöst, dass man die Lösung ohne Trübung stark mit Wasser verdünnen kann. In die möglichst stark verdünnte Zinnsalzlösung werden Zinkblechstreifen eingehängt, um metallisches Zinn als feinen, grauen Schlamm auszuscheiden, der gesammelt, ausgewaschen, getrocknet und mit zügigem, ammoniakalischem Kaseinteig (s. Verdickungsmittel) verdickt wird. Nach dem Aufdrucken dieser Kaseinfarbe wird die Ware dämpft, damit das metallische Zinn beim Durchnehmen durch den dünnen, Wasser, Stärke, Seife, Wachs und Kokosnussöl zusammengesetzten Apprêt nicht vom Stoff sich ablöst. Nach dem Stärken und Trocknen werden die Futterstoffe, sogen. Glacés, auf dem Friktionskalander „glacirt“, wobei das graue, metallische Zinn infolge der starken Keibung zwischen den heissen eisernen Walzen einen schönen, weissen Silberglanz annimmt. — Wie J. J. Heim angibt, soll dieses Argentin in gleicher Weise auch zum Schlichten von Kettgarnen verwendet werden für gewisse Webereiartikel, die später eine ebensolche Glaceappretur erhalten.

ge-

aus

Unter dem Namen Argentin werden ferner mehrere

Versilberungsflüssigkeiten für Kupfer und Messing in Handel gebracht, die in der Hauptsache aus Silbernitratlösung, Schlemmkreide und unterschwefligsaurem Natron oder Cyankali bestehen. — Auch ein im Staate Massachusetts in Nordamerika vorkommender Schieferspat hat die Bezeichnung Argentin erhalten.

Kielmeyer.

Litteratur : F. Polleyn, Die Appretur mittel, Wien 1886.

Andes.

Argentiren, ein von Fleck angegebenes Verfahren, Eisen mit dünnen Schichten von Neusilber, Messing, Bronze, Kupfer und Silber zu überziehen, um demselben neben einem gefälligeren Aeussern grosse Widerstandsfähigkeit gegen Oxydation zu erteilen. Das Verfahren beruht auf der Eigenschaft vieler Metalloxyde, mit Ammoniaksalzen Doppelverbindungen einzugehen, die unter Mitwirkung von Alkali und Kohle zu Metall reduzirt und auf die metallische Eisenfläche in dünnen Lagen aufgeschmolzen werden. Schmiedeeisen und Staid können, ohne jede weitere Vorbereitung mit einem schwachen Aetzmittel gereinigt, argentirt werden, während Gusseisen an der Oberfläche teilweise entkohlt werden muss. Zum Argentiren selbst benützt man ein breiartiges Gemisch von Ammoniakdoppelverbindungen mit Steinkohlenteer, Leinöl oder Terpentinöl mit gelöschtem Kalk, löst die Metalle oder Legirungen, welche auf die Oberfläche des Eisens aufgebracht werden sollen, unter Zusatz von Salpetersäure in Salzsäure und setzt sie dem Gemisch zu.

Argentit, s. Silber glanz.

Argentometer, ein Aräometer (s. d.) zur Bestimmung der Stärke photographischer Silberlösungen. Das Instrument sinkt in eine zu bestimmende Silberlösung um so tiefer ein, je schwächer die Lösung ist, in reinem Wasser bis 0, in einer lOprozentigen Silberlösung nur bis 10 oder 1:10, in einer öprozentigen bis 5 oder 1:20 etc. Die Angaben des Instruments sind nur zuverlässig bei reinen Silbernitratlösungen. Enthalten dieselben aber fremde Salze oder Alkohol, wie dieses bei photographischen „Silberbädern“ sehr häufig vorkommt, so können Fehler bis zu 10% eintreten, welche die Angaben des Instruments ganz zweifelhaft erscheinen lassen (s. Si Iber prob er.)    Vogel.

Argillit, s. Kaolin.

Mehmke.

Argument wird eine unabhängige veränderliche Grösse mit Bezug auf irgend eine Funktion derselben genannt. In dem Falle z. B., dass eine Wertereihe jener Grösse den Eingang einer numerischen Tafel bildet, in welcher die zugehörigen Funktionswerte zusammengestellt sind, heisst sie das Argument der Tafel. Ausserdem wird von manchen das Wort Argument gebraucht, um bei einer in der Form r (cos cp + i sin cp) dargestellten komplexen Zahl die Grösse cp zu bezeichnen.

Argusokular, ein mehrfaches Okular (s. d.), welches zur Erzielung grösserer Genauigkeit für die Bestimmung des Lattenabschnittes bei der optischen Distanzmessung von Porro für seine Distanzmesser (Clepscykel, s. d.) angewendet und Okular Argo [1] genannt wurde. — Für eine scharfe Ermittelung der Distanz ist eine fein geteilte Distanzlatte (s. d.) erforderlich, zur Ablesung derselben eine starke Vergrösserung des Messfernrohres. Ver-grösserung und Gesichtsfeld eines Fernrohres sind umgekehrt proportional (s. Fernrohr); daher sind bei starken Yergrösserungen die distanzmessenden Winkel klein, und sind diese klein, so ist die Genauigkeit der Distanzbestimmung gering. Diesen Uebelstand vermied Porro dadurch, dass er bei dem von ihm konstruirten Clepsinstrumente eine schon von Reichenbach angewendete Okularkonstruktion für seinen speziellen Zweck benützte. Das Prinzip ist das folgende: die distanzmessende Vorrichtung besteht aus mehreren Strichpaaren, welche auf eine Glasplatte gravirt sind (s. Glasmikrometer). Zur Ablesung der Lattenteilung an diesen Distanzstrichen dienen mehrere, von einer verschiebbaren Platte getragene Okulare, welche den einzelnen Strichpaaren zugeordnet sind und mit denselben eine bestimmte Multiplikationskonstante ergeben. Porro verwendete z. B. für seine grösseren Instrumente sieben Strichpaare und drei über einander angeordnete Okulare, bezw. fünf Okulare. Von diesen Okularen ist ein zentral angeordnetes einzeln zu verwenden, die übrigen paarweise für entsprechende Strichpaare, so dass die Distanzen aus Ablesungen an zahlreichen Mikrometerstrichen gewonnen werden können. Näheres in [2].

Rcinlierta.

Litteratur : [1] Porro, Süll’ applicazione della Celerimensura alia formazione del gran libro fondiario italiano, Milano 1868. — [2] A. Salmoiraghi, Instrument! et metodi moderni di geometria applicata, Milano 1874, A. Salmoiraghi-Carl, Repertorium der Experimentalphysik, München 1876, S. 88.

Arguzoid, s. Nick e lie g ir un g en.

Argyroide, A r g у г op han, s. unter Neusilber.

Aristopapier, s. Photographie.

Arithmetik und Algebra. Die Arithmetik hat zum Gegenstände die Zahlen und ihre Verknüpfungen durch die sieben Grundoperationen: Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division, Potenzirung, Raclizirung und Logarithmirung, von welchen manche die vier ersten nebst dem Potenziren mit ganzzahligen Exponenten vorzugsweise als rein arithmetische Operationen bezeichnen. Es kann dabei der Zahlbegriff so weit gefasst werden, dass jene Operationen stets ausführbar erscheinen. Allgemeine Arithmetik wird von manchen gleichbedeutend mit algebraischer Analysis, nämlich als Benennung desjenigen Teils der Analysis gebraucht, in welchem man von den Methoden der Differential- und Integralrechnung keine Anwendung macht. Höhere Arithmetik oder Zahlentheorie heisst die Lehre von den ganzen Zahlen, ihren Teilbarkeitseigenschaften und ihrer Darstellung durch algebraische Formen. Die Algebra ist in der Hauptsache die Lehre von den algebraischen Funktionen, Formen und Gleichungen (s. Algebraisch); es gehört zu ihr die Lehre von der Elimination, den Determinanten, Substitutionen und die Invariantentheorie. Uebrigens besteht bezüglich der Abgrenzung dieser Zweige der Analysis keine volle Ueberein-stimmung zwischen den verschiedenen Schriftstellern. Die Grundgesetze der arithmetischen Operationen sind unter Addition, Subtraktion u. s. w. angegeben. Von den zahlreichen Lehrbüchern und Aufgabensammlungen der elementaren Arithmetik und Algebra sind unter [1] bis [7] etliche aufgeführt. Auf streng wissenschaftlicher Grundlage ruhen [8] bis [11]. Weitere Litteratur s. unter Analysis, Mathematik (woselbst auch geschichtliche Angaben zu linden sind), sowie unter den besonderen Artikeln über Zahlentheorie, Gleichungen, Determinanten, Substitution, Invariantentheorie.

Litteratur: [1] II. Aschenborn, Lehrbuch der Arithmetik mit Einschluss der Algebra und niederen Analysis, 3. Auf!., Berlin 1878. — [2] W. Gallenkamp, Die Elemente der Mathematik, I. Teil, 1. Heft, Arithmetik nud Algebra, 5. Auf!., Leipzig 1886. — [3] E. Reidt, Elemente der Mathematik, 1. Teil, allgemeine Arithmetik und Algebra, 3. Aufl., Breslau 1879. —

[4] Heis, Sammlung von Beispielen aus der Arithmetik und Algebra, 86.—88. Aufl., Köln 1893.

— [5] Bardey, methodisch geordnete Aufgabensammlung über alle Teile der Elementararithmetik, 13. Aufl., Leipzig 1886. — [6] E. Reidt, Aufgabensammlung zur Arithmetik und Algebra, Berlin 1884. — [7] E. Wróbel, Uebungsbuch zur Arithmetik und Algebra, Rostock 1890. — [8] H. Grassmann. Lehrbuch der Arithmetik, Berlin 1861. — [9] E. Schröder, Lehrbuch der Arithmetik und Algebra, Leipzig 1873. — [10] M. Simon, Die Elemente der Arithmetik als Vorbereitung auf die Eunktionentheorie, Strassburg 1884. — [11] 0. Stolz, Vorlesungen über allgemeine Arithmetik, 1. Teil (Allgemeines und Arithmetik der reellen Zahlen), Leipzig 1885,

2. Teil (Arithmetik der komplexen Zahlen) Leipzig 1886.    Mehmke.

Arithmetische Reihen, s. Reihen.

Arithmetisches Mittel mehrerer Grössen (mit beliebigen Vorzeichen) heisst die durch ihre Anzahl dividirte (algebraische) Summe derselben. So ist

-—jf- das arithmetische Mittel von a und b,

dasjenige von a, b und c

Mehmke.

d Ъ -J- c

u. s. w. S. auch unter Mittel.

Arithmetisch-geometrisches Mittel. Seien a und b zwei beliebige positive reelle Grössen. Bildet man aus ihnen das arithmetische Mittel o{ = a ₀ Ъ und das geometrische Mittel bl~]lab, dann aus % und b{ wieder das arithmetische und geometrische Mittel, nämlich a₂ = -¹ +und b₂ = }<ал bx und so

to I a

fort, so nähern sich die Grössen cq , a₂, u₃... und 5j, b₂, b,... einer gemeinsamen Grenze, welche nach Gauss das arithmetisch - geometrische Mittel von a und b genannt und mit M (a, b) bezeichnet wird. Es findet bei der Berechnung elliptischer Integrale Verwendung (s. etwa [3], §44, S. 362 ff.); so ist z. B.

Л cp

Уа² cos² cp -j- b² sin² <p ^    (a, b)

О

Zur direkten Bestimmung des arithmetisch-geometrischen Mittels kann eine Tafel von Gauss, [1] S. 403, für die Grössen M (1, sin cp) und ihre Logarithmen dienen,

a’

deren Argument 2 (p ist. Man hat nämlich, wenn a>b und sin cp

M (a, b) — a • M (1, sin y).

Mehmke.

Litteratur: [1] Gauss’ Werke, 2. Aufl., Göttingen 1876, Bd. III, S. 361—403. — [2] Borchardt, Ueber das arithmetisch-geometrische Mittel, Crelle’s Journal für Mathematik, 1861, Bd. 58, S. 127. — [3] A. Enneper, Elliptische Funktionen, Theorie und Geschichte, 2. Aufl., neu bearbeitet und herausgegeben von F. Müller, Halle a. S. 1890.

Arithmometer, s. Rechenmaschinen.

Arkade, s. Arcade.

Arkaden, s. Weberei.

Arkansasstein, s. Schleifen.

Arkesin, s. Porphyr о id.

Arko, Arkosdimelzen, s. Messing.

Arkose, Arkosesandstein, s. v. w. Eeldspatsandsteine; s. Sandstein. Arktische Zone, s. Zone.

Arm, in der Technik in sehr verschiedener Bedeutung gebrauchte Bezeichnung, z. B. Arme der Säge, die Hölzer, zwischen welche das Sägeblatt gespannt ist; Arm eines Ankers, s. Anker; Arm eines Hebels, s. Hebel, Hebelarm, Wage etc.

Armagnak nennt man den im Gebiet gleichen Namens, im jetzigen Departement Gers und in einzelnen Gebieten der Departements Lot-et-Garonne und Landes durch Destillation aus Wein gewonnenen Branntwein. Er steht dem in der Charente auf gleiche Weise gewonnenen Branntwein, dem Cognac, an Güte nach. Er hat meist einen etwas erdigen, jedoch nicht unangenehmen Geschmack, der sich durch längeres Lagern noch wesentlich bessert. Man pflegt drei Qualitäten zu unterscheiden. Der Bas-Armagnak gilt als der beste, nach ihm kommt der aus der Umgehung von Pénarèze und endlich der Haut-Armagnak. Armagnak kommt gewöhnlich 52—56 °/₀ stark in den Handel. Die Darstellung und sonstige Behandlung stimmt mit der des Cognacs (s. Franzbranntwein) überein, nur haben sich an Stelle der früher gebräuchlichen primitiven Destillirvorrichtungen, die sich in der Charente hartnäckig erhalten, verbesserte Apparate mehr eingeführt.    H Herzfeld.

Armarium, seiner ursprünglichen Bedeutung nach Waffenschrank, später auf alle Schränke ausgedehnt. Armarium eucharistiae, Sakramentshäuschen. Armarium reliquiarum, Reliquienschrank, häufig in der Dicke der Mauer in der Nähe des Hochaltares angebracht.

Armatur (Ausrüstung) bezeichnet in der Technik allgemein die Ausrüstung (Armirung) einer Maschine und das zugehörige Beiwerk. So versteht

29

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

man beispielsweise unter Armatur eines Dampfkessels (vergl. die Art. Ausrüstung des Lokomotivkessels, Dampfkessel, Schiffskessel) die am Kesselkörper angebrachten Ablass-, Speise-, Sicherheits- und Reinigungsvorrichtungen; unter Armatur der Gasleitungen, Wasserleitungen etc. die Ausrüstung mit den zum Abschliessen, Anlassen, Entlüften, Entleeren u. s. w. nötigen Maschinenteilen. Besonders bezeichnete man mit Armatur in der Physik in früherer Zeit die Eisenblechkaj)pen, womit man die Pole der natürlichen Magnetsteine zum Schutz bedeckte ; die beiderseitigen Kappen waren durch Kettchen verbunden. Armatur nennt man daher Platten weichen Eisens, welche auf die Magnetpole gelegt werden; zum Teil bezeichnet man auch den die Pole der Hufeisenmagnete verbindenden Anker als Armatur. Insbesondere versteht man unter Armatur der Dynamo- und magnetelektrischen Maschinen den ganzen rotirenden Bestandteil derselben (s. Dynamomaschine).

Atiff. Schmidt.

Armaturbewickelung*, -spulen, -ström, -widerstand, s. Dynamomaschine.

Armblei, s. Werkbleientsilberung unter Silber.

Arm der Kräfte, s. Moment.

Arme, s. Rad arme.

Armenische Bauweise. Nach wechselvoller Vergangenheit und nach mehrmaliger Unterjochung und Wiederbefreiung in politischer Beziehung gelang es Armenien im zehnten und elften Jahrhundert zur Entwicklung eines Baustiles zu gelangen, dem immerhin einige Bedeutung beizumessen ist. Teils ältere sassanidische, teils byzantinische Einflüsse sind unverkennbar. Den Grundplan der Kirchen bildet zumeist ein griechisches Kreuz, über dessen Mitte sich eine Kuppel erhob; dieselbe ist jedoch nicht nach byzantinischen Vorbildern errichtet, sondern zeigt eine originelle, konisch nach oben zu sich verjüngende Gestalt und ist durch ein festes steinernes Zeltdach abgeschlossen. Das Mittelschiff sowohl, als die beiden Seitenschiffe endigen in Absiden, welche dort, wo sie aussen zusammenstossen, durch ausgeschnittene Dreiecke gekennzeichnet sind. Aehnliche Ausschnitte sind im Langhause mit sehr geringem konstruktivem Verständnis dort angebracht, wo viel zweckmässiger Widerlager anzubringen gewesen wären. Das Innere gliedert sich durch Pfeiler, die aus schlanken Säulchen zusammengesetzt sind; in ähnlicher Weise erscheint das Aeussere mit dünnen, durch Bögen verbundene Halbsäulchen verziert. Der bedeutendste, jedoch in verhältnismässig bescheidenen Dimensionen durchgeführte Kirchenbau des Landes ist die Kathedrale von Ani. Ausserdem verdienen noch erwähnt zu werden die Klosterkirche zu Etschmiazin, sowie die Kirche des heiligen Rhipsime zu Vagharschabad.

Litteratur: Dubois de Montpéreuz, Voyage autour de Caucase etc., Paris 1839; Texier, Description de l’Arménie etc., Paris 1872.    non Sclmbert-Solderu.

Armenstock (Opferstock, Almosenstock), eine Büchse auf einem Postamente stehend mit einem verschliessbaren Deckel, welcher eine Spalte besitzt, um Beiträge der Kirchenbesucher für die Armen oder die Kirche aufzunehmen. Im Mittelalter häufig aus Stein oder Bronze und reich verziert. Armfeilen, s. Feilen.

Armillarsphäre, eine uralte Vorrichtung zur Veranschaulichung der Hauptkreise der Himmelskugel (Sphäre) durch Kreise aus Metallstreifen (oder auch nur Draht) in der „Ringkugel“ (Armilla). Im Altertum und im Mittel-alter, ja noch lange nach dem Wiedererwachen der Wissenschaften (sogar bis auf Tycho) ein Messungsinstrument auf Sternwarten (im wesentlichen aus drei Kreisen bestehend, von denen zwei, sich rechtwinkelig kreuzend, fest verbunden waren, 1. dem Meridian des Beobachtungsortes, 2. dem Himmelsäquator entsprechend, während der 3. um den zu 2. senkrechten Durchmesser von 1., also um die Weltaxe sich drehen konnte und auf einem 4., in 3. konzentrisch sich bewegenden Ring ein Diopter trug, so dass nach Einstellung dieses Diopters auf einen Stern dessen Deklination und Stundenwinkel abgelesen werden konnten [1], (vergl. auch den Artikel Astrolabium), ist die Armillarsphäre seit Herstellung besserer Instrumente nur noch, aber bis auf unsere Tage ganz

zweckmässig, ein Hilfsmittel des Anschauungsunterrichts. Beistehende Figur zeigt als Beispiel eine Armillarspliäre dieser Art, für die Polliöhe 45° des Beobachtungsorts gestellt, aus dem 16. Jahrhundert [2]; ein Stand mit Klemme zum Einstellen des Meridianrings (mit Teilung von 10° zu 10°) in der Lage, in der die Zenith- ^ linie des zweiten (Aequator-) Rings (Equi- * noctialis) in der Richtung der Weltaxe liegt, ist hinzuzudenken. Es sind ferner vorhanden

Ш

iS

źE

(9o

die Wendekreise (Tropicus Estivus und Tro- L picus Hiemalis), die Polarkreise (Arcticus und & Antarcticus),. der Horizont des Beobachters Pi (Horizon) und die Ekliptik (Zodiacus). Oft sind auch noch der Kolur der Aequinoktien y und der Kolur der Solstitien beigegeben, ferner in neueren Armillarsphären vielfach die wich-tigsten Sterne an besonderen Hrahtstücken angeheftet, so dass die Armillarspliäre einen vollständigen durchsichtigen Himmelsglobus vorstellt u s. f. — Mit dem Kamen Armillar-

cÿ%7~1z~oya(

А,-

IO

i? о

А,

Ôç

°|(Г

[Sw

,о С

/Г

Sphäre wird oft auch (unzweckmässigerweise) im Gegensatz zu der vorstehenden (geozentrischen) Armillarspliäre ein Planetarium bezeichnet (heliozentrische Ar-millarSphäre), das zur Darstellung der heliozentrischen Planetenörter dienen kann.

Litteratur: [1] Yergl. z. B. Wolf, Geschichte der Astronomie, München 1877, S. 183; Wolf, Handbuch der Astronomie, Bd. II (1), Zürich 1892, S. 92 und S. 117. Eine Abbildung der verbesserten Armillarspliäre, „Armilla zodiacalis“, Tycho Brahes, s. bei Günther, Mathematische Geographie, Stuttgart 1890, S. 92. — [2] Zinkogr Kopie aus Clavius’ Kommentar zu der Abhandlung des Johann von Holy wood über die Sphäre (Christophori Clavii... in Sphaeram Joannis de Sacro Bosco Commentarius . . ., 3. Auf!., Rom 1585).    Hammer.

Armirte Zimmerung’. Die Erkenntnis, dass das Holz allein nicht ausreichende Festigkeit besitzt, um in allen Fällen einem sehr grossen Gebirgsdruck entgegen zu wirken, hat schon vor der allgemeinen Anwendung des Eisens zur Bolzung dazu geführt, eine Kombination von Holz und Eisen zu r gebrauchen, d. h. das Holz zu armiren. Insbesondere hat man |*** derartige Verstärkungen bereits am Rosenstein tunnel in Württemberg, am Volkmarshausener Tunnel und am Czernitzer Tunnel f V angewandt In allen diesen Fällen begnügte man sich aber, die Hölzer mit eisernen Laschen zu beschlagen, sie mit Eisen zu kuppeln und eiserne Schuhe oder Schraubenholzen anzuwenden, womit man selbstverständlich nur tergeordnete Zwecke erreichte Weiter gingen der Bauinspektor Menne, Oberingenieur der Rheinischen Eisenbahn in Köln, und der ungarische Ingenieur Konyves-Toth in besonderen Systemen. Es sei hier nur das System Menne erwähnt, welches darin -gipfelt, die Kappen in den Stollen durch Eisen zu ersetzen (s. Fig. 1), das österreichische Sparrenzimmer in I-Eisen auszuführen, ferner starke eiserne Hilfsträger

anzuwenden, welche eine grössere Anzahl ^р1Ш_L

von Gespärren der oberen Profilhälfte tragen können, ohne dass alle diese Gespärre in derselben Ebene von der Sohle aus gestützt zu werden brauchen, dann die Lehrbogen

I-Eisen herzustellen und endlich die >

Fig. 1.

un

-III

a,4;!

л.

—u

Г'

ГА

aus

I⁹*-

Auswechslung durch Tunnelschrauben vorzunehmen [1]. Das wichtigste und charakteristischste Moment des Systems ist die Anwendung der eisernen Hilfsträger. Durch dieselben wird der Vorteil erreicht, die Untergespärre weiter als die Obergespärre stellen zu können, womit Vereinfachung der bergmännischen Arbeit, Holzersparung und Raumvergrösserung erreicht werden. Diese Aufzüge

Fig. 2. Bolzung des Ender Tunnels; Querschnitt.

ermöglichen ein Vonvärtsschieben auf der Sohle des Firststollens; sie haben eine Höhe von 0,6 m und sind in gewissen Abständen durch eiserne Bügel verstärkt, welche zugleich die eingelegten Holzträger halten (vergl. Fig. 2 u. 3).

Die Träger können

bei 4 m freier Länge 6 m Höhe Gebirgsdruck n n » n    10,7 „    „    „

i    24 „    „    „

Д\ Y

-w*

aufnehmen. Beim Ender-Tunnel hatten diese Träger eine Länge von 9 m und waren 1400 kg schwer; sie (N übertrugen den gesamten Firstendruck durch zwei kräftige Böcke auf die Tunnelsohle. Das Heben derselben aus dem Sohlstollen erfolgte durch geneigten Aufbruch in die obere Etage mit einem Kabel durch Differentialflaschenzug. Um dieselben gleich in richtiger Höhe verlegen zu können, muss der Firststollen allerdings die grosse Höhe von 3 m erhalten [2]. Das System bietet für viele Fälle entschiedene Yor-” Ш Fig. я. Hilfsträger; Detail, teile, wiewohl als Nachteile bezeichnet werden müssen:

der grosse Firststollenquerschnitt, die Herstellung schiefer Aufbrüche zur Hochbringung der Träger, die Konzentrirung des Firstdrucks auf zwei Stellen der Sohle. die Schwierigkeit der Einbringung der Bockgestelle und die Notwendigkeit eines streng regelmässigen VYechsels der Maurer- und Häuerarbeit, da wechselseitig vor- und rückwärts ausgebrochen und gemauert werden muss [3].

von Oer.

Litteratur: [1] Rziha, Bericht über den Eisenbalmbau auf der Wiener Weltausstellung Wien 1873. — [2] Birnbaum, Das Tunnellängsträgersystem Menne, nach den Erfahrungen des Ender Tunnels, Berlin 1878. — [3] Dolezalek, Zeitschrift des Hannoverschen Arch.- und Ingenieur-Vereins 1879, S. 467 (eine Kritik von [2]).

Armirung, s. unter Armatur.

Armstrong, s. Schiffsgeschütze.

Armstrong’sche Mischung’, Zündmasse aus chlorsaurem Kali und amorphem Phosphor, zu Zündspiegeln (besonders in England) verwendet.

Arnaudans Grün, s. Plessys Grün.

Arndt’sche Gaswage, s. Gasmesser.

Aromatische Basen, im engeren Sinn diejenigen Abkömmlinge des Ammoniaks, welche durch Austausch eines oder mehrerer Wasserstoffatome desselben gegen Beste von Benzolkohlenwasserstoffen entstanden gedacht werden können. Umgekehrt sind die aromatischen Basen auch als Benzolkohlenwasserstoffe zu betrachten, in welchen ein oder mehrere Wasserstoffatome durch die Amidogruppe, NHt, ersetzt sind. So kann die einfachste aromatische Base, das Anilin, einerseits aufgefasst werden als Ammoniak, in welchem ein Wasserstoffatom durch das Badikal Phenyl, СЪНЪ, ersetzt ist:

_    " (Phenylamin)

свнъ ;

andererseits als Benzol, in welchem ein Wasserstoff gegen die Amidogruppe ausgetauscht worden ist: СцН₅—(Amidobenzol). Zu den aromatischen Basen im weitesten Umfange sind auch Pyridin, Chinolin und Akridin mit ihren Abkömmlingen zu zählen. Diese werden jedoch unter Pyridin und Chinolin abgehandelt werden.

aromatischen Kohlenwasserstoff eingetreten sind, unterscheidet man Monamine, Diamine, Triamine etc. :

C₆U₅ ■ NHK Anilin (Monamin)

Nach der Anzahl der Amidogruppen, welche in den

C₆ Я₄ (АТУ,),

Phenylen-Diamine

C₆H?(NHZ)3 Triamidobenzole (Triamine).

NH(C,Hbh    ЩСвН₆) a

Diphenylamin (sekundär) Triphenylamin (tertiär).

Je nach Ersatz des Wasserstoffs im Ammoniak durch ein oder mehrere Benzolkohlenwasserstoffreste entstehen die primären, sekundären und tertiären aromatischen Amine : УН.₂ (C₆ H₅)

Anilin (primär)

Durch Eintritt von Alkylen (s. A ethyl) in diese Mono-, Diamine etc. entstehen ferner sogen, gemischte sekundäre und tertiäre Amine und quaternäre Ammonium Verbindungen.

Es ist eine grosse Anzahl von aromatischen Basen bekannt, von denen eine Reihe den Ammoniakhasen der Alkoholradikale (s. Aethylamin) sehr ähnlich ist. Wie diese, bilden sie mit Säuren Salze, mit Platin-, Goldchlorid etc. Doppelsalze; sie besitzen basischen Geruch und sind meist mit Wasserdämpfen flüchtig und unzersetzt destillirbar. (Ueber Bildungsweise s. Anilin.)

Hervorragendes Interesse für die Technik besitzen von den primären Monaminen das Anilin mit seinen Homologen, ferner Methylanilin und Dimethylanilin, von den sekundären Aminen das Diphenylamin als Muttersubstanz der Farbstoffe der Methylenblaugruppe, der Indamine und Indophenole. Unter den Diaminen seien die Phenylendiamine hier erwähnt. Dieselben, aus den entsprechenden Dinitrobenzolen durch Reduktion mit Zinn und Salzsäure entstehend, existiren in den drei isomeren Modifikationen als Ortho-, Meta- und Para-Phenylendiamin. Während die para-Verb indun g das Ausgangsmaterial für die obigen Farbstoffe und die Safranine bildet, werden aus dem meta-Diamin durch Kombination mit Diazoverbindungen (s. d.) Azofarbstoffe erhalten und entstehen aus dem ortho-Derivat die Chinoxalin- und Phenazinfarbstoffe. Von

/CHs

\nh₂

Stellung von Azo- und Rosanilinfarbstoffen. Sie entstehen analog dem Anilin durch Reduktion der entsprechenden Nitrotoluole. S. Anilin, Aromatische Verbindungen und weitere Angaben unter

Litteratur : Beilstein, Handbuch der organ. Chemie, 2. Aufl., Hamburg und Leipzig 1888, Bd. II, S. 225 und ff.    W. Kerp.

Aromatische Säuren leiten sich von den aromatischen Verbindungen durch Ersatz eines oder mehrerer Wasserstoffatome durch die Karboxylgruppe CO ■ OH ab. Sie sind den Fettsäuren (s. d.) ganz analog und wie diese durch die Anwesenheit der Karboxylgruppe charakterisirt. Je nach der Anzahl der Karboxylgruppen unterscheidet man ein-, zwei-, drei- bis sechsbasische, aromatische Säuren:

C₆ H₅ ■ COOH Benzoesäure

den homologen Anilinen sind die drei Toluidine Oß //₄

wichtig zur Dar-

C₆Hb ■ CH • COOH Phenylessigsäure

Св Щ (COOH'h Phtalsäuren

einbasisch

CG (COOH), Mellithsäure

sechsbasisch.

zweibasisch

Die Karboxylgruppe kann den Wasserstoff entweder im Benzolkern oder in der Seitenkette ersetzen:

C₆H₆ ■ COOH Benzoesäure

C, H₅ ■ CH - CH ■ COOH Zimtsäure.

C₆H₅ СЩ • COOH Phenylessigsäure

Als Säuren bilden sie einerseits dieselben Abkömmlinge, wie die Fettsäuren, also Salze, Ester, Chloride, Anhydride, Amide etc., als Benzolderivate sind sie andererseits eben derselben Umwandlungen fähig wie das Benzol selbst. Man kennt also aromatische Säuren, welche im Benzolkern durch die Sulfo-, Nitro-, die Amidogruppe, durch die Halogene u. s. f. substituirt sind. Durch Einführung der Hydroxylgruppe in den Benzolkern erhält man die Phenolsäuren,

deren bekannteste die Salicylsäure C₆ Нл

OH

ist; diesen Phenolsäuren stehen

\cooh

Alkoholsäuren gegenüber, welche die Hydroxylgruppe in der Seitenkette enthalten, wie z. B. die Mandelsäure CeH₅.CH(0H)COOH. Auch ungesättigte Säuren, mit der doppelten Bindung in der Seitenkette, existiren in grosser Anzahl. In ihren Reaktionen entsprechen sie vollkommen den ungesättigten Säuren der Fettreihe, so namentlich in der Fähigkeit, Halogene und Halogenwasserstoff zu addiren, wodurch sie in gesättigte Verbindungen übergeführt werden, in welchen demgemäss das Halogen in der Seitenkette steht.

G h, ■ ch = ch ■ cooH

Zimtsäure

CHr, = CH ■ COOH Akryl säure.

Ebenso sind Keton- bezw. Chinonsäuren bekannt. Die aromatischen Säuren

sind meist kristallisirte, in Wasser schwer, in Alkohol und Aether häufig leicht lösliche Substanzen. Durch Säuren werden sie aus den wässerigen Lösungen ihrer Salze meist gefällt; die niedrigeren unter ihnen destilliren bezw. sublimiren unzersetzt, die höheren spalten beim Erhitzen Kohlensäure ab. Aromatische Säuren finden sich in der Natur in vielen Harzen, Balsamen etc.; auch im

C₆H₅ ■ CHO + CHZ ■ COOH Benzaldehyd    Essigsäure

tierischen Organismus, wie die Hippursäure. Von den Bildungsweisen dieser Säuren sind einige analog denen der Fettsäuren, so die durch Oxydation der primären Alkohole oder der entsprechenden Aldehyde, ferner die durch Ver-• seifung der zugehörigen Nitrile. So entsteht die Benzoesäure einerseits durch Oxydation des Benzylalkohols, bezw. des Benzaldehydes, andererseits durch Verseifung des Benzonitrils. Charakteristisch jedoch für die aromatischen Säuren ist ihre Darstellung durch Einwirkung von Kohlensäure 1. auf Brombenzole bei Gegenwart von Natrium (Kekulé), 2. auf Benzol und seine Homologen bei Gegenwart von Aluminiumchlorid (Friedei, Crafts; statt der Kohlensäure wird besser Phosgen angewandt), 3. auf erhitztes Phenolnatrium (Kolbe), wodurch Phenolsäuren entstehen. An diese Synthesen, welche noch nach verschiedenen Seiten erweitert worden sind, reihen sich die Acetessigester- und Malonsäureestersynthesen an. Von den Methoden, welche zur Darstellung der ungesättigten Säuren führen, sei hier die von Perkin erwähnt, welche in der Kondensation von aromatischen Aldehyden mit Fettsäuren besteht:

C₆Hb - CH CH ■ COOH + ЩО Zimtsäure.

S. auch Aromatische Verbindung en, Benzol, Benzoe-, Salicyl- und Phthalsäure.

Litteratur: Beil stein, Handbuch der organischen Chemie, 2. AufL, Hamburg und Leipzig

1888, Bd. II, S. 721 ff.

IV. Kerp.

Aromatische Verbindungen nannte man in der Natur vorkommende Substanzen, welche sich durch ihren Geruch und Geschmack, sowie durch ihre Eigenschaften von den Fettverbindungen (s. Fettreihe) unterschieden, in geringer Anzahl nur bekannt waren und sich meist in aromatischen Oelen und Harzen vorfanden. Den Anstoss zur Untersuchung dieser Verbindungen gaben Liebig und Wohl er 1832 durch ihre klassischen „Untersuchungen über das Radikal der Benzoesäure“. Seitdem haben sich die Arbeiten über diesen Gegenstand von Jahr zu Jahr gemehrt, und jetzt nach sechzig Jahren hat dieses Gebiet eine Fülle von Untersuchungen aufzuweisen, welche nicht nur die Wissenschaft in ungeahnter Weise gefördert, sondern auch eine Technik von gewaltiger Ausdehnung und Bedeutung ins Lehen gerufen haben. Man stellte die eminente Verbreitung dieser Verbindungen in der Natur fest, fand eine grosse Anzahl derselben im Steinkohlenteer auf und erkannte, dass sie ausnahmslos auf einen allen zu Grunde liegenden Kern zurückzuführen seien. Dieser Kern ist das Benzol. Anfänglich nahm man einen schroffen Gegensatz zwischen der Fettreihe und den aromatischen Verbindungen an, der durch nichts zu überbrücken sei. Nachdem aber dann im Laufe der Untersuchungen zahlreiche Uebergänge von der einen in die andere Reihe festgestellt waren, schwand auch dieser Unterschied, und man definirt jetzt die aromatischen Verbindungen als Benzolabkömmlinge, gleichwie die Fettverbindungen als Derivate des Methans aufgefasst werden. Die theoretischen Vorstellungen über die Konstitution der aromatischen Verbindungen beruhen auf den Sätzen, welche August Kekulé 1865 ausgesprochen hat. Darnach leiten sich alle aromatischen Verbindungen von dem Benzol ab (Benzoltheorie von Kekulé), einem Kohlenwasserstoff C₆IT^, dessen sechs Kohlenstoffatome einen geschlossenen Ring bilden, in welchem sie abwechselnd doppelt und einfach an einander gebunden sind, während die vierte, noch freie Affinität durch Wasserstoff gesättigt wird. So entsteht die Konstitutionsformel des Benzols :

/ТЧ на -Cn

НСъ 3 CH

\y

Die aromatischen Verbindungen sind nun vom Benzol durch Ersatz der Wasserstoffatome ableitbar. Werden dieselben durch Alkylradikale ersetzt, so entsteht die homologe Reihe der Benzol к o h len wasser stoffe Cn Ho „ _ g>

deren bekannteste Vertreter das Toluol C₆ H₅ . CHi7 die Xylole CG Hx (CH₃)₂, die Cymole C₆ Hx und so fort sind. Ebenso wird der Wasserstoff durch die

Halogene, die Sulfo-, die Nitro-, die Hydroxylgruppe ersetzt; letztere Körperklasse ist die der Phenole. *Die Nitrogruppe kann zur Amidogruppe reduzirt werden: es entstehen die aromatischen Basen (s. d.), wie Anilin CGH₃. NH₂,

Toluidine 0₆ H\ jund so fort. Als Zwischenprodukte treten hierbei die

Azoverbindungen (s. d.) auf, während die Basen durch salpetrige Säure in die Diazoverbindungen (s. d.) umgewandelt werden. Durch Ersatz des Wasserstoffs durch die Karboxylgruppe entsteht die Klasse der aromatischen Säuren (s. d.)

Bei den Aldehyden vertritt die Gruppe CHO. bei den Ketonen die Gruppe CO. E (E aldehyd, CG H₅. CO. CH₃ Acetoplienon.

Auch aromatische Alkohole sind bekannt, wie der Benzylalkohol CGH₃.CH₂.OH, ferner Derivate mit längeren Substituenten, so z. B. CG H₅ . CH₂ . COOH, Phenylessigsäure oder CGH₅. CH — CH. COOH, Zimtsäure. Bei solchen Verbindungen unterscheidet man den Benzolkern und die sogen. Seitenkette.

Schliesslich können mehrere Benzolreste direkt oder durch Vermittelung einzelner Kohlenstoffatome zu neuen Kohlenwasserstoffen zusammentreten, von welchen dann wiederum analoge Derivate existiren:

Cr Hk

die

Benzoesäure 0fi H₅. COOH, Phtalsäure CGHX (COOH).,. —

Kohlenwasserstoffrest) den Wasserstoff, z. B. CGH₅. CHO Benz-

Anthracen.

ch<?A

С.Щ

Triphenylmethan

Zu diesen durch Substitution abgeleiteten Benzolderivaten treten nun noch die durch Addition entstehenden, indem eine Keihe von Benzolabkömmlingen befähigt ist, unter Sprengung der doppelten Bindungen zwei, vier und sechs Atome Chlor, Brom oder Wasserstoff zu binden. Unter diesen Verbindungen sind die Terpene Ci0H1G, Kohlenwasserstoffe, welche in naher Beziehung zum Cymol C₁₀HU stehen, die bekanntesten.

Die Isomerien innerhalb der Benzolreihe sind höchst mannigfaltig. Dieselbe beruht entweder auf der Isomerie der Seitenketten, z. B. Propylbenzol und Isopropylbenzol — Seitenketten-Isomerie — oder auf der ungleichen Verteilung der Atome in den Seitenketten, z. B. Oxybenzoesäure-Methylester und

/ОСЩ

\co₂h

Св щ

Diphenyl

C₁₀H₈

Naphthalin

Metkyloxybenzoesäure C₆ H±/

OH

und C₆ HA

Metamerie. Oder es

\6'0₂ • CH₃

findet sogen, gemischte Isomerie statt, wenn ein Substituent einmal in den Benzolkern, das anderemal in die Seitenkette tritt, z. B. CGHA

toluol und CGH₅ . CH₂Cl Benzylchlorid. Die hauptsächlichste Art der Isomerie aber, welche für die aromatischen Verbindungen charakteristisch ist, beruht auf dem Bau des Benzolmoleküls und wird durch die relativen Stellungen der Substituenten in demselben bedingt. Diese Isomerie wird als Orts-, Kern- oder Stellungs-Isomerie bezeichnet. Monosubstitutionsprodukte des Benzols existiren nur in einer Modifikation; es folgt daraus die Gleichwertigkeit aller sechs W asserstoffatome.

Monochlor-

Die Bisubstitutionsprodukte treten in drei Isomeren auf, die man als Ortho- (1—2), Meta- (1—3) und Para- (1—4) Derivate unterscheidet. Die Ortho-Derivate enthalten die Substituenten an zwei benachbarten Kohlenstoffen, die Meta-Derivate an zwei durch ein Kohlenstoffatom und die Para-Derivate an zwei durch zwei Kohlenstoffatome getrennten Kohlenstoffen, z. B.

C ■ CH₃

c ■ сн₃

C ■ CH₃

Hcf

Hck

/ч

IjC . CH3 ³i CH

HC

I⁶

hcC

je ■ CH₃

HC,:,

ICH

Ъсн

CH

Ortho-Xylol

1—2

CH

Meta-Xylol

C • CH3 Para-Xylol.

1—3

1—4

Die Verhältnisse kompliziren sich bei drei und mehr Substituenten. Die aromatischen Verbindungen unterscheiden sich im allgemeinen von den Fettverbindungen durch die Bildung von Nitroprodukten und Sulfosäuren bei der Einwirkung von konzentrirter Salpetersäure, bezw. Schwefelsäure, durch die Oxydationsfähigkeit der Kohlenwasserstoffe, durch die geringere Reaktionsfähigkeit der Halogensubstitutionsprodukte u. s. f.

Von den Reaktionen, durch welche aus Fettkörpern Benzolderivate gebildet werden, sei die Polymerisation des Acetylens zu Benzol, die des Allylens zu Mesitylen erwähnt. Mesitylen wird ebenfalls durch Destillation von Aceton mit Schwefelsäure erhalten. Kohlenoxydkalium ist die Kaliumverbindung des Hexaoxybenzols. Umgekehrt zerfällt Benzol beim Durchleiten durch glühende Röhren in Acetylen, durch Chlorsäure wird es zu ß-Trichloracetakrylsäure, Trichlorphenomalsäure, oxydirt. Durch salpetrige Säure entsteht aus Brenzkatechin, Ortho-Dioxybenzol, Dioxyweinsäure.

Litteratur : Beilstein, Handbuch der organischen Chemie, 2. Auf!., Hamburg und Leipzig 1893, II. Teil, S. 1—14.    iv. Kerp.

Arquerit, s. Silber.

Arrak, Arak oder Rack, ist die Bezeichnung für verschiedene alkoholhaltige Flüssigkeiten, verschieden sowohl nach dem Rohmaterial, als auch nach der Art der Herstellung. Die Hauptproduktionsgebiete sind Java, die Küste Malabar, Ceylon und Siam. In Ceylon soll der Saft aus den Blütenkolben der Kokospalme — Cocos nucifera — zur Darstellung benützt werden. Dieser Saft, Toddy genannt, geht sehr leicht in Gärung über. Ist die Gärung vorüber, so wird durch Destillation auf sehr primitiven Apparaten zuerst ein Produkt von 25—28% Alkohol, Poliwakara genannt, dann durch nochmalige Destillation der Arrak gewonnen. Auf Java wird der Arrak aus Reis, Toddy und Melasse hergestellt. Die dafür angeführten Rezepte sind von zweifelhaftem Werte, da die Fabrikation möglichst geheim gehalten wird. So sollen z. B. aus 62 Teilen Melasse, 3 Teilen Toddy und 35 Teilen Reis 23,5 Teile Arrak gewonnen werden. Der Reis wird meistens in sorgfältig gemälztem Zustand angewandt. Auch hier wird mehrmals, meist dreimal destillirt. Am wertvollsten ist der in Batavia hergestellte Arrak. Aus den drei Hauptfabriken daselbst kommt er unter den Marken KWT, OGL und AP in den Handel. Goa-Arrak scheint, da aus Goa Arrak nach Deutschland nicht eingeführt wird, nur eine Bezeichnung für einen Arrak von gelblicher bis gelber Farbe zu sein. Der Arrak ist meistenteils farblos, er wird nicht gefärbt, kann aber etwas Farbstoff aus den Fässern, in denen er zum Versand kommt, annehmen. Diese Fässer, „Legger“ genannt, sind aus Eichenholz, werden in Schiedam angefertigt und nach Java geschickt und enthalten 560—640 1. Wird Arrak per legger gehandelt , so versteht man darunter 2,5 Oxhoft = 2,5 X 225 1. Der Arrak verdankt sein eigentümliches Aroma einem Terpen. Fuselöl scheint nicht vorhanden zu sein. Windisch [lj macht folgende Angaben über die Zusammensetzung von fünf untersuchten Proben.

Alter Spez.-Gew.

Jahre

Herkunft und Be-

Ameisen-

Essig-säure 0,091 0,137 0.157 0,182 0,066

Extrakt Asche

0,015 0,004 0,007 0,017 0,031

Der in den Handel gebrachte Arrak ist vielfach verschnitten, d. h. mit Feinsprit und Wasser auf ein grösseres Volumen gebracht, das sich billiger stellt als reiner Arrak. Auch vollständig verfälschte Sorten kommen in den Handel. Der Nachweis von Echtheit oder Verfälschung gelingt nur durch die

Zeichnung

1.    Batavia-Arrak 1 .    .

2.    Batavia-Arrak AP .

3.    Batavia-Arrak KWT

4.    Batavia-Arrak KWT

5.    Chéri bon- Arrak LES

Buttersäure 1. 0,007 • 2. 0,012

3.    0,007

4.    Spur

5.    0,002

Alkohol

säure

0,011

0,010

0,014

0,021

0.002

bei 15.5 0 0,9215 0.9156 0.9156 0,9157 0,9174

Kaprin- Ameisensäure- Essigsäure- Buttersäure- Ivaprinsäure-Aethylester Aethylester Aethylester Aethylester 0,300 0.162 0.245 0,227 0,073

saure

0,005

0,00S

0,009

0,008

0,005

0,014 0 005 0,011 0.010 0.002

rH CO

48,71

50.82

50.83 50,83 50.28

0,010

0,005

0,009

Spur

0,002

0.009

0,010

0,012

0,014

0,007

0.091

0,079

0,071

0,085

0,080

Geschmacksprobe, die von geübten Sachverständigen auszuführen ist. Die chemische Analyse vermag höchstens sehr grobe Fälschungen festzustellen. Näheres findet sich in [2].

H. Herzfeld.

Litteratur: [1] Windisch, Arbeiten aus dem Kaiser! Gesundheitsamt, Bd. VIII, S. 125. — [2] Arbeiten aus dem Kaiser!. Gesundheitsamt, Bd. VII, S. 243.

Arratel (Mehrzahl Ar r a tels), Handelsgewicht in Portugal (bis 1868) und Brasilien (bis 1873) = 459 g.

Tj Schwarz.

Arrestzelle, auf Kriegsschiffen eine zum Bordarrest dienende dunkle Zelle, welche im Zwischendeck, bezw. Plattformdeck eingebaut ist. Zur Lüftung der Zelle ist meist eine Ventilatormaschine mit Handbetrieb aufgestellt, welche von dem Arrestanten bedient wird.

Arretiren der Magnetnadel, s. Bussole.

Arroba. 1. Handelsgewicht in Spanien (bis 1859) und in den meisten ehemals spanischen Kolonien Amerikas (Westindien, Mexiko, Zentral- und Südamerika = 11,502 kg, in den La Platastaaten = 11,484 kg. In Manila rechnet man das spanische Gewicht 2°/₀ schwerer als das englische. In Portugal und Brasilien = 14,688 kg. 2. Aelteres Flüssigkeitsmass in Spanien: für Wein und Branntwein die grössere Arroba = 16,133 1. In Chile die Weinarroba = 32,266 1, im Grosshandel = 34,067 1. Für Oel in Kastilien die kleine Arroba = 12,563 1.

Arrondir eil, s. Bä der schneid zeug.

Arrosage simple wird in Frankreich die anfeuchtende Bewässerung des Bodens genannt, während mit irrigation fertilisante die düngende Bewässerung bezeichnet wird.

Arrow-root, s. Stärkemehl.

Arsa, ein alkoholhaltiges Getränk, das von Baschkiren und Kirgisen aus Kumiss oder Kumys gewonnen wird. Kumiss wird aus Stutenmilch durch Gärung bereitet, indem man auf 10 Teile frischer, noch warmer Milch 1 Teil fertigen Kumiss setzt und in einem kühlen Baume der Gärung überlässt. Nach 5—7 Tagen bildet der Kumiss eine stark schäumende Flüssigkeit von angenehm süss-säuerlichem Geschmack. Diese wird der Destillation auf sehr primitiven Destillirapparaten mit direkter Feuerung unterworfen. Das erste schwächere Destillat heisst Araka; dies wird noch einmal destillirt und liefert Arsa. — Durch Destillation von gegorener Kuhmilch wird ein ähnlicher Branntwein (Airak der Kalmücken) erhalten.

Litteratur: Schill, lieber Milchbranntwein, Aimai, der Chemie und Pliarm., Bd. 31. S. 152.

Arschin, russische Elle = 0,7112 m.    H Herzfeld.

Leppla.

Arsen, gediegen (Arsenik), As, kommt in natürlichem Zustand meist in derben, dichten, oft traubigen, schaligen Massen vor; bricht uneben und feinkörnig; spröd; Härte 3 — 4; spez. Gew. 5,7 —5,8; metallglänzend, im frischen Bruch hellbleigrau, bald schwarz anlaufend; Strich schwarz; vor dem Lötrohr flüchtig mit charakteristischem Knoblauchgeruch. Wird zur Darstellung von Arsenpräparaten verwertet. Derbe Stücke kamen früher als „Fliegensteine“ in den Handel.

Arsen, As, Atomgewicht 75, spez. Gew. 4,7 bis 5,7, bildet entweder ein graues bis schwarzes amorphes Pulver oder graue Kristalle von stark metallischem Glanze. Es ist nur unter Druck in dicht verschlossenen Gefässen schmelzbar; bei gewöhnlichem Atmosphärendruck sublimirt es, ohne zu schmelzen bei 450°. Einfache Lösungsmittel für Arsen gibt es nicht. Bei gewöhnlicher Temperatur widersteht das Arsen atmosphärischen Eindrücken ziemlich lange, wennschon es sich bei Gegenwart von Wasser allmälicli zu Arsentrioxyd oxydirt. Bei höherer Temperatur und in Dampfform verbrennt es in Luft sehr leicht zu Arsentrioxyd. Sauerstoffhaltige Säuren lösen es zu arseniger oder zu Arsensäure, Salzsäure wirkt nur bei Gegenwart von Sauerstoff (Luft) auf Arsen ein. Mit Wasserstoff im Zustande seiner Entstehung vereinigt es sich zu Arsenwasserstoff (s. d.). Die Sauerstoffverbindungen des Arsens (As₂0₃ und As₂0₅) zeigen sauren Charakter; sie bilden mit Metalloxyden arsenigsaure und arsen sau re Salze (Ar sen it e und Arseniate). Gleich den Metallen kann aber das Arsen auch als Basis in Salze eintreten, bildet aber fast nur Haloidsalze. Den Sauerstoff-

Verbindungen entsprechend, ist nur eine Schwefelverbindung, das Trisulfid, As₂S₂, in freiem Zustande bekannt. Ein Arsenpentasulfid ist nur in Salzen bekannt. Beide Sulfide bilden gleich denen des Antimons mit Metallsulfiden Sulfosalze. Ein drittes Arsensulfid entspricht der Formel As₂ S₂. Für den Hüttenmann sind die Verbindungen des Arsens mit den Metallen, die sog. Speisen grosser Wichtigkeit. Das Arsen kommt sowohl als solches (Scherbenkobalt, Fliegenstein), wie in Verbindung mit Sauerstoff (Arsenblüte, As₂0₃), Schwefel (Realgar, Äs₂S₂, und Auripigment, As₂S₃), Metallen und Metallsulfiden (Arsenkiese, Kobalt- und Kickeiarsenkiese u. s. w.) natürlich vor. — Zur Gewinnung des reinen Arsens dienen ausser dem stets durch Metalle und Erden verunreinigten Scherbenkobalte auch die arsenhaltigen Kiese. In beiden Fällen führt man ein verflüchtigendes Rösten unter Abschluss der Luft aus. Die Apparate dazu bestehen aus Retorten (Thonröhren), welche reihenweise in einer Feuerung (Galeerenofen) angeordnet sind. Nach Beschickung derselben steckt man in die aus dem Ofen ragenden Mündungen der Retorte Eisenblechrohre (spiralig gebogenes Eisenblech) ein, auf welche am andern Ende Vorlagen (Eisenblech- oder Thongefässe) aufgesetzt werden. In den Blechrohren scheidet sich kristallinisches Arsen, in den Vorlagen amorphes Arsen, Oxyde und Sulfide desselben ab. Nach beendigter Sublimation nimmt man die Apparate auseinander, entleert die Vorlagen, deren Inhalt zur Herstellung anderer Arsenverbindungen benützt wird, entfernt die meist silberhaltigen Rückstände aus den Retorten, um sie mit anderen silberhaltigen Erzen und Hüttenprodukten zu verarbeiten, und klopft schliesslich die Krusten künstlichen Eliegensteines von den vorsichtig entrollten Eisenblechrohren ab. — Verwendungen : Zur Fabrikation des Flintenschrots (s. Bleile girungen), zur Erhöhung der Härte und des Glanzes von Metalllegirungen (s. Spiegelbronze unter Bronze), zum Arseniciren in metallurgischen Laboratorien. —Die ersten Ueberlieferungen über Arsen, die natürlich vorkommenden Arsensulfide betreffend, stammen aus dem vierten Jahrhundert v. Chr. (Aristoteles). Die künstliche Herstellung dieser Farbstoffe scheint erst 500 Jahre später gelungen zu sein. Von dem metallischen Arsen und seiner Darstellung durch Reduktion von Arsenik wurde im 13. Jahrhundert durch Albertus Magnus berichtet. Genauere, die wirkliche Natur des Arsens und der Arsenverbindungen ermittelnde Untersuchungen sind erst Ende vorigen Jahrhunderts durchgeführt. Angaben über Bezugsquellen finden sich in [6].

von

Borchers.

Litteratur: [1] Kerl, Metallurg'. Hüttenkunde, 2. Aufl., Leipzig 1865. — [2] Kerl, Grundriss der Metallhüttenkunde, 2. Aull., Leipzig 1881. — [8] Balling, Metallhüttenkunde, Berlin 1885. — [4] Stölzel, Metallurgie, Braunschweig 1886. — [5] Stohmann & Kerl, Encyclop. Handb. der Techn. Chemie, 4. Auf!., Braunschweig 1889. — [6] Bentzsch, Beichsadressbuch I, Montan-, Metall- und Maschinenindustrie.

Arsenblüte, s. Arsen, Ar sen oxyde.

Arsendisulfld, s. Arsensulfide.

Arseneisen (Arsenikalkies, Löllingit), FeAs₂ (27,2%Fe, 72,8% As, meist noch schwefelhaltig), kristallisirt rhombisch, meist derb, körnig oder stängelig ; uneben brechend; spröde; Härte 5—5,5; spez. Gew. 6,8—7,4; metallglänzend; silberweiss bis lichtstahlgrau, Strich schwarz ; vor dem Lötrohr schwer schmelzend.

— Wird zur Gewinnung von arseniger Säure benützt.

Leppla.

Andés.

Arseilfarben, Verbindungen des Arsens mit Schwefel (Zweifach Schwefelarsen, Realgar, Rauschrot, Rotglas), (Trisulfid, Arsensupersulfid, Auripigment, Gelbglas, Rauschgelb, Königsgelb), mit schwefliger Säure und Kupferoxyd (Scliweinfurtergrün, Wiener-, Neu-, Deck-, Kasseler-, Saalfelder-, Pariser-, Kaisergrün, Hamburger Deckgrün, Wiener Deckgrün), mit Phosphorsäure und Kobaltoxydul (Kobaltrosa, Chaux métallique), mit Kupferoxyd (Scheel’sches Grün, Schwedisches Grün, Braunschweiger Grün u. s. w.), Farben von sehr bedeutendem Feuer und grosser Schönheit, die aber in höchstem Grade giftig sind und in unberufenen Händen viel Unheil anrichten können. Die Arsenfarben lassen sich heute durch nicht giftige Farben von gleicher Schönheit ersetzen, so dass man von deren Anwendung immer mehr abkommt, um so mehr, als auch die Bestimmungen des deutschen Reichsgesetzes über Verwendung der Farben dieselbe sehr eingeschränkt haben und auch der Verkauf kein freier mehr ist.

Arsenglas, weisses, s. Arsenoxyde.

Arseniate, s. Arsen.

Arsenige Säure, s. Ar sen oxyde.

Arsenigkiipe, s. Indigo к üpen.

Arsenigmelil, s. Arsenoxyde.

Arsenigsaure Salze, s. Arsen.

Arsenik, weisser, s. Arsenoxyde.

Arsenikalkies, s. Arseneisen.

Arsenikkies, s. Arsenkies.

Arsenikkipse, in der Gerberei die auf der Fleischseite mit Arsenik prä-parirten Kipse (s. d.). Das Arsenikpräparat dient hierbei als Konservirungsmittel.

Arsenikkobaltkies, s. Tesseralkies.

Arseniksäure, s. Y. w. Arsensäure (s. d.).

Arsenite, s. Arsen.

Leppla.

Ar S enlegir un gen (Arsenidlegir ungen), s. Bleilegirungen und

Arsenkies (Arsenikkies, Misspickel, Akontit, Arsenopyrit, Gift kies), Schwefelverbindung von Arsen und Eisen = Fe As 8 (34,4% Fe, 46% As, 19,6% S) kristallisirt rhombisch kurz säulenförmig, dann in strahligen, faserigen und derben Massen; unebener Bruch, spröde; Härte 5,5—6; spez. Gew. 5,36—6,5; metallglänzend, undurchsichtig; silberweiss bis grau, zuweilen dunkler anlaufend; Strich schwarz; schmilzt vor dem Lötrohr leicht; in Salpetersäure unter Schwefelab Scheidung löslich. Wird zur Gewinnung von Arsen, Schwefelarsen und, wenn silberhaltig (Weisserz), von Silber benützt.

Bronze.

Arsennickel, s. Rot nick elki es.

Leppla.

Arsennickelglanz (Arsennickelkies, Gersdorffit, Nickelarsenkies, Nickelglanz), Ni As S (35,1 % Ni, 45,5% As, 19,4 S), kristallisirt regulär (Oktaeder, Würfel), meist derb und körnig; uneben brechend; spröde; Härte 5,5; spez. Gew. 5,9—6,7; metallglänzend; undurchsichtig; silberweiss bis stahlgrau, dunkelgrau anlaufend; dunkelgrauer Strich ; vor dem Lötrohr schmelzend. Wird zur Nickelgewinnung benützt.

Arsenopyrit, s. Arsenkies.

B or chers.

Arsenoxyde. Als solche oder in Verbindungen kommen in der Technik zwei Sauerstoffverbindüngen zur Verwendung: 1. Arsentrioxyd (Arsenik, arsenige Säure, Arsenigsäureanhydrit, weisser Arsenik, weisses Arsenglas, Arsenik- oder Giftmehl), As₂0₃, Mol.-Gew. 198, spez. Gew. 3,7—3,74, bildet ein weisses kristallinisches Pulver oder eine durchscheinende, farblose, glasähnliche Masse, schon bei etwa 200° flüchtig, unter Druck auch schmelzbar. Es ist wenig in kaltem, leichter in heissem Wasser (1:10) löslich. Mit Metalloxyden, wie mit Säuren, bildet es Salze, mit ersteren Arsenite oder arsenigsaure Salze, mit letzteren Arsenoxydulsalze (hauptsächlich Halo'idsalze). Die geringen Mengen natürlich vorkommender Arsenblüte (As₂Os) kommen für die Gewinnung des Arseniks nicht in Betracht. Dieselbe beschränkt sich fast ausschliesslich auf ein oxydirendes Rösten von arsenhaltigen Erzen und Hüttenprodukten (Speisen), welches sowohl in Flamm- wie in Muffelöfen ausgeführt wird. Das leichtflüchtige Oxyd wird in Flugstaubkammern oder Kanälen verdichtet und durch Umsublimiren aus eisernen Kesseln mit eisernen Aufsätzen, welche noch mit Kondensationskammern in Verbindung stehen, gereinigt. Je nach der Temperatur erhält man bei dieser Arbeit entweder vorwiegend lockeres kristallinisches Pulver (A r s e n i к m e h 1), oder glasige amorphe Massen (Arsenik-glas). Verunreinigungen im Sublimat erfordern meist eine Wiederholung dieser Arbeit. —Verwendungen: In der Farbenfabrikation, Glasfabrikation (Entfärbungsmittel), als Gift zum Schutz ausgestopfter Tiere gegen Insekten, als Heilmittel und zur Darstellung anderer Arsenverbindungen. Geschichte und Litteratur s. unter Arsen. 2. Arsenpentoxyd, As₂0₅, als solches, obwohl darstellbar, ohne technische Verwendung. Mit Wasser vereinigt, bildet es die Arsensäure (s. d.), mit Metalloxyden arsensaure Salze oder Arseniate.

Arsenpentoxyd, s. Arsenoxyde.

Arsensälire, H₃AsOx, Mol.-Gew. 143, bildet eine weisse kristallinische Masse, welche beim Erhitzen unter allmälicher Wasserabspaltung Pyroarsen-säure, H₂As₂0₇, Metaarsensäure, HAs0₃ und schliesslich Arsenpent-oxyd, As₂0₅, liefert. Sie zieht begierig Wasser aus der Luft an, ist auch in Wasser in fast allen Verhältnissen löslich. Meistens wird sie als konzentrirte wässerige Lösung in den Handel gebracht. Man erhält dieselbe durch vorsichtiges Einstreuen von Arsenikmehl (s. Ar sen oxyde) in erwärmte Salpetersäure, wobei letztere zu Stickstoffoxyden reduzirt wird. Letztere lassen sich in geeigneten Apparaten unter Zufuhr von Luft wieder in Salpetersäure zurückverwandeln. —- Anwendung : Bei der Fabrikation organischer Farbstoffe (Fuchsin),

in der Färberei und Zeugdruckerei. Fabriken.

Bezugsquellen: Die meisten chemischen

Bor chers.

Arsensäureliydrat, s. v. w. Arsen säure (s. d.).

s. Arsen.

Arsensaure Salze,

Arsensaures Kalium, s. Lapisartikel.

Arsensilberblende (Proustit, lichtes Botgiltigerz, Rubin-blende), AgdAsS₃ (65,46% Ag, 15,15% As, 19,39% 8) kristallisirt hexagonal rhomboëdrisch in meist skalenoödrischen Formen, auch derb ; Bruch muschelig ; etwas spröde; Härte 2—2,5; spez. Gew. 5,5—5,6, letzteres wenn antimonhaltig; diamantglänzend; im auffallenden Licht schwarz, im durchfallenden zinnoberund kochenillrot; Strich ebenso; schmilzt leicht und gibt im Rückstand Silber; in Salpetersäure mit Rückstand von Schwefel und arseniger Säure löslich. Wird

zur Silbergewinnung benützt.

Ars en Spiegel, s. Ar sen wasser st off.

Arsensulfide. Im freien Zustande sind zwei Sulfide des Arsens bekannt :

Leppla.

Es findet sich natürlich als Real gar, wird aber auch

1. Arsendisulfid, As₂S₂, Mol.-Gew. 214, spez. Gew. 3,5, bildet rote, kristallinische, durchscheinende Massen, welche sowohl schmelzbar als sublimirbar sind. Das Sulfid löst sich in Lösungen der Hydrate und Sulfide der Alkalien und Erdalkalien.

Anwendung: Als Farbe;

in grossen Mengen künstlich erzeugt. Seine Herstellung besteht in einer Sublimation von arsen- und schwefelhaltigen Erzen und Hüttenprodukten, welche mit Rücksicht auf das richtige Verhältnis zwischen flüchtigem Arsen und Schwefel gattirt werden. Die Apparate für diese Arbeit bestehen, wie bei der Arsengewinnung, aus Thonröhren mit eisernen Vorlagen. Erstere sind in ähnlicher Art wie die Arsenretorten in Feuerungen angeordnet. Das meist ungleiclnnässig zusammengesetzte und aussehende Sublimat wird durch Umschmelzen gereinigt und so auf gleiclnnässige Beschaffenheit gebracht, zum Enthaaren (mit Kalk oder Schwefelnatrium) in der Gerberei ; in der Feuerwerkerei; bei der Flintenschrot-(Hagel-)Fabrikation. Bezugsquellen, Geschichtliches und Litteratur s. unter Arsen.

Die Anwendung dieses Sulfides ist eine beschränktere als die des Disulfides, es dient als Farbe, als Enthaarungsmittel und wird auch in der Zeugdruckerei benützt. Bezugsquellen, Geschichtliches und Litteratur s. unter Arsen.

2. Ar sentrisulfi d, As₂S₃, Mol.-Gew. 246, spez. Gew. 3,4, bildet ein gelbes amorphes oder kristallinisches Pulver, ist schmelzbar und flüchtig. Es kommt als Auripigment oder Rau sch gelb natürlich vor, wird auch künstlich dargestellt durch Sublimation von Arsenik mit Schwefel. Bei der Fällung von Arsenlösungen (arsenhaltiger Schwefelsäure) mit Schwefelwasserstoff wird ebenfalls Arsentrisulfid erhalten, welches aber nicht direkt brauchbar ist, sondern meist durch Sublimation mit Arsenik auf rotes oder gelbes Arsenglas verarbeitet wird.

Borchers.

Arsentrioxyd, s. Arsenoxyde.

Arsentrisulfid, s. Arsensulfide.

Arsemvasserstoff, AsH₃, Alol.-Gew. 78, spez. Gew. 2,695 (Luft=l), ist ein farbloses, knoblauchähnlich riechendes, in Wasser wenig lösliches Gas, welches sich durch Abkühlung bei —40° zu einer Flüssigkeit verdichten lässt. Seine leichte Dissociirbarkeit, Brennbarkeit und Reduktionskraft sind Eigenschaften, aus welchen man zum Nachweise des Arsens Nutzen zieht. — Wie

man mit dem sich entwickelnden Gasgemische ganz, wie beim Antimonwasserstoff (s. d.) angegeben wurde, so erhält man entweder durch Dissociation, oder durch teilweise Unterbrechung der Verbrennung des Gases das Arsen auf Glas oder Porzellan als metallisch glänzenden Spiegel (Arsenspiegel, Marsks Arsenprobe). — Zur Unterscheidung der Arsen-und Antimonspiegel dienen besonders folgende Merkmale: Arsen ist leichter flüchtig als Antimon, letzteres schmilzt vor der Verflüchtigung. Arsen löst sich in Natriumhypochlorit- und Ammoniumkarbonatlösungen, Antimon nicht.

die entsprechende Antimonwasserstoffverbindung bildet sich der Arsenwasserstoff, wenn man Arsensauerstoffverbindungen mit Wasserstoff im Entstehungsmomente in Berührung bringt, dieselben also z. B. in eine Mischung von Zink und Schwefelsäure einträgt. Verfährt nun

Borchers.

Artesische Brunnen unterscheiden sich von Bohrbrunnen (s. Brunnen) dadurch, dass sie Wasser über Terrainhöhe abgeben, d. h. sogenannte „Springquellen“ bilden. Sie müssen unbedingt einer artesischen Strömung entstammen. Führt man die das Wasser einer artesischen Strömung fassende Aufsteigröhre mit dichten Wandungen über Terrain in die Höhe, so lässt sich die Grenze ermitteln, bei welcher kein Auslauf mehr stattfindet, bei welcher also die im Bohr stehende Wassersäule der Pressung im artesischen Strom das Gleichgewicht hält; der hiedurch bestimmte Horizont ist in der nebenstehenden Figur mit AB bezeichnet. Wird nun das Aufsteigrohr in der Tiefe s unter dem obengenannten Horizont abgeschnitten, so läuft Wasser aus, denn jetzt wird die Pressung der Wassersäule im Bohre, dem Abschnitt entsprechend, geringer. Legt man durch die horizontal gedachte Oberfläche der untenliegenden wasserundurchlässigen Schichte die A^-Axe und den Koordinatenanfang О in den Schnitt der Axe des Auf- ff steigerohres mit dieser Schichte und benennt die Ordi-

Ho

Bezeichnet Q die auslaufende Wassermenge, и die Ge-

Aufsteigerohr selbst entstehenden Beibung und dem Wasserwirbel an der Auslaufstelle absieht. In einer Kreis-Cylinderfläclie von der Mantelhöhe h und dem Leitkreise vom Halbmesser x beträgt der wasserdurchlassende Querschnitt 2 л X h <f], unter >p den Proportionalitätsfaktor verstanden, welcher die für den Wasserdurchgang pro Flächeneinheit verfügbaren Zwischenräume im Grundwasserträger angibt.

schwindigkeit des den Grundwasserträger durchströmenden Wassers, so muss sein:

и .2 n x h f — Q

Es ist aber, entsprechend der Grundwasserbewegung auch die allgemeine Beziehung vorhanden :    u _ ^ dz_

’ d X

Die Verbindung beider Gleichungen liefert eine Differentialgleichung zwischen x und z, deren Integration ergibt:

2 71

log.nat. x-\-c

2 4**log-nai- Ю

woraus, da für x — r (unter r der Halbmesser des Aufsteigerohres verstanden) der Wert von z zu Ha — s wird :

Liegt die Ebene AB, welche wir der Einfachheit wegen als horizontal voraussetzen, in der Höhe H₀ über der undurchlässigen Schichte und ist R die Entferung, in welcher die Strömungsgeschwindigkeit im Grundwasserträger so klein ist, dass eine bemerkbare Aenderung der ursprünglich vorhandenen Pressung nicht mehr besteht, so sind x = R, z = H₀ zwei zusammengehörige Werte, die der eben aufgestellten Gleichung als Grenzfall entsprechen. Mit diesen lässt sich die willkürliche Konstante c eliminiren und es folgt, nachdem dies geschehen, die Beziehung:

1) z = H₀

2 n <p к h s

Iog-nat G)=a,?

3) § =

2) s =

log. nat. (-^-)

Berücksichtigt man, dass das mittelst Gleichung (2) gewonnene s lediglich den Reibungsverlust beim Durchströmen des Grundwasserträgers vorstellt, dass aber überdies noch ein Druckverlust beim Durchströmen des Aufsteigerohrs stattfindet und auch Arbeiten durch die Geschwindigkeitsänderung beim Einströmen in das Aufsteigerohr sowie Wirbel am Ausflusse entstehen, so sind die äquivalenten besonderen Widerstandshöhen noch zu addiren. Im wesentlichen sind dieselben annähernd proportional dem Quadrate der Geschwindigkeit im Aufsteigerohr [1], S. 513. Man kann also mit allgemeiner Giltigkeit setzen:

4) s = aQ-\-bQ%

in welcher Gleichung a und Ъ Konstante sind.

Artesische Brunnen sind bei uns schon seit Jahr-

Das erste Buch

Ueber die Nachhaltigkeit der artesischen Brunnen geben Beobachtungen des Verhältnisses zwischen Absenkung s und Ausflussquantum Q Auskunft. Bleibt das letztere bei bestimmtem s konstant, so liefert der Brunnen auf die Dauer eine Wassermenge Q. Nimmt Q ab, so hat mau vor allem zu untersuchen, ob die Abnahme infolge eines Sinkens der Pressung im Grundwasserträger stattfindet, oder ob sie durch einen in der Aufsteigeröhre allmälich gebildeten Sandpfropf veranlasst ist. Trifft das letztere zu, so muss nach Entfernung des Sandes der Auslauf wieder zunehmen, und es muss auch, sofern der Auslauf durch Aufsetzen eines Rohres unterbrochen wird, in dem Aufsatzrohr das Wasser zu dem früheren Gleichgewichtsstand H₀ ansteigen. Beides wird nicht geschehen, wenn die Pressung im Grundwasserträger selbst gesunken ist, und dies liefert dann den Beweis, dass auf die Dauer eine Ergiebigkeit Q einfach unmöglich wird.

hunderten bekannt, in China seit unvordenklichen Zeiten, über derartige Brunnen stammt von Ramazzini [2]. Den Namen „artesische Brunnen erhielten sie erst in der neueren Zeit, anlässlich vieler in der Provinz Artois (Frankreich) erfolgten Bohrungen auf Wasser [3]. Es existirt eine sehr umfangreiche Litteratur über diese Brunnen; sie findet sich in [1] S. 296 ff. Hinsichtlich ihrer Herstellung, Verrohrung etc. gilt dasselbe, was über Rohrbrunnen gesagt ist. In weiteren Kreisen bekannt sind die artesischen Brunnen von Paris [4]; viele derartige reichhaltige Brunnen befinden sich auch in der Nähe von Stuttgart (in Cannstatt). Der Nauheimer Sprudel, jener von Széntes in Ungarn, sowie eine Menge in England gebohrter Brunnen [5] gehören ebenfalls liieher. Das mittelst dieser Brunnen gewonnene Wasser ist meistens Mineralwasser. Ausnahmsweise, besonders wenn die Tiefe der Brunnen 30 bis 40 Meter nicht überschreitet, wird Wasser gewonnen, welches sich zu Wasserversorgungszwecken im grossen eignet. Städteversorgungen aus artesischen Brunnen sind deshalb eine Seltenheit.

Litteratur: [1] Lueger, Wasserversorgung der Städte, Heft3, Darmstadt 1892.— [2] Ramazziui, B., De fontium mutinensium admiranda Scaturigine, tractatus physico-hydrostaticus, Mutinae 1691. — [3] Le Turc, M., Description des procédés mécaniques en usage en Flandre pour la construction des fontaines jaillissantes et perpétuelles, London 1781. — [4] Belgrand, Les travaux souterrains de Paris, Bd. 3 und 4, Paris 1878, 1882. — [5] Swindell, J. G. and Burnell, G. R., Rudimentary treatise on wells and well sinking, London 1886.

\ Artesischer Strom, s. Grundwasserstrom.

Artillerie-Schulschiff, s. Schulschiff.

Artotypie, in Amerika gebräuchliche Bezeichnung des Lichtdrucks (s. d.), der jedoch auch, wie in England, Collotype genannt wird

Arve, s. Nutzhölzer.

As, in der Chemie Zeichen für Arsen.

Asbest werden in der Technik feinfaserige Abarten der Hornblende und des Serpentins genannt, die indes je nach ihrer Zugehörigkeit zu dem einen oder andern Mineral verschiedene Beschaffenheit besitzen. 1. Hornblende-Asbest (Amianth, Bergflachs, Berg fleisch, Bergleder, Bergkork, Byssolitli) steht dem Tremolit (s. Hornblende) mineralogisch und chemisch sehr nahe = MgiCaSii0₁-i (28,85% MgO. 13,35% Ca 0. 57,70%Si0₂), kristallisirt

monoklin in langen dünnen Nadeln und Fäden. Weiss und gefärbt (grau, grünlich, bräunlich), glas- und seidenglänzend, durchsichtig ; spröde (Byssolith) und elastisch (Amianth, Bergflachs); Härte 5,5—6; spez. Gew. 2,9—3; zeigt einen sehr hohen Grad von Feuerbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen Säuren [1]. Vorkommen an zahlreichen Orten, aber technisch nur wichtig bei Sondrio (Oberitalien), Lendgastein. 2. Serpentin-Asbest (Chrysotil), dem Serpentin (s. d.) mineralogischund chemisch entsprechend, Щ Mgъ Si₂ % (43,48 % Si Оъ 43,48% Mg О, 13,04%% О; statt Mg0 häufig FeO bis zu 13%); faserig; grün oder weiss, metallglänzend oder -schillernd, durscheinend. Härte 3—4, spez. Gew. 2,3—2,8. Wird von Salzsäure, leichter aber von Schwefelsäure vollkommen zersetzt. Beim Erhitzen im Kolben gibt er Wasser ab, wird trüb, weiss, spröde. Schlechter Wärmeleiter in der Faser, ziemlich guter in aufgefasertem Zustand. Vorkommen als Faseraggregat gangförmig oder in Schnüren im Serpentin (die Faserung steht meist senkrecht zu den Begrenzungsflächen des Ganges oder der Schnur) bei Iieichen-stein i. Schl., Zöblitz i. Sachsen, Korsika, Oisans (Dauphiné), Newjansk (Gouv. Perm) u. s. w., vor allem aber bei Montreal (Kanada) als Hauptmaterial für * Gewebe und Gespinnste [1]. — Die technisch wichtigen Eigenschaften des Asbests sind: 1. Unverbrennlichkeit bei hoher Temperatur, Verwendung zu Dichtungen, Theaterstoffen, Dekorationen, Asbestfarben, feuerfesten Superator-platten. 2. Unangreifbarkeit des Hornblendeasbests durch Säuren, Verwendung als Filtrirmaterial, zu Schlammpresstüchern in Zuckerfabriken. 3. Schlechtes Wärmeleitungsvermögen, benützt bei Herstellung von Isolirmassen gegen Wärmestrahlung. 4. Geringes Elektrizitätsleitungsvermögen, Verwendung bei Umhüllungen von Leitungsdraht, als Bodenbelag für Dynamomaschinen, bei Handschuhen für Elektrotechniker. 5. Wasserdichtigkeit des Hornblendeasbests, wenn mit Paraffin durchtränkt. Benützung zur Herstellung von Platten, die zur inneren Auskleidung von eisernen Gefässen dienen. Die Tränkung des mit Zinkoxyd behandelten Asbests mit Chlorzink und palmitinsaurer Thonerde (Nagel’sches Patent) gibt den gleichen Effekt und verbürgt noch Feuerbeständigkeit.

Preise (1894): Asbestgarn Ji. 9.— per kg.; Asbeststricke und -Seile JL 11.— per kg; Asbestkartons Ji. 4.40. per kg.; Asbesttuch (1,08 kg. per qm) Ji. 18.— per qm; Asbestkitt JL 3.30 per kg; Asbestfaser, weiss, lang, JL 5.50 per kg; Asbestpapier ^.6.60 per kg; Asbestpulver JL 60.— per 100 kg ; Rohasbest aus Oberitalien, loco Turin, Frcs. 1.75 per kg.

Litteratur : [1] Lusohin von Ebengreuth, Asbest, dessen Vorkommen und Verarbeitung in Oesterreich-Ungarn, Berg- und Hüttenmänn. Jahrbuch etc., Wien 1890, XXXVIII, S. 89. — [2] Venerand, W., Asbest und Feuerschutz, Wien, Pest, Leipzig 1886, S. 17; Asbest und Asbestfabrikate, deren Fabrikation und Verwendung in der Industrie. Polytechnisches Centralblatt 1890, II, S. 164; Leonhardt, Der Asbest und seine Verwendung, Gfesundheits-Ingenieur, XI, S. 546; V. Krecker-Drostmar, Asbest und Asbestfabrikate, Industrieblätter 1891, Nr. 18. Leppla

Asbestfarbe, s. Anstriche, feuersichere.

Asbestin, eine feuersichere Anstrichfarbe aus Asbest, gepulvertem Kieselstein, Aetzkali und Natronwasserglas; wird vor der Anwendung noch mit Sand gemischt.

Asbestmatratze, eine aus Asbest gefertigte Matte, mit welcher die Schiffskessel mit hohem Arbeitsdruck bekleidet werden, um dieselben vor

Tj. Schwärs.

Abkühlung zu schützen und die Wärmeausstrahlung in die Heizräume möglichst einzuschränken (s. Schiffskessel).

Asbestpappe, eine aus Asbestfasern und Wasserglas als Bindemittel hergestellte Pappe, welche namentlich bei Dampfrohr- oder sonst der Hitze ausgesetzten Packungen in Verwendung kommt. S. Pappefabrikation.

Asbolan, s. Kobaltmanganerz.

Ascliaffit, s. Granit.

Ascllblei, veraltete Bezeichnung für Wismut (s. d.).

Asche, der bei der Verbrennung organischer Substanzen bleibende Kückstand, welcher aus mineralischen Bestandteilen von grauer bis weisser Farbe besteht. Man bezeichnet eine solche Verbrennung als vollständig, wenn der vorhandene Kohlenstoff völlig verbrannt wird, was entweder durch starke Hitze allein oder durch Zuführen von Sauerstoff erreicht wird. Je vollkommener die Verbrennung, desto weisser erscheint die Asche. Die in derselben enthaltenen mineralischen Bestandteile entstammen, insofern es sich um Pflanzen handelt, dem Boden, aus welchem sie durch die Wurzeln in den Kreislauf des Stoffes eingeführt werden. Es ist daher die Kenntnis der Zusammensetzung der Äsche der verschiedenen Pflanzen von grösster Wichtigkeit, denn sie gewährt wichtige Aufschlüsse in Bezug auf die Bedürfnisse des organischen Lebens und ermöglicht insbesondere eine rationelle Bodenkultur [1].

Die durch das sog. Ein äs ehern erhaltene Asche von Pflanzen- und Tierstoffen wird als Roh a sehe bezeichnet, weil sie stets noch Kohlensäure, Sand und häufig Kohlenteilchen enthält und zwar Kohlensäure in grösserer Menge als vor dem Einäschern. Ermittelt man den Gehalt der genannten Beimengungen und subtrahirt man denselben von dem Gehalt der Rohasche, so erhält man die Reinasche.

Nicht minder wichtig wie die qualitative ist die quantitative Untersuchung der Asche [2], denn nur die Kenntnis der Art und Menge der Nährstoffe, welche dem Boden durch bestimmte Pflanzen entzogen werden, ermöglicht eine rationelle Düngung. In der nachstehenden Tabelle geben wir die Zusammensetzung der Asche der wichtigsten Pflanzen- und Tierstoffe sowie einiger Mineralien an.

In 1000 Teilen sind enthalten:

Gesamt

asche

Kali

Natron

Kalk

Magnesia

Eisen

oxyd

Phosphor-!

säure

Schwefel

säure

Kiesel

säure

Chlor

Ackerbohne, Körner oBraimkohle .    . .

oLaubholz .    .    .    .

о Nadelholz о St einkohle.... oTorf......

oAusgelaugte Holzasch Baker-Guano . . . Baumwolle, Faser

Kuchen . Samen

„ Stengel . Bier, deutsches . .

„ englisches . . Birken, Blätter . .

„ Holz . .

„ Rinde. . . Blut, Ochsen . . .

„ Menschen .    .

Buchen, Blätter . .

„ Holz .    .    .

Buchweizen, Kleie .

Körner. Stroh .

13,0

66.0

39,0

31.0

62,4

67,2

35,2

6,4

3,8

35,5

8,0

42 2

4,9

34.6

13,7

5,4

16,5

12,4

9,6

21,3

14,2

3,2

0,7

0.3

0,9

8,2

0,9

11,2

3.2

О СЛ

I О CO oî pp CG p СЛ pp I OCO CO CO

О О to и и ^ О) ;'!p: -л I oooooooo^ ~

1,7

300.0

350,0

245,0

415,0

2.6

3,0

3,3

9,3

1,8

1,1

10,9

3,1

1,8

0,4

0,1

14,2

3,0

Chinarinde .... Cichorie, Blätter . . oDarrmalz .... Eicheln, frische . Eichenholz, lufttrocken Eigelb (Huhn) . . Eiweiss (Huhn) . . *Erbsen, Schoten, grün oFäces, menschh, frisch *Fichten, Holz . . .

Nadeln. . .

61,5

10,5

109,8

27,8

21,8

5,0

; 29,1 46,1

61.9

29,9

3,8

28,8

t^GO Tb О О и

8,4

0.6

11.3

3.5

28,7

48

14.0

0,5

2,7

14.5 !

13 8

2,5 j

0,3

TI

Flachsfaser. . . . oFleisch vom Kalb .

58.2

7,6

04

„ Ochsen о „    „ Schwein

Früchte, Apfel . .

Birne . . Erdbeere . Kirsche. . Pflaume

12,0 I

12.6

10.4    ;

14.4

19,7

34.0

22,0

18.2

4,1

5.2 J

3,9

5,1

10,8

7,2

11,4

10,8

^ I OOi-H-^T-ir-ioOOrH I 0'cOr-îcTo Ö'

5,3

21.6

1,1

1,5

1,7

38

1,3

19,3

6,2

7.7

4,0

0,2

0.2

0,8

0,6

1.6

4,8

1,6

1,8

ob¹ b Ъ ® £ к Ъ Ъ Ъ Ъ ЬкЬЬмй р    ? -° ~°    5=* ^ г* ^ р р р P Р О о § g со

i    I ,?.MP I ?°? I PptOO I O I    I O I    05 I    I    I    i O H-¹ O i—¹    i

I    I ^©co I ^cew I KIMOCO I Ь5 I    I OS I    ot I    I    I    I bo O 00 co    I

Ol (M О ^ со

odwöd

P I О I    I P® I pop O - I ооноооозюоноомсоиолт“^

*    ^ osco^ooooo    WM»wo ¹ »MHMH^»oei.Vo.obob'bbo®

0,3 i 0,6

180,0

180,0

200.0

8.0

1,2

6.1

6,7

0.7

1,0

0.1

0.4

0,7

0,3

3.4

0,2

3,8

9,2

0,2

0,1

0,2

0,5

0,2

1,9

1.4

41.2

0,9

06

0,3

4,1

HL^

o

2,0

0,4

30

3,0

2,0

3,0

1,0

1.0

02

2,0

5,4

0,1

11,7

27

0,2

0,2

4,9

0,1

17,8

0,4

0,5

13,3

0,4

0,2

0,5

0,3

Со

СЪ

Gesamt

asche

Kali

Natron

Kalk

Früchte, Stachelbeere . oFutterroggen.... Futterrunkel, Blätter . „    Samen    .

„    Wurzel .

Gartenbohne, Körner .

„    „ grobe

„    Malz ....

Mehl .... „ Stroh .... oGras, junges .... о „ v.Wieseni.d. Blüte oGrünerbsen (Grünfutt.) Hafer, Kleie . .    .

Kartoffel, Blätter, reif „    и unrei

33,9

13,1

16,3

151,8

56,7

64,4

32,2

47,9

139.5

24,3

56,3

27.8

23.3

48.0

20,7

18 1

13,9

40,4

31,4

20.7

83 1

47,0

28,4

52,7

39,0

34,3

180.4

48,5

75,9

250,0

122,6

31,9

85 8

6,3

46,7

10,6

34,8

14,2

15,3

11,0

6,3

9,5

4,8

6,7

11,0

11,6

4,6

5,1

5,7

5,1

5,8

5,3

10,4

4,1

10,7

5,4

3,9

22,4

13,6

26,2

4,5

19,9

H-A со

о о çopp^ppco 00 СД со 00 "сд DO со 00'h-* hU.

4,1

1,2

16,8

8,8

2,6

2,2

18,2

14,7

0,7

2,1

„    Faser . .

n Knollen „ Schalen „    Schlempe .

Kiefernholz, lufttrocken Kleesamen, Rotklee. oKnochen, Asche

„    Kohle, rein

„    „ gebrauch

„ Mehl a. f. Knoehentl lockeren.

94.2

18,7

25,4

7,2

1,2

37.7

2-',8

67,8

94,6

2.6

45,0

48.8

42,4

0,3

15,9

oKot, frisch, Pferd .

Rindvieh Schaf . Schwein

910,0

840,0

840,0

635,0

557,0

31,6

17.2

31,1

30,0

3,0

10

1,0

1,0

2,0

3,5

1,0

1,5

2,6

36.9

58,4

39,5

21.6

49,6

74.6

60,0

15,1

5,2

6,8

48,7

11,3

14.2

11,8

10,3

9,6

18.3

21,6

4,2

2,7

2,0

11,2

73,5    22,7

573,9 392 4 150,6 1184

48,8

12,0

59,9

12,8

172,0

6,2

со О -rf 00 iO СО    ^ со GO^G5 о о СО Ю О ’’Ф о »о СО Н    О О СОС<1 О 1Г 00    СО 05 Ю 1> СО H CQ Н СО h 1> t> со

I OCQOOOOO I COhOOOOCOCQH I OOOOÎrH | Q [>" О 6 îû CO oi" СО О 6 H C4 О 6 d o' H (N О 6 oV н œ Ю Tjt (М о

1,1

0,6

3,7

2,2

3,0

3,5

1,6

1,2

о со to о Jr¹

76,8

15,0

12,6

66,0

12,5

2,0

28 0

29,0

3,5

1.0

6,5

4,9

3,3

2,9

460,0

430,0

370,0

330,0

4,6

0,9

3,0

4,9

3,5

4,2

17,7

31,5

8,1

0,3

0,2

0,4

4,7

2,1

24,7

1,6

10,7

17,6

17,0

q    рлт)<оат)1оооетюммоз©н^это5[>1>озос10рсо(осдозо10оэтт|;фоо1лнсзооорррос1союртмр|>мфрс(:сао^рр)о . ю r-^    i/o

eiSOUSepf    îiô-^o oi oi со >н co co im со ri о н н и oi cî н н ö cd ei со гн со" со о со со о н od о ю ci н о о н .-Î н н л oiн со со ci о н со <м    I i—i о    со

Н Н    Г—(    rt н    ннннн

Eisen-

oyxd

pppoptoppooto I h—I со Ъг to ©~ot к- at i—i ot oobo I os

I I §3S3S I SS-2-333 I SS323322 IS-1 i I I И I I 133S-1 S-2SS I

00 00 C3 iO CD CO Ö o' H I> О ©

aines t> оо-^-^щоо^^(мо1М(мююо5С1 qto w о эт i> c-n i> о œ го оо œ oq ю со ю эт —о о о q io_i> м н со ю «о аз ^ œ ю oo_in    ©

3 4d    г-н гнiin    T—i    .    cococmojCvi

Schwefel

säure

Kiesel

säure

Chlor

со ИОИ^СОИ I ООМ^Сорннррнррин^*.иро>рМ I Ф* Ot h-L I »»и^рооои*. I онироно I H-Pi^JOj-tObOSOpU) СЛ ок)Ъо)МСЛ HtCtO^OJOXKOtSWrf'-^OJOOOOOi-'H^KCW ф- Ф- tO ooos^mcDi-iOOOtO Ф- Сл ОО ОО 00 “3 мфмоозо^мюо

0,9    0,3

5,2

5,5    22,6

1,2

6,1

0,3

27,4    0,7

9,2

25,0    1,1

2,1

4,9

02

27,0    0,6

13,9    0,2

0,2

58 8 1,0 22,8 3,0

18,6

6.3

110 0

47,6

0,4

06 0,6

65,0

50 0

150,0 — 30,0 2,0 35,0 2 0 19,6 0,2

7.2    0,2 17,5 0,3 15,0 0,3

0,5 0,1

7.3    0,4 0,2 0,1 1,1 0,5

2.5    1,6

4.5    2,6 8,7 4,6 0,3 0,2

1.5    0,3

13,6 0,8 16,2 5,1 0,7 55,6 0,2 6,7

7,0

1,2    4,5

28,0

L n e g e r, Lexikon der

gesamten Technik.

30

Gesamt

asche

Kali

Natron

Kalk

Magnesia

Eisen

oxyd

Phosphor

säure

Schwefel

säure

Kiesel

säure

Chlor

oPhosphat, Navassa .

„ Sombrero oPhosphorit, hannov. о    „ Nassauer, reich

„    „ mittel

о    ,, westfälischer .

„ Mehl . . . Rohsaft der Rüben . . Rohzucker .....

95,0

185,0

32,6

21,8

35,6

25,6

173,0

87,4

604

338,0 920 0 915,0 945,0 974,0 975,0 919.0

81.0

39,1

64,2

3,9

52,3

100,0

82 2

19,7

37,0

Rotklee i. d. Knospenbildg „    „ Reife . .

Rübenmelasse .    .    .

Rübenpressstange Schachtelhalm, frisch Senf (Samen) .    . .

Sommer-Gerste, Samen „    Roggen,    Stroh .

„    Rübsen,    Samen

„    Weizen,    Körner

„    „    Spreu

Stroh

10,0

80,7

52,8

99,7

37,0

204.4

42,0

20,6

54,4

39,7

21,4

140,3

IS8S«gsS5S?C51 gessIggiglIggggggsrss

о ,, Nassauer Phosphorit о „ Navassa-Phosphat . о „ Peru-Guano . . . о „ Phosphor-Guano о ,, Sombrero-Phosph. . Tabakblätter ....

Theeblätter.....

Timotheegras .... Topinamburwurzel . . Trauben-Most....

Kleie .... „ feines Mehl Wicke, Grünfutter . . Stroh ....

* 11

11

44,5

788,0

850,0

770,0

632,0

880,0

825,0

421,0

803,0

850,0

184.1

54,8

72,4

48,8

15,4

39,8

13,5

28,0

27,4

45,2

15,0

2,1

113,9

32,1

61,9

4,7

100,5

52,5

ppppp . oopoqof ONOOlO^TfH , CO iO CO , 00 Cd

Or-.-,    00 Ol H N н I Ol Tf Ю СО О и U5 O O rjî ci ® Ю oî I ÖÖO I CO 00

3333S3g33gI i I S-S I|§2§5S§5|S|2|»|53§553§ S3 I SS I SSiggggSgSSggSSSSgSgS

Г-Ч

3,1

3,3

0,8

16 0

30,6

21,4

110,0

375,0

435,0

372,0

451,0

401,0

218,0

17,8

5,5

8,0

0,1

1,4

1,0

2,9

0.2

2,1

0,7

24,1

18,7

5,7

8,3

25,6

8,1

0,7

4.8

5,9

0,6

4,6

3,1

259,0

282.0

250,0

224,0

242,0

170,0

95,0

240.0

264.0

76,6

4,9

5,2

1.6

0,8

8,3

0,2

4,5

0,1

1.6

0,1

2.9

6,8

19

0,1

27,4

18.5

р р р 3    5    я О о © о « о (N ррр о too , pea со мц с « <м о со о о н

<м 1> МН ГН О « о W) ЭТ «О «О <М <м CQ 05 CCTłt СО о 05 <N SO им со I 05 od о~ ci ^ ^7 OÎ CÎ Ю CćT-7 -Г

MIII g-g MMIII

i i ’1 i p ю co . ооюн -Ф eo ,

I O I CU I iONOO I r-Hr-Tô'r-î loot

мной о о о о

^fPpwooowptooMO г ю со м5 ^ I © СС -О-з ~

4M 4M 4M нм со <1 мм со 4M 4M Ю О GO-iM Ю 05 О ¹ О ©О О О О О

I I I    , .

I I I Ююонон I I

sassegeliglillll sssigggtsssst ! «gSsMś-sliiilifelssesggs

о со о со < cs

h^OOhOCOOJhOiOiOiOW I Oh'ÖcO I öö I

14,0

35,2

17,7

8.5

14,7

10.8

20,2

5,1

2,0

17,0

50.0

10,0

33,0

55.0

208,0

220,0

3,8

0,5

3,3

0,1

8,9

89,7

1,6

2,1    0,9

1,3

1,2

2,9

12,9    110,0

2.1

1,0

0.4    7.2

1,4 30,4

2,6

0,3    0,4

0,9    121,7

1,4 21,2

285,0

285,0

210,0

195,0

195,0

195.0

150.0

278,0

255,0

9,0

53,0

93,0

25,0

135,0

23,0

15 0

30,0

НИ ЙИ    1—1

p I 05 p гл HOI ом co to о I мимо

^ ООООООООООС5 ¹ VvlOM

РРГГРГ.юои I to to -a CC DO О¹ 05 -q ÓT ¹

7,1

3,8

2,1

2,4

0,3

1,8

0,4

60

16,4

5,4

25,7

4,9

0,3

0,7

I I oo'deiorjsäN«

0,6

1,3

30

0,8

0,1

0,6

0,1

0,1

CC CO

0,1

0,2

0,6

3,4    5,9

3,9    4,3

I Я Г 5" P ? г¹ Ь5 м О ^ СО и I СОЮ I ОЮ    ММ о о

05СЛСОСЛОСОЮОСД005000 I оо ' о О oVh

Gesamt

asche

Kali

Natron

Kalk

Magnesia

Eisen

oxyd

Phosphor

säure

Schwefel

säure

Kiesel

säure

Chlor

„ ungewaschen Zuckerrüben, Blätter . „ Köpfe „    Samen    .

„    Wurzel    .

31,0

2,5

9,3

0.4 11,6 0,8 4,8 0,3 6,5 0,3 9,8 0,2 6,5 0,5 2,5 0,3 9,3 0,4 4,6 0,3 *2,6 0,8 7,2 0,4 5,3 2,0 0,4

2,8

Die mit * bezeichnet™ Angaben sind auf Beinasclie , die mit о bezeichnten dagegen nur auf Rohasche der lufttrockenen Substanz bezogen. Wenn nichts anderes bemerkt ist, geben die Werte den mittleren Gehalt der Trockensubstanz an.

Durch die qualitative Analyse ist nun festgestellt worden, dass folgende 13 Elemente stets in der Rohasche enthalten sind: Kohlenstoff, Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Phosphor, Schwefel, Silicium, Chlor, Kalium, K atrium, Calcium, Magnesium und Eisen. Die angeführten Elemente sind daher zweifellos als wichtige Nährstoffe zu betrachten; ob einzelne entbehrlich bezw. durch andere ersetzbar sind, ist sehr wahrscheinlich, indes noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen. Eine Anzahl weiterer Elemente kommt nur in bestimmten Pflanzen vor, z. B. Jod und Brom in Meeresalgen. Cäsium, Rubidium, Lithium, Bor, Aluminium, Mangan finden sich stets nur in sehr geringen Mengen in der Asche, während Kupfer, Zink und Blei zwar auch zuweilen in Spuren in der Asche gefunden werden, aber sicherlich als durchaus fremde Körper zu betrachten sind. Keines jener 13, als ausgesprochene Pflanzennährstoffe anzusehende Elemente ist in elementarem Zustande in der Asche enthalten, sondern immer in chemischer "Verbindung mit Phosphorsäure, Schwefelsäure, Kieselsäure, Kohlensäure etc., am häufigsten als schwefelsaurer und phosphorsaurer Kalk, kohlensaures Kali, kohlensaures Natron, kohlensaurer Kalk, kohlensaure Magnesia, Chlorkalium und Chlornatrium.

Die technische Verwendung der Asche ist sehr vielseitig. Holzasche dient zur Darstellung von Pottasche, Laugen für Färberei, Bleicherei, Seifensiederei, zur Herstellung poröser Herde für hüttenmännische Prozesse, in der Glas- und Eayencefabrikation. Knochenasche wird auf Phosphor und Phosphorsäure verarbeitet, Asche von einigen Meeresalgen auf Jod- und Alkalisalze.

Litteratur: [1] Wolf. Aschenanalysen von landwirtschaftlichen Produkten, Berlin 1871—80, 2 Teile. •— [2] Bunsen, Anleitung zur Analyse der Aschen, Heidelberg 1874.

Asche, in der älteren Chemie Bezeichnung für Metalloxyd.

Asche, vulkanische, ein feines, staubartiges Material von grauer oder schwarzer, bisweilen auch rötlich- oder gelbbrauner Farbe, aus denselben Elementen wie Lava bestehend. Es finden sich in derselben äusserst fein zermalmte Lavateilchen, Eeldspatstückchen, Augit-Magneteisensteine und Leucit-körnchen, sehr häufig auch finden sich wohlausgebildete Kristalle. Sie dient, ebenso wie gemahlener Bimsstein, zum Schleifen, greift aber vermöge ihrer grösseren Härte besser an als dieser. S. auch Auswürflinge, vulkanische.

Aschejektor, s. Aschtransportvorrichtung.    Andes.

Asclienfall ist der bei jeder Feuerungsanlage unterhalb des Rostes befindliche Raum; vergl. Lokomotive, Dampfkessel, Schiffskessel. Aschengrüii, s. Scheel’sches Grün.

Aschenlöcher (Aeschel), durch Miteinwalzen von Schlackenpartikeln oder Asche entstehende kleine Undichten im Gefüge des gewalzten Eisens.

60,2

19,9

15,4

3,3

20,9

96,5

47,9

19,7

107,3

53,7

97,5

69,9

11,1

6,6

6,1

9,2

6,1

9,8

7,3

33,8

19,4

2,1

38,6 ! 21,3

CUM O O O i—iOr-н

0,7

1,8

0,9

0,3

14,6

05 4-

10,1

0.2

0,5

4,0

4,1

0,7

2,0

3,1

4,8

2,7

2,7

5,4

11,9

2,1

3,8

2,5

2,4

1,3

1,3

2,4

1,4

1,3

1,4

1,9

0,7

6,6

8,6

2,9

0,6

0,2

0,4

Aschenkasten der Lokomotive, hat den Zweck, die durch den Rost fallenden Aschen- und Kohlenstückchen aufzunehmen und zu verhindern, dass dieselben auf den Bahndamm gelangen können, wo sie, dem Winde preisgegeben, zu Feuersgefahr Veranlassung geben könnten. Dabei muss er aber doch so eingerichtet sein, dass dem auf dem Koste liegenden Brennmaterial die zur Verbrennung erforderliche Luftmenge zugeführt werden j kann. Der Aschenkasten bildet deshalb einen Behälter, dessen Seiten-I wände und Boden aus Blechen von etwa 7 mm Stärke durch Winkeleisen ”1 mit einander verbunden und oben mit einem Winkeleisenrahmen ver-I sehen sind, der sich an den Feuerkastenrahmen dicht anschliesst und

JW1Z4.

!*4|

Vi---:

!;{ :

iî

-.VVV

Fig. 1 a

unter demselben durch Bolzen mittelst Keilen oder Schrauben aufgehängt ist. Vorne und hinten befinden sich bewegliche und vom Führerstande aus verstellbare Klappen, die zum Einlassen der Luft dienen sollen. In der Kegel wird die in der Fahrtrichtung liegende Klappe geöffnet. Kur bei Schneetreiben, oder wenn Schnee auf der Bahn liegt, ist der Führer genötigt, die entgegengesetzte Klappe zu öffnen. Auch bei geöffneter Klappe sollen keine Aschen- oder Kohlenstückchen aus dem Aschenkasten fallen

\\

~r - -

it/----

V,

iL»

Fig. 1 b.

Fig. 2 b.

können. Es werden deshalb die Aschenkastenöffnungen mit Drahtgittern versehen, oder es werden Boden und Seitenwände über den Feuerkastenmantel hinaus verlängert und der Boden an beiden Enden mit je einem Aufbug oder mit einer Winkeleisenleiste versehen. Der für die einströmende Luft verbleibende freie Querschnitt soll etwa */5 bis J/4 der Kostfläclie betragen. Um von unten an den Rost gelangen zu können, ohne den Aschenkasten abzunehmen, wird der Boden oftmals mit einer kreisförmigen Einsteigeöffnung versehen, die durch einen seitlich verschieblichen Deckel verschliessbar ist.

Die Form des Aschenkastens wird oft dadurch beeinflusst, dass eine Axe ganz oder teilweise unter die Feuerkiste gelegt wird. Fig. la und lb zeigen einen Aschenkasten der preussischenKormal-G üterzug-Lokomotive, Fig. 2 a und 2 b einen Aschenkasten der preussischen Kormal-Personenzug-Lokomotive. Nach den technischen Vereinbarungen des Vereins deutscher Eisenhahnverwaltungen über den Bau und die Betriebseinrichtungen der Haupt-Eisenbahnen § 118 heisst es:

Fig. 2a.

Alb. Frank.

„Unter dem Feuerkasten muss sich ein fest anschliessender, mit beweglichen Klappen versehener Aschenkasten befinden. Es müssen Einrichtungen vorhanden sein, welche bei geöffneten Klappen das Herausfallen von Kohle aus dem Aschenkasten möglichst verhüten.“ Die Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands verlangt in § 10 einen verschliessbaren Aschenkasten, mit Vorrichtungen versehen, um den Auswurf glühender Kohlen aus dem Aschenkasten zu verhüten.

Alb. Frank.

Aschenkastenspritzvorrichtung, an Lokomotiven, besteht aus einem der Länge nach mit kleinen Löchern versehenen Wasserrohr, durch welches das dem Tender entnommene Wasser in den Aschenkasten gespritzt werden kann, um die glühenden Kohlenteilchen abzukühlen. Das Rohr wird am besten an einer Langseite des Aschenkastens angebracht.

Aschenpaste, dem Papier mache ähnliche Mischung aus Papierzeug, Holzasche und Stärkekleister.

Aschenzacken, bei der deutschen Frischmethode (vergl. Eisen) eine eiserne, die Feuergrube hinten abschliessende Platte, welche in der Regel höher als die Grube ist, um Asche etc. aus dem Kamin zurückzuhalten.

Aschestampfbau, s. Stampfbau.

Aschheissvorrichtung, s. Aschtransportvorrichtung.

Göring.

A-Schiene Zur Bezeichnung verschiedener im Lauf der Zeit zur Verwendung gelangter Schienenprofile pflegen die Bahnverwaltungen grosse Buchstaben, auch wohl verbunden mit Nummern, zu benützen, oder umgekehrt Nummern mit kleinen Buchstaben. So bezeichnet man beispielsweise das System Barlow (s. Oberbau) als A-Schiene.

Aschkasten, für Gefecht, s. Aschtransportvorrichtung.

Aschkühl Vorrichtung, Aschs chütte, s. Aschtransportvorrichtung.

Aschtransportvorrichtung, auf Schiffen, umfasst alle Vorrichtungen, um die Rückstände der Kohlen aus dem Heizraum heraus und über Bord zu schaffen. Bei der grösseren Zahl Dampfer geschieht dies in einfachster Weise durch Handbetrieb, und bei den Schnelldampfern der Handels- und Kriegsmarine, von denen etliche pro Stunde bis zu 20 Tonnen Kohle verbrennen, erfordert der Aschtransport maschinelle Einrichtungen. Nachdem die Asche mit Wasser durch eine Rohrleitung von aussenbords (Aschkühlvorrichtung) gekühlt ist, wird dieselbe in Ascheimern auf Laufschienen zum Aschheissschacht gefahren und in denselben auf Aufzügen durch besondere Dampfmaschinen — Aschaufzugsmaschinen oder Aschwinden — zum Zwischendeck bezw. Oberdeck geheisst, um von dort zu den Aschschütten transportirt und durch dieselben über Bord geschüttet zu werden. Die Aschaufzugsmaschinen werden neuerdings mit selbst-thätiger Hemmung gebaut [1], so dass der Aufzug in bestimmten Höhen, im Heizraum und an Deck von selbst hält. Bei Anwendung künstlichen Zuges bei geschlossenen Heizräumen (vergl. Schiffskessel) muss der Aufzug in dem Heissschacht luftdicht abschliessen. Die Schlachtschiffe besitzen teilweise besondere, mit Wasserkühlung versehene Gefechtsaschkasten, die zur Aufnahme der Asche während des Gefechtes dienen. — Bei Jachten und Passagierdampfern sind zur Vermeidung der Verunreinigungen an Deck vereinzelt Aschjektoren in Betrieb, welche die Asche mit Hilfe eines Dampfstrahles direkt über Bord blasen. Dieselben fördern jedoch nur langsam und gebrauchen viel Dampf [2].

Tj. Schwarz.

Litteratur : [1] Mitteilungen aus dem Gebiet des Seewesens, Jahrg. 1888, S. 102. — [2] Busley, Die Scbiffsmaschine, Kiel 1886.

Aschwiiule, s. Aschtransportvorrichtung.

Ashberrymetall (Ashberrys Patentmetall), s. Antimonlegirungen.

Askolin, s. Schweflige Säure.

Aslarererde, ein Englischrot, auf der Aslarerhütte bei Wetzlar gewonnen.

Aspalatllliolz (Adlerholz), s. Nutzhölzer.

Asparagiil, das Monamid der Asparaginsäure. Diese selbst ist Amido-

— H₈ N% 0₃

CH(NH₂) ■ C0₂ H

СЩ . CO ■ nh₂

zukommt. Es findet sich in sehr vielen Pflanzen, besonders in deren Keimen,

bernsteinsäure, so dass dem Asparagin die Konstitution i

so in den Leguminosen, den Getreidearten und in den Spargeln, und wird aus dem ausgepressten Safte derselben durch Verdunsten gewonnen. Es kristallisirt mit 1 Molekül Kristallwasser in glänzenden, farblosen, linkshemiëdrischen rhombischen Prismen, welche in heissem Wasser ziemlich löslich, in Alkohol und Aether aber unlöslich sind. Das gewöhnliche Asparagin ist in wässeriger Lösung linksdrehend. Doch gibt es auch eine natürlich vorkommende rechtsdrehende Modifikation, welche in den Wickenkeimlingen aufgefunden worden ist. Dieselbe unterscheidet sich vom L-(links) - Asparagin durch ihren süssen Geschmack und ihre rechtshemiëdrische Kristallform. — Das Asparagin vereinigt sich sowohl mit Basen, wie mit Säuren zu Salzen. Beim Kochen mit Wasser, Alkalien und Säuren wird es zu Asparaginsäure verseift. Diese Säure besitzt CHŒIh) . COOH die Konstitution i

G H-j NOi, findet sich in der Runkelrübenmelasse

CH₂ ■ COOH-

W. Kerp.

und entsteht als Abbauprodukt aus den Eiweisskörpern. Sie steht zur Bernsteinsäure in demselben Verhältnis wie das Glycocoll zur Essigsäure und bildet dementsprechend gleich dem Asparagin mit Säuren und mit Basen Salze. In alkalischer Lösung ist die Säure linksdrehend, in saurer rechtsdrehend. Sie kristallisirt in kleinen rhombischen Prismen. Asparagin, wie Asparaginsäure werden durch salpetrige Säure in Aepfelsäure umgewandelt. Beide Substanzen sind künstlich auch in inaktiven Modifikationen erhalten worden.

Asphalt (Erdpech, Judenpech), fossiler, sauerstoffreicher Kohlenwasserstoff (Harz) (67—88% Kohlenstoff, 7—10% Wasserstoff, 2—23% Sauerstoff), kein Mineral, sondern als Gemenge ein Gestein; amorph, bald flüssig, bald fest, stets dunkelbraunschwarz, pechglänzend, undurchsichtig, muschelig brechend, nicht spröde, weich; Härte 2; spez. Gew. 1,1—1,2. Riecht bituminös, schmilzt bei 100° C., entzündet sich leicht und verbrennt mit stark russender

Flamme; löst sich in Alkohol und Aether ganz oder nahezu. Wahrscheinlich durch Oxydation aus Erdöl entstanden, dessen Bildung auf die Zersetzung und Umwandlung organischer Substanzen zurückgeführt wird. Gewöhnlich nicht rein, sondern mit Sand, Thon u. s. w. vermengt und verunreinigt; vielfach lagerartig (Totes Meer, Trinidad) oder auf Klüften und Gängen, dann als Imprägnation versteinerungsführender Kalksteine und Sandsteine, sog. Asphaltsteine (s. d.), z. B. bei Limmer (Hannover), Pyrimont bei Seyssel (Dep. de l’Ain), Val de Travers bei Neufchätel u. s. w. Die Gesteine enthalten etwa 7—17 % eigentlichen Asphalt. In der Technik werden meist die asphaltführenden Kalksteine von Seyssel, Val de Travers u. s. w. als Asphalt bezeichnet. — Zum Asphalt gehören und es sind ihm nahe verwandt: 1. Bitumen in äusserst feiner Verteilung in Schichtgesteinen, welche beim Zerschlagen eigentümlich riechen, indem sich durch die Wärmeentwicklung das feinverteilte Bitumen verflüchtigt ; vielfach in Kalksteinen und Mergeln, der Zechsteinformation, Trias u. s. w. 2. Boghead-kohle (Bitu min it, Torbonit), eine matte, weiche, schneidbare zähe Masse von hellem, gelbbraunem Strich, leicht entzündbar, brennt mit weisser Flamme und gibt bei der trockenen Destillation Leuchtgas ; enthält bis 25 % Asche, 60—69% Kohlenstoff, 8—9% Wasserstoff, 5—12% Sauer- und Stickstoff. Spez. Gewicht 1,28. Nicht löslich in Aether, teilweise aber in Terpentin; kommt flötzartig zwischen Steinkohlen geschichtet vor in Batheville (Schottland), Pilsen (Böhmen) u. s. w. [1].    3. Albertit (Mel an asphalt), obsidian

ähnlicher Asphalt, in Trümern und Adern der Kohlenformation von Neu-Schottland. 4. Doppler it, stark glänzend, elastisch und geschmeidig, pechschwarz, geruchlos, spez. Gew. 1,089; in Brocken im Torf der Alpen und Südbayerns. 5. Elaterit, klebrig, geschmeidig, plastisch, stark bituminös riechend; spez. Gew. 0,8—1,23. Aehnlich das Ozokerit (Erdwachs), aus der Moldau, Galizien, Baku; zuweilen zu Kerzen benützt. 6. Dysodil (Blätteroder Papierkohle), ein bituminöser Kleb- oder Diatomeenschiefer, in dünne Plättchen spaltend. — Von den Verunreinigungen wird der meist bergmännisch gewonnene Asphalt entweder durch Schmelzen oder durch Behandlung mit heissem Wasser gewonnen, wobei der geschmolzene Asphalt oben schwimmt. Von Kalksteinen wird er vielfach durch Auslaugen des Kalkes durch Salzsäure

getrennt. In den Handel kommt er in Kuchen- oder Ziegelform. In reinem Zustand wird er vielfach zu Firnissen, Lacken, Kitten u. s. w. in der Malerei verwendet [2]. Der Asphalt ist ziemlich elastisch, ein schlechter Wärmeleiter und lichtempfindlich, indem er bei längerem Ein wirken des Lichtes seine Löslichkeit in ätherischen Oelen einbüsst. Auf den beiden ersteren Eigenschaften beruht die Verwendung des Asphalts zu unterirdischen Leitungsröhren (für Wasser). Die letztere wird in der Photographie, Lithographie, Heliographie u. s. w. benützt. Die grösste Bedeutung hat er als Baumaterial für Dächer, Fusswege, Bürger- und Bahnsteige, Fahrbahnen der Strassen, Haus-fiuren, Stall- und Kellerböden an Stelle des Steinpflasters für ebene Flächen von geringer Durchlässigkeit für Wasser. Hier wird er entweder rein (Asphalt comprimé) oder mit der ursprünglichen Verunreinigung durch Kalk (Asphaltstein von der Insel Brazza) als Asphaltzement oder Asphaltmastix (s. d.) verwendet [2].

Leppla.

Litteratur : [1] Muck, Chemie der Steinkohle, Leipzig 1891 ; Zinken, Die Vorkommen der fossilen Kohlen und Kohlenwasserstoffe, Leipzig 1883, 3 Bände. — [2| Jeep, Der Asphalt und seiue Anwendung in der Technik, Weimar 1867; Woas, Der Asphalt, seine Geschichte, Gewinnung und Verwendung; Glasers Annalen für Gewerbe und Bauwesen, Berlin 1880, Bd. VI; Michard, Sur l’emploi de I’Asphalte, Comptes rendus mens, de la société de l’industrie minérale, Paris 1890, S. 164.

Asphaltbeton und Asphaltmauerwerk (s. d.) werden für die Fundirung von Maschinen verwendet, welche Stösse und starke Erschütterungen hervor-rufen (Dampfhämmer, Prägemaschinen etc.). Die Herstellung des Asphaltbetons geschieht, indem man in den auf 180—200° erhitzten Mastix-Asphalt 50—60 °/0 seines Gewichtes Kieselsteine (in der Grösse, wie sie für Macadam verwendet werden) schüttet und die Mischung unter fortwährendem Umrühren weiter kocht, bis sie von neuem die Temperatur erreicht, die sie durch Einführen der Kiesel verloren hat. Nach dem Erstarren hat man einen elastischen Fundamentblock. Vergl. auch Strassenbau.

Litteratur: Mało, L., Note sur l’asphalte etc., Paris 1861; ders., Guide pratique pour la fabrication et l’application de l’asphalte et des bitumes, Paris 1866 ; Maschinenbauer 1876, S. 237.

Schmitt-Darmstadt.

Andes.

Asplialtbrauil, eine braune Lasurfarbe, aus Asphalt durch Behandeln mit Alkohol und hierauf folgendes Auflösen in Oel erhalten, von schönem, feurigem Farbenton, fand in der altniederländischen Schule ausgedehnte Anwendung und wird auch in unserer Zeit noch vielfach zu ganz dunklen Schattentönen benützt. Der Maler Makart wendete denselben fast übermässig an, und ist die Veränderung, die mit einer grossen Zahl seiner Bilder vor sich ging, vielfach dieser Farbe zugeschrieben worden.

Asphaltfilz-

Asphaltdächer werden heute nur dort verwendet, wo der Asphalt einen für "Wasser undurchdringlichen Estrich bilden soll, also auf Gewölben, Betonunterlagen und Pflasterungen für Balkons, Terrassen u. s. w. Die Deckmasse besteht im wesentlichen aus Asphaltmastix (s. d.), welcher sich in der Kälte zusammenzieht und dadurch leicht vom Mauerwerk löst, an das er dicht anschliessen soll. In der Hitze wird er dagegen weich und wfidersteht den durch Belastungen erzeugten Eindrücken schlecht. Aus diesen Gründen verlegt man immer zwei Decklagen über einander in sich kreuzenden Richtungen, damit etwa entstehende Fugen nicht über einander liegen. Ferner muss die untere Lage, welche rauh bleibt, der besseren Adhäsion wegen möglichst plastisch sein; man gibt ihr 12 bei 15 mm Stärke und zur Vermehrung der Adhäsion Goudronzusatz (s. Asphalt goudron), auf 90 Teile Asphaltmastix etwa 10 Teile und ausserdem etwTas feinen, von Lehmteilen freien Sand. Die obere Lage, welche härter sein muss und geglättet wird, wird ebenso hergestellt, aber mit mehr Sandzusatz. An den Wänden stellt man 1 bis 1,5 cm hohe Wasserkanten her und überdeckt sie mit Zinkanschlüssen wie bei Holzzementdächern. Die Rinnenanschlüsse werden durch Einschieben von Zinkblechen zwischen beiden Lagen gebildet. Die Asphaltdächer erhalten auf den Meter 6 bis 8 cm Gefälle; 1 qm Deckung kostet ungefähr 4,5 Л. platten bestehen aus mit Steinkohlenteer und Asphalt getränkter und zusammengepresster Watte, welch letztere aus Heede (s. d.) und Werg hergestellt wird. Diese Stoffe verwesen aber leicht, und sind daher die Asphaltplatten nicht

dauerhafter als gute Dachpappe (s. Asphaltpappedächer). Man verwendet sie meist nur zur Unterfütterung der Dachpappe in Kehlen und Kinnen, ferner ihrer Steifigkeit wegen bei provisorischen Eindeckungen unmittelbar auf Sparren oder Latten und bei Ausbesserungen von alten Pappdächern.

Hacker.

Litteratur: S. Denfer, Couverture des édifices, Paris 1893, S. 120 und 121; Handbuch der Architektur, Darmstadt 1894, 3. Teil, Bd. II, Heft Y, S. 12 und 13.

Asphaltfilzplatten, s. unter Asphaltdächer.

Asphaltgoudron (Asphaltteer). Mit diesem Kamen bezeichnet man in der Asphalttechnik den bei niedriger Temperatur harten und spröden, bei höherer aber flüssigen bituminösen Stoff, welchen man mit dem gepulverten Asphaltstein (s. d.) zusammenschmilzt, um nach Erkalten und Erstarren der Masse diese als Asphaltmastix (s. d.) in versendungsbequemer Form zu erhalten. An sich und in reinem Zustand ist es derselbe Stoff (Bergteer, Erdharz, Erdpech, Asphalt), der als Bitumen im Asphaltstein enthalten ist. In Wirklichkeit ist das Bitumen, je nach den verschiedenen Bezugsquellen, mehr oder weniger verunreinigt ; auch pflegt man bei fabrikmässiger Herstellung des Goudrons geeignete Zusätze zu dem natürlichen Bitumen zu geben, die von ähnlicher Herkunft wie das natürliche Bitumen sind [1], S. 30. Die verschiedenen, bei der fabrik-massigen Herstellung des Asphaltgoudrons in Betracht kommenden Stoffe sind:

a. Natürliches Bitumen. 1. Bergteer aus Bastennes in Südfrankreich, aus bituminösem Sand ausgeschmolzen. Dieser Stoff ist gegenwärtig nicht mehr in hinreichender Menge zu haben. 2. Natürliches Bitumen, aus stark bitumen-lialtigen (fetten) Asphaltsteinen mittelst Schwefelkohlenstoff ausgezogen. Das Bitumen wird wegen der Kostspieligkeit des Verfahrens meistens zu teuer. 3. Natürliches Bitumen von ergiebigen Fundstellen. Solche sind namentlich in Amerika vorhanden. In den Vereinigten Staaten wird das von Kitchie county, West-Virginien, stammende, unter dem Namen Grahamite im Handel befindliche und das aus Neu-Braunschweig kommende, als Albertite bekannte Bitumen verarbeitet. Auch die Insel Cuba liefert Bitumen. Der Hauptfundort für das natürliche Bitumen aber ist die britische Insel Trinidad, die südlichste der kleinen Antillen, gegenüber der Küste von Venezuela. Das Erdpech, von unten reichlich emporquellend, füllt einen kleinen See von etwa 800 m Länge und 100 m Breite. Während der Kegenzeit ist die Masse auf der Oberfläche so fest, dass sie betreten werden kann, in der regenlosen aber wird sie von der Sonne erweicht und kommt zum Fliessen. Dieser rohe Bergteer, der Trinidadasphalt, ist unrein und enthält % Asphalt, % thonige und erdige Bestandteile,

V3 Wasser. Die Reinigung, in Schmelzen, Kochen und Giessen durch Siebe bestehend, wird von einzelnen grossen Firmen in London betrieben. Das Produkt ist eine Asphaltmasse, gewöhnlich Trinidad épuré genannt, die immer noch bis ca. 20% fremde Bestandteile enthält. Sie kommt in Fässern erstarrt in den Handel und bildet die Grundlage der Zusatzmasse, welche die einzelnen Fabriken in verschiedener Weise beim Einschmelzen des Asphaltsteines benützen. Manche Fabriken beziehen auch den Trinidadasplialt in rohem Zustand und reinigen ihn selbst, zum Teil schon in Verbindung mit den Zusatzmitteln. — Den gereinigten Trinidadasplialt prüft man durch Lösen in Schwefelkohlenstoff, wobei die Verunreinigungen als unlöslich Zurückbleiben und dem Gewicht nach bestimmt werden können. Die Grenze von 20% sollte von ihnen nicht überschritten werden.

b. Zugaben. Der gereinigte Trinidadasplialt ist als Zusatzmasse für Asplialtmastix bei gewöhnlicher Temperatur zu spröde, weshalb Zugabe zäherer Stoffe erwünscht ist. Dazu wäre zähflüssiger Bergteer am geeignetsten; da er aber nicht in der nötigen Menge zu beschaffen ist, so benützt man die dickflüssigen Rückstände der Petroleumraffinerie, der Leuchtöldestillation aus bituminösem Sand und ähnlicher Industriezweige. Derartige Rückstände sind das huile d’Autun, auch goudron d’Autun oder shale grease genannt, das vorzugsweise die Fabriken zu Val de Travers und Seyssel (s. Asp halts tein) verwenden und der Goudron von Pecheibronn, den die Fabrik zu Lobsann verarbeitet. Dünnflüssigeres dunkles Paraffinöl und die Rückstände aus Petroleumraffinerien

werden von den Fabriken zu Limmer und Vorwohle (s. A sp ha Its tein) und in ähnlicher Weise auch von amerikanischen Fabriken benützt. Im allgemeinen sind unter derartigen Stoffen die dickflüssigeren und schwerer flüchtigen vorzuziehen, weil es darauf ankommt, dass sie sich bei der Herstellungstemperatur des Asphaltgoudrons von ca. 250° C. nicht verflüchtigen, da sonst der Zweck des Zusatzes, den gereinigten Trinidadasphalt weniger spröd zu machen, nur unvollkommen erreicht wird.

Die Herstellung des Goudrons erfolgt durch Erhitzen des flüssigen Zusatzmaterials in grossen offenen Kesseln unter allmälicher Zugabe des in Stücke geschlagenen gereinigten Trinidadasphaltes. Die Temperatur wird dabei einige Stunden lang auf 250° C. erhalten. Die so gewonnene Masse führt in Deutschland meistens den Kamen Goudron, in Frankreich bitume, bitume raffiné oder goudron composé [3], in England bitumen oder refined bitumen.

Der Asphaltgoudron soll bei 10° C. erstarren, bei 40—50° C. flüssig werden und nicht unter 250° C. verdampfen. Guter Goudron ist von schwarzer Farbe und blanker Oberfläche. In kaltem Wasser auf 7—8 C. abgekühlt, soll er unter Hammerschlägen in Stücke zerspringen, nicht etwa zähe Zusammenhalten. In der Hand erwärmt soll er sich zu langen Fäden ausziehen lassen. Nach Erhitzen und Wieder erkalten darf Härte und Sprödigkeit in kaltem Wasser nicht zugenommen haben. Der Goudron des Handels ist vielfach in alte, zur Verhütung des Anklebens innen ausgebrannte Petroleumfässer verpackt.

Nachahmungen: Bei Bezug von den mit allen renommirten Asphaltgruben verbundenen Fabriken hat man Verfälschungen des Goudrons im allgemeinen nicht zu befürchten. Dass dies auch bei allen übrigen Bezugsquellen zutrifft, kann man nicht annehmen und darf deshalb in entsprechenden Fällen Prüfung nicht unterlassen. Nicht selten ist anstatt gereinigten Trinidadasphaltes das billigere Steinkohlenpech in kleinerem oder grösserem Verhältnis beigemengt. Bei einiger Erfahrung kann man die Masse schon nach ihrem Geruch beurteilen. Sicherer ist das folgende Untersuchungsverfahren von Durand Claye [1], S. 55, [2], S. 59. Man zieht aus der zu prüfenden Masse (Asphaltmastix oder Goudron) das Bitumen durch Schwefelkohlenstoff aus. Der nach Verdunstung desselben verbliebene Rückstand wird weiter untersucht. Sobald er hart und brüchig geworden ist, was durch abwechselndes Erwärmen und Abkühlen befördert werden kann, wird er in einem Mörser zu feinem Pulver zerstossen, wovon 0,1 g in einem Glasrohr mit 5 ccm englischer Schwefelsäure übergossen wird. Das Rohr wird verschlossen und die Mischung 24 Stunden lang sich selbst überlassen. Darnach setzt man sehr vorsichtig 10 ccm Wasser zu. Der starken Wärmeentwicklung wegen wird das Rohr in kaltes Wasser gesetzt und der Wasser-zuguss erfolgt in ganz kleinen Mengen am Umfang des Rohres und in Zwischenpausen von !/₄ Stunde. Nach jedem Zusatz wird mit einem Glasstab umgerührt. Nach Fertigstellung dieser Mischung filtrirt man sie in eine Flasche von 150 bis 200 g Inhalt ab und giesst noch 100 ccm Wasser zum Abspülen auf das Filter. Die Farbe der so erhaltenen Flüssigkeit ist entscheidend. Bei reinem, natürlichem Bitumen ist die Flüssigkeit farblos oder wenig gefärbt, bei Vorhandensein von Pech oder anderen Fälschungen ist sie tiefbraun bis schwarz. Die Tiefe des Tones entspricht dem Verhältnis der Fälschung des Bitumens. Auch das Mikroskop kann zur Prüfung benützt werden. Reines Bitumen zeigt in dünnen, durchscheinenden Schichten hellgelbe bis braune gleichmässige Farbe, während Steinkohlenpech unter gleichen Umständen rötlichgelbe Farbe hat und von vielen schwarzen Punkten zusammenhängend durchsetzt ist [4], Bd. II, S. 306.

Berlin 1881.

Litteratur: [1] Dietrich, Die Baumaterialien der Asphaltstrassen [2] Dietrich, Die Asphaltstrassen, Berlin 1882. — [8] Léon Malo, Guide pratique pour la fabrication et l’application de l’asphalte et des bitumes, Paris 1861. — [4] Gottgetreu, Physische und chemische Beschaffenheit der Baumaterialien, Berlin 1875.    Bräuler.

Asphaltkonkret, s. Strassen bau.

Asphaltlacke, sind Lösungen von Asphalt (natürlichem oder künstlichem, aus Steinkohlenteer- und Petroleumdestillationsrückständen), in Terpentinöl, Benzin, Teeröl, Petroleum, die feineren Sorten in Terpentinöl mit einem trocknenden Oele vermischt. Sie linden fast ausschliesslich Verwendung zum Ueberziehen von Eisengegenständen jedweder Art. In dünnen Schichten durchscheinend braun, erscheinen sie auf dunklem Grunde oder zweimal aufgetragen tiefschwarz, hochglänzend und sind von ziemlicher Widerstandsfähigkeit. Sie verhindern das Rosten; der feste Ueberzug eines aus syrischem Asphalt hergestellten Lackes ist in Alkohol unlöslich, so dass diese Sorte zum Lackiren eiserner Spiritusreservoire im Innern benützt werden kann. Die guten Sorten werden sehr hart, die ordinären und billigen bleiben lange Zeit weich und klebrig. Die Preise variiren von Ж 18 bis 20 bis zu Ji. 180 per 50 kg für feine Sorten; englischer Japanlack, wie auch feiner Asphaltlack, wird heute noch mit Ж. 4—5 per kg bezahlt.

Andes.

Asphaltmacadam, s. Strassenbau.

Asphaltinastix wird durch Einschmelzen von gepulvertem natürlichem Asphaltstein (s. d.) mit Asphaltgoudron (s. d.) nach dem Erkalten als erstarrte schwarzbraune Masse erhalten. Diese bildet nach erneutem Schmelzen, erforderlichenfalls unter Sand- und Kieszusatz das Material zur Herstellung des Gussasphaltes (s. d.) für Fahr- und namentlich Fusswege, Böden u. dergl. Der Stoff hat natürlich nichts gemein mit dem den Namen Mastix führenden, im Orient, namentlich auf der Insel Chios von Pistacia Lentiscus L. gewonnenen Harze. Durch den Namen wird nur an die harzige Beschaffenheit erinnert, welche dieses Asphalterzeugnis beim Erwärmen annimmt, ehe es schmilzt. In kaltem Zustand, bezw. bei gewöhnlicher Temperatur ist Asphaltmastix fest, von muscheligem Bruch, bei stärkerem Erwärmen schmilzt er [1], S. 35 u. f. Der Asjahaltmastix soll etwa 15—20°/₀ Bitumen (s. Asphalt st ein) enthalten. Einige Fabriken, namentlich diejenigen, welche Asphaltstein deutscher Gruben verarbeiten, überschreiten allerdings dieses Verhältnis. So enthält der Mastix aus den Dimmer Gruben etwa 24°/₀, Vorwohlemastix 23%. Lobsanmnastix 24—-25% Bitumen (s. Asphalt stein). Andererseits bleibt Val de Travers-Mastix gewöhnlich mit 11—12% Bitumen unter jener Grenze und wird deshalb im Gegensatz zu den anderen Mastixsorten vielfach ohne späteren Sand- oder Kieszusatz zu Guss-asplialtarbeiten verwendet [2], [4].

an

aus-

zu ver-

Das Mischungsverhältnis von Asphaltsteinpulver und Asphaltgoudron richtet sich nach dem Bitumengehalt beider und dem beabsichtigten Prozentgehalt Bitumen in der herzustellenden Mastixmasse. Durch entsprechenden Zuschlag ist dabei an der Hand der Erfahrung auch Rücksicht zu nehmen auf die Verdunstung der im Asphaltstein noch enthaltenen geringen Feuchtigkeit und auf den unvermeidlichen Verdunstungsverlust des Bitumens beim Einkochen. Dieses geschieht [1] in halbcylindrischen, horizontalliegenden, mit Deckel gegen Wärmeverlust geschlossenen und mit Dunstrohr zum Abführen der Dämpfe versehenen Kesseln von einem Fassungsraum, der für 3000—4000 kg der Mischung reicht. Eine durchgehende Axe mit geeignet ausgebildeten Rührarmen und von Maschinenkraft getrieben, besorgt das Mischen der Masse. Zuerst wird die Goudron-menge eingeschmolzen, dann das Asphaltpulver nach einander in Mengen von ca. 100 kg eingeworfen und zugemischt. Die Notwendigkeit, einerseits zu steifteigige Beschaffenheit, andererseits Verdunstungsverluste des Bitumens hüten, setzen der beim Einkochen zulässigen Temperatur Grenzen; sie soll nicht niedriger als 175 und nicht höher als 230° C. werden. Auch zur Vermeidung des Anbrennens der Masse ist bei der Unterhaltung des Feuers Vorsicht nötig.

oben und unten offenen Formen

Einige Fabriken befreien das Asphaltsteinpulver oder sogar schon den rohen Asphaltstein vor dem Pulverisiren durch Vorwärmen von einem Teil der anhaftenden Feuchtigkeit. — Eine Kesselfüllung bedarf zum Fertigmachen 5—6 Stunden Zeit. Hierauf wird der Mastix mit grossen Handkellen aus den Kesseln in die auf dem entsprechend befestigten und mit Sand oder Asphaltsteinpulver bestreuten Boden bereit gestellten

von

gegossen. Sie bilden ca. 10 cm hohe, neben einander gestellte Wandungen für jede Fabrik charakteristischer Grundrissform, so dass die in ihnen erkalteten Asphaltmastixbrote schon durch die Form ihre Herkunft erkennen lassen. Ausserdem erhalten sie noch durch Stempeleindruck oder farbiges Aufschabloniren

iOBSANJ

>ЕУЗ$Щ

/aldetraver:

Zu 1. Nicht alle Nachahmungen dieser Art sind ohne weiteres verwerflich. In Gegenden, wo das natürliche Material zu teuer wird, kann man durch Verwendung von Materialien, die mit den natürlichen eine gewisse Verwandtschaft besitzen, immerhin brauchbare Produkte erzielen, wenn sie auch mit den natürlichen nicht völlig gleichwertig sind. So wird in Amerika, wo natürlicher Asphaltstein fehlt, aber reichlich natürliches Bitumen vorhanden ist, ein Mastix hergestellt durch Mischen ^ph^de* von gutem Goudron mit möglichst kalkhaltigem, gleichmässig feinem, Lobsann, reinem Sand. Sofern als Grundlage des Goudrons guter Trinidadasphalt benützt wurde, hat man mit solchem Asphaltmastix ganz gute Erfolge erzielt. — In ähnlicher Weise wird wohl auch in Europa unechter Asphaltmastix hergestellt; da aber hier bei Bezug und Verwendung natürlichen, reinen Bitumens keine wesentliche Kostenersparnis gegenüber echtem,

aus Asphaltstein hergestelltem Mastix zu \    / fîç. в. The Neuf- Fig.₇. Compagnie

erwarten ist, SO liegt die Gefahr nahe, v---^ cliâtel Asphalte- Générale des

,    ijj i i    ry i    .    Company London Mines d’Asphalte,

dass anstatt des teuren Doudrons billigere Fisr. 5. Beh & Co., (Die Bezeichnung concessionaire

de Seyssel, London.

besondere Firmenbezeichnung. Die Drotformen verschiedener Fabriken von Ruf sind die in Fig. 1—7 dargestellten. Das mittlere Gewicht der Brote ist 28—30 kg. Genaue Gewichtsgleichheit ist, weil hierbei die Geschicklichkeit der Arbeiter beim Einfüllen in Frage kommt, nicht vor- ■ handen, weshalb der Verkauf nicht nach Stückzahl der m Brote, sondern nach dem Gewichte stattfindet. Beim &

Erwärmen zerfällt der Asphaltmastix nicht etwa wie II Asphaltstein zu Pulver, sondern schmilzt wegen des grösseren Bitumengehaltes und gestattet so leicht die Deutsche Asphait-Aktien-Geseiischaft

°    , л -tTr V.    i-i    гч    ii,    der Limmer und Vorwohler Gruben-

entsprecnende W eiterverarbeitung zu brussasphalt Feuchtigkeit und Frost fügen den Asphaltmastixbroten keinen Schaden man die Verarbeitung von Asphaltmastix in Originalbroten der mit den Asphaltsteingruben von Ruf verbundenen Fabriken kontrolliren kann, ist Verwendung minderwertiger Nachahmungen oder Fälschung ausgeschlossen.

Ausser diesen Produkten trifft man aber im Handel auch solche von zweifelhafter Herkunft und Güte unter dem Namen Asphalt. Andererseits sind auch nicht alle Verwendungszwecke der Art, dass dabei die Verarbeitung von Originalbroten kontrollirt werden kann. Es ist Fig. з. тье ты-deshalb ein Gebot der Vorsicht, auf Nachahmungen und Verfäl- vorwoii^Roct schungen zu achten. Letztere werden nach folgenden Richtungen Asphalte - cimunterschieden :    paiLon™n.ed’

1. Der Kalksteingehalt wird ersetzt, 2. das Bitumen wird ersetzt, 3. beides wird ersetzt.

„cs

A CT-GES- '

LI MM ER% VORwOhl£.\

V    À

V,

ORWOHIC

*-6C9El\.$t*

Dig. 1 und 2.

felder, Hannover.

zu.

Wo

Surrogate, wenn auch nur teilweise, Ver- 8СйЖ'vuL    Ullique des IMnes

Wendung finden. Als ein bei richtiger Be- tino’ Berlin- schabionirt). handlung zulässiger Ersatz des echten Asphaltmastix gilt auch das Altmaterial aufgebrochener Guss- oder Stampfasphaltdecken von guter Materialqualität. Da das Bitumen eines solchen sich nicht verändert und mit der Zeit nur in sehr geringem Masse schwindet, so steht nach genügender Reinigung des Altmaterials der Wiederverwendung zu Asphaltmastix nichts entgegen, falls man den geringen Bitumenverlust durch etwas stärkeren Zusatz beim Kochen wieder ausgleicht. Vor dem Einschmelzen werden diese Altmaterialien zweckmässig erst gepulvert. Während man alte Stampfasphaltmassen ausser zu Asphaltmastix unter Umständen auch wieder zu Stampfasphalt verwenden kann, werden alte Gussasphaltmassen nur zu Herstellung von Asphaltmastix verwendet wegen des Gehaltes an Goudron, der bei gewöhnlicher Temperatur für jenen Zweck zu starr und nicht klebrig genug ist.

Zu 2. Die Fabrikation von Mastix an den Gruben selbst hat sich von der Verwendung unerlaubter Ersatzmittel für das natürliche Bitumen freigehalten. Da, wo an anderen Stellen Asphaltmastix fabrizirt wird, ist diese Gefahr aber nicht immer ausgeschlossen.

Brailler.

Zu 3. Solche Nachahmungen können in ähnlicher Weise wie im vorhergehenden Fall an Stellen Vorkommen, wo fern von den Gruben Asphaltmastix hergestellt wird. Sie sind verwerflich, wenn sie nicht unter wahrem Namen auftreten, sondern für echten Asphaltmastix ausgegeben werden. Während es untergeordnete Bauzwecke gibt, z. B. bei provisorischen Anlagen, für welche ein minderwertiges Produkt, sofern der Preis ein angemessener ist, wohl zulässig sein kann, liegt die Gefahr nahe, dass ein solches auch dort Verwendung findet, wo nur guter, echter Asphaltmastix widerstandsfähig, elastisch und dauerhaft genug ist [3]. Bei derartigen Nachahmungen wird sogar das Kalksteinpulver nicht selten durch minderwertige, billig zu beschaffende, pulver- oder staubförmige Massen: geschlemmte Kreide, selbst Bauschutt und Chausseestaub, ersetzt. An Stelle des natürlichen Bitumens treten dann billige Pech-, Harz- und Teergattungen jeglicher Art, harzige, teerige und fettige Bückstände und Abfälle. Etwas reines Bitumen wird allerdings manchmal auch zugegeben, aber mehr, um der Masse wenigstens eine Spur des diesem eigenen Geruches zu geben. — Lässt sich in einem Asphaltmastix zweifelhafter Herkunft gefälschtes Bitumen (s. Asphalt goudron) nachweisen, dann ist er minderwertig.

Allen solchen Nachahmungen geht man aus dem Weg durch alleinige Verwendung von Originalmastixbroten der bekannten Gruben (s. Asphalt st ein). Auch durch diesen ähnlich lautende Bezeichnungen, wie Deutsch-Travers oder Deutsch-Seyssel sollte man sich nicht beirren lassen.

Litteratur: [1] Dietrich, Die Baumaterialien der Asphaltstrassen, Berlin 1881. —

[2]    Delano, On the use of asphalt and mineral bitumen in engineering, London 1880. —

[3]    Zetter, Der Asphalt und seine Verwendung in der Bautechnik, Zürich 1880. — [4] Léon Mało, Guide pratique pour la fabrication et l’application de l’asphalte et des bitumes Paris 1861.

Asphaltmauerwerk wird in den gleichen Fällen, wie Asphaltbeton (s. d.) verwendet. Der Gestalt des Fundamentkörpers entsprechend, wird eine Form hergestellt. In ein Bad von auf 180-—200° erhitzten Asphaltmastix werden die vorgewärmten Steine so gelegt, dass möglichst kleine Zwischenräume zwischen denselben verbleiben.

Schmitt-Darmstadt.

Litteratur : Mało, L., Note sur l’asphalte etc., Paris 1861 ; ders., Guide pratique pour la fabrication et l’application de l’asphalte et des bitumes, Paris 1866 ; Annales des ponts et chaussées 1879, Bd. II, S. 267; 1880, Bd. I, S. 128; La semaine des constructeurs 1886—87, S. 250. Asplialtmörtel, s. Mörtel.

Asphaltpappedächer, gewöhnlich als Pappedächer bezeichnet, werden mit 2,5 mm starker Pappe eingedeckt, welche mit wasserfreiem Steinkohlen teer unter Zusatz von 15°/o Asphalt getränkt ist. Die Asphaltpappe muss ein blankes Aussehen haben; ist dasselbe matt, so fehlt der Asphaltzusatz, während eine lappige Beschaffenheit der Pappe die Anwesenheit von Wasser im Teer verrät. Die Dacbneigung beträgt 1:10 bis 1:15, doch ist auch noch 1:3 zulässig. Steile Dachneigungen haben aber den Nachteil, dass der durch Sonnenhitze flüssig gemachte Teer abfliesst.

Die Asphaltpapj>edächer bewähren sich im allgemeinen gut, sind jedoch dort nur mit Vorsicht verwendbar, wo sie starken Stürmen oder heissen Dämpfen, wie z. B. über Kesselhäusern, ausgesetzt sind. Da die Asphahpappedäclier ein geringes Gewicht haben, so werden sie vom Sturme abgehoben, wenn die Sparren nicht mit Wänden oder Balkenlagen verankert sind. Man deckt auf 2,5 cm starker Schalung von möglichst astfreien, nicht über 20 cm breiten, gesäumten Brettern ein. Gespundete Bretter sind vorzuziehen und dort durchaus erforderlich, wo Dachschalungen in überhängenden Dachteilen vor die Fronteą treten, falls man dort nicht die Fugen der gesäumten Bretter von unten durch Leisten deckt. Ferner dürfen aus der oberen Fläche der Schalung keine Brettkanten vortreten, da auf diesen die Pappe leicht durchgetreten wird. Die Unterfläche der Schalung muss der Lüftung zugänglich sein, weil sie andernfalls stockt. Früher deckte man mit Tafeln, jetzt mit 1 m breiten 7,5 bis 20 m langen Rollen, welch letztere weniger Fugen ergeben.

Man unterscheidet: 1. Deckung ohne Leisten mit offener Nagelung,

2. Deckung mit dreieckigen Leisten und 3. doppellagige Deckung.

Zu 1. erfolgt die Deckung parallel zur Traufe, wobei die höher gelegenen Rollen die folgenden 4 cm weit überdecken. An den Ueberdeckungen werden beide Rollen in 4 cm Abstand mit breitköpfigen, verzinkten, sichtbar bleibenden, d. h. offenen Rohrnägeln festgenagelt und zwischen beiden Rollen vorher dick eingekochter Steinkohlenteer gestrichen. Diese Deckungsart verwendet man aber nur für untergeordnete Gebäude.

Zu 2. werden dreieckige Leisten, winkelrecht zur Traufe in 0,98 m Entfernung von Mitte zu Mitte genagelt (vergl. nebenstehende Eig.) und dazwischen die 1 m breiten Rollen gestreckt.

шШТш.

Ihre Ränder werden fest in die Winkel X gedrückt und mit 10 cm breiten, mit jenen Rändern gemeinschaftlich genagelten Deckstreifen überdeckt. Man thut gut, die Sparren so anzuordnen, dass sich unter jeder Leiste ein Sparren befindet, andernfalls müssen die Leistennägel unten umgeschlagen werden.

Gewöhnlich werden die Rollen von einer bis zur andern Traufe reichen; trifft dies nicht zu, so sind die entstehenden Eugen mit Ueberfalzung oder mit 8 cm Ueberdeckung und offener Nagelung zu versehen. An den Dachrändern, in Kehlen, im Anschluss an Rinnen, Mauern, Schornsteinen u. s. w. müssen besondere Vorsichtsmassregeln angewendet werden, welche ein Abtropfen des Regenwassers begünstigen und das Eindringen des letzteren sowie des Sturmes unter die Pappe verhindern. In Kehlen und Rinnen verwendet man auch Unterfütterungen mit den steiferen Asphaltfilzplatten. Nach der Verlegung erhält das Dach einen Anstrich von Steinkohlenteer mit 15°/₀ Asphalt, welcher mit Sand abgesiebt wird.

Zu 3. legt man für die erste Lage eine Rolle an der Traufe und zwar parallel mit dieser, darauf die nächsten Rollen mit 10—15 cm Ueberdeckung, wobei die Rollen an den oberen Rändern so genagelt werden, dass die Nagelung von dem aufzuklebenden Rande der höheren Rolle verdeckt wird. Die offene Nagelung bei 1. und 2. fällt also fort, was vorteilhaft ist.

Die untere Seite der Rollen dieser unteren Lage wird mit feinem Sande abgesiebt, damit sich die Deckung unabhängig von der Schalung bewegen kann. Bei dem Legen der oberen Lage befreit man die obere Fläche der unteren von etwaigem Sande und bestreicht letztere, mit dem Aufkleben der oberen Lage allmälich fortschreitend, mit einer heissen Klebemasse.

Des Verbandes wegen beginnt man an der Traufe für die obere Lage mit einer Rolle von halber Breite; die übrigen Rollen folgen dann wie die in der unteren Lage und werden ebenso genagelt. — In Betreff der Anschlüsse an Dachränder, Kehlen, Rinnen und des letzten Anstrichs gilt dasselbe wie beim Leistendach.

1 qm Leistendach kostet

Die Asphaltpappedächer müssen sorgfältig unterhalten werden; man erneuert deshalb ihren Anstrich, sobald die Pappe zu Tage tritt. In der Regel wird die Erneuerung des Anstrichs zwei Jahre nach der Eindeckung und später alle vier bis fünf Jahre erforderlich. Auf den Anstrich darf man den Sand nicht zu dick streuen, weil sich dann eine brüchige Kruste bildet. Zu Ausbesserungen verwendet man mit Teer getränktes Asphaltpapier, etwa 1,0 bis 1,2 Ж, und 1 qm doppellagiges Dach 2 Jl

Litteratur: Handbuch der Architektur, Darmstadt 1894, III. Teil, Bd. II, S. 13—31.

Hacker.

Asphaltpflasterstein, s. Strassenbau.

Asplialtphotographie. Nicephor Niepce entdeckte 1827 die Lichtempfindlichkeit dünner Asphaltschichten. Er löste Asphalt in ätherischem Oel (Lavendeöl), überzog damit Metallplatten, liess diese trocknen und deckte eine Zeichnung oder einen Kupferstich darauf; alsdann setzte er das Ganze dem Lichte aus. Dieses wurde von den weissen Stellen der Zeichnung durchgelassen, von den schwarzen Strichen aber zurückgehalten. Der Asphalt wird im Lichte unlöslich in ätherischem Oel. Beim Uebergiessen der belichteten Schicht mit ätherischem Oel wird demnach nur der löslich gebliebene (durch die schwarzen Striche der Zeichnung vor dem Lichte geschützte) Asphalt aufgelöst, der im

Liclit unlöslich gewordene aber nicht. Man erhält demnach eine Lichtkopie der Zeichnung in hellem Metall auf braunem Asphaltgrund. Behandelt man solche Kopie mit ätzender Säure, so frisst diese das Metall an den nackten Stellen an, an den durch Asphalt geschützten aber nicht; so erhält man eine vertiefte Zeichnung in Metall, ähnlich einer „radirten“ Platte der Kupferstecher. Diese vertiefte Platte kann auf der Kupferdruckpresse abgedruckt werden. Solche Abdrücke nannte Niepce Heliographien (Sonnendrucke). Er publizirte seinen Prozess nicht, reichte aber darnach gefertigte Drucke der Royal Society in London ein. Dieses erste aller photographischen Pressendruckverfahren ist heute noch in Gebrauch, obgleich die geringe Lichtempfindlichkeit des Asphalts, der oft eine mehrere Tage dauernde Belichtung erfordert, ein Hindernis in der Anwendung ist. Man sucht die Empfindlichkeit zu vermehren, indem man nach Kaiser die weniger lichtempfindlichen Bestandteile des Asphalts mit Alkohol und Aether extrahirt und den lichtempfindlichsten Bestandteil, der nur in Chloroform und ätherischen Oelen löslich ist, zurückbehielt. Valenta erreichte eine höhere Lichtempfindlichkeit, indem er Asphalt mit Schwefel zusammenschmolz. 1854 versuchten Davanne und Lemercier den Asphaltprozess für den Steindruck nutzbar zu machen. Sie überzogen in gleicher Weise, wie oben beschrieben, einen lithographischen Stein mit Asphalt, belichteten ihn unter einem negativen Bilde und entwickelten mit ätherischem Oel; so erhielten sie ein braunes Asphaltbild auf Stein, welches die Fähigkeit hatte, an Schwärze anzunehmen und beim Drucken an Papier abzugeben (Asphaltphotolithographie).

den Bildstellen fette

Somit gibt es folgende Prozesse: 1. Asphaltphotographie auf Metall. Diese hat meist den Zweck, ein Bild zu liefern, welches beim Aetzen als Deckgrund dient und dadurch die Herstellung einer Druckplatte ermöglicht, entweder einer Tiefdruckplatte, das ist eine Platte mit vertieften Linien für die Kupferdruckpresse, oder einer Platte mit erhabenen Linien (Hochdruckplatte) für die Buchdruckpresse. Husnik gibt folgende Anleitung :

Man stellt zunächst den in Aether unlöslichen, nach Kaiser empfindlichsten Teil des Asphalts folgendermassen her:

Syrischer Asphalt wird pulverisirt und in einer grösseren, etwa 2 1 Raum enthaltenden Opodeldokflasche mit dem doppelten Gewichte rektifizirten Terpentinöls versetzt und durch 2—3 Tage öfter umgerührt, bis alles zu einer sirupdicken Flüssigkeit aufgelöst ist.

Nachher wird das Volumen dieser Lösung durch allmälichen Zusatz von Aether unter fortwährendem Mischen um das Doppelte vergrössert, wodurch sich ein Teil des Asphalts als eine teigige Masse zu Boden setzt und der im Aether lösliche Teil in Lösung bleibt. Man lasse einige Stunden abstehen, giesse eine kleine Partie der obenstehenden Flüssigkeit in ein kleineres Gefäss ab und versetze es mit etwas Aether. Setzt sich am Boden des Gefässes abermals ein Niederschlag ab, so muss noch zur ganzen Portion Aether zugesetzt werden, bis keine weitere Ausscheidung eines Bodensatzes durch Aether erfolgt. Man lässt abstehen und giesst die Lösung in besondere Flaschen ab, um sie zum Decken von Zinkplatten auf der Rückseite anstatt einer andern Asplialtlösung beim Aetzen zu verwenden ; denn sie trocknet rascher und widersteht gut den Säuren.

Die teigige Masse wird mit frischem Aether übergossen und durch 1—2 Tage öfter gerührt, damit das Terpentinöl und noch der letzte im Aether lösliche Anteil des Asphalts ausgezogen werden. Diese obenstehende Aetherlösung wird abgegossen und in einem besonderen Gefäss für eine spätere Verwendung statt des reinen Aethers auf bewahrt.

Man bringt den Rückstand in eine flache Porzellanschale, wo er durch mehrere Tage unter öfterem Mischen an einem massig warmen Orte des Ofens verbleiben muss, damit der Aether vollständig verdampfen kann. Die Masse wird später hart und spröde und muss zerrieben werden, um die Verdunstung des Aethers gänzlich durchführen zu können. Man bringt dann das trockene Pulver in eine Flasche, setzt auf je 100 Teile des Pulvers 1 Teil venetianischen Terpentin zu und giesst wasserfreies Benzol auf. Durch Schütteln erzielt man bald eine vollständige Lösung des Bückstandes, welche so weit mit Benzol zu versetzen ist, bis dib Lösung beim Uebergiessen einer Zinkplatte nur einen lichtbraunen Ueberzug bildet.

Da aber selten wasserfreies Benzol zu bekommen ist, so muss man sich gleich anfangs, so lange noch die Asphaltlösung konzentrirt ist, von der Beschaffenheit des Benzols überzeugen. Man giesst nämlich etwas von der Asphaltlösung auf eine Zinkplatte und lässt ablaufen. Trocknet die Schicht gleichmässig ein, so ist das Benzol wasserfrei; wenn aber die Lösung zu Tropfen und Streifen zusammenschrumpft, so ist sie wasserhaltig. In solchem Falle setzt man reines alkoholfreies Chloroform zu, bis ein Aufguss desselben auf einer Zinkplatte gleichmässig eintrocknet. Man lässt die Lösung abstehen und filtrirt. sie zweimal, bevor sie in trockenen, mit Benzol ausgewaschenen Flaschen aufbewahrt wird.

Das Ueberzielien der plan geschliffenen Zinkplatten mit der Lösung geschieht bei kleinen Formaten nur durchs Uebergiessen der frisch geputzten und gut abgestäubten Platte. Grössere Formate müssen nach dem Ueberguss auf einer Zentrifugalmaschine gedreht werden, so dass die Verteilung nach allen Seiten gleichmässig erfolgt. Die trockene Platte wird schwach erwärmt, um das Benzol vollständig zu vertreiben. Man exponirt dieselbe unter einem klaren Negativ etwa zehn Minuten in der Sonne oder 1—2 Stunden im zerstreuten Lichte in einem Kopirrahmen.

Die Entwicklung geschieht am besten in Zinkblechschalen, welche nach der Grösse der Platte gewählt werden müssen. Man übergiesst die Platte mit gewöhnlichem Terpentinöl und schaukelt sie rasch hin und her, um den sich auflösenden Asphalt fortzuschwemmen. Das Bild entwickelt sich rasch, und da die Schicht sehr dünn ist, so hält sie gut auf der Zinkplatte, ohne von dem Lösungsmittel unterwaschen zu werden. Zu kurz kopirte Bilder werden durch Terpentinöl leicht fortgewaschen. In solchem Fall ist es rätlich, das Terpentinöl zur Hälfte mit Baumöl oder Petroleumbenzin zu vermischen. Bei zu langem Kopiren erscheint die Zeichnung beim Entwickeln nur stellenweise oder gar nicht. Sind alle Details entwickelt, so giesst man rasch etwas Petroleumbenzin auf die Platte, um das Terpentin zu verdrängen, und lässt einen Wasserstrahl auf die Platte fallen, der das lösende Terpentin und Benzin gänzlich verdrängt. Die Platte wird in senkrechter Stellung getrocknet und vor dem Aetzen noch gehörig erwärmt, um die Zeichnung gegen die Säure haltbarer zu machen. Dann werden die Bänder und die Bückseite mit Asphalt oder Schellack gedeckt und der ersten Aetzung unterworfen, was Sache des Aetzers ist [1]. Das Weitere s. Lithographie.

Kopirt man die Asphaltschicht unter einem negativen Bilde, z. B. nach der photographischen Aufnahme einer Zeichnung, so erhält man ein positives Bild, wo die Linien der Zeichnung als Deckgrund wirken, d. h. das Metall vor der Wirkung der Aetze schützen; die Linien bleiben dann beim Aetzen erhaben stehen und liefern einen dem Holzschnitt ähnlichen Block für die Buchdruckpresse. Dieses Verfahren ist für die Buchillustration von höchster Bedeutung geworden. Gewöhnliche Halbtonnegative (Porträts etc.) können in dieser Weise nicht kopirt werden. Man muss den Halbton durch ein Netz feiner Linien brechen, so dass er in lauter Punkte zerfällt (Autotypie, s. auch Photographie), dann erst wird die Aetzung ausführbar.

Dekorativer Asphaltlichtdruck. Eine ganz eigentümliche Anwendung von dem Asphaltprozess macht Falk in Berlin. Er überzieht ebene Metallflächen mit Asphalt wie oben, kopirt unter einer positiven Zeichnung, entwickelt und bekommt ein negatives Bild (blanke Metallfläche auf Asphaltgrund). Dieses wird angeblich mit Eisenchlorid und Kupferchlorid geätzt, wobei sich die blanken Bildstellen schwarz färben. So erhält er ein schwarzes, positives Bild, welches nachher vom anhängenden Asphalt gereinigt wird. Die Metallplatte wird alsdann in Tellerform gepresst, resp. als Cylinder aufgerollt, so dass sie als Vase oder Lampenfuss dienen kann.

Asphaltsteindruck wird in ähnlicher Weise ausgeführt als ein Asphaltbild auf .Metall.

Man kann in ganz gleicher Weise Vorgehen, wie oben beschrieben. Der Stein muss gut geschliffen und vollkommen plan, der Asphaltüberzug möglichst dünn sein. Die aufgegossene Lösung wird mittelst der Rotationsmaschine verteilt. Die Entwicklung ist dieselbe wie oben. G. Fritz gibt die Kopirzeit auf 18—20° Yogel-Photometer an. Dies gilt jedoch nur für dünne gelbe Asphaltschichten.

Valentas empfindlicher geschwefelter Asphalt wird folgendermassen bereitet: 100 g roher syrischer Asphalt werden in 100 g rohem Pseudocumol Siedepunkt 170° C., gelöst, 12 g in Pseudocumol gelöste Schwefelblumen zugesetzt und im Rückflusskühler 3—4 Stunden gekocht; wenn dann die Schwefelwasserstoffbildung nachgelassen hat, wird das Cumol abdestillirt und der schwarze Rückstand im Verhältnis 4:100 in Benzol gelöst und filtrirt, eventuell auch nach Bedarf verdünnt. Die Lichtempfindlichkeit ist mindestens die doppelte wie bei gewöhnlichem Asphalt [2].

Asphaltphotozinkographie ist der Asphaltphotolithographie analog. Die Zinkplatte verhält sich gegenüber bei Eettfarben einer lithographischen Platte völlig ähnlich. Das auf Zink erzeugte positive Asphaltbild lässt sich demnach gleich dem auf Stein erzeugten in lithographischer Manier mit Farbe einwalzen und drucken (s. Lithographie und Zinkographie). Wie ein Asphaltbild auf Zink hochgeätzt werden kann, ist oben beschrieben.

Vogel.

Litteratur: [1] Husnik, Die Reproduktionsphotographie, Wien 1885. — [2] Gr. Fritz, Photolithographie, Halle 1894.

Asphaltplatten, s. Strassenbau.

Asphaltröhren, s. Röhren.

Asplialtstainpfmascliine, s. Strassenbau.

Asphaltstein, natürlicher. Man pflegt darunter in der Regel bituminösen Kalkstein zu verstehen, obwohl ab und zu auch andere von Bitumen (Erdpech, Erdharz, Asphalt) durchdrungene steinige Massen, namentlich Sandsteine und Konglomerate so bezeichnet werden. Der natürliche Asphaltstein [1], S. 5 u. ff., das wichtigste Rohmaterial der gesamten Asphaltindustrie, ist gewöhnlich in horizontalen oder wenig, selten stärker geneigten Schichten gelagert, von verschiedener Mächtigkeit und verschiedenem Grade der bituminösen Durchtränkung. Oft sind feste, ungetränkte Kalkstein- oder andere Schichten (namentlich Thon, auch Sandstein) zwischengelagert.

Farbe, Härte und spezifisches Gewicht sind je nach dem Grade der Durchtränkung verschieden. Bei mittlerem Bitumengehalt ist der Stein ungefähr schokoladebraun. Magerer Stein ist grau und zeigt in Härte und Klang wenig Unterschied gegen ungetränkten Kalkstein, fetter Stein dagegen hat eine schwarz-braune Farbe, Hammerschläge auf denselben geben keinen Klang, sondern nur einen dumpfen Schall und hinterlassen Eindrücke in der etwas plastischen Gesteinsmasse. Bei mehr als 10% Bitumengehalt lässt sich das fette Gestein mit dem Messer leicht schneiden, kleinere Stücke mit der Hand zerbrechen und zerbröckeln. Bei der Gewinnung durch Sprengen genügt dann der Löffelbohrer zur Herstellung des Bohrloches. Das spezifische Gewicht guten, dichten Steines mit 10% Bitumen ist etwa 2,1. Jede Aenderung des Dnrchtränkungsgrades ändert dieses. Steine von schwammiger, sehr poröser Beschaffenheit, wie sie mitunter, z. B. in den Gruben von Ragusa, Vorkommen, sind ganz erheblich leichter. Zwischen der Art des Korns und dem Grade der Durchtränkung besteht ein gewisser Zusammenhang derart, dass die fetteren Steine meistens ein feineres Korn haben.

Der Prozentgehalt des Bitumens schwankt bei den einzelnen Asphaltsteinsorten zwischen 5 und noch weniger Prozent bis zu 20—30%, ja Hester reinen Bitumens sind keine Seltenheit. Der mittlere Bitumengehalt ist 10%. Ausser der Höhe dieses Gehaltes gibt seine Gleichmässigkeit dem Stein grösseren Wert, da die Weiterverarbeitung dann erleichtert wird, was die Güte der Fabrikate mit bedingt.

Von der Grösse des Bitumengehaltes hängt es ab, zu welchen Zwecken das Rohmaterial, der Asphaltstein, sich vorzugsweise eignet. Fettere Steine verarbeitet man im allgemeinen vorteilhafter zu Asphaltmastix (s. d.), dem Material des Gussasphaltes, unter Umständen selbst zur Gewinnung reinen Bitumens, des Asphaltgoudrons (s. d.), Steine mittleren Gehaltes zu Asphaltpulver für Herstellung des Stampfasphaltes (s. d.).

Eine die Weiterverarbeitung nach früheren Verfahren fördernde Eigenschaft des Asphaltsteines ist die, schon bei massiger Erhitzung, bei etwa 140 °C., zu Pulver zu zerfallen. Für die gegenwärtig gebräuchlichen Zerkleinerungsmethoden ist diese Eigenschaft aber nur noch von untergeordneter Bedeutung. Bei starker Erhitzung verflüchtigt sich der ganze Bitumengehalt und nur ein weisses oder grauweisses Pulver bleibt zurück. Der naheliegende Versuch, Kalkstein mit Bitumen zu tränken, um Asphaltstein künstlich herzustellen, hat bis jetzt noch keinen Erfolg gehabt. Nicht unter Druck, wohl aber nach längerem Kochen mit Bitumen, kann sich zwar Kalkstein so voll Bitumen saugen, dass er ein dem natürlichen Asphaltstein ähnliches Aussehen gewinnt, aber beim Erwärmen zerfällt ein solcher Stein nicht etwa in Pulver wie natürlicher Asphaltstein, sondern behält seinen Zusammenhang und lässt nur das Bitumen wieder vollständig entweichen. Ueber die besonderen Umstände, unter welchen der Asphaltstein entstanden ist, gibt dieses Verhalten keinen Aufschluss. Es kann ebensowohl eine ursprünglich feine, schlammige oder sandige Kalksteinmasse gewesen sein, die durch das Bitumen verkittet worden ist, wie auch der Fall denkbar ist, dass ein von Bitumen durchdrungener Kalkstein infolge chemischer Veränderung des Bitumens zersprengt worden ist, wie es beim Oxydationsprozess mancher Gemengteile von Gesteinen beobachtet wird. Ein ähnlicher teilweiser Oxydationsprozess des Bitumens scheint aber vorzuliegen.

Es darf angenommen werden, dass das festere Bitumen des Asphaltsteines aus einer der flüssigen Formen des natürlichen Bitumens, der Naphtha oder dem Petroleum durch Sauerstoffaufnahme entstanden ist. Nachstehende Analysen [1] lassen diese erkennen:

Flüssiges Erdöl, durch Destillation bituminösen Sandes bei weniger als 230⁰ C. gewonnen:

85,00

12,00

3,00

Die Herkunft des flüssigen Bitumens, des Petroleums, einer Gruppe von Kohlenwasserstoffen ist zweifellos festgestellt, nachdem es gelungen ist, durch Destillation unter hohem Druck aus dem Fett von Fischen eine Flüssigkeit zu gewinnen, die sich in keiner Weise von natürlichem Petroleum unterscheidet. Es liegt demnach der Schluss nahe, das flüssige Bitumen entstanden zu denken durch unter dem starken Druck überlagernder Schichten vorgegangene trockene Destillation der Fettteile untergegangener Fische, vielleicht auch anderer Bewohner des Meeres oder Süsswassers. Die überlagernden Schichten nahmen die Destillationsprodukte auf, hielten sie fest und dann wird in ihnen die Umwandlung in die mehr festeren Formen des Bitumens durch Sauerstoffaufnahme allmälich vor sich gegangen sein.

Um den Gehalt des Asphaltsteines an Bitumen rasch und einfach zu ermitteln, hat Delano, Direktor der Compagnie générale des asphaltes in Paris folgende Methode angegeben [1], S. 17 : Eine abgewogene Menge des fein gepulverten zu untersuchenden bituminösen Kalksteines wird in Schwefelkohlenstoff, Terpentin, Schwefeläther oder Benzin eingerührt. Das Bitumen löst sich in diesen Flüssigkeiten auf und kann durch Abgiessen von den festen Teilen getrennt werden. Nach Abtrocknung des Rückstandes lässt sich von seiner Beschaffenheit schon teilweise auf die Güte des Asphaltsteines schliessen. Der Rückstand guten Asphaltsteines ist pulverförmig, weiss und so fein, dass er sich

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

2.    Die Gruben von Vorwohle im Herzogtum Braunschweig an der Eisenbahn Kreiensen-Holzminden. Die Ausbeutung der Gruben ist seit Mitte der sechziger Jahre im Gang und erfolgt hauptsächlich durch dieselben zwei Gesellschaften, welche die Gruben zu Limmer betreiben. Die Fabriken zur weiteren Verarbeitung des Asphaltsteines liegen für die deutsche Gesellschaft bei Eschershausen, in der Nähe von Vorwohle, und für die englische bei der Station Vorwohle.

weich anfühlt. Graue Farbe, schmierige Beschaffenheit, rauhes Korn lassen auf das Vorhandensein schädlicher Beimengungen: Thon, Eisenverbindungen, Sand u. s. w. schliessen. Auch aus der Lösung des Bitumens verfluchtet sich bald das Lösungsmittel und ersteres bleibt als reine braune, zähe Masse zurück, deren Gewicht bestimmt wird. Die Güte des Bitumens wird nach seinem Verhalten bei Erhitzung auf 220—230° C. in einem Metallbad beurteilt. Sie steht in umgekehrtem Verhältnis zur Menge, die sich bei dieser Temperatur verflüchtigt.

Das Vorkommen des Asphaltsteines ist nicht gerade selten, immerhin sind es nur einzelne Orte, wo die Verhältnisse des Vorkommens so günstige sind, dass sich daselbst eine umfangreichere Industrie entwickeln konnte. Es sind dies die folgenden.

In Deutschland: 1. Die Gruben von Limmer in den Feldmarken Ahlem und Velber bei Hannover. In den Abbau teilen sich zwei Gesellschaften, die deutsche Asphaltaktiengesellschaft der Limmer und Vorwohler Grubenfelder mit Sitz in Hannover und eine englische, The United Limmer and Vorwohle Rock Asphalte Company, limited mit Sitz in London. Die Verarbeitung des gewonnenen Asphaltsteines geschieht seitens der deutschen Gesellschaft in einer unmittelbar neben dem Förderschacht angelegten Fabrik, seitens der englischen in der zwischen Limmer und Hannover im Dorfe Linden bestehenden Hauptfabrik und einer kleineren in Limmer.

3.    Die Gruben von Lobsann im Eisass, Bezirk Weissenburg, etwa 1 Meile von Wörth. Wenige Kilometer von den Gruben wird bei Pecheibronn auch bituminöser Sand bergmännisch gefördert und zur Destillation von Leuchlöl benützt. Ein dabei verbleibender Rückstand findet bei der Asphaltverarbeitung unter dem Namen Goudron von Pecheibronn Verwendung. Die Gruben sind im Betriebe der französischen Gesellschaft Mines d’Asphalte de Lobsanne. Unmittelbar bei den Gruben liegt die Fabrik zur weiteren Verarbeitung des Asphaltsteines.

In der Schweiz: Die Gruben von Val de Travers. Sie liegen im Kanton Neuenburg, ca. 1 km vom Oertchen Travers, Eisenbahnstation der Linie Neufchatel-Pontarlier entfernt. Die Gruben und die dabei befindliche Fabrik sind im Betriebe einer englischen Aktiengesellschaft The Neufchätel Asphalt-Company mit Sitz in London und Vertretern an den Hauptverbrauchszentren Berlin, New-York u. s. w.

In Frankreich: Die Gruben von Seyssel im Rhonethal bei der Station Pyrimont der Eisenbahn Genf-Lyon bezw. Turin. Die Fabrik liegt bei Pyrimont, und die gegenwärtig in Ausbeutung befindliche Grube von Volant noch ca. 1 km thalaufwärts am linken Rhoneufer. Eine englische Gesellschaft, Compagnie générale des Mines d’Asphalte, concessionnaire unique des mines de Seyssel, mit Sitz in London, besitzt das Recht der Ausbeutung für das ganze Rhonegebiet von Bellegarde bis Seyssel.

In Italien: 1. Die Gruben von Ragusa auf Sizilien. Sie befinden sich jetzt seit 1878 im Eigentum und Betriebe der englischen Asphaltgesellschaft zu Hannover. Die Produkte sind durch die sorgfältige Behandlung, welche sie in deren Betriebe erfahren, zu besserem Ansehen gelangt als früher.

2.    Die Gruben in der Provinz Casérta (Campanien) in der Nähe von Neapel. Das unter dem Namen Asphalt von Rocca Secca bekannte Produkt hat bis jetzt nur lokale Bedeutung und wird namentlich in Rom und Neapel verwendet.

3.    Die Gruben von Ceprano, einem Flecken in der Landschaft Rom, Distrikt Frosinone an der Eisenbahn Rom-Neapel sind in reger Entwicklung begriffen.

4.    Die Gruben im Thal des Flusses Pescara in der mittelitalieuischen Provinz Chieti (Abruzzen) mit der gleichnamigen Hauptstadt an der Eisenbahn Rom-Solmona-Pescara. Ausser einem von Bitumen durchdrungenen Konglomerat verschiedener Gesteinsarten von nur lokaler Bedeutung liefern namentlich die Gruben am Berge Majella und im Thal des Flusses Pescara bis herab zur gleichnamigen Stadt sowohl fetten, schwarzen Asphaltstein zur Fabrikation von Goudron und Mineralöl, als auch helleren, weniger fetten Stein zur Herstellung von Asphaltmastix, der nach allen Teilen Italiens, nach England, Frankreich, Konstantinopel u. s. w. versandt wird. Neuerdings bringt auch die Gesellschaft Reh & Cie., Asphaligesellschaft San Valentino mit Sitz in Berlin und San Valentino die Produkte ihrer in diesem Flussthal bei San Valentino belegenen Gruben und Fabrik auf den Markt. Die Versendung ei'folgt entweder unmittelbar von der an die Eisenbahn angeschlossenen Fabrik oder zu Schiff nach Italien, Deutschland (Berlin), Russland, dem Orient und Amerika.

In Russland: Am Mittellauf der Wolga befinden sich ausgedehnte Asphaltsteingruben bei Sysran im Gouvernement Simbirsk, die hauptsächlich für den Inlandsbedarf arbeiten.

Untergeordnete Fundstellen gibt es eine ganze Reihe, so in Tirol, Galizien, im Banat, in Dalmatien, Spanien und Portugal, am Kaukasus, in Mexiko und Peru u. s. w.

A s p h a 11 s t e i n a n a 1 y s e n.

Bezeichnung des Asphaltsteines

gj_ Kohlensaurer Kalk-

turnen

Kohlen- Thon saure und Magne- Eisen-Oxyd

Schxve-

fel Sand

Sonstige in Schwe-Säuren fel-unlös- saurer liche Kalk Stoffe

Verlust

Bemerkungen

Dimmer Vorwohlef Gesellschaft

Deutsche

14,3    67,00    *)

8,5    80,04 ¹ 0,55

-X- *

⁴—' V—'

*)

Lobsann

12,32 71,43 ; 0,31

20,10 *) I *)

San Valentino . . 8—18 81,5

Val de Travers . . Pyrimont-Seyssel . Ragusa.......

Cesi (Italien). . . . Roccamorice ....

nach 2 verschiedenen Analysen.

Sysran I

H Ю Ю rH Cd U- i

О счна    I

vf о о о со" of

0,25

5,18

* * ^ со

* -X-

1    Ч-'N-✓

his

ООО ою

!    I ^    I оо

1    1 О ОО ¹ ГН о

0,45

0,10

GO Г-н о Ю О О г—i г—I N оз тА rH of    ООО

3 bis 7 = 17,52 4u.5 = 4,03 6 u. 7 = 4,77

Nach anderer Analyse Bitumen = 17

(S. [2] 58).

Cd со

1>ф

r-Tcd

Nach anderer Analyse Bitumen = 19

(S. [2] 58).

2 u. 3 = 78,00

91,5

i i. m.

ohne

Eisen

oxyd.

Nach Mitteilung der Gesellschaft.

II

90,5

*) S. Bemerkungen.

Die Verarbeitung des Asphaltsteines, sei es zu Asphaltmastix (s. d.) oder zu Pulver für Stampfasphalt (s. d.) macht Zerkleinerung nötig und zwar zunächst bis zur Dicke von Chausseekleinschlag. Für grössere Betriebe ist an Stelle der früher üblichen Handarbeit dafür die rationellere Maschinenarbeit eingeführt worden. In Verwendung sind dabei teils die gewöhnlichen Steinbrechmaschinell mit entsprechenden Abänderungen, z. B. gitterförmige Brechbacken, wie sie die Klebrigkeit des Materials nötig machen, teils Quetschwalzen mit glatter, gerauhter oder mit Dornen besetzter Quetschfläche. Entweder lässt man diese Walzen mit gleicher Umfangsgeschwindigkeit gegen einander laufen, wobei sie nur pressend wirken oder mit verschiedener Geschwindigkeit, wodurch gleichzeitig Zerreissen eintritt.

Zur Herstellung der Stampfasphaltarbeiten muss das Material Pulverform erhalten ; für Herstellung von Asphaltmastix ist eine so weit gehende Zerkleinerung wenigstens vorteilhaft und jetzt auch üblich. Früher erzeugte man das Pulver durch fortgesetzte massige Erhitzung des Kleinschlages in geschlossenen Gefässen, unterstützt durch Stampfen der festeren Stücke. Nicht zerfallende, unvollständig oder gar nicht getränkte Stücke wurden dabei ausgesondert. Gegenwärtig hat man dieses Verfahren wohl durchgängig verlassen und verwendet zum Pulvern des Kleinmateriales Schleudermühlen, z. B. den unter dem Namen „Broyeur Carr“ (nach seinem Erfinder Carr) bekannten Apparat [1], S. 25. Sorgfältig arbeitende Fabriken lassen das aus der Schleudermühle kommende Pulver, um möglichste Gleichmässigkeit zu erzielen, ein Sieb passiren, ehe es als fertig gilt. Das Pulver hat dann das Korn eines feinen, sehr gleichmässigen Mauersandes. Bei längerem Lagern kleben die Körner zusammen, so dass das Material schliesslich mit der Spitzhaue gelöst werden muss.

Berlin 1881.

Wesentliche Aufgabe sorgfältiger Fabrikation ist es, alle nicht oder ungenügend getränkten Stücke vor dem Pulverisiren auszuscheiden. Andernfalls zeigen sie sich im frischen Pulver als weisse oder hellgraue Körnchen. In älterem Pulver sind sie schwieriger zu erkennen, da sie sich durch das Bitumen der Nachbarschaft etwas färben, dagegen heben sie sich in ausgeschnittenen Stücken fertigen Stampfasphaltes oft durch ihre hellere Farbe wieder hervor. Die Qualität des Asphaltes wird durch solches Vorkommen entsprechend herabgesetzt. Ausführlicheres über Asphaltstein, namentlich über seine Anwendung, findet sich in [3] bis [7].

Litteratur: [1] Dietrich, Die Baumaterialien der Asphaltstrassen.

[2] Dietrich, Die Asphaltstrassen, Berlin 1882. —• [3] Delano, On the use of Asphalt and mineral bitumen in engineering, London 1880.— [4] Zetter, Der Asphalt und seine Verwendung

in der Bautechnik, Zürich 1880. — [5] Meyn, Der Asphalt und seine Bedeutung für den Strassenbau, Halle 1872. — [6] Jeep, Der Asphalt und seine Anwendung in der Technik, Weimar 1867. — [7] Léon Malo, Gruide pratique pour la fabrication et l’application de l’asphalte et des bitumes, Paris 1861.

Bräuler.

Asphaltstrassen, s. unter Strassenbau.

Aspiration. Zerkleinerungsmaschinen, wie z. В. für Getreide (Mahlgänge, Walzenstühle), entwickeln infolge des Druckes und der Reibung beträchtliche Wärme, welche einen Teil des in der Frucht enthaltenen Wassers zur Verdunstung bringt. Diese Wasserdämpfe schlagen sich an den inneren, kühlen Wandungen der Maschinen nieder und befördern Schimmel- und Pilzbildung. Das feucht-warme Mahlgut ballt fester zusammen, wird „schmierig" und vermahlt sich erheblich schwerer als trocken-kaltes. Man wendet daher eine künstliche innere Luftkühlung dieser Maschinen an und bezeichnet diese Einrichtung mit dem Namen Aspiration. Der Innenraum der Maschine wird durch ein Rohr (meist aus Blech und von 60—100 mm Durchmesser für einen

mm

ii

in

k-

einfachen Walzenstuhl von mittlerer Grösse) mit einem Ex-liaustor in Verbindung gebracht, so dass stets frische Luft die j    feucht-warme ersetzt. Gewöhn

[j

ШяШИ

Lös*

mm.

11

st lieh mündet eine ganze Reihe a on solchen Rohren in ein gemeinschaftliches Hauptrohr (bis 500 mm Durchmesser), das dann . um Exhaustor führt. Da es nicht zu vermeiden ist, dass gleichzeitig mit der Luft auch Mehlstaub angesaugt wird, so darf man mit Rücksicht auf mJm    die Nachbarschaft sowie auch

«Я

Aspirator топ 6. Luther,_ Braunschweig.

gpfe"--- aus ökonomischen Gründen einen solchen Exhaustor nicht ohne weiteres ins Freie blasen lassen, vielmehr muss der Luft vorher der Staub nach Möglichkeit entzogen werden (vergl. Entstaubungsanlagen). Oft ist nicht die Abkühlung, sondern die Verhütung des Herausdringens von Staub aus den Maschinen oder auch lediglich die Entfernung des Staubes aus dem Mahlgut der Zweck einer Aspirationsanlage, z. B. bei Getreidereinigungsmaschinen.

Arndt.

Die Abscheidung des Staubes aus der Luft geschieht häufig bereits im Innern der aspirirten Maschine selbst und zwar durch eine Filterwand, durch welche die Luft hindurchstreichen muss, und die durch zeitweilige Erschütterung des sie tragenden Gestelles (sei es durch Schläge mit einem Klöppel, sei es durch andere mechanische Hilfsmittel) von dem angesetzten Staube befreit wird. Bei Walzenstühlen geht man in neuerer Zeit davon ab, jeden einzelnen Stuhl mit einer solchen Staubfangvorrichtung zu versehen. Man leitet vielmehr von einer ganzen Gruppe von Walzenstühlen die Luft in einen gemeinsamen Staubausscheidungsapparat, Bei Mahlgängen dagegen ist die Einzelentstaubung noch vielfach üblich. Es wird in die Bütte ein horizontaler Ring von zickzackförmig auf ein entsprechendes Gitterwerk gespanntem Flanell eingehängt und an den Rändern gegen die Bütte durch Leder abgedichtet (vergl. obenstehende Abbildung). Oberhalb dieses Gitters saugt dann das Aspirationsrohr die Luft ab, so dass sie genötigt ist, durch den Flanell zu streichen und an ihm den Staub zurückzulassen. Der an der rechten Seite der Figur hervorstehende Knopf dient zur Uebertragung von Klöppelschlägen auf das Filtergestell, durch welche der den Flanell verstopfende Staub von Zeit zu Zeit entfernt wird.

Aspiration, in Gebäuden, s. Lüftung geschlossener Räume.

Aspiratioiisreinigungsmascliine nennt man eine Getreidereinigungsmaschine, welche die Körner nicht nur durch eine Reihe von Sieben, sondern auch durch einen saugenden Luftstrom (Aspiration) reinigt, die also eine Vereinigung von Schüttelsieben mit einem Tarar (s. d.) darstellt. Meistens kommt der Luftstrom mehreremale zur Anwendung. Die nebenstehende Abbildung zeigt ein Beispiel. Bei A findet der Einlauf des Getreides statt. Das aufsteigende Rohr wird von einem durch den Exhaustor В erzeugten Luftstrom durchflossen, wodurch also das Getreide gleich beim Einfall aspirirt wird. Die Körner gelangen dann in den in Rüttelbewegung befindlichen, mit dem Siebsystem versehenen Kasten C, in welchem Sand und feine Unreinigkeiten einerseits und grössere Steine,

I __üj

i:

Sfei

Шва

и i--

ii

г¹

Vi r i

IA

Aspirationsreinigungsmaschine von G. Luther, Braunschweig.

Erdschollen u. s. w. andererseits abgesondert werden. An der Ausfallstelle D endlich bewirkt das ebenfalls zum Exhaustor führende A senkrechte Rohr eine nochmalige Aspiration. Der grosse trichterförmige Behälter in der Mitte der 01 Maschine (der Separator) dient zur Ablagerung der vom Exhaustor mitgerissenen leichten Unreinigkeiten , während der ganz feine Staub in eine besonders anzulegende Staubkammer geblasen Ц wird. Grössere Maschinen weisenjgggjjj eine grössere Gruppe von unterшВВР einander liegenden, nach unten immer feiner werdenden Sieben

nur

Arndt.

auf, durch deren obere das Getreide hindurchfällt, während das unterste Sand und Staub durchtreten, das Getreide aber seitlich ablaufen lässt.

Aspirator, im allgemeinen jede Vorrichtung, welche geeignet ist, Luft, Gase, Dämpfe anzusaugen und weiter zu befördern. Es sind daher streng genommen alle Gebläse der Technik als Aspiratoren zu betrachten, auch wenn das Saugen Nebensache, das Blasen der Zweck ist. Manche Gebläse, z. B. Ventilatoren, werden übrigens thatsäclilich als Aspiratoren verwendet, um verbrauchte Luft etc. aus geschlossenen Räumen zu entfernen (vergl. Lüftung geschlossenerRäume). Im besonderen versteht man jedoch unter Aspiratoren die in der Laboratoriumstechnik gebräuchlichen Apparate, die dazu dienen, Gase aus Gefässen abzusaugen. Bei den ältesten derartigen Einrichtungen, den sogen, hydrostatischen Aspiratoren, wird die saugende Wirkung dadurch erzielt, dass man aus einer mit Flüssigkeit gefüllten Flasche mittelst eines Hebers die Flüssigkeit ausfliessen lässt; eine in den durchbohrten Kork geführte Glasröhre saugt dann Luft etc. an. Dieser von Brunner zuerst angegebene Apparat wurde später von Arendt [1] verbessert; ähnliche Aspiratoren kon-struirten Abendrotli [2], Bolley [3], Baumhauer [4]. Der Dreh- oder Re versions aspirator besteht aus zwei durch Röhren oder Schläuche verbundenen Gefässen und kann so gedreht werden, dass das obere Gefäss an die Stelle des unteren tritt und umgekehrt. Auf diese Weise wird das unter Umständen lästige Nachfüllen der abgesaugten Flüssigkeit vermieden. Der Glockenaspirator von Mohr ist im Prinzip nichts anderes als ein Glockengasometer kn Stadium der Füllung. — Wesentlich verschieden von den hydrostatischen Aspiratoren sind diejenigen, denen das Prinzip der Wasserstrahlpumpen zu Grunde liegt, die sog. Wasser- und Que ck si Iber luft pump en. Näheres hierüber s. unter Luftpumpen.

Litteratur : [1] Chem. Zentralbl. 1864, S. 985. — [2] Pogg. Annal. 53, S. 617. — [3] Annal, der Chemie und Pharm. 41, S. 322. — [4] Annal, der Chem. und Pharm. 90, S. 19.

Assam ar, s. Röstbit ter.

Assanirung der Städte, s. Kanalisation der Städte. Assembleuse, s. Zwirnerei.

Avas

Assoiipliren (So up li ren oder G-esclimeidigmaclien) der Rohseide vor dem Färben steht in einem gewissen Gegensatz zum Ent schälen (s. d.) oder Abkochen der Rohseide. Durch das Entscliälen des Seidengarnes, welches für die Kette gewöhnlicher, wohl auch für den Schuss hochfeiner Gewebe bestimmt ist, soll ihm bis auf einen kleinen Rest sämtlicher Seidenleim (Sericin) entzogen werden. Durch das Assoupliren aber, das von Pons in St. diamond im Jahre 1820 zum erstenmale ausgeführt wurde, soll nur ein Teil des Seidenbastes oder Leims von der Rohseide abgezogen werden, so dass die Soupleseide, den Glanz und das weiche Anfühlen der Faser betrifft, zwischen gekochter und roher Seide in der Mitte steht. Beim Entscliälen verlieren die japanische und chinesische Seide 18—22°/₀ und die europäische 25—30% ihres Gewichts, beim Soupliren aber gehen nur 5—10% des Geivichts verloren, während gleichzeitig (vermutlich durch das Aufquellen des Sericins) die Faser an Dicke zu*, an Länge aber und Festigkeit gegenüber der Rohseide abnimmt. Von der abgekochten oder Cuite-Seide unterscheidet sich die Souple- oder Micuite-Seide überdies dadurch, dass letztere mehr metallische Beschwerung aufzunehmen im stunde ist als erstere. — Das Assoupliren zerfällt in das Entfetten und in das eigentliche Soupliren, zwischen welche zwei Operationen bei gelber, für das Färben von hellen Nuancen bestimmter Seide noch das Bleichen und Schwefeln eingeschoben wird. Das Entfetten ist nichts anderes als ein sehr vorsichtiges Abkochen, d. h. das rohe Garn wird 1 bis 2 Stunden in einer 25—30° C. warmen Seifcnlösung umgezogen, welche 10% (vom Seidengewicht) Seife gelöst enthält. Indem der Faden hier einen geringen Teil seines Sericins verliert, quillt er auf und wird für die nachfolgenden Operationen empfänglich gemacht. Die event, eingeschobene Bleiche besteht im vorsichtigen Behandeln des nach dem Entfetten abgerungenen Seidengarnes mit 2,7° Bé starkem, also sehr schwachem Königswasser (5 Teile Salzsäure 20° Bé und 1 Teil Salpetersäure 34° Bé vermischt, 4—5 Tage bei 25—30° C. stehen gelassen, dann erst mit dem löfachen Volumen Wasser verdünnt). Das Garn verweilt in der 20—25° C. warmen Säure 10—15 Minuten, bis es eine grünlichgraue, später wieder verschwindende Färbung zeigt, wohingegen ein längerer Aufenthalt die Seide bleibend gelb färben würde. Statt des Königswassers kann auch eine mit Untersalpetersäuredämpfen gesättigte Schwefelsäure zum Bleichen genommen werden. Nach dem Bleichen wird sofort in Wrasser gewaschen und mehrmals 6 Stunden lang in geschlossener Kammer geschwefelt, wobei man auf 10 kg Seide ungefähr % kg Schwefel verbrennt. Durch das Schwefeln ist die Seide hart und spröde geworden und wird nun, ohne vorheriges Waschen, direkt aus der Schwefelkammer kommend, dem eigentlichen Assoupliren unterzogen, d. h. sie wird unter Berücksichtigung ihrer Sorte und späteren Bestimmung durchschnittlich 1% Stunden lang in einer zwischen 90 und 100° C. gehaltenen Weinsteinlösung (3—4 g per Liter) umgezogen, die man auch schon mit Erfolg durch eine schwache, heisse Natriumbisulfatlösung und versuchsweise durch verdünnte heisse Schwefelsäure oder Salzsäure oder durch kochendes Wasser ersetzt hat, ohne dass man sich bisher über die chemische Wirkung der einen wie der andern Flüssigkeit genaue Rechenschaft zu geben vermochte. Man îveiss nur, dass die souplirte Seide, nachdem sie schliesslich in lauwarmem Wasser gewaschen worden ist, warme saure Bäder besser verträgt, als alkalische oder seifenhaltige Farbbäder, deren Temperatur deshalb nicht über 60° C. gehen darf, wenn nicht das Garn durch erheblichen Sericinverlust verdorben werden soll. Andererseits hat die Faser in der sauren Flüssigkeit eine grössere Aufnahmefähigkeit für Beizen und Farblösungen erhalten. Die physikalische Wirkung der für die Faser nicht ungefährlichen Operation des Säuerns erkennt man an dem Glanz, der Weichheit und Elastizität des nunmehr aufgelaufenen und mehr breiten als runden Fadens, der sich sogar als weniger zäh wie eine vollkommen entschälte Seide erweist. Für ein Verfahren, ganz- oder halbseidene Stückware

vor dem Färben zu soupliren, hat C. A. Ivöttgen in Crefeld im Jahre 1892 ein Patent erhalten (I). R. P. 67 254). Er verwendet wie bei den Garnsträhnen kochend heisse, schwach angesäuerte Bäder, wobei der Soff nur ca. 5% an Gewicht verliert und der zuvor steife, rohe oder teilweise entbastete Seidenfaden im Gewebe geschmeidig wird, an Umfang zunimmt und im Aussehen dem vollständig entbasteten Faden möglichst nahe kommt. Wie in der Garnstrangfärberei die souplirten Seiden nach der Färbung gerieben oder chevillirt werden (s. Appretur), so erteilt Köttgen auch der im Stück souplirten Seidenware nach dem Färben durch Scheuern grössere Geschmeidigkeit und grösseren Glanz.

Litteratur: Hummel-Knecht, Färberei und Bleicherei, 2. Auf!., Berlin 1891; J. Herzfeld ; Das Färben und Bleichen der Textilwaren, Berlin 1890, Band II.    Kielmeyer.

Assyrische Baukunst, gehört neben der babylonischen und ägyptischen Architektur mit zu den ältesten der Erde. Es wird vielfach angenommen, dass die Länder am Euphrat und Tigris die älteste Kultur aufzuweisen hatten, dass hier die Wiege des Menschengeschlechtes gestanden habe. That-sache aber ist, dass die vorhandenen Denkmale der assyrisch-babylonischen Kunst entschieden jüngeren Datums sind als jene von Aegypten.

Die assyrische Architektur hat es fast ausschliesslich mit Palastanlagen zu thun, welche auf ausgedehnten Terrassen von ca. 12 m Höhe errich-

lilii

ЖШШ.

— -y

/fl

m I

tet zu sein pflegten. Diese Unterbauten waren aber nicht massiv, sondern bestanden aus einer grossen Anzahl sich rechtwinkelig kreuzender Gänge und Räume, die selten als Wohnräume, meistens als Korridore, Kellerräume, Magazine,

Gefängnisse etc. verwendet wurden.

Das Material, aus welchem sie bestanden, waren an der Luft ge-pj trocknete Ziegel. Die innere Fläche ^ der Wohn- und Repräsentations-    ris- ’• GeflüsrUe Fortaifigur.

räume erhielt eine Verkleidung von 2—3 m hohen Alabasterplatten, welche den ganzen Raum umzogen und reich mit figuralen Reliefs geschmückt waren; mit Vorliebe wurden Jagden, kriegerische Unternehmungen und Prozessionen dargestellt. An den Eingängen waren phantastische Halbstatuen angebracht: ca. 4 m lange Stierleiber mit Menschenköpfen und Adlerflügeln, offenbar als mystische Thorhüter gedacht (Fig. 1). An Räumen fanden sich namentlich zwei Arten vor: korridorartige Räume, die in grosser Anzahl ausgegraben worden sind und wahrscheinlich mit Tonnengewölben überdeckt waren, 1Г*|Р dann quadratische Räume, die von ersteren rings umzogen Ц |j i zu sein pflegten und, wie man vermutet, unbedeckt Щ blieben (Fig. 2). Letztere scheinen die Stelle unserer gj sogen. Salons eingenommen zu haben und glänzend aus- fp i gestattet gewesen zu sein. Als Schutz vor den Sonnen-strahlen diente ein ausgespannter Teppich oder ein leichtes hölzernes Dach, das von hölzernen Säulen getragen wurde.

Alles Holzwerk scheint bei Prachtausstattungen mit Goldblech verkleidet gewesen zu sein, wenigstens berichten die alten Autoren über das goldbeschlagene Getäfel von Cypressen- und Cedernholz. Ausserdem pflegten bei den Palastanlagen auch grosse Hofräume nicht zu fehlen. Die Gebäude selbst waren wohl vorwiegend terrassenförmig angelegt mit zurückspringenden Gebäudeteilen und mit Backsteinzinnen bekrönt.

A4

mv

A Mii

ШЛА:

fr~A

4L

31

€

,1

Fig. 2.    «S3

Nordwestpalast von Nimrud

(Grundriss), erbaut von Asi-urnarsipal (923-89У V. ’Chr.).

Astarte (einer versteinerten gleiclischaligen Muschel).

Der Tempelbau scheint in Assyrien keine bedeutende Bolle gespielt zu haben, denn der Kult der Assyrer bestand fast nur in einer Verehrung der Planeten, namentlich an höher gelegenen Oertlichkeiten, zu welchem Zwecke mächtige Stufenpyramiden errichtet wurden.

Die wichtigsten Ausgrabungen sind diejenigeen, welche die Blosslegung der alten Stadt Niniveh, die im Jahre 606 v. Öhr. zerstört wurde und sich in der Nähe des heutigen Mossnl befindet, zur Folge gehabt haben. Längs des Tigris ziehen sich 10 geographische Meilen entlang mächtige Buinenliügel, welche die Beste des alten Niniveh enthalten und bis jetzt schon zum Teil ausgegraben wurden. Insbesondere ist es ein Verdienst des französischen Konsuls Place, nicht nur eine Palastanlage vollständig blossgelegt, sondern auch Beste einer naheliegenden Stadt, sowie Thore und Festungsmauern ausgegraben und die gefundenen Besultate in einem hoch interessanten Werke veröffentlicht zu haben.

Litteratur: V. Place, Ninivé et l’Assyrie, avec des essais de restauration par F. Thomas. Fol. 2 vols., Paris 1865; Botta et Flandin, Monuments de Ninivé, Paris 1846—50, 5 Bde. ; Layard, The monuments of Nineveh, London 1849, 2 Bde. Eine gute Uebersicht über die gesamte assyrische Baukunst findet sich bei Vaux, Nineveh and Persepolis, 3. Auf!., London 1851, deutsch von Zenker, Leipzig 1852, 2. Aufl. 1856.    7,0,1 Schubert-Soldern.

Astartenschichten, graue und gelblichweisse, oft bröcklige und knollige Kalksteine (Astartenkalk) und hellgraue Mergel oder Thone in dem mittleren Malmsystem (s. Juraformation), ausgezeichnet durch das Vorkommen von

Leppla.

Aug. Schmidt

Asta sinnig einer Magnetnadel heisst die Aufhebung des Einflusses der Bichtkraft des Erdmagnetismus auf dieselbe. Die Astasirung wird erreicht durch geeignete Aufstellung eines Magnets in der Nähe der Nadel, so dass dessen Bichtkraft derjenigen der Erde gleich und entgegengesetzt ist. S. Astatisches Nadelpaar und Galvanometer.

Astatik. Ein Kräftesystem, welches an einem unveränderlichen Punktsystem angreift, bleibt sich äquivalent, d. h. es ändert seine Wirkung auf dasselbe nicht, wenn die Angriffspunkte der Kräfte auf deren Bichtungslinien sich ändern, während die Intensitäten sich nicht ändern und die Bichtungslinien ihre Lage im System festhalten. Hierauf beruht im Grunde die ganze Lehre von der Aequivalenz der Kräftesysteme und deren Beduktion. Bleiben dagegen die Angriffspunkte und die Intensitäten der Kräfte dieselben, während ihre Bichtung im System sich ändert, so bleibt das Kräftesystem im allgemeinen nicht mehr sich äquivalent. Diese relative Lagenänderung der Kräfte im System kann auf zwei Arten erfolgen: entweder dadurch, dass das Punktsystem um irgend eine Axe eine Windung erleidet und die Kräfte sich parallel bleiben, oder dadurch, dass die Kräfte bei ruhendem Punktsystem um Axen, welche der W indun gs-axe parallel durch die Angriffspunkte gelegt werden können, sich drehen. Beide Arten sind auf einander reduzirbar. War das Kräftesystem ursprünglich im Gleichgewicht, so wird es nach der Windung des Systems nicht mehr im Gleichgewicht sein, indem das resultirende Kräftepaar, dessen Moment im Gleichgewicht verschwindet, durch die Windung ein von Null verschiedenes Moment erlangt. Alle Untersuchungen, welche sich auf den Fortbestand der Wirkung eines Kräftesystems auf ein Punktsystem betreffen, wenn ohne Aeuderung der Angriffspunkte der Kräfte die relative Lage dieser gegen dasselbe eine Aenderung erleiden, fasst man zu einem Zw'eige der Mechanik zusammen, welchen man „Astatik“ nennt. Besteht z. B. das Gleichgewicht der Kräfte trotz der Lagenänderung fort, so heisst dasselbe astatisches Gleichgewicht ; besteht die Aequivalenz des Kräftesystems mit sich selbst unabhängig von der Lagenänderung fort, so heisst dieselbe astatische Aequivalenz.

Durch eine Translation des Punktsystems wird die gegenseitige Lage desselben gegen das Kräftesystem offenbar nicht geändert; es kommt daher hier nur der Einfluss der Botation um eine Axe in Frage. Nun ist aber jede Botation um eine Axe äquivalent einer Botation von gleicher Amplitude in Verbindung mit einer gewissen Translation; daher brauchen bloss Botationen um die Axen eines Punktes, der übrigens beliebig wählbar ist, berücksichtigt zu werden. Von den Aequivalenzen der Kräftesysteme bestehen die Zusammen-

Setzungen der Kräfte, die durch einen Punkt gehen, auch für die Astatik fort, wenn der Angriffspunkt der Resultanten dieser Punkt bleibt. Auch die Zusammensetzung der Parallelkräfte besteht fort, wenn die Resultante derselben am Mittelpunkt der Parallelkräfte angreift. Die Verlegung einer Kraft an einen andern Angriffspunkt aber ist unzulässig, weil sie die Zufügung eines Paares fordert, welches bei der Lagenänderung des Punktsystems sich ändert oder wenigstens im Falle, dass die Verlegung des Angriffspunktes der Kraft auf deren Richtungslinie erfolgt, die Zuführung von zwei entgegengesetzten Kräften fordert, welche bei derselben ein veränderliches Kräftepaar bilden. Ein Kräftepaar ändert sich durch die Lagenänderung des Punktsystems : seine Ebene und sein Arm werden anders. Man pflegt die Verbindungslinie der Angriffspunkte seiner Seitenkräfte seinen astatischen Arm zu nennen. Er bleibt bei der Lagenänderung unveränderlich, wohl aber ändert sich die Neigung jener gegen ihn. Fällt er mit der Richtung der Kräfte zusammen, so verschwindet das Paar. Man darf übrigens den astatischen Arm mit einer beliebigen Zahl multipliziren, ohne die Wirkung des Paares zu ändern, wenn man zugleich die Seitenkräfte mit derselben Zahl dividirt. Denn dieses ändert weder das Moment, noch die Axe, noch den Sinn des Paares. Man kann daher den Arm auf die

Einheit reduziren. Auch darf man den astatischen Arm parallel mit sich verlegen, nicht aber ihn drehen. Dagegen kann ein Paar in zwei andere zerlegt werden, deren Arme eine geometrische Summe bilden, gleich dem Arme des ursprünglichen Paares. Fügt man nämlich dem Paare mit dem astatischen Arme AB zwei den Seitenkräften parallele und entgegengesetzt gleiche Kräfte an irgend einem Punkte C hinzu, von derselben Intensität mit jenen, so ist das Paar offenbar äquivalent zweien Paaren zusammen von den Armen A C und CB, so dass [AB] — [AC] -f- [CB] ist.

Astatische Gleichgewichtsaxe heisst eine Axe, um welche ein Punktsystem, an welchem ein Kräftesystem im Gleichgewicht ist, gedreht werden kann, ohne dass das Gleichgewicht aufhört, zu bestehen. Es kann gezeigt werden, dass, wenn das Gleichgewicht eines Kräftesystems für zwei Lagen besteht, welche das Punktsystem durch Rotation um eine Gerade erreichen kann, diese Gerade eine astatische Gleichgewichtsaxe ist, wenn jene beiden Lagen nicht symmetrisch zu ihr sind (in diesem Falle ist das Gleichgewicht in der zweiten Lage selbstverständlich). Sind nämlich in Bezug auf ein rechtwinkeliges Koordinatensystem der x, y, z, dessen z-Axe diese Gerade ist, X, Y, Z die Komponenten einer der Kräfte P für eine erste Lage des Systems, so sind die Bedingungen des Gleichgewichts, wenn A—XX, B = XY, C~XZ, an = XxY, an = XxZ, an = XyY, aTi = XyZ, an — XzY. a₃₃ — XzZ gesetzt wird:

A — 0, В r= 0, <7=0,

«23 — «32 - 0

«31 — «13 ~ 0 «12 ~7 «21 — о

«13 sin Cf + (?23 (1 — COS cp) = 0 «13 (1 — cos cp) — «₂₃ sin cp — 0 C — 0, («n + «22) sin cp — 0

Von denselben sind die drei ersten erfüllt wegen A — B = C= 0, es bleiben daher noch zu erfüllen die drei letzten, welche die Form annehmen

^ «13 (1 — COS cp) ~ 0, «23 (1 — COS f) — 0, («U + «2ä) Sin cp = 0

Diese sind für alle Lagen des Systems, d. h. für alle Werte von cp erfüllt, sobald a₁₃ =0, a₂₃ = 0, au + a₂2 — 0 sind.

Als Bedingungen für den Fortbestand des Gleichgewichts vor und nach der Drehung um jeden beliebigen Winkel cp ergeben sich daher neun Bedingungen, welche in der einfachsten Form die folgenden sind:

«32 =0 «13 — 0

«ii + «22 — 0

Auch erkennt man leicht, dass der Fortbestand des Gleichgewichts während der Rotation um die Axe gesichert ist, sobald dies für die Komponenten der

Dreht man nun das System um den Winkel cp, so gehen, wie leicht zu sehen, X, Y über in X — X cos cp -f- Y sin cp, Y = — X sin cp + Y cos cp und werden die Bedingungen des Gleichgewichts nach der Drehung A cos <p + В sin tp = 0,

— A sin cp + В cos <p = 0,

-4 = 0, S = 0, C =. 0,

«23 = 0, «3i = 0, «12 — 0,

Kräfte parallel zur Axe, sowie das Gleichgewicht der Projektionen der Kräfte auf eine zur Axe senkrechte Ebene, jedes für sich, gesichert ist.

W eitere Untersuchungen zeigen, dass, damit eine Axe eine Gleichgewichts-axe sei, d. h. dass während der Rotation um sie das Gleichgewicht fortbestehe, die Bedingungen erfüllt sein müssen

— («22 + «зз) COS « + «J2 COS ß + «13 COS }' — 0, a₁₂ COS « — («33 + «ll) COS ß -f- «22 COS у = 0,

0,

«31 COS « + «32 cos ß — («11 + 022) COS у

«13

«12

worin a. ß, у die Richtungswinkel der Axe bedeuten. Damit überhaupt eine solche existire, ist erforderlich, dass I — («22 + «23)

— («33 + «ll)

«21

«23

«33

«32

— («11 + «22) I

sei. Sollen alle Axen Gleichgewichtsaxen sein, so müssen die drei vorstehenden Gleichungen unabhängig von a, ß, у bestehen, welches in Verbindung mit A — 0, B = 0, C — 0 zu den zwölf Bedingungen des astatischen Gleichgewichts führt:

«12 = 0» «22 = 0, «32 = 0,

«13 = о

«23 = 0

«зз — 0.

«и = 0,

«2i = 0,

«31 =0,

Sind sie erfüllt, so besteht zwischen den Kräften für jede Lage des Punktsystems Gleichgewicht.

Darboux hat gezeigt, dass ein Kräftesystem äquivalent ist einer Reduktionsresultanten, angreifend an irgend einem Punkte О in Verbindung mit drei Paaren, deren astatische Arme von der Länge 1 in drei sich in О scheidende Axen fallen, während deren Seitenkräfte die geometrischen Summen von «11? «₁₂,    3 ; ®21j ачь а2з und «₃₁, «32, «33 sind. Diese astatische Kräftereduktion

kann für denselben Punkt О auf unzählige Arten ausgeführt werden, indem die Axen der x, y, z, welche die Richtungen der astatischen Arme angeben, beliebig wählbar sind. Darboux hat ferner gezeigt, dass man um О als Mittelpunkt ein Ellipsoid konstruiren kann, dessen Gleichung für rechtwinkelige Koordinaten

(«11 X + «21 у + «81 D³ + («12 Ж + «22 У + «23 D³ + («13 » + «23 У В «33 *)³ = 1

ist und dessen Radienvektoren, vom Mittelpunkte ausgehend, durch ihre reziproken Werte die Intensitäten der Seitenkräfte der drei Reduktionspaare liefern, deren astatische Arme, zu einander senkrecht, in die Richtungen der Radienvektoren fallen. Unter allen diesen Reduktionen des Kräftesystems auf eine Resultante und drei Paare mit zu einander rechtwinkeligen astatischen Armen gibt es eine einzige, für welche die drei Seitenkräfte der Paare zu einander selbst senkrecht sind. Für sie haben die astatischen Arme die Richtungen der Hauptaxen- des Ellipsoids. Das Ellipsoid nennt Darboux das (astatische) Zentral-ellipsoid des Punktes O. Es kann unter Umständen in einen Cylinder degeneriren. Insbesondere gibt es vier Lagen des Systems, in welchen sich das Kräftesystem auf eine durch den gegebenen Punkt О gehende Einzelresultante reduzirt. Ist diese Kuli, so gibt es vier Lagen, in welchen das System im Gleichgewicht sich befindet, während es in allen anderen Lagen einem Kräftepaar äquivalent ist.

/с

Ist das Zentralellipsoid von drei verschiedenen Axen, so gibt es bloss vier Gleichgewichtslagen des Punktsystems, ist es ein Rotationsellipsoid, so ist die Rotationsaxe desselben und sind alle zu ihr senkrechten Diameter der Fläche Gleichgewichtsaxen. Weitere Untersuchungen betreffen die Bedingungen, unter welchen ein Kräftesystem sich astatisch auf eine Einzel-3 kraft reduzirt. In diesem Falle kann es einen bestimmten Punkt im System geben, um welchen sich die Einzelkraft * dreht, d. h. durch welchen sie fortwährend hindurchgeht, wenn dasselbe irgend welche Lagenänderungen erleidet. Man nennt einen solchen Punkt einen astatischen Mittelpunkt. Für zwei Kräfte in einer Ebene existirt stets ein solcher, wenn dieselben nicht etwa ein Paar bilden. Sind nämlich P und Q die in A und В angreifenden Kräfte (s. Fig.) und werden dieselben um diese Punkte gedreht, ohne ihre gegenseitige Keigung zu ändern, so beschreibt der Schnittpunkt О ihrer Richtungslinien einen durch A und В gehenden Kreis. Auf diesem

liegt der Mittelpunkt der Kräfte. Konstruirt man nämlich an О die Resultante R der Kräfte, so geht diese, weil das hierzu dienende Parallelogramm dieselben Winkel zwischen Seiten und Diagonale behält, fortwährend durch einen bestimmten Punkt C dieses Kreises. Werden die Kräfte parallel, so geht der Kreis in die unendliche Gerade AB über und fällt der astatische Mittelpunkt in dieselbe und zwar zwischen A und B, wenn die Kräfte gleichen, ausserhalb der Strecke AB, wenn sie entgegengesetzten Sinnes sind. Bilden sie ein Paar, so rückt C ins Unendliche. Für mehr als zwei Kräfte eines ebenen Systems findet man den Mittelpunkt, indem man ihn für zwei Kräfte sucht, diese durch ihre astatische Resultante ersetzt und zu ihr und der dritten Kraft von neuem den Mittelpunkt sucht u. s. f., bis zur Erschöpfung des Systems. Für ein räumliches Kräftesystem, welches nicht astatisch im Gleichgewicht und einer Einzelresultante äquivalent ist, findet man den Mittelpunkt, indem man diese in entgegengesetztem Sinne am noch unbekannten Mittelpunkte dem System zufügt und die Bedingungen des alsdann eintretenden astatischen Gleichgewichts aufstellt. Sind X₀, Y₀, ZQ die Komponenten der Einzelresultanten, x₀, y₀, die Koordinaten dieses Punktes, so sind die zwölf Bedingungen des astatischen Gleichgewichts :

«31 -го1о = 0

«32 — ~o Уо

«зз — zo Z₀

А — Xo -— 0,

В - Уо = 0,

С — Zo — 0,

Aus ihnen folgt, da А, В, C nicht alle Kuli sind,

«11    «12    «13    «il    А    4-    a₁₂    В    4    «i3    C

~ А ~~ В ~~ C

«21 _ «22 _ «23

А - В ~ C

«п — ®0 Уо -= о, «12 — ®0 Уо = о, х₀ Z₀ = О,

«13

Уо

z°-~ ~А

«31    «32    «33

«21 — Уо Xo — 0, «22 — УО Уо

«23 — Уо Zq — 0,

О,

0.

Аа + В а 4 С2

«21 А + «22 В + 23 С

А* 4- -В² + С12 «31 А 4 «32 В 4- «зз В

в с

Litteratur: Scliell, W., Theorie der Bewegung und der Kräfte, 2. Aufh, Leipzig 1879/80, Bd. II, Kap. XI.    Schell

Astatischer Mittelpunkt, Astatisches Gleichgewicht, s. Astatik.

Astatisches Nadelpaar. Zwei parallel gerichtete, fest verbundene Magnetnadeln von annähernd gleichem magnetischen Moment, aber entgegengesetzter Lage der Pole bilden ein astatisches Paar ; sie sind der Richtkraft des Erdmagnetismus mehr oder weniger entzogen. Ueber den Gebrauch s. Galvano-

Ang Schmidt.

Astigmatismus, ein Fehler des Auges und der optischen Instrumente. Ein von einem leuchtenden Punkte ausgehendes Strahlenbüschel kann nur dann ein vollkommenes Bild des Punktes entwerfen, wenn alle Strahlen des Büschels durch die Wirkung eines Systems optischer Mittel wieder in einem Punkt (einem reellen oder virtuellen Bildpunkt) vereinigt werden. Im allgemeinen aber schneiden sich auch die Strahlen eines sehr dünnen Büschels homogenen Lichtes (für welches die sphärische und chromatische Aberration nicht in Betracht kommen), nicht in einem Punkt, sondern nach zwei zu einander senkrechten Brennlinien, welche nicht im selben Punkte der Büschelaxe auf dieser senkrecht stehen. Kur dasjenige Büschel, dessen Axe mit der Axe einer sphärischen Linse zusammenfällt, ist frei von Astigmatismus. Durch passende Lage der brechenden Flächen eines Linsensystems kann der Astigmatismus auch für solche Strahlenbüschel gehoben werden, welche mit der Axe kleine Winkel machen [1] und [2].

Mehr oder weniger sind alle Augen, auch für zentral durch die Auglinse gehende Strahlen, astigmatisch wegen einer Verschiedenheit der Krümmung der Auglinse in verschiedenen Richtungen. Betrachtet man z. B. ein System feiner Schraffirlinien, die sich senkrecht durchschneiden, so findet man, dass die von oben nach unten verlaufenden Linien in einer andern Entfernung vom Auge deutlich gesehen werden, als die von rechts nach links verlaufenden. Für Augen, welche mit dem Fehler des Astigmatismus stark behaftet sind, sind nach dem Rate des Augenarztes Brillen mit Cylinderlinsen [3] zu empfehlen, um durch den Astigmatismus der Brille denjenigen des Auges zu kompensiren. Ausführlicheres findet sich in [4].

m eter.

Litteratur: [1] F. E. Reusch, Beiträge zu den Elementen der Katoptrik und Dioptrik, Tübingen 1857 (Univ.-Programm). — [2] Ders., Reflexion und Brechung des Lichts an sphärischen Flächen bei endlichem Einfallswinkel, Pogg. Ann. 130, 1867. — [3] Ders., Theorie der Oylinderlinsen, Leipzig 1868. — [4] Czapski, Theorie der optischen Instrumente, Breslau 1893, S. 69 und S. 105 u. folgd. (daselbst weitere Litteraturangaben).    Aug. Schmidt.

Astrachanit, ein kalifreies, selten verkommendes, als Kunstdünger verwendetes Mineral der Stassfurter Salze von der Formel Na%SO^ -j- MgSOi + H₂0.

von Schubert-Soldern.

Astragal (Perlenstab, Perlenschnur) in der Baukunst ein Bandmotiv mit halbkreisförmigem Querschnitt, bestehend aus einer Aneinanderreihung von Perlen oder ähnlichen Körpern. Dieses Ornament scheint altasiatischen Ursprunges zu sein, erhielt aber im griechisch-jonischen Stile seine Ausbildung. Die älteste Form mag aus neben einander gestellten Kügelchen hergestellt worden sein; in dem vollendeten Stile aber wurde der Astragal fast ausschliesslich aus länglich abgerundeten und scheibenartigen Gliedern zusammengesetzt, die immerhin noch Variationen in engen Grenzen zulassen. In der Renaissance wurde der Astragal ebenfalls häufig angewendet, entweder so wie in der Antike oder mit willkürlichen Modifikationen. Lässt man das Ornament weg, so erhält man den glatten Rund stab, auch kurzweg Stäb dien genannt. Alle diese Formen werden als leichte Bänder verwendet, namentlich im jonischen und in von diesem abgeleiteten Stilarten; so verbindet z. B. ein Astragal das Kapital mit dem Säulenschafte.

Astralit, ein dem Aventuringlas (s. d.) ähnlicher, politurfähiger Glasfluss mit prachtvoll funkelnden Kristallisationen in dunkelroter Grundmasse. Man erhält ihn nach Pettenkofer, wenn in einem hessischen Tiegel 110—120 T. Bleioxyd, 80 T. feiner weisser Sand, 72 T. Soda, 24—20 T. Kupferhammerschlag, 18 T. wasserfreier Borax und 1—2 T. Eisenhammerschlag zusammengeschmolzen w erden. Zu Schmuckgegenständen verarbeitet. Vergl. auch Häm a tin on.

Astralkaffee, s. Kaff ее sur ro gate.

Astrallampe, nicht mehr gebräuchliche Lampe mit ringförmigem Oel-behälter für raffinirtes Petroleum. Der Querschnitt des Behälters erhielt in der Regel eine besondere Form, um das Schattenwerfen des Ringes auf ein möglichst geringes Mass zu beschränken (daher auch Sinumbrallampe genannt).

Astralöl, nordamerikanisches, mit besonderer Sorgfalt gereinigtes Petroleum (s. d.). Es ist wasserhell, besitzt nur schwachen Geruch und hat bei 15° C. ein spez. Gew. von 0,781. Der Entflammungspunkt liegt bei 68° C., das Oel ist daher weniger feuergefährlich als die gewöhnlichen Petroleumsorten des Handels.

Astroide (Astr о is) nennt man die zu den Hypocykloiden gehörige, nämlich beim Rollen eines Kreises vom Halbmesser ~ innerhalb eines Kreises

vom Halbmesser c entstehende rationale Kurve sechster Ordnung mit der Gleichung oder in rationaler Form

(#2-1-yz — C²)3-|-27c2a?2y2=;0. Sie kann auch durch die beiden Gleichungen

Л_тз    , 2t V

— c sin³у oder    , y=c

x = c cos³f, у

dargestellt werden, wo q> das Supplement des Winkels der Kurventangente gegen die x - Axe bedeutet und t = tgist. Die Kurve ist

symmetrisch zu den beiden Axen und besitzt in den vier Punkten x—ztc, y = 0; x — 0, y= + c Rückkehrpunkte erster Art, wobei die Axen die Rückkehrtangenten bilden. Das auf irgend einer Tangente der Astroide durch die Axen begrenzte Stück hat die konstante Länge c. Die Evolute der Astroide ist ihr ähnlich, aber doppelt so gross und um einen halben rechten Winkel gegen sie verdreht. Inhalt der Astroide fzTC², Umfang derselben 6 c. Die Astroide ist verwandt mit der Evolute der Ellipse (s. Kegelschnitte). Mehmke.

Astrolabium, in der Geodäsie, alte Form der Winkelmessinstrumente, welche zu geodätischen (und astronomischen, vergl. weiter unten)

Messungen benützt wurden und die Vorgänger der heutigen astronomischen und geodätischen Winkelmessinstrumente waren, wurde bald auf alle aus Kreisen mit Alhidaden bestehenden Winkelmessinstrumente übertragen, besonders auch auf die von Tycho Brahe angewendeten Azimutalinstrumente, welche die Vorgänger unseres heutigen Theodoliten gewesen sind (s. Theodolit). Eine einfache Form der für geometrische Zwecke konstruirten Instrumente ist in der nebenstehenden Figur dargestellt, Eine zentrisch zu einem geteilten Kreise drehbare Alhidade A trägt zwei Diopter c und d, welche mit Nonien no und pq zur feinen Ablesung der Kreisteilung verbunden sind. Zwei Diopter a und b sind fest mit dem Kreise verbunden, ihre Absehlinie fällt mit der Teilungslinie о und 180° zusammen, so dass, wenn diese festen Diopter auf einen Zielpunkt gerichtet sind und der Kreis festgestellt ist, der Winkel nach einem zweiten Zielpunkt mit den beweglichen Dioptern eingestellt und abgelesen werden kann. Der Kreis wird durch ein Gestell getragen und kann um ein Kugelgelenk in jede beliebige Ebene, zur Messung von Höhenwinkeln also auch in die Lotebene, eingestellt werden. Eine nicht notwendige Zugabe ist der Kompass. — In manchen Museen finden sich interessante Exemplare alter Astrolabien, z. B. im Germanischen Museum in Nürnberg, im königlichen Museum in Kassel, im Mathematischen Salon in Dresden.

Der Name Astrolabium

Litteratur: Eine gründliche und exakte Besprechung des Instrumentes für geometrische Zwecke gibt Joh. Tobias Mayer in seinem „Gründlichen und ausführlichen Unterricht der praktischen Geometrie.“ Göttingen (1. Auf). 1777, 2. Aufl. 1792, 8. Aufl. 1802). Reinherta.

Astrolabium, „Sternaufnehmer“, in der frühem praktischen Astronomie dem Namen nach ein Instrument zur Bestimmung von Sternörtern. Man hat aber mit dem Namen zwei verschiedene, allerdings vielfach zu einem Instrument vereinigte Vorrichtungen bezeichnet, nämlich:

1. Ein Instrument zum unmittelbaren W inkeim essen, ursprünglich nichts anderes als eine einfache Armillarsphäre (s. d.) und nur zum astronomischen Gebrauch bestimmt; das Instrument beschränkt sich auf die drei Hauptkreise und den vierten, im dritten konzentrisch sich drehenden, die Diopter tragenden Kreis; gewöhnlich als Erfindung des Hipparcli bezeichnet, von Ptolemäus im Almagest beschrieben [1]. Die spätere Zeit hat aber Astrolabien überhaupt alle „Scheibeninstrumente“ genannt (ja oft genug so ziemlich alle Instrumente mit geteilten Kreisen, mit Ausnahme der Bussole, weshalb die Nomenklatur höchst schwankend ist), die zum Winkelmessen dienen, ohne Rücksicht auf ihren astronomischen oder geodätischen Gebrauch : in einer runden Scheibe mit geteiltem Rand dreht sich, das eine Diopter (s. d.) tragend, eine innere konzentrische Scheibe, oder meist nur ein Arm („Alhidade“, besser Alidade odei Regel) ; auf der äussern Scheibe war ebenfalls ein Diopterpaar angebracht zur Festhaltung des einen Schenkels des zu messenden Winkels.; die Diopter waren erst Loch-, später Loch-Spalten-, noch später Loch-Haar-Diopter (vgl. die Fig. im vorigen Art.). Zur Messung von Horizontal- oder Positions-Winkeln war ein Stativ für die Scheibe erforderlich, bei Positionswinkeln mit beweglicher Nuss; für Höhenwinkel aber konnte die Scheibe meist einfach aufgehängt werden. Man hatte, besonders im ersten, für die Feldmesser in Betracht kommenden Fall, „ganze Astrolabien“ (Scheibe als Vollkreis), „halbe Astrolabien“ (Halbkreis),,,Quadranten“

(s. d., Viertelskreis) u. s.    ......

das auf dem Teilkreis selbst befindliche, entbehrlich und nur das Absehen auf dem Alidadenarm, dessen geschärfte Enden zugleich die Zeiger zur Ablesung der Teilung bildeten, notwendig. Wenn man an dem Instrument, das in einer Punkt 90° der Teilung befindlichen Oese aufgehängt war, unmittelbar

f. Im zweiten Fall war dann auch das zweite Diopter.

am

richtige Höhenwinkel ablesen wollte, so mussten (ausser richtiger Teilung) folgende Anforderungen erfüllt sein : 1. Drehungspunkt des Arms soll zusammenfallen mit dem Mittelpunkt der Teilung; 2. die Linie 90°—90 ’ der Höhen- und Tiefenwinkelteilung soll genau zusammenfallen mit der Richtung des Lotfadens ;

3. das Absehen muss einem Durchmesser der Teilung entsprechen („lineafiduciae“, ligne de foi der Franzosen, im 15.—17. Jahrhundert). Von dieser einfachen Einrichtung war das Astrolabium der Nautik, für die nur Messung der Höhenwinkel der Gestirne zu Breitenbestimmungen in Betracht kam : ein starker hölzerner Bing mit einigen festen Speichen, mit Gradteilung auf der innern Ringfläche und oben mit Oese zum Aufhängen; im Mittelpunkt drehbar der Alidadenarm mit dem Absehen [2]. Bei den Seeleuten ist dieses einfache Werkzeug, zeitweise durch den „astronomischen Ring“ (s. d.) und den „Quadranten“ (s. d.) ersetzt, nach Erfindung des Spiegelsextanten rasch vollständig verschwunden. In der Geodäsie hat aber das „Astrolabium“ mit Stativ zum Horizontalwinkelmessen im Inventar des Feldmessers neben dem geometrischen Quadranten und der Bussole bis in unser Jahrhundert fortgelebt (vergl. den vorhergehenden Art.), zum Teil freilich wesentlich verbessert und unter andern Namen („Scheibeninstrumente“, z. B. Zollmanns Scheibe u. s. f„ in Frankreich Graphomètre, meist „ä pinnules“ (alidade à pinnules), ein „halbes“ Astrolabium; die Instrumente sind übrigens selbstverständlich seit der „Teleskopirung“ auch der geodätischen Instrumente, vom Ausgang des 17. Jahrhunderts an, vielfach mit Fernrohren statt der Diopter versehen worden.

2. Ptolemäus hat die von Hipparch erfundene wichtige konforme Projektion der Sphäre, die vom 17. Jahrhundert an „stereographisch“ genannt wurde, auf Aufgaben der sphärischen Astronomie anzuwenden gelehrt. Ein dazu dienliche^ Instrument, dessen Hauptteile also nichts sind als die winkeltreue azimutale Abbildung der Kugeloberfläche auf die Ebene nebst einem Zeiger, haben die Araber von den Griechen überkommen und verfeinert [3] und dieser Apparat, allerdings meist mit der in 1. beschriebenen einfachen Winkelmessvorrichtung zu einem Instrument vereinigt, hat später ebenfalls den Namen Astrolabium (oder Planisphärium oder Astrolabium planisphärium) erhalten [4]. Zahlreiche arabische Astrolabien sind uns überliefert [5]. Aber noch weit in die neue Zeit herein hat der ganze Apparat eine grosse Rolle für die graphischmechanische Auflösung sphärisch-astronomischer Aufgaben gespielt [6j, und ähnlicher Vorrichtungen bedienen wir uns heute noch. Das Astrolabium planisphärium bestand aus vier Teilen: 1. der Mater astrolabii, einer vertieften Scheibe mit Randteilung, die 2. das eigentliche Planispliär aufnahm; darüber lag drehbar 3. das Rete und über beiden ein drehbarer Zeiger; endlich zeigte

4.    das Dorsum astrolabii (die Rückseite der Mater), ebenfalls eine Kreisteilung und eine Alidade, stellte also wesentlich das oben in 1. beschriebene einfache Höhenwinkelmessinstrument vor, während die Vorderseite des Apparats zur graphisch-mechanischen Rechnung diente.

Litteratur: [1] Die Art und Weise der Anwendung des Instruments bei Ptolemäus, s. in einem Beispiel aus dem Almagest bei Wolf, Handbuch der Astrom II (2), Zürich 1893,

5.    622, Zus. 151. — [2] Yergl. Br eu sing, Die nautischen Instrumente bis zur Erfindung des Spiegelsextanten, Bremen 1890, S. 33—34; dazu die sehr interessante Geschichte des Diopters

bei Wolf, 1. с., II (1), Zürich 1892, S. 18—20.

[3] Yergl. Wolf, Geschichte der Astronomie, München 1877, S. 162 und Anmerkung [5]. — [4] Jordanus Nemorarius, De Planisphaerii Eiguratione (um 1200 verfasst), edit. Commandinus, Venedig 1558: „Sphaeram in plano describere secundum similitudinem sphaeralium punctorum planisphaerium sive astrolabium nominatur“; vergl. dazu Wolf, Handbuch der Astron., II (1) (s. o.), S. 71. — [5] Vergl. ausser [3]: Sédillot (sen.), Traité des instruments astronomiques des Arabes, Paris 1834—35; einige litterarische Notizen über arabische Astrolabien auch bei Günther, Math. Geographie, Stuttgart 1890, S. 261; ferner Witts tein, Ueber die Wasseruhr und das Astrolabium des Arzachel. Das Astrolabium. Zeitschr. Math. Phys. (Schlömilch) XXXIX (1894), Histor.-litter. Abteilg., S. 81 ff. — [6] Regiomontan hat nicht, wie meistens behauptet wird, den Apparat verbessert, er hat nur astrologische Zuthaten beigefügt; eine Abbildung seines Astrolabiums mag, als an leicht zugänglicher Stelle erschienen, genannt sein: Ule-Klein, Wunder der Sternen weit, Leipzig (o. J., 3. Aufl , S. 99; es zeigt die Verbindung des Winkelmessinstruments Astrolabium mit dem Planisphär. — Die spätere höchst umfangreiche Litteratur über das Astrolabium, unter der als eine der ersten ausführlichen Schriften Stöfflers Elucidatio fabricae ususque astrolabii, Oppenheim 1513 (1512), hervorragt, findet sich zusammengestellt bei Wolf,

Gresch. d. Astron. (s. o.), S. 195; vergl. ferner Wolf, Handb. d. Astron., II (1) (s. o.), S. 70—74, und Günther, Die Kosmographie des Heinrich Schreiber (Grammateus) von Erfurt (1522), Zeitschr. für Wissenschaft! Geographie, Weimar, 2. Jahrgang, S. 49 ff.    Hammer.

Astronomie. Gegenstand der Astronomie ist die Erforschung der Bewegung und der physikalischen Beschaffenheit aller Himmelskörper; die Erde kommt nur als Glied des Sonnensystems und als Zentralkörper für den Mond in Betracht, während die Erforschung von Gestalt und Abmessungen der Erde, der Erscheinungen an ihrer Oberfläche, in den uns zugänglichen flüssigen und festen Teilen ihres Körpers und in ihrer Lufthülle an die selbständig gewordenen Wissenschaftszweige der Geodäsie (Erdmessung), Geologie, Geographie und Meteorologie übergegangen sind ; dabei sind selbstverständlich die Grenzen nicht überall fest zu ziehen. Die Astronomie könnte der Wortbedeutung nach ebensowohl oder besser auch Astrologie oder Astrognosie heissen, der erste dieser beiden Kamen ist aber dem jetzt endgiltig überwundenen Aberglauben der Sterndeutung (Bestimmung menschlicher Schicksale und künftiger Ereignisse überhaupt aus den „Konstellationen“ u. s. f.). der zweite einem ganz untergeordneten, wissenschaftlich kaum mehr in Betracht kommenden kleinen Teil der Astronomie (Kenntnis der einzelnen Sternbilder und der helleren Sterne nach Anblick am Himmel) gegeben worden.

zum

Man pflegt die Astronomie einzuteilen in 1. sphärische Astronomie, sowie Zeit- und geographische Ortsbestimmung, der erste Ausdruck oft synonym mit dem grössten Teil der „Mathematischen Geographie“ angewendet, die Lehre von den scheinbaren Bewegungen an der Sphäre umfassend; die zuletzt genannten Aufgaben der Zeit- und Ortsbestimmung, die sich unmittelbar auf jene scheinbaren täglichen und jährlichen Bewegungen stützen, kann und sollte man übrigens zum grössten Teil als der Geographie (und Nautik) und Geodäsie angehörig auffassen; 2. die praktische Astronomie, oft zum Teil mit der zweiten Abteilung von I. identifizirt, aber auch alle übrigen Messungen und die Theorie der Messungsinstrumente, also den grössten Teil der Sternwartenarbeit umfassend; 3. die theoretische Astronomie hat im Gegensatz zu der sphärischen vor allem die Erforschung der wahren Bahnen der Himmelskörper Gegenstand, indem sie die Ergebnisse eines Teils der praktischen Astronomie benützt; oft in theorisclie Astronomie und Himmelsmechanik (oder „physische“ Astronomie) zerlegt; 4. die physikalische Astronomie endlich beschäftigt sich mit Form und Zusammensetzung der Himmelskörper. — Oft werden der

3. und 4. Abschnitt unter dem Kamen Astrophysik zusammengefasst. Feste Grenzen zwischen den einzelnen Abteilungen zu ziehen, ist nicht möglich. -— Irgend welcher Ueberblick über das Gebiet der ganzen Wissenschaft ist hier nicht zu geben; es mag an Anführung einiger Litteratur genügen [1]. Ebenso wenig kann hier mit Rücksicht auf den Raum ein auch nur in den allgemeinsten Umrissen gehaltenes Bild der geschichtlichen Entwicklung der Astronomie entworfen werden [2] ; in einzelnen astronomischen Artikeln dieses Lexikons ist, soweit erforderlich, auch Historisches berücksichtigt. Wie schon an anderer Stelle erwähnt (vergl. d. Art. Aequatoreal), glaubt der Yerf. nur eine etwas eingehendere Behandlung der [geographischen (nautischen) und geodätischen] Aufgaben der Zeit- und geographischen Ortsbestimmung [3] den Zwecken dieses Lexikons angemessen, während die Arbeiten der Sternwarten und der damit verbundenen Recheninstitute, der theoretischen und physikalischen Astronomie im wesentlichen ausserhalb seines Rahmens liegen und daher für sie hier die Anführung einiger (zusammenfassender) Litteratur genügen muss [4].

Litteratur: [1] Die berühmten Lehrbücher der gesamten Astronomie aus dem Ende des vorigen und Anfang dieses Jahrhunderts (z. B. das „für alle Zeiten grundlegende“ Werk von Lalande, 3. Auf!., 3 Bände, Paris 1791—92) sind natürlich zum grössten Teil veraltet. Von neuen Lehrbüchern sind (abgesehen von ganz populären Schriften, unter denen Mädler, Populäre Astronomie, 8. Aufl. von Klein, Würzburg 1884—85, Littrow, Die Wunder des Himmels, 7. Aufl.

von

Weiss, Berlin 1886, 8. Aufl. von Dems., im Erscheinen (1894), und Newcomb, Popular Astronomy. zuerst London 1878, deutsch von Engelmann, 2. Aufl., von Vogel bearb. mit Erneuenmg der Astrophysik, Leipzig 1892, hervorragen) etwa nur zu nennen: Eaye, Cours d’Astronomie de l’Ecole Polytechnique (2 Bände, Paris 1881—83), Baillaud, Cours d’Astronomie (in 2 Bänden; erschienen Band I, Paris 1893), zwei zur ersten Einführung in die wissenschaftliche Astronomie geeignete Werke, und Wolf, Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Litteratur

4 Halbbände, Zürich 1891—93, in dem der Geschichte aller vorgetragener Theorien u. s. f. breiter Raum gegeben ist und zu jedem einzelnen Abschnitt reiche Litteraturangaben sich finden). — Wichtige Beobachtungen und neue Bestimmungen und Entdeckungen werden in den Zeitschriften mitgeteilt, von denen u. a. die „Astronom. Nachrichten“ (begründet von Schumacher 1821, jetzt in Kiel-Sternwarte erscheinend, das astronomische Zentralblatt), die „Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft“ (Leipzig), das „Bulletin astronomique“, (Paris, seit 1884, von Tisserand gegründet), die „Monthly Notices“ (London), das „Astronomical Journal“ (Washington) zu nennen sind; [daneben erscheint eine grosse Zahl von populären astronomischen Zeitschriften, von denen unter den deutschen nur „Himmel und Erde“ (Berlin, seit 1888, von der Gesellschaft Urania herausgegeben) und „Sirius“ (Leipzig), unter den französischen „L’Astronomie“ (von Flammarion herausgegeben, Paris 1882) genannt seien]; zahlreiche Jahrbücher u. dergl. referiren über die Fortschritte der ganzen Astronomie (von den deutschen Wei’ken dieser Art sei genannt das ziemlich populär gehaltene Jahrbuch der Astronomie und Geophysik, herausgegeben von Klein, Leipzig seit 1890) ; ferner gibt fast jede Sternwarte periodische Wissenschaft!. „Annalen“ oder „Beobachtungen“ u. s. f. heraus. Ueber die littera rischen Hilfsmittel der rechnenden Astronomie vergl. die Art. Astronomische Jahrbücher (Ephemeriden), Astronomische Tafeln, Sternkataloge. — [2] Die Geschichte der Astronomie behandelten u. a. Delambre in seinem umfassenden Werk (Paris 1817—27, 6 Bände : Histoire de l’Astronomie ancienne Bd. I — II, au moyen âge Bd. III, moderne Bd. IV—V, au 18ième siècle Bd. VI ; wenig ausgearbeitet, aber immer noch als Sammel- und Quellenwerk ersten Ranges zu bezeichnen); in der Neuzeit Mädler, Geschichte der Himmelskunde, Braunschweig 1872—73,

(2 Bände

2 Bände, wenig geordnet und zum Teil auch wenig zuverlässig; Wolf, Geschichte der Astronomie, München 1877, dessen ausgezeichnetes neues Handbuch, das auf breiter historischer Grundlage ruht, schon oben bei [1] genannt ist. — Houzeau und Lancaster geben im 1. Teil des 1. Bandes ihrer umfassenden Bibliogr. générale de l’Astronomie (Brüssel 1887) eine historische Einleitung, die sehr wertvoll, aber ungleich bearbeitet ist, in manchen Dingen tief in Einzelheiten eindringend, in anderen Teilen, oft für ganze Epochen nur einen allgemeinen Ueberblick liefernd. — Zu vergl. sind ferner eine ganze Reihe von Werken zur Geschichte der mathematischen und induktiven Wissenschaften (Whewell), deren Aufzählung im einzelnen hier nicht möglich ist; populär ist die „History of Astronomy during the 19th century“ von Agnes Clerke (zuerst Edinburgh 1885, deutsch von Maser, Berlin 1889). Auch einzelne Teile der Astronomie sind selbstverständlich historisch behandelt worden, z. B. neuerdings ausführlich die Geschichte der Bahnbestimmungen von N. Herz (Leipzig ; bis 1894 Teil I u. II erschienen, Teil III fehlt noch) u. s. f. — [3] Die sehr umfangreiche Litteratur dieses für uns wichtigsten Zweiges vergl. in den Artikeln: Geographische Ortsbestimmung, Sphärische Astronomie, Azimutbestimmung, Polhöhenbestimmung, Längenbestimmung, Zeitbestimmung xind den zugehörigen Einzelartikeln: Astronomischer Theodolit, Durchgangsinstrumente u. s. f. — [4] Die „Astronomie pratique“ von Souchon (Paris 1883) beschäftigt sich nicht mit den in 1. des Textes genannten Aufgaben, vergl. [3], die oft allein als „praktische Astronomie“ bezeichnet werden, sondern gibt hauptsächlich Anleitung zur Konstruktion der astronomischen Jahrbücher (Ephemeriden), vergl. d. Artikel, hat also einen Teil der praktischen Beobachtungen der Sternwarten und die Arbeiten der astronomischen Recheninstitute im Auge. — Die theoretische Astronomie und die Himmelsmechanik, die letztere erst von Newton begründet, von Laplace in der „Mécanique céleste“ (1799 begonnen, 1825 5. Bd.; in den „Oeuvres“ Bd. 1—5, Paris 1878—81) ausgebaut, sind neuerdings eifrig gepflegt worden; Anleitung zur Bahnbestimmung der Himmelskörper gibt: Oppolzer, Lehrbuch zur Bahnbestimmung der Kometen und Planeten, 2 Bände (2. Aufl., Leipzig 1880—82); die theoretische Astronomie behandelten ferner: Watson, Theoretical Astronomy, Philadelphia 1868; Klinkerfues, Theoretische Astronomie, Leipzig 1871; die Himmelsmechanik ist neu bearbeitet in dem grossen Traité de Mécanique céleste von Tisserand (Paris von 1889 an, bis 1894 3 Bände : Bd. I enthält die Störungen der Planeten ; Bd. II die Theorie der Figur der Himmelskörper und ihrer Rotationsbewegung ; Bd. III die Theorie des Erdmonds ; Bd. IV [Schluss] wird die Störungen der kleinen Planeten und der Kometen, die Theorie der Bewegungen der Monde und einige kleinere Abhandlungen enthalten), ferner von Poincaré in den Méthodes nouvelles de la mécanique céleste, 2 Bde., Paris 1892—94 u. s. w. — Zur physikalischen Astronomie, deren Hauptteil besonders durch Anwendung der Spektralanalyse (Bunsen und Kirchhoff 1862) mächtig gefördert worden ist, sind von neuen Werken besonders zu nennen: Konkoly, Praktische Anleitung zur Anstellung astronomischer Beobachtungen mit besonderer Rücksicht auf die Astrophysik, Braunschweig 1883 : Scheiner, Die Spektralanalyse der Gestirne, Leipzig 1890; u. s. f. Kosmogonische Theorien sind neuerdings ebenfalls vielfach behandelt worden, z. B. von Faye, Sur l’Origine du Monde, zuerst Paris 1884; Wolf, Les Hypothèses cosmogoniques, Paris 1886; К. Braun, Ueber Kosmogonie, Leipzig 1889; vergl. ferner Abschnitte in Zöllner, Photometrische Untersuchungen, Leipzig 1865; Hirn, Constitution de l’espace céleste, Paris 1889 ; u. s. f. — Auf die Litteratur einzelner kleinerer Abschnitte der Astronomie, insbesondere über mehr topographisch-astronomische Dinge, Sternkarten, Anwendung der Photographie auf Erforschung des Sternhimmels, Sternhaufen, Nebelflecke, Verzeichnisse von Doppelsternen u. mehrfachen Sternsystemen u. dergl. ; über die Sonnentheorien ; über die einzelnen Planeten und Monde ; Topographie und Mappirung des Erdmondes ; über Kometographie, Sternschnuppen und Feuerkugeln u. s. w. kann hier in diesem kurzen und allgemeinen Ueberblick selbstverständlich nicht eingegangen werden, sie muss vielmehr, soweit sie für die Zwecke dieses Lexikons etwa noch in Betracht kommt, den einzelnen Artikeln Vorbehalten bleiben. Hammer.

Astronomische Jahrbücher, Annalen oder Ephemeriden, die den Zwecken der praktischen Astronomie und der wissenschaftlichen Astronomie dienenden,

Mondphasen u. s. f.).

für jedes Jahr in einem Band erscheinenden Sammlungen von Zahlen tafeln, die insbesondere die Oerter der Gestirne (Fixsterne, Planeten, Sonne, Mond) und andere astronomische Daten liefern (Finsternisse und Bedeckungen u. s. f., meist auch mehr populäre Angaben, z. B. Auf- und Untergang von Sonne und Mond, Neben dem Instrumentarium ist ein astronomisches Jahr-

buch das unentbehrliche Hilfsmittel geographischer Ortsbestimmung. Die Jahrbücher erscheinen meist einige Jahre voraus, was nur für den Mond unter Umständen nachträgliche Verbesserungen erforderlich macht.

Die wichtigsten Jahrbücher sind: „The Nautical Almanac and Astronomical Ephemeris“, seit 1766 in Greenwich bearbeitet und in London erscheinend (von Maskelyne begründet); die „Connaissance des Temps ou des Mouvements Célestes“, seit 1678 in Paris erscheinend (von Picard begründet; der erste Band war der für 1679; seither nie unterbrochen, das älteste der astronomischen Jahrbücher nach modernem Begriff); das „Berliner Astronomische Jahrbuch (mit Angaben für die Oppositionen der Planeten (£) bis 0)“, seit 1776 in Berlin erscheinend (von Bode begründet). Der Nautical Almanac (Preis 2*/₂ shill., in Deutschland 3 dl. 50 Pf.) und die Connaissance des Temps (Preis 4 Fr., in Deutschland 4 M) sind mehr für die praktisch-astronomischen Arbeiten einschliesslich der Nautik bestimmt (die geographische Ortsbestimmung nimmt die Daten des Jahrbuchs einfach als gegeben an, ohne sich mit deren Ursprung zu beschäftigen), das Berliner Astronomische Jahrbuch (Preis 12 dl.) mehr für wissenschaftliche Arbeiten, obgleich auch hier alle für die geographischen Ortsbestimmungen erforderlichen Angaben sich linden. Am weitesten verbreitet ist der „Nautical Almanac“; die Connaissance des Temps Avar an Bequemlichkeit der Einrichtung u. s. f. hinter jenem zurückgeblieben, ist ihm aber durch vielfache Verbesserungen und Erweiterungen in den letzten zwei Jahrzehnten (seit dem Jahrbuch für 1875; z. B. Verengerung des Argumentenintervalls in fast allen Tafeln derart, dass lineare Interpolation ausreicht und keine zweiten Differenzen berücksichtigt zu werden brauchen; Verbesserung der Tafeln der Sternbedeckungen durch den Mond u. s. f.) wieder vollständig ebenbürtig, in manchen Teilen sogar überlegen geworden. — Ein anderes zu nennendes Jahrbuch ist noch: „The American Ephemeris and Nautical Almanac“, in Washington (seit 1855) erscheinend, für Europa ohne Bedeutung. Manche Ephemeriden — deren Leihen überhaupt (von älteren Manuskripten abgesehen) die von Regiomontan 1474 für die Jahre 1475—1506 herausgegebenen astronomischen Annalen „Ephemerides ab anno 1475 ad annum 1506“ eröffneten — sind auch eingegangen; von diesen seien aus der neuern Zeit nur genannt: die von В e auli eu begründeten „Ephemerides des Mouvements Célestes“ für 1701—4800 (Rouen 1700 bis Paris 1792, 11 Bände, jeder mehrere Jahre umfassend), die von Hell begründeten Wiener „Ephemerides astronomicae“ (Wien 1756 —1806), die von Cesar is begründeten Mailänder „Effemeridi astronomiche“ (Mailand 1774—1874).

Wichtiger für unsern Zweck ist, dass neben den oben genannten grossen Jahrbüchern (Naut. Alm., Conn. d. T., Beri. Astr. J.) billige kleinere Jahrbücher, besonders für die Nautik und für solche geographische Ortsbestimmungen auf dem festen Land, bei denen nicht die äusserste Genauigkeit angestrebt wird (auf Forschungsreisen u. s. f.) erscheinen ; sie enthalten etwas abgerundete Zahlen, z. B. die geraden Aufsteigungen (Rektascensionen) auf 0,1", die Abweichungen (Deklinationen) auf 1". Obenan zu stellen ist das für die' angedeuteten Zwecke nicht genug zu empfehlende, zunächst für die deutsche Nautik bestimmte „Nautische Jahrbuch, herausgegeben vom Reichsamt des Innern“ in Berlin (jeweils 2J/₂ Jahre vor Beginn des betreffenden Jahres erscheinend, Preis geh.

11/2 di). Daneben können genannt werden die „Astronomisch-Nautischen Ephemeriden“ der österreichisch-ungarischen Marine (Triest; in mehreren Sprachen, in der Anordnung u. s. f. ziemlich genau mit dem nautischen Jahrbuch übereinstimmend; beide sind im wesentlichen Auszüge aus dem Nautical Almanac); der spanische „Almanaque Nautico“ (SanFernando bei Cadiz); der „Extrait de la Conn, des Temps“ (vom Bureau des Longitudes in Paris als Auszug aus seinem grossen astronomischen Jahrbuch seit einigen Jahren herausgegeben,

32

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Preis 1 Fr. = 1 J'L in Deutschland) ; auch in England wird wohl demnächst eine billige kleine Ausgabe des Naut. Alm. erscheinen u. s. f.

Mehr populäre Zwecke verfolgen die ebenfalls von Sternwarten bearbeiteten „Annuaires“, „astronomischen Kalender“, „amtlichen Kalender“ u. s. f., die zwar auch noch (gröbere) Oerter einzelner Gestirne (gerade Aufsteigung und Abweichung der Sonne u. s. f.) liefern, im übrigen aber, wie angedeutet, den Hauptwert auf Angabe der Sonnen- und Mond-Auf- und -Untergänge u. dergl. legen. Genannt seien wenigstens das französische „Annuaire“ (1795 begründet, wie die Conn, des Temps vom Bureau des Longitudes herausgegeben, Preis 1 Fr. 50 Cts. = 1 M. 50 Pf. in Deutschland), das neben Kalendarium und astronomischen Daten sehr umfangreiche physikalische, chemische, geographischstatistische u. s. w. Tabellen und populäre Abhandlungen über wissenschaftliche Gegenstände enthält; das belgische „Annuaire de l’Observatoire de Bruxelles“; der „Astronomische Kalender“, von der Wiener Sternwarte bearbeitet und nur den Zwecken der populären Astronomie dienend; der „K. Preuss. Normalkalender“, mit besonderen Erläuterungen zu den veränderlichen und zu den unveränderlichen Tafeln. — Auf die ganz populären Kalendarien, die von der Zeit ihrer Begründung her noch allerhand astrologisch-astronomisches Beiwerk mitschleppen („Aspekten“, Konstellationen u. s. f.), kann hier nicht eingegangen werden [1]. Zu erwähnen ist noch, dass die Zeitangaben eines astronomischen Jahrbuchs sich selbstverständlich auf die Zeit eines bestimmten Meridians der Erde beziehen müssen; es ist dies der Meridian der Sternwarte, die das astronomische Jahrbuch herausgibt, der sogen. Ephemeridenmeridian. Für den Nautical Almanac und darnach fast für alle für die Nautik bestimmten Jahrbücher, insbesondere das oben hervorgehobene deutsche Nautische Jahrbuch ist dies der Meridian von Greenwich ; für die Conn, des Temps der des Pariser Observatoriums ; für das Berliner Astronomische Jahrbuch der der Berliner Sternwarte; für den Wiener Astronomischen Kalender der der Wiener Sternwarte ; die „American Epliemeris“ etc. hat im ersten Teil den Meridian von Greenwich, im zweiten den von Washington als Ephemeridenmeridian u. s. f. Die Zeitangaben eines Jahrbuchs sind unmittelbar nur für Orte auf dem Ephemeridenmeridian brauchbar (diejenigen, bei denen die geographische Breite in Betracht kommt, sogar nur für den Ephemeriden-ort selbst), für alle anderen Orte muss Zeitverwandlung (s. d.) eintreten.

Hammer.

Litteratur: [1] Yergl. z. B. Wolf, Handbuch der Astronomie, I (2), Zürich 1891, S. 626 bis 629 (zur Geschichte der Kalender) ; für die Geschichte der eigentlichen astronomischen Ephemeriden ebsnd., II (2), Zürich 1898, S. 402.

Astronomischer Ring* (cadran à anneau der Franzosen, ring-dial der Engländer) hiess früher eine besondere Art von Sonnenuhr (s. d.) in Gestalt eines metallenen, sich selbst vertikal hängenden Rings (annulus astronomicus) mit einer Oeffnung im Rand, durch die die Sonnenstrahlen auf die an der Innenfläche des Rings befindliche Teilung fielen ; man konnte (ausser der Zeit der Aequinoktien) nur annähernd die wahre Zeit erhalten. — Als astronomische Ringe sind ferner auch mancherlei Instrumente zum Winkelmessen, insbesondere zum Höhenwinkelmessen der Sonne, in der Art des Astrolabiums der Seeleute (s. d.) bezeichnet worden. Hierher gehört auch der speziell so genannte Sonnenring oder Seering der frühem Nautik, „ein Astrolabium ohne Alidade und Speichen“. An der innen befindlichen Teilung wurde der Höhenwinkel der Sonne an dem Lichtpunkt abgelesen, der durch eine in 45° Höhe befindliche konische Oeffnung des Randes zu stände kam. Das Instrument konnte aber das einfache nautische Astrolabium nicht verdrängen [1].

Hammer.

Litteratur: [1] Vergl. Breusing, Die nautischen Instrumente bis zur Erfindung des Spiegelsextanten, Bremen 1890, S. 34—35 mit Abbildung.

Astronomischer Theodolit, kleineres, transportables, altazimutal aufzustellendes (Azimutal- und Höhen-) Instrument zur Messung von Höhenwinkeln der Gestirne und von Azimutunterschieden. Grössere Instrumente derselben Art heissen, besonders wenn Horizontal- und Höhenkreis denselben Durchmesser und dieselbe Ablesung haben, Universalinstrumente oder auch Altazimute (bei zurücktretendem Höhenkreis auch Azimutalkreise, bei zurücktretendem Horizontalkreis auch Höhenkreise); vgl. die bez. Art. Uebrigens schwanken die Benennungen.

Allgemeine Einrichtung.

I)ie Einrichtung des Instruments ist wesentlich ganz dieselbe wie die des Theodolits (mit Höhenkreis) zu geodätischem Gebrauch, und es muss, um ausführliche Wiederholung zu vermeiden, auf die genauere Beschreibung in dem Artikel Theodolit verwiesen werden; es sei nur folgende wichtigste Teile erinnert: 1. Der „Dreifuss“ oder Unterbau trägt drei horizontalen Spreizen die drei Stellschrauben des Instruments, die Aufsetzen desselben auf das Stativ, auf einen Steinpfeiler, auf steinerne Fensterbank u. s. f., und zum „Horizontalstellen“ (Vertikalrichten der Umdrehungsaxe oder Hauptaxe) dienen; am obern Ende dieses Unterbaues ist eine horizontal-liegende Scheibe befestigt, der zentrale Teil des Unterbaus dient als Büchse (Führung) des Zapfens der Alidade (s. 3.); 2. jene Scheibe trägt am Rand einer kreisförmigen Vertiefung die „Teilung“ des Horizontalkreises („Limbus“) ; 3. in dieser Vertiefung dreht sich, genau einpassend, eine zweite Scheibe, die Alidade (Alhidade, früher meist nur ein Lineal), deren vertikaler konischer Zapfen die erwähnte Führung hat, die an zwei diametral gegenüberstehenden Punkten die „Ablesevorrichtungen“ für den Horizontalkreis trägt (bei kleineren astronomischen Theodoliten Nonien für 20", 30", 1' je nach dem Kreisdurchmesser von 16, 14, 12 cm, bei den Universalinstrumenten und Altazimuten Skalen- oder [meist] Schraubenmikroskope für 5", 2", 1" Ablesung) und die dem ganzen „Oberteil“ des Instruments als Grundlage zu dienen hat; 4. auf der Alidade stehen nämlich die zwei „Fernrohrträger“ oder der nach oben in zwei Teile sich gabelnde Fernrohrträger (früher meist eine zentrale Säule), die oben die Lager für die Kippaxe des Fernrohrs enthalten; 5. das Fernrohr, auf die angegebene Art in den Zapfen der Kippaxe unterstützt, liefert in der Verbindungslinie des Fadenschnittpunktes mit dem optischen Mittelpunkt des Objektivs die „Zielaxe“ ; auf der Kippaxe festgeschraubt ist 6. der Höhenkreis des Instruments, der durch zwei diametrale Nonien (bei grösseren oder feineren Instrumenten wieder Mikroskope), die mit der Alidade fest verbunden sind, abgelesen wird. Zur Horizontirung ist schliesslich noch 7. eine Libelle erforderlich (es sind übrigens meist und zweckmässig mehrere Libellen da), so dass man (mindestens) vier Axen hat: Libellenaxe, Umdrehungsaxe, Kippaxe und Zielaxe. Alidade und Kippbewegung (Horizontal- und Höhenkreis) müssen mit Mikrometerwerken (Bremse, Klemme zur Hemmung der groben Drehung, Mikronieterschraube zur dann noch auszuführenden Feineinstellung) versehen sein, am Horizontalkreis, die für geodätischen Gebrauch vielfach sehr wichtig ist, ist für den astronomischen Theodolit nicht von Bedeutung, am Höhenkreis ist sie ohnehin sehr selten vorhanden.

an

an

zum

Einrichtung zur Repetition

Die Anforderung an den Theodolit lautet vor allem: bei zur Messung aufgestelltem Instrument muss in jedem beliebigen Azimut die Zielaxe beim Kippen des Fernrohrs eine vertikale Ebene beschreiben. Ueber die dazu erforderliche Rektifikation vergl. den Art. Theodolit. Für Vertikalwinkelmessung ist sorgfältige Rektifikation aller Axen jedenfalls unwichtig (vergl. unten), unentbehrlich aber, dass in der jeweiligen Richtung der Visur eine genügend empfindliche und justirte Röhrenlibelle vorhanden ist, die bei der Höhen Winkelmessung scharf einzuspielen oder abzulesen ist, vergl. den Art. Höhenwinkel.

Der sogen. Exzentrizitätsfehler, der bei Ablesung am Horizontal -und am Höhenkreis durch einen Nonius eintritt, weil im ersten Fall die Alidade sich nicht (der Ablesung entsprechend) genau um den Mittelpunkt der Limbus-teilung dreht, im zweiten die Kippaxe nicht genau durch den Mittelpunkt der Teilung geht, wird dadurch eliminirt, dass man stets zwei einander (ungefähr) diametral gegenüberstehende Nonien benützt und aus den Ablesungen das Mittel nimmt. Zu erwähnen ist hier auch noch, dass man die periodischen Fehler der Kreisteilungen dadurch eliminiren kann, dass man mehr als 2 (4 oder 6) Nonien symmetrisch auf den Umfang des abzulesenden Kreises verteilt und aus allen Ablesungen das Mittel nimmt, vergl. den Art. Teilungsfehler.

Einige Besonderheiten im Vergleich mit dem geodätischen Theodolit sind aber noch hervorzuheben: 1. Da eine lineare Exzentrizität des Fernrohrs von Bruchteilen des Meters hier im Gegensatz zum geodätischen Gebrauch des

Theodolits auch bei Beobachtungen in nur einer Lage des Fernrohrs ganz ohne Bedeutung ist, so wird häufig das Fernrohr exzentrisch, am Ende der Kippaxe, angebracht; man kann dann bei durchschlagbarem und bei beliebig grossem Höhenwinkel benützbarem Fernrohr den Oberbau des Instruments niedriger, bei gleichem Gewicht stabiler machen.

2. Im weitern Gegensatz zur Geodäsie sind hier bei fast allen Zielungen grosse Höhenwinkel vorhanden; z. B. muss für Polarsternbeobachtung (Polhöheoder Azimutmessung) im mittlern Deutschland (9? =50°) die Erhebung des Fernrohrs bis 50⁰ —|— 1¹/₄° oder bis etwa 55°, bei Sonnenmittagshöhen im Juni bis 40° + 23¹/2° oder bis etwa 65° gehen können u. s. f.. sogar Zenitsterne sind für manche Bestimmungen anzuzielen. Man „bricht“ deshalb das Fernrohr oder dessen Ziellinie. Am einfachsten geschieht dies a) durch das sogen. Okularprisma, ein vor das Augenglas anzusteckendes oder anzuschraubendes gleich-schenkelig-rechtwinkeliges Prisma, dessen Hypotenusenfläche einen halben rechten Winkel mit der Zielaxe bildet, so dass man bei horizontaler Visur (wenn man hier das Prisma anwenden will) vertikal, bei Zenitzielung aber horizontal gegen die freie Kathetenfläche des Prismas zu sehen hat. b) Neuerdings sehr vielfach angewandt und für zentrisches Fernrohr auch bequemer als a) ist die Anordnung, dass das ganze Okular des Fernrohrs in ein besonderes kleines Rohr verlegt wird, das als Ersatz des (ebenfalls vorhandenen) gewöhnlichen geraden Okulars (für geodätische Beobachtungen) senkrecht zum Hauptrohr aufgesteckt wird und das an seinem untern, ins Okularrohr einzuschiebenden Ende wieder ein Prisma von der eben genanten Art trägt, c) Die zweite Art, das Fernrohr zu brechen (zuerst von Reichenbach angewandt), ist die, dass das Okular in die Kippaxe verlegt wird: das Augenglas befindet sich an dem einen Ende der Kippaxe und im Schnitt der Kippaxe und der Zielaxe, im sog. Würfel, ist das Prisma, das die vom Objektiv her einfallenden Lichtstrahlen gegen das Okular hin reflektirt. Der grosse Vorzug dieser Einrichtung besteht darin, dass das Auge bei jedem beliebigen Höhenwinkel an derselben Stelle sich befindet.

3.    Für Tagbeobachtungen an der Sonne müssen Sonnengläser zum Vorsetzen vor das Okular vorhanden sein (vergl. den Art. Bl end glas er), für Nachtbeobachtungen an Sternen aber muss das Feld der Fadenfläche beleuchtet werden können, um die Fäden sichtbar zu machen (vergl. den Art. Beleuchtung des Fadenkreuzes). Für Nachtbeobachtungen sind ferner selbstverständlich auch Laternen zur Beleuchtung der Nonien an den Teilkreisen erforderlich. Vielfach und zweckmässig findet sich die Einrichtung, dass, wenn die Beleuchtung des Fadenkreuzes durch die durchbohrte Kippaxe geschieht, die Laterne (mit Linse) vom gleichen Stand, seitlich am Fernrohrträger, aus auch zur Beleuchtung des Höhenkreises brauchbar ist u. s. f.

4.    In der Regel sind im „Fadenkreuz“ mehrere Vertikalfäden vorhanden; neben dem als ein Faden geltenden mittlern Doppelfaden mit etwa 15—20" Abstand sind Seitenfäden in je einigen Bogenminuten Abstand da. Auch mehrere Horizontalfäden in kleineren Intervallen sind oft nützlich; vergl. den Art. Fadennetz.

5.    Während für den Theodolit zu geodätischem Gebrauch eine „Reitlibelle“ zum Nivelliren der Kippaxe zwar ebenfalls zur Horizontirung des Instruments dienen, aber stets durch eine feste Alidadenlibelle ersetzt werden kann, ist eine solche umsetzbare Axenlibelle zum Nivelliren der Kippaxe beim astronomischen Theodolit wegen der in 2. erwähnten grossen Höhenwinkel immer dann unbedingt notwendig, wenn Ablesungen am Horizontalkreis des Instruments in Betracht kommen; die Empfindlichkeit dieser Libelle muss der Lesung des Horizontalkreises entsprechend gewählt werden. Vergl. d. Art. Axenlibelle.

Von weiteren Zugaben wäre an Instrumenten, die zu Beobachtungen auf Reisen in unerforschten Ländern bestimmt sind, insbesondere noch eine Röhrenoder Büchsenbussole zu nennen. — Zu weniger feinen Arbeiten, wie sie z. B. in dem eben angedeuteten Fall erforderlich sind: Zeitbestimmung bis zur Genauigkeit von 0,5" oder selbst 0,2" aus Höhen, Breitenbestimmung auf 10" und bis auf 1", Azimutbestimnmng auf 20" und bis auf 2", verwendet man densolben Nonien-

theodolit, der auch zu kleineren geodätischen Arbeiten gebraucht wird (Klein-triangulirung, Zugmessung in der Feldmessung, trigonometrische Höhenbestimmung f.), einen gewöhnlichen Feldmesstheodolit, dem nur die oben genannten Vervollständigungen zu geben sind und der also in noch weiterem Sinne als dem üblichen den Namen Universalinstrument verdient [1|.

u. s.

Der Gebrauch des Instruments bei den angedeuteten einfachen Aufgaben der praktischen Astronomie ist bei den Artikeln Azimutbestimmung (Meridianbestimmung), Höhenwinkel, Polhöhenbestimmung und Zeitbestimmung nachzusehen. — Verfeinerungen des Instruments sind im Art. Universalinstrument namhaft gemacht.

Aufstellungsfehler. Als solche kommen, da die Limbusebene stets genügend senkrecht zur Umdrehungsaxe steht und die beiden Umdrehungsaxen im Falle der Repetitionseinrichtung am Horizontalkreis genügend zusammenfallen, die drei „Axenfehler“ in Betracht (einzeln aufgezählt unter der Voraussetzung , dass je einer von ihnen allein vorhanden sei, die anderen beiden gleich 0 seien):

1.    der sogen. Kollimationsfehler c; die Zielaxe des Fernrohrs macht nicht genau die Winkel 90° und 90° mit der Kippaxe, sondern 90° — c und 90°+ c;

2.    die Kippaxe ist bei zum Gebrauch aufgestelltem Instrument nicht horizontal, sondern hat die Neigung i gegen den Horizont;

= 0 bis i

min

i max

3.    die Umdrehungsaxe hat nicht genau die Richtung des Lotfadens, sondern weicht in einem bestimmten Azimut um den Betrag v von jener Richtung ab. Es ist also hier eine bestimmte Vertikalebene der unrichtig stehenden Vertikal-axe vorhanden. Bei der Horizontalwinkelmessung überträgt sich offenbar ein bestimmtes v in einen gewissen Fehler ц der Kippaxe, der von ц wechselt je nach der Lage der Horizontalprojektion der Visur gegen die Horizontalprojektion der unrichtig stehenden Vertikalaxe; der Winkel zwischen diesen beiden Richtungen sei = «, dann ist ц = i sin c.

Die Beträge c, i, v sind klein. Wenn eine Visur unter dem Höhenwinkel h (Zenitdistanz z = 90 — h) genommen wird, deren Horizontalprojektion den Winkel« mit der Horizontalprojektion der unrichtig stehenden Vertikalaxe (oder den Winkel 90° — a mit der Richtung einer in der ebenfalls um v geneigten Limbusebene horizontal zu ziehenden Geraden) einschliesst, so ist der Einfluss dieser drei Axenfehler

a.    auf die Horizontalprojektion jener Richtung:

,_ c _ c

cos h sin z i‘ ~ г tgh == г ctg 2

v‘ — (h tgh) = v sin « tgh = v sin « ctg z, so dass bei Messung in einer Fernrohrlage der Horizontalwinkel zwischen den Punkten (Jiu г',) und (h₂, c₂) unrichtig wird um

2) А «1?2 — c (cosec z-j — cosec zx) + i (ctg z₂ — ctg Zj) 4- v (sin «₂ ctg z₂ — sin «i ctg Zj) ;

b.    der Höhenwinkel h nach dem Punkt (h, «) fällt dagegen unrichtig c² + i² + (v sin «)²

aus um

1)

3) Jh = — Az

c i -f- c v sin « 4- i v sin « sin h

tg h +

wo in 3) selbstverständlich auch wieder ctg z, cos я und sin z an Stelle von tg h, sin h und cos h gesetzt werden kann [2].

Den Grössen c und i sind Vorzeichen beizulegen (die offenbar beim „Durchschlagen“ des Fernrohrs wechseln, c auch beim „Umlegen“), worüber bestimmte Festsetzungen notwendig sind, z. B. : i positiv, wenn das „Kreisende“ der Kippaxe das höhere, c positiv, wenn der Winkel der Zielrichtung mit dem Kreisende der Kippaxe grösser als 90° ist.

Die Gleichung 3) zeigt im Vergleich mit 1) und 2), dass selbst an sich sehr bedeutende Beträge von c, i, v, z. В. 1', für Höhenwinkel ganz unschädlich sind (2. Potenzen und Produkte der Fehler), sogar für Höhenwinkel bis 60 oder 80° (vergl. d. Art. Höhenwinkel), dass dagegen für Ablesungen am Horizontalkreis (Azimutalwinkel) stets eine „Reduktion“ der Ablesung für die Aufstellungsfehler erforderlich ist.

2o

q cos h

Der „Indexfehler“ am Höhenkreis ist kein Aufstellungsfehler im vorstehenden Sinn; vergl. den Art. Höhenwinkel.

Da übrigens beim Gebrauch des astronomischen Theodolits zu Azimutmessungen stets die Neigung i der Kippaxe direkt durch die Axenlibelle (s. d.) zu bestimmen ist, so kommt beim astronomischen Theodolit v nicht getrennt in Betracht, man hat vielmehr in der bei einer Visur wirklich vorhandenen Neigung Ъ der Kippaxe die unrichtige Stellung der tlmdrehungsaxe mit berücksichtigt. An Stelle der Gleichungen 1) tritt damit für die Bezeichnungen: A unmittelbar gemachte Ablesung am Horizontalkreis, A‘ verbesserte Ablesung, c und Ъ Kollimationsfehler und Neigung der Kippaxe, mit den oben festgesetzten Vorzeichen und unter der Annahme, dass wie gewöhnlich der Horizontalkreis von links nach rechts beziffert ist und fest bleibt, während die an der Alidade sich befindenden Nonien daran vorbeidrehen, die folgende Gleichung:

(1') A' = A + b ctg z + c cosec z,

{unbl von der Visur liegt; und an Stelle der Gleichung 3) tritt, wenn z die unmittelbar abgelesene, z* die verbesserte Zenitdistanz bedeutet, die Gleichung:

b² + c²

wobei das

{untere) Vorzeichen gilt, wenn der Höhenkreis

(3') z' = z +

cosec z.

2?

ctgz + —

vor-

zu

W erkstätten.

Formen, Bezugsquellen, Preis. Wie oben erwähnt, unterscheidet sich der astronomische Theodolit vom geodätischen nur in einigen Zugaben zu letzterem (und darin, dass die Zapfen der Krppaxe beim ersteren genauer gleich und besser bearbeitet sein müssen als bei diesem, sofern Azimutalablesungen in Betracht kommen), so dass in der Hegel für Arbeiten untergeordneter Genauigkeit dasselbe Instrument für geodätischen und astronomischen Gebrauch zu bestimmen ist (s. Theodolit). Bei Instrumenten für Reisen ist auf solide Bauart zu sehen ; man hat hierzu auch schon ganz besondere Formen geschlagen; vergl. z. B. das Instrument „Aba“ von d’Abbadie [3] mit (nicht empfehlender) Unterdrückung aller Korrektionsschrauben u. s. f., ferner zahlreiche besondere Konstruktionen der deutschen mathematisch-mechanischen Astronomische Theodolite sind aus jeder guten Werkstätte geodätischer Instrumente zu beziehen ; beispielsweise seien von deutschen Firmen genannt: C. Bamberg in Friedenau-Berlin, E. Sprenger und Th. Wegener in Berlin. Max Hildebrand in Freiberg in Sachsen, G. Heyde in Dresden, F. W. Breithaupt & Sohn in Kassel, 0. Fennel in Kassel, L. Tesdorpf in Stuttgart, T. Ertel und Sohn in München, A. Ott in Kempten u. s. f., deren Preislisten auch im allgemeinen reiche Auswahl zeigen. Astronomische Theodolite (kleine Universalinstrumente) für Reisen mit (meist exzentrischem) Fernrohr von etwa löfacher Vergrösserung und mit Nonienkreisablesung von je 1' erhält man aus diesen Werkstätten mit Stativ und allen Nebenapparaten für 300—500 JL ; ein Instrument mit gebrochenem Fernrohr von 24facher Vergrösserung und Nonienlesung . von 20" (oder durch Schätzung noch 10") an beiden Kreisen kostet einschliesslich der Nebenapparate 600 — 800 JL (Feinere Instrumente mit Mikroskopablesung bis 1" und mit Fernröhren bis zu 60—80facher Vergrösserung im Preis bis zu 4000 und 5000 JL vergl. im Art. Universalinstrument.)

Littérature [1] Belehrung über Einrichtung, (Gebrauch und) Fehlertheorie des altazimutal ausgestellten Instruments (astronomischen Theodolits, Reisetheodolits, Universalinstruments, Altazimuts) liefern selbstverständlich alle Л\егке über geographische Ortsbestimmung, von denen bei dieser Gelegenheit neben den im Artikel Aequatoreal bereits aufgeführten (Carl, Sawitsch-Reters [S. 161—226], Loomis, Doolittle, Chauvenet [Bd. 2, Artikel 210—222]) noch genannt sein mögen — die speziellen Angaben beziehen sich auf Beschreibung und Theorie des hier behandelten Instruments — die elementare Anleitung von Tietjen (Neumayer u. a., Anleitung - Wissenschaft!. Beobacht, auf Reisen.^ 1. Bd., Berlin 1888, S. 12 —17); das ebenfalls elementare, sehr gut zusammengestellte Л\ erkchen von Wislicenus, Handbuch geographischer Orts-bestimmung auf Reisen, Leipzig 1891 (S. 128-144); Brünnow, Lehrbuch sphär. Astronomie, n t v? V- ®er 111 1662 (8. 461    472), 4. Aufl., 1881; Jordan, Grundzüge astronom. Zeit- und

ллг S?eSt₀im™^’ BeGin 1885 (S. 37—50); Caspari, Cours d’Astronomie pratique, ein vortreffliches erk, Bande, 1 ans 1888 (1. Bd., S. 158—183); Herr-Tinter, Lehrbuch sphär. Astronomie (mehr die astronom. Arbeiten auf Feldstationen der Erdmessung berücksichtigend, S. 245—271) Für die Geschichte des Theodolits vergl. Wolf, Handbuch der Astronomie, 11(1),

Zürich 1892, S. 48—50, wo auch (S. 50—52) eine kurze Theorie (nur für Horizoutalwinkel) sich findet. — [2] Die Begründung dieser Gleichungen s. z. B. bei Jordan, Handbuch der Vermessungskunde, 3. Auf!., Bd. II, Stuttgart 1888, S. 160—165 und S. 421—424 und in den soeben genannten Handbüchern; vergl. ferner Jordan, Grundzüge der astronomischen Zeit- und Ortsbestimmung, Berlin 1885, S. 45. — [3] Beschrieben in d’Abbadie, Géodésie de la Haute Ethiopie, Paris 1860—73, vergl. ferner darüber Caspari, a. a. О. I, S. 182, und II, S. 340; Paye, Cours d’Astronomie de l’École Polyt., Bd. II, Paris 1883, S. 402 u. ff. ;

Hammer.

u. s. w.

Astronomisches Dreieck heisst bei den geographischen Ortsbestimmungs-aufgaben der praktischen Astronomie das Dreieck an der Himmelskugel mit den Eckpunkten Zenit des Beobachters, Himmelspol und Gestirn. Ist Z das Zenit, P der Pol, S der ieweilige Ort des Gestirns, so sind in diesem Dreieck Zenit-Pol—Stern:

dieSeiten: Zenit—Pol, ZP— 90° —y> — Komplement der Polhöhe des Beobachtüngsorts,

Pol — Stern, PS— 90° — 8 — Poldistanz oder Komplement der Deklination des Gestirns, Zenit — Stern, ZS = 90° — h — z =Zenitdistanz od. Komplement der Höhe des Gestirns ; und die Winkel: in P, ZPS = t = Stundenwinkel des Gestirns,

in Z, PZS = 1800 — a = Supplement des Azimuts des Gestirns,

der dritte Winkel, in P, PSZ, ist meist unwichtig, er heisst Variation (oder

auch parallaktischer Winkel oder Positionswinkel) v.

Von diesen Koordinaten (t, ô) einerseits, (a, h) anderseits der Sterne sind t, a und h (— von diesem wird vorausgesetzt, dass es für Refraktion, bei G estirnen mit merklicher Horizontalparallaxe auch für die Höhenparallaxe verbessert sei —) in jedem Augenblick veränderlich, ô aber ist (bei den Fixsternen und den meisten Planeten für Stunden, für viele Zwecke bei den Fixsternen für Tage) unveränderlich (für die Sonne aber zum Beispiel meist ziemlich rasch veränderlich). Näheres über diese sphärischen Koordinaten, ihre Anfangspunkte und ihre Zählweise, s. im Art. Koordinaten am Himmel. Der Zusammenhang zwischen dem veränderlichen Stundenwinkel t, der Sternzeit & des Augenblicks und der (für die Fixsterne in demselben Sinn wie Ó) unveränderlichen Rektascension a des Sterns ist gegeben durch die allgemein gütige Gleichung

(vergl. d. Art. Stern zeit), die bei gegebener Sternzeit den Stunden winkel t und umgekehrt liefert.

Dreiecks) :

Im übrigen bleibt die Anwendung der Grundformeln des sphärischen Dreiecks auf das Dreieck Zenit—Pol—Stern und die sich hieraus ergebenden Differentialformeln die Beziehungen, der die Ortsbestimmungsaufgaben bedürfen. Die wichtigsten dieser Beziehungen lauten (je durch Anwendung der ersten drei, durch Koordinatentransformation zu gewinnenden Grundformeln des sphärischen ( sin 8    = sin h sin <f — cos li cos <f cos a

(I) 1 cos 8 sin t = cos h sin a

1 cos 8 cos t — sin h cos 8 + cos h sin <f cos a

= sin 8 sin ff -|- cos 8 cos <f cos t

[ sin h

(II) cos h sin a = cos 8 sin t (s. I, 2)

1 cos h cos a — — sin 8 cos 9p -p cos 8 sin <f cos t

Weitere Formeln sind durch Kombination der vorstehenden zu gewinnen oder selbstverständlich auch durch unmittelbare Anwendung weiterer Formeln des sphärischen Dreiecks, z. B. der Delambre’schen und Neper’schen Proportionen, auf das astronomische Dreieck. Alles weitere s. in dem Art. Transformation der Koordinaten.

Die Differentialformeln dienen zu Verbesserungs- und Reduktionsrechnungen, sowie zur Feststellung der für eine bestimmte Messungsaufgabe günstigen Umstände ; z. B. liefert (11,1) durch Differentiation, wobei h und t veränderlich, also dh und dt als einander entsprechende Differentiale zu nehmen sind:

cos h clh = — cos 8 cos f sin t dt oder

oder wegen (11,2) dh — — cos <f sin a dt\ die Geschwindigkeit der Höhenänderung eines Gestirns

.. cos 8 cos cf sm t T,

dh =---=-dt

cos h

ist also an einem

+ 1, a = ± 90°, d. h. im „ersten Vertikal“, und man hat demnach,

bestimmten Beobachtungsort ((p) nur vom Azimut abhängig und wird zum Max. mit sin a

wenn die Zeit durch Messung von Höhen (Zenitdistanzen) zu bestimmen ist, diese

in der Nähe des 1. Vertikals zu nehmen, da dann einem bestimmten Messungs-fehler dh = — dz ein möglichst kleines dt entspricht ; u. s. f.

Hammer.

Litteratur: Vergl. irgend eines der Lehrbücher, die bei Gelegenheit des Art. „Astron. Theodolit“ aufgeführt worden sind.

Astronomisches Fernrohr, s. Fernrohr.

zur

Astronomisches Nivellement, ein von Helmert empfohlenes Verfahren speziellen Ermittelung der Geoidfläche in der Meridianrichtung durch Bestimmung von Lotabweichungen aus Polhöhenmessungen. Die Breitenstationen sollen in dem Meridianprofil einen Abstand von etwa 10 km haben.

Reinhertz.

Litteratur: Helmert, Die mathematischen und physikalischen Theorien der höheren Geodäsie, Leipzig 1884, 1. Teil S. 564, 2. Teil S. 599.

Astronomisches Okular, s. Fernrohr.

Astronomische Tafeln. Damit werden sehr verschiedene Zahlentafeln bezeichnet, nämlich: 1. oft die Astronomischen Jahrbücher oder Ephemeriden (vergl. d. Art.) ; 2. oft auch Sternkataloge (s. d.) ; 3. nennt man oft so Tabellen gewisser Grössen, welcher man bei Ortsbestimmungsaufgaben zur „Reduktion“ von Beobachtungen u. s. f. bedarf, z. B. Tafeln der Refraktion oder solche der Parallaxen (s. d.), Tafeln zur Verwandlung von Sternzeit-Intervallen in Intervalle mittlerer Zeit und umgekehrt, u. s. w. ; solche Tafeln sind meist im Anhang der Ephemeriden gegeben; 4. heissen so eine Reihe von Hilfstafeln zur Abkürzung von Rechnungsaufgaben der praktischen Astronomie, seien es Ortsbestimmungen oder Aufgaben der Sternwarten-Astronomie (Bestimmung der wirklichen Bahnen der Himmelskörper u. s. f.) ; dafür sind zum Teil umfangreiche besondere Sammlungen vorhanden, von denen einige in [lj genannt sind, andere sind bei den einzelnen Ortsbestimmungsaufgaben angeführt; 5. werden endlich so bezeichnet eine grosse Zahl von Tafeln der theoretischen Astronomie, besonders die der Berechnung der Astronomischen Jahrbücher zu Grund liegenden Tafeln der wahren Bewegungen der Himmelskörper (Sonne, Mond, Planeten u. s. f.); sie kommen zwar für den uns hier beschäftigenden Zweck nicht weiter in Betracht, doch sei in [2] wenigstens einiges über sie angeführt, was für eine Andeutung der Grundlagen der Astronomischen Jahrbücher von Interesse ist.

w.), worüber im Vorwort dieser Jahrbücher Rechenschaft gegeben

u. s.

Hammer.

Litteratur : [1] Für Abkürzung geographischer Ortsbestimmungsrechnungen sind neben den Tafelsammlungen in den Lehrbüchern (vergl. Art. Astron. Theodolit) zu nennen : die ältere „Sammlung von Hilfstafeln“ von Schumacher, neue Aufl. durch Warnstorff, Altona 1845 ; ferner Peters, Astron. Tafeln und Formeln, Hamburg 1871; die wichtigste deutsche Sammlung dieser Art ist: Albrecht, Formeln und Hilfstafeln für geographische Ortsbestimmungen (zunächst für feine Messungen auf trigonometrischen Punkten der Erdmessung berechnet, aber auch für viele sonstige Zwecke nützlich), 3. Aufl., Leipzig 1894, u. s. f. [Die Nautik hat in dieser Beziehung zum Teil etwras andere Bedürfnisse, vergl. neben den Tafeln in den Lehrbüchern der nautischen Astronomie und Navigation die Tafeln von Breusing, Ligowski, Domke u. s. f.]. — [2] Zur Geschichte der Tafeln der Wandelsterne (Sonne, Mond, Planeten) s. die Handbücher der Astronomie oder ihrer Geschichte, z. B. AVolf, Geschichte der Astronomie, München 1877, ferner Handbuch der Astronomie, II (2) Zürich 1893, S. 400—401. — Der Nautical Almanac berechnet seine Sonnenörter mit Hilfe von Le Verriers Sonnentafeln (Annales de l’Observ. Impérial de Paris, Bd. IV), Länge, Breite, Horizontalparallaxe und Durchmesser des Mondes aus Hansens Tables de la Lune, London 1857. (Bekanntlich ist die Mondbewegung so komplizirt, dass gute Mondtafeln zu den schwierigsten Aufgaben der Astronomie gehören ; selbst Hansens Tafeln zeigen auch schon beträchtliche Abweichungen von den Beobachtungen, die notwendigen Verbesserungen sind besonders durch Newcomb festgestellt worden [Corrections to Hansens Tables of the Moon, AVashington 1878] ; die Mondörter der mehrere Jahre zum voraus erscheinenden Ephemeriden sind im Vergleich mit den Oertern aller anderen Gestirne beträchtlich unsicher.) Die heliozentrischen Oerter von Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun werden aus Le A⁷erriers entsprechenden Planetentafeln in den Bänden V, VI, XII u. XIV der „Annales de l’Observ. Impérial de Paris“ entnommen; die Tafel der Jupitertrabanten-Phänomene zum Teil den „Tables écliptiques des Satellites de Jupiter“ von Damoiseau (Paris 1836, fortgesetzt von Todd), zum Teil der Tafel von Adams (Nautical Almanac for 1881, Appendix); über die Sternörter vergl. den Art. „Sternkataloge“. — Aehnlich werden die anderen Ephemeriden konstruirt (Connaissance des Temps zu werden pflegt.

Astronomische Uhren. Neben den AVinkelmess-Instrumenten ist das wichtigste Instrument der geographischen Ortsbestimmung die Uhr. Man hat bei den astronomischen Uhren zu unterscheiden: 1. Pendeluhren (Regulatoren) und

2. Federuhren. Die ersteren sind die genauesten Zeitmesser, allein nur bei guter Aufstellung brauchbar und nur nach Auseinandernehmen zu transportiren, die

letzteren für den Transport (Reisen zu Wasser und Land) eingerichtet. Von den Federuhren kommen vorzugsweise in Betracht die sog. Chronometer, hei denen wieder Box-Chronometer (englisch; Dosen- oder Schiffschronometer) und Taschenchronometer (englisch Pocket-Chronometer) zu unterscheiden sind, für viele Zwecke aber auch Taschenuhren gewöhnlicher Konstruktion (feine Taschenuhren mit Anker-Echappement, oft Halbchronometer genannt, sind z. B. auf Reisen, wo für das Taschenchronometer meist nicht genügende Gewähr gegen Erschütterung u. s. f. gegeben ist, diesem oft vorzuziehen).

Beide Arten von Uhren können selbstverständlich nach Sternzeit oder nach mittlerer Zeit regulirt sein, d. h. der Sekundenzeiger der Uhr soll entweder in einem Sterntag (Zeitraum zwischen zwei auf einander folgenden Kulminationen desselben Punkts des Himmelsäquators, bei unveränderlich angesehenen Eektascensionen also zwischen zwei Kulminationen eines beliebigen Sterns, gleich einem Mittlern Tag —3W 55,909’ Mittlerer Zeit) oder in einem Mittlern Tag (Zeitraum zwischen zwei auf einander folgenden Kulminationen der ideellen „Mittlern Sonne“, gleich einem Sterntag -f-3'"56,555s Sternzeit; vergl. für beide Angaben die Art. Sterntag und Mittl. Tag) genau 1440 Umläufe = 86400 Sekundenintervallen zurücklegen oder das Pendel der Pendeluhr soll, je nachdem der „Schlag“ Is, 0,5s (oder auch, was besonders früher bei „Stutzuhren“ vorkam, J/₃S) ist, in einem der angegebenen beiden Zeiträume 86400, 172800 (oder 259 200) Schwingungen machen, die „Unruhe“ der Chronometer soll, je nachdem der Schlag Is, 0,5s(bei Box-Chronometern am meisten gebraucht) oder 0;4 (Schlag ‘²/₅s, 10 Schläge in 4 Sekunden, bei Taschenchronometern am meisten gebräuchlich) ist, in einer der angegebenen Zeiten 86400, 172800 oder 216000 Schläge hören lassen; die Unruhe der oben angeführten Ankeruhren schwingt rascher, fast ausnahmslos ist der Schlag 0’2 (5 Schläge in einer Sekunde). — Zur Beobachtung an Sternen sind immer nach Sternzeit regulirte Uhren, für Bestimmungen mit Hilfe der Sonne aber Mittlere-Zeit-Uhren bequemer. Doch ist auch eine Sternzeit-Uhr für Messung mit Hilfe der Sonne und eine Mittlere-Zeit-Uhr für Sternbeobachtungen zu gebrauchen, wie schon daraus hervorgeht, dass man von einer astronomischen Uhr eigentlich nur verlangt, dass sie gleichförmig geht, nicht aber „richtig“ zeigt im gewöhnlichen Sprachgebrauch.

Versehen als ¹/₂S zu

Auf die Konstruktion der verschiedenen Arten von Uhren soll hier nicht eingegangen werden, es ist vielmehr in dieser Beziehung auf die Artikel Chronometer und Uhren zu verweisen, wo auch einiges über die „Wärmekompensation“ der Uhren (genaue Erhaltung einer bestimmten Schwingungsdauer bei Veränderung der Temperatur) und die Regulirung (bei Taschenuhren) auch „Lagenkompensation“) die Behandlung der Uhren, den Preis u. s. f. angegeben ist. Was die Ablesung an einer astronomischen Uhr bei der Beobachtung betrifft, so hat man im wesentlichen drei Methoden: für manche Messungen genügt es, Sekunden oder Halbsekunden, nachdem man sich das Schlagintervall der Uhr gut gemerkt hat, von einer bekannten runden Uhrablesung aus oder (am besten aber und) bis zu einer solchen in Gedanken zu zählen, ohne dass man die Uhr zu sehen oder zu hören braucht. Selbst den ¹/₃*rSchlag der Taschenuhren lernt man leicht in dieser Art zählen, er ist nur zu rasch, als dass manfortzählen könnte, man zählt vielmehr hier immer nur bis 5 (= P, ziemlich so rasch, als man die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 aussprechen kann) und macht bei jeder Fünf einen Strich auf ein Blatt Papier, ohne auf dieses zu sehen (das Auge bleibt am Okular des Fernrohrs); Verf. ist z. B. stets sicher, selbst auf diese Art bis auf 1"* ohne grösseres kommen. Für die meisten Beobachtungen aber ist eine der beiden Hauptmethoden, die sog. „Auge- und Ohrmethode“ (von zwei Beobachtern oder einem Beobachter allein auszuführen, s. d. Art.) oder die „Registrirmethode“ (bei Beobachtungen am Durchgangsinstrument, s. d. Art.) mit Hilfe der elektrischen Bezeichnung der einzelnen Uhrschläge und der Beobachtungsmomente auf einem Papierstreifen zu wählen.

Zwei wichtige Begriffe sind „Uhr st and oder Uhrkorrektion“ und „Uhrgang“. — 1. Der augenblickliche Stand einer Uhr weicht stets ab von der wirklichen mittl. Zeit oder Sternzeit, die die Uhr in diesem Augenblick zeigen

sollte, es ist ein bestimmter „Uhrstand“ vorhanden, oder eine „Uhrkorrektion“ (besser eigentlich „Uhrstandkorrektion“) erforderlich; man kann den Uhr stand und die Uhrstandkorrektion als gleich, aber von entgegengesetztem Vorzeichen auseinander halten. Ist z. B. an einer nach mittl. Zeit gehenden Uhr: Uhrangabe vermehrt um 1OT 1,34® = richtiger mittlerer Zeit, so kann man sagen, der Uhrstand ist = — 1”' 1,34®, die Standkorrektion aber 4- lm 1,34®; doch spricht man im allgemeinen nur von der Uhrkorrektion mit dem oben angedeuteten Sinn der

Vorzeichen: geht die Uhr nach gewöhnlichem Sprachgebrauch jn™hj> so erfordert ihre Angabe eine {po^ive } Korrektion. — 2. Der Uhr g an g (täglicher Gang oder kurz Gang) ist die Veränderung des Standes in 24 mittleren oder Sternstunden. Man bezeichnet gewöhnlich den Uhrgang als j negativ} ’ Ù nachdem die Uhr zu {Schnell¹} sGd. — Eine einmalige Zeitbestimmung (s. d.) liefert also die Uhrkorrektion zur Zeit der Beobachtung, der Gang der Uhr aber ist durch fortgesetzte Zeitbestimmungen zu ermitteln; je nach der Art der Uhr und der Messungen, zu denen sie dient, oder dem sonstigen Zweck der durch sie angegebenen Zeiten macht man diese Zeitbestimmungen mehrmals (vor und nach der Beobachtung) täglich, zweimal oder einmal wöchentlich; ihre Ergebnisse sind in einem Uhrbuch oder besser in einer graphischen Darstellung (im Koordinatensystem: Abscisse = Datum und Stunde der Bestimmung, Ordinate — Uhrstand) niederzulegen.— Von einer astronomischen Uhr verlangt man, dass sie (möglichst) gleichförmig geht, (möglichst) genaue „isochrone“ Schwingungen des Pendels oder der Unruhe hat, während die Grösse des Gangs eigentlich gleichgiltig ist; da man aus der eben erwähnten graphischen Darstellung die Standkorrektion für jede Zeit feststellen kann (und muss), so kommt auf ihren Betrag wenig an, und obgleich ziemlich kleine und besonders konstant bleibende Standkorrektion (kleiner Uhrgang) meist bequem ist, ist doch z. B. ein Box-Chronometer, dessen Stand im Lauf von 20 Tagen von + 5"* 14,2® auf + 5'" 38,6S sich verändert hat, wobei aber der Gang nach der graphischen Uebersicht aus den täglichen (und zweitäglichen) Bestimmungen nie unter 1®08 sank und nie über 1,52® stieg, ein ungleich feineres Instrument als ein Taschenhalbchronometer, dessen Stände zu den angegebenen Zeiten nur — 0'“ 3® und + 0W 4® waren, wobei aber in den 20 Tagen Gänge von —2,5® bis zu -f- 1,8® vorkamen.

Der Gang einer Pendeluhr, die innerhalb der für ihren Aufstellungsort in Betracht kommenden Temperaturvariationen kompensirt ist (— diese Wärmekompensation bleibt stets das Wichtigste ; der tägliche Gang einer nicht kompen-sirten oder ungenügend kompensirten Uhr ändert sich um 10—20® für 1° Temperaturänderung; vergl. die Artikel Chronometer und Uhren—) zeigt ferner noch eine deutliche Abhängigkeit vom Luftdruck ; sie ist ziemlich konstant : eine grosse Zahl feiner Sekunden-Pendeluhren besass einen Barometerkoeffizienten (Gangänderung für lmm Barometeränderung) zwischen 0,012® und 0,015® bei Quecksilberpendeln, von 0,010® bei Rostpendeln [1] ; man hat an den Pendeluhren besondere Barometerkompensationen [2]. Auch bei den Chronometern (bei denen selbstverständlich ebenfalls gute Temperaturkompensation das wichtigste Erfordernis für guten Gang ist, zeigt sich ein Barometerglied, meist in demselben Sinn wirkend wie bei den Pendeluhren (Uhr bleibt zurück bei steigendem Luftdruck), aber weniger konstant als bei diesen [3] ; ferner ist der Gang eines Chronometers von der Feuchtigkeit abhängig (Chronometer bleibt zurück bei zunehmender Feuchtigkeit, nach Peters i/is bei Zunahme der relativen Feuchtigkeit um 1 °/₀) [4]. Bei den für Beisen bestimmten Taschenchronometern ist ferner der „Marschgang“ ziemlich verschieden vom „Ruhegang“ und bei weitem nicht so konstant wie dieser, so dass beide streng zu trennen sind. — Die Variationen des täglichen Gangs der feinsten Pendeluhren, die mit Quecksilberkompensation versehen und zudem in Räumen mit geringen Temperaturschwankungen und in Gehäusen mit Luftverdünnung untergebracht sind, gehen über wenige Hundertstel einer Seluude, bei guten Box-Chronometern, deren Leistung hinter der gleich teurer (weniger feiner) Pendeluhren kaum mehr wesentlich zurückbleibt, in der Ruhelage und unter sonst günstigen Umständen nicht über ¹/₂я hinaus, bei Taschenchronometern erreicht sie leicht 1—2*; beim Transport der Chronometer kann die Variation des Gangs natürlich bedeutend wachsen.

Zur Vergleichung des Stands zweier neben einander befindlicher Uhren hat man verschiedene Methoden, je nachdem beide Uhren gleichen Schlag haben, (und die Schläge entweder zusammenfallen, oder was fast immer zutreffen wird, die Schläge der einen zwischen die der andern fallen) oder verschiedenen Schlag haben. Ist der Schlag wenig verschieden, hat z. B. die eine Uhr 0,5s Schlag für mittlere Zeit, die andere Of 5 Schlag für Sternzeit, so ist die beste und bequemste Methode die der sog. Coincidenzen [5]. Für Vergleichung z. B. eines Mittlern-Zeit-Chronometers mit 0,5s Schlag und einer feinen Taschenuhr mit 0,2s Schlag genügt es übrigens meist, eine bestimmte Zahl von Schlägen der langsamer gehenden Uhr zu zählen von einer bestimmten runden Ablesung aus (z. B. im vorliegenden Fall am Box-Chronometer von 9/г 12’” 0S aus auf 20 Schläge zu zählen [ohne nach der Ablesung 9. 12. 0. nach dem Chronometer zu sehen], d. h. als Chronometerstand 9/l 12’” 10s' zu notiren) und bei den letzten Schlagzahlen dem Sekundenzeiger der rasch gehenden Uhr (der dabei allerdings ohne merkliche Exzentrizität vorausgesetzt wird) scharf mit dem Auge zu folgen (im vorliegenden Beispiel wird beim Sprechen 20 ! am Sekundenzeiger der Taschenuhr etwa abgelesen 26¹/₂S) und nachträglich Minuten und Stunde dazu zu schreiben (z. B. hier 9A 13’”, so dass man das Resultat hat: Taschenuhrangabe = Chronometerangabe + 1”* lö¹^⁸). Solcher Vergleichungen macht man stets zwei bis drei nach einander, um Versehen auszuschliessen und die Genauigkeit zu erhöhen.

Unter der Bezeichnung „Astronomische Uhren“ werden vielfach auch die Mechanismen verstanden, die neben Angabe der mittlern Zeit den Kalender ersetzen, Datum, Wochentag und bürgerliche Feste liefern, ferner das Alter des Mondes, die Stellung der Planeten, Sonnen- und Mondfinsternisse u. s. f. anzeigen. Das berühmteste Kunstwerk dieser Art ist die Uhr im Münster zu Strassburg, von den Brüdern Habrecht 1571—74 nach den Rechnungen von Dasypodius erbaut, vor 50 Jahren von Schwilgué wieder hergestellt oder vielmehr durch ein neues und vervollkommnetes Werk ersetzt. Kleinere Uhrwerke dieser Art finden sich überall. In Württemberg war in der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts der Pfarrer Hahn (Kornwestheim und Echterdingen) berühmt für Herstellung astronomischer Uhren dieser Art in kleineren Abmessungen.

— [3] Hilfiker,

Litteratur: [1] Vergl. z. B. Albrecht, Formeln und Hilfstafeln für geogr. Ortsbest., Leipzig 1894, S. 10. — [2] Bessel, Astron. Nachrichten, Nr. 465 und „Abhandlungen“, herausg. von Engelmann, Band II, Leipzig 1876, S. 85—86; Krüger, Ueber Barometerkompensation der Pendeluhren, Astr. Nachr., Nr. 1482 (1864); Oudemans, Ueber die Kompensationen eines Sekundenpendels für Temperatur und Luftdruck, Astr. Nachr., Nr. 2378—80 (1881) u. s. w.

Sur l’influence de la pression de l’air sur la marche des Chronomètres, Bull. Neufchâtel, 1889. —

[4] Peters, Ueber den Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf den Gang der Chronometer, Astr. Vierteljahrsschr., Nr. 22 (1887). — [5] Vergl. für das Vorstehende die im Art. „Astronomischer Theodolit“ genannten Lehr- und Handbücher der praktischen Astronomie; elementare Darstellung z. B. in Wislicenus, Handb. der geogr. Ortsbestimmungen, Leipzig 1891, S. 49—52. — Weitere Litt.-Angaben über Kontrole und Behandlung der Uhren s. in den Art. Chronometer, Uhren und Zeitbestimmung.    Hammer.

Astylos, s. V. w. säulenlos, namentlich in Bezug auf Tempel, wie z. B. - die ältesten griechischen Tempel der vorhistorischen Zeit.

Asymptote einer Kurve heisst jede, nicht ganz im Unendlichen liegende Tangente derselben, deren Berührungspunkt unendlich entfernt ist. Die Kurve nähert sich einer solchen unaufhörlich, ohne sie, theoretisch gesprochen, im Endlichen zu erreichen. Jedoch kann die Annäherung eine so schnelle sein, dass, wenn die Kurve in irgend einem bestimmten Massstab gezeichnet ist, sie sich bald von der Asymptote nicht mehr unterscheiden lässt. Es werden bisweilen auch krummlinige Asymptoten in Betracht gezogen, worüber man etwa [1] oder [2] vergleichen möge. Bezüglich der Bestimmung der Asymptoten einer ebenen Kurve sind mehrere Fälle zu unterscheiden.

a. Ist die Kurve durch zwei Gleichungen x=fx (t),    gegeben, so

suche man sämtliche Werte von t. für welche x oder y unendlich wird. Wenn

für einen solchen Wert bloss x oder bloss y unendlich wird, dagegen y resp. x einen bestimmten endlichen Wert b resp. a annimmt, so ist y = b resp. x—a die Gleichung einer Asymptote der Kurve. Werden für einen Wert t — r x und y beide unendlich, und setzt man die Gleichung der zugehörigen Asymptote in der Form y — px + q voraus, so ist

p = lim

und q - lim (y —■ p x)\

t— r

Beispiel :

x~ 1 — t*'

Es wird x unendlich für t — ± 1, y für dieselben Werte und ausserdem für t = 0. Für letzteren Wert erhält man x = c, als Gleichung einer Asymptote. Weiter ergibt sich für t — + 1 :

p — lim -У— — lim

— 1. q = lim {y — x) = lim

= lim

t= 1

folglich als Gleichung der zugehörigen Asymptote y = x + ~ findet man auf ähnliche Weise y = — x-----

t — 1 Für t =

to л

b. Die Fälle, in denen die Kurve durch eine einzige Gleichung der Form y=f(x) oder x — g (y) gegeben ist, kommen auf den vorigen zurück, wenn man im ersten x, im zweiten y gleich t oder auch gleich einer Funktion von t setzt. (Wird die Einführung der neuen Veränderlichen t unterlassen, so ist bei transcendenten Kurven darauf zu achten, dass für den Wert + go von x resp. y sich eine andere Asymptote ergeben kann als für den Wert—go. Vergl. das folgende Beispiel.) Es lassen sich diese Fälle auch dem folgenden unterordnen, also nach den unter c angegebenen Methoden behandeln. Beispiel : y = ln (a 4- b e3r), a und b positiv. Man könnte x = t setzen, zweckmässiger ist es aber, x — lnt zu nehmen, wodurch man e3x

= t³, у — ln (a-\-b t³) erhält. Es wird x unendlich für t =

3_

|/a , wovon der letztere Wert nicht in Betracht

у dagegen für t — gc und t

о und t = gc.

kommt, weil zu ihm ein imaginärer Wert von x gehört. Für t — o ergibt sich у = ln a als Gleichung einer Asymptote. Für t — со findet man

ln(a + &#³) oo

p = lim — = lim x ’

ln t

00

lim

= lim.

3b

a t— ³ -f b ^ ’

(d⁻ +h)= In b-

a-\-bts

q — lim (y—3x) = lim [ln (a + bt³) — ln t³] = lim ln

t⁶

Also ist у = 3 x + ln b die Gleichung der zweiten Asymptote.

c. Wenn die Kurve durch eine Gleichung F (x, у) = о gegeben ist, so kann man in dieser x — r cos (p, y — r sin cp und (nötigenfalls nach Division mit einer passenden Potenz von r oder einer sonstigen Umformung, welche das Auftreten unendlich werdender Glieder verhütet) r = go setzen ; jede Wurzel der entstehenden Gleichung für cp gibt dann den Winkel einer Asymptote der Kurve mit der x-Axe an. Ist einer dieser Winkel gleich einem Rechten, so hat die Gleichung der zugehörigen Asymptote die Form x = a ; man bestimmt a durch Auflösung der Gleichung in x, die sieli ergibt, wenn in F (x, у) — о у — ос gesetzt wird. (Unter Umständen muss eine Umformung der Gleichung vorausgehen, die bewirkt, dass für у — со alle Glieder derselben endlich bleiben). In jedem andern Falle schreibe man die Gleichung der Asymptote in der Form y—px + g; es ist dann p—tgcp und q muss aus der Gleichung berechnet werden, die aus F(x,y) = o entsteht, wenn man darin (p x + q) an Stelle von у und hierauf —- wiederum nach allenfalls nötigen Umformungen —- x = oo setzt.

Beispiel : F (x, y) — x² y + x yz — c — o.

Durch Einsetzen von x = r cos cp, y — r sin cp und Division mit r³ erhält man

= lim ln

c

cos V sin <p (cos ff + sin y)----

also für i oo ;    cos ^ sjn ^ ^cos ^ g^n ^

Diese Gleichung zerfällt in folgende drei :

cos ff — o, sin fp = o, cos ff -f sin y = o.

Die erste der letzteren Gleichungen liefert cp gleich einem rechten Winkel. Dividirt man die Gleichung der Kurve mit y² und setzt dann y = oo, so kommt X = о, welches daher die Gleichung einer Asymptote ist. Die anderen beiden Gleichungen für cp ergeben

-1,

<p — o, also tg 9o — o, und tg cp so dass man y — q und y=—x-\-q erhält. Setzt man der Reihe nach diese Werte von y in die Gleichung der Kurve ein, dividirt durch x² und lässt dann x unendlich werden, so kommt beidemal q = o. Die Gleichungen der zweiten und dritten Asymptote der Kurve sind daher y = о und y= — x.

Für algebraische Kurven gibt es einige besondere Methoden zur Ermittlung der Asymptoten, bezüglich welcher auf [ 1], [2], [3] und [4] verwiesen werden kann. In [3] und [4] findet man auch geometrische Sätze über die Asymptoten höherer algebraischen Kurven nebst Litteraturangaben.

d. Liegt eine Gleichung F(r, cp) = о zwischen Polarkoordinaten vor, so lässt man in derselben r unendlich werden (erforderlichenfalls nach Division mit einer gewissen Potenz von r, vergl. die vorhergehenden Fälle); die Wurzeln der sich ergebenden Gleichung für cp sind die Winkel zwischen den Asymptoten der Kurve und der Polaraxe. Berechnet man für einen solchen Wert von cp denAusdruck

lim ! d r ;

so erhält man den Abstand der betreffenden Asymptote vom An-

r — 00

fangspunkt des Koordinatensystems. Beispiel : Die Gleichung der hyperbolischen Spirale ist rep — c —o. Dividirt man dieselbe durch r und setzt hierauf r = сю, so kommt cp = o, d. h. die Kurve besitzt eine zur Polaraxe parallele Asymptote.

Durch Ableitung obiger Gleichung nach r ergibt sich 99 + r — = о, also ist rl = — r cp — — c. Somit befindet sich die Asymptote im Abstand c von

der Polaraxe und zwar (wegen des Minuszeichens) auf der negativen Seite derselben. (Das Einsetzen von cp = o und r — x> kommt hier in Wegfall, weil

Zahlreiche weitere Uebungsbeispiele enthalten [5] und [6].

r*Ÿr konstant ist).

Die Bestimmung der Asymptoten räumlicher Kurven erfolgt nach ähnlichen Grundsätzen ; es kann hier namentlich das unter a. Gesagte als Anhalt dienen.

Litteratur: [1] W. W. Johnson, Curve tracing in Cartesian coordinates, Newyork 1884. — [2] C. Reuschle, Praxis der Kurvendiskussion, Stuttgart 1886. — [3] G. Salmon-W. Fiedler, Analytische Geometrie der höheren ebenen Kurven, 2. Auf!., Leipzig 1882. — [4] J. G. Hagen, Synopsis der höheren Mathematik, Bd. II, Geometrie der algebraischen Gebilde, Berlin 1894. —

[5]    0. Schlömilch, Uebungsbuch zum Studium der höheren Analysis, 4. Aufl., Leipzig 1887,—

[6]    L. A. Sohncke, Sammlung von Aufgaben aus der Differential- und Integralrechnung,

4. Aufl., herausgeg. von H. Amstein, Halle a. S., 1875.    Mehmke.

Mehmke.

Asymptotenebene einer Fläche nennt man jede (nicht unendlich ferne) Tangentenebene derselben, deren Berührungspunkt im Unendlichen liegt. Die sämtlichen Asymptotenebenen einer Fläche werden von der sog. asymptotischen abwickelbaren Fläche derselben umhüllt, welche die gegebene Fläche längs ihrer unendlich fernen Kurve berührt.

Mehmke.

Asymptoteilkegel heisst ein Tangentenkegel (s. d.) einer Fläche, wenn dessen Berührungskurve mit der Fläche unendlich entfernt ist. Es besitzt z. B. jedes Hyperboloid einen Asymptotenkegel; die Spitze desselben befindet sich im Mittelpunkt des Hyperboloids.

Asymptotische Kurven (auch Inflexions- oder Haupttangentenkurven) einer Fläche nennt man diejenigen Kurven auf derselben, deren Richtung in jedem Punkt mit der Richtung einer Inflexions- oder Haupttangente der Fläche in demselben Punkt übereinstimmt. Näheres s. unter Flächentheorie. Mehmke.

Asymptotischer Punkt einer Kurve wird ein solcher Punkt genannt, dem der die Kurve beschreibende Punkt sich unaufhörlich nähert, den er jedoch erst nach unendlich langer Zeit wirklich erreichen könnte. So hat die hyperbolische Spirale, deren Gleichung in Polarkoordinaten in der Form r = — geschrieben werden kann, den Ursprung zum asymptotischen Punkt, weil die

Länge r des Radiusvector unbegrenzt abnimmt, wenn cp über alle Grenzen wächst, d. h. der Radiusvector sieb fortwährend (in positivem oder negativem Sinn, je nachdem c positiv oder negativ ist) um den Ursprung dreht.

Mehmke.

Aszensionstheorie, s. unter Gang.

Atacamit (Salzkupfererz), Kupferchlorid mit Kupferoxyd und Wasser, CuClz + 3Cu(OH)₂ (59,43%Cu, 16,64% CI, 11,26 %0, 12,67%Ä₂0), kristallisirt rhombisch in Prismen, meist jedoch derb und nierenförmig, stänglich, blätterig oder körnig; muscheliger Bruch; Härte 3—3ł; spez. Gew. 3,76—3,77. Spröde. Gras- bis dunkelgrün, von apfelgrünem Strich, glasglänzend, durchsichtig bis durchscheinend. Vor dem Lötrohr schmelzend und in Säuren und Ammoniak löslich. Verwittert zu Malachit. In Südamerika sehr wichtiges Kupfererz für Kupfergewinnung.    Leppia.

Atelier nennt man vorzugsweise die Arbeitsräume der Bildhauer, Maler und Photographen. So sehr die Anlage derselben auch von der Oertlichkeit und individuellen Anschauungen abhängt, so gibt es doch allgemeine Prinzipien, namentlich in Bezug auf Beleuchtung, welche nicht vernachlässigt werden dürfen. Das Bildhaueratelier ist wegen der Schwere der in Arbeit kommenden Marmor-, Sandstein-, Gips- und Thonmassen an ebenerdige Lokalitäten gebunden ; die anderen Ateliers verlegt man so hoch hinauf als möglich, meist in das Dachgeschoss der Häuser, wo man freies Himmelslicht zur Disposition hat und vor störenden Reflexen gegenüber liegender Gebäude möglichst sicher ist. lieber die Wirkung beider s. Beleuchtungsgrundsätze. Das zweckmässigste Licht für Bildhauer, Maler und Photographen ist das „diffuse“ Licht des nördlichen Himmels.    Sonnenlicht schliesst man möglichst aus. Man pflegt

daher die Pensteröffnungen aller Ateliers nach Korden hin anzulegen. Obgleich es Bildhauer- und Malerateliers mit mehreren Fenstern gibt, so wird doch von Künstlern ein einheitliches, zerstreutes (diffuses) Licht bevorzugt, welches ungefähr unter einem Winkel von 45° auf das Original, sowie auf das zu fertigende Kunstwerk fällt, und zwar als seitliches Oberlicht von der linken Seite des Künstlers her. Kur bei mit der linken Hand arbeitenden Künstlern ist Beleuchtung von rechts zulässig. Künstler, die mit beiden Händen arbeiten, z. B. Adolf Menzel, müssen freie Wahl über ihre Stellung zum Licht haben, und darnach ist das Atelier einzurichten. Das Hauptfenster liegt wegen des zweck-massigsten Lichteinfalls unter 45° in der Mitte der nördlichen Atelierwand, so dass es dem Künstler freisteht, mit seinem Original an der einen oder andern Seite des Fensters Aufstellung zu nehmen. Bildhauer pflegen, wenn ihre Werke im Freien aufgestellt werden sollen, sich von der Wirkung des „Freilichts“ zu überzeugen, indem sie ein Schienengeleise durch das Atelierthor ins Freie führen lassen, welches ein leichtes Herausrücken der Kunstwerke behufs Beurteilung der „Freilichtwirkung“ gestattet. Im allgemeinen nähert sich das Freilicht dem „Oberlicht“. Landschaftsmaler, welche genötigt sind, stets mit Freilicht zu rechnen, j)flegen mehrfach in der Decke ihrer Ateliers ein „Oberlicht“ anzubringen und ihre als Staffage dienenden Objekte in diesem Licht zu malen. Höheres hierüber s. Beleuchtungsgrundsätze.

Die Dimensionen der Ateliers und der Lichtöffnungen in denselben richten sich ganz nach den Dimensionen der herzustellenden Kunstwerke. Der Urheber von Monumentalgemälden oder Pferdestatuen bedarf eines viel grösseren Raumes als der Urheber von Kleinmalereien resp. Büsten. Auch die Grösse der Beleuchtungsfläche richtet sich darnach. Wir geben hier folgende Beispiele:

1. Bildhauer- und Malerateliers. Fig. 1 ist das Maleratelier des Herrn Mühlenbruch auf seiner Villa im Grünewald Berlins. Der Bau wurde hier nicht einem vorhandenen Hause aufgezwängt, sondern die Wohuräume sind dem Atelier angepasst worden. Der nahezu quadratische Raum ist 10 m breit, 11 m tief, das geteilte Haujfffenster F' F“ ist 2% m breit und jede Abteilung ebenso hoch. Das für Ausnahmefälle benützte Südlichtfenster F (Höhe 4, Breite 2 m gestattet event. Beleuchtung mit Sonnenschein, ist aber sonst meist zugezogen. Für die neue Freilichtmalerei ist eine Plattform PI, die durch eine in der Wand W befindliche Thür zugänglich ist, unentbehrlich. Breite

der Plattform ca. 6 m. Verschiedene Maler, wie z. B. Détaillé in Paris, haben verglaste Plattformen, ganz nach Art eines photographischen Ateliers (s. u.). Die Anlage von Nebenräumen, die Art der Dekoration des Ateliers ist Sache eines jeden Einzelnen, der hier dem Bedürfnis und dem individuellen Geschmack folgt. Der Anstrich, früher meist grau bis braun, wird jetzt nicht selten weiss gehalten. Oben beschriebene Anlage genügt für Monumentalbilder in grossem Format. Für kleinere Aufgaben f (Porträte) begnügt man sich mit halb so grossen Bäumen, f2 Nur das Nordlichtfenster hält man möglichst gross. Es P ist ein Leichtes, dasselbe durch Zuggaidinen

(vergl. weiter unten) resp. aufklappbare h .....0,im'    '

Holzläden zu verkleinern. Für gute Heizung und Ventilation ist Sorge zu tragen. Bildhauer ateliers können unter Einhaltung der oben gegebenen Bedingungen ganz ähnlich wie das skizzirte Maleratelier angelegt werden. Doch nimmt man sie gern höher (7 m und mehr). Die ebenerdige Anlage wurde bereits betont, ebenso die Anlage einer kurzen

Njf-

9 m.

6m.

]'

.......Um.

Fig. 1.

ft

1SŁ,

mm

шт

Ri

Fig. 2.

Schienenbahn, die durch ein Thor nach der Bichtung N (Nord, weniger zweckmässig Süd) ins Freie führt.

Photographische Ateliers weichen in ihren Konstruktionsprinzipien von denen der Malerateliers erheblich ab.

Platten sind 10 000 mal weniger empfindlich als das menschliche Auge, sie bedürfen deshalb bei der Aufnahme eines sehr erheblich stärkeren Lichtquantums. Deshalb genügt nicht ein einseitiges kleines Fenster, sondern man bedarf я einer vollständigen Glaswand an Stelle der Mauer W (Fig. 1). s<^

Die enorme Höhe der Malerateliers ist nachteilig, da das Licht des Fensters sich mit der Entfernung desselben erheblich abschwächt (s. В e leuch tun g s grün ds ätz e).

Wichtig ist ferner die Aufhellung der Schatten, welche ebenfalls hinreichend Licht ausstrahlen sollen, um chemisch zu wirken. Hier ist ein seitliches Licht oder breites Oberlicht nötig. Der bei Malerateliers beliebte dunkle Anstrich ist hier nachteilig, da er das von der Wand reflektirte Licht, welches die Schatten aufhellt, erheblich herabdrückt. Nach vielen kostspieligen Versuchen ist man jetzt ganz allgemein

Die besten photographischen

b/b

b / b /ь /ь

\m~rr

"1

Kb

SV

ZS

Fig. 3.

beim sog. Nordfrontatelier (Fig. 1) mit Glaswand und geneigtem Glasdach, mit der Fläche nach Norden gelegen, stehen geblieben. Sonnenlicht, welches zu scharfe Lichter, neben dunkeln scharfen Schatten liefert, muss man zu vermeiden suchen. Man ist deshalb genötigt, im Sommer, wo die Sonne bei uns bis 74° hoch steigt und über die südliche Rückseite der Ateliers (s. Fig. 2 R) hinweg

Fig. 4.

durch das Glasdach scheint, „SonnensegeF anzubringen. Zu diesem Behuf errichtet man oft hohe Eisengestänge auf der Rückwand RR und den beiden Seitenwänden, an welchen Segel, je nach der Stellung der Sonne, aufgezogen werden. Dieselben sehen ungemein hässlich aus; Andere sperren deshalb die Sonnenstrahlen durch weisse Gardinen unterhalb des Daches ab, wieder Andere nehmen mattirtes Dachglas, welches freilich 50% Licht verschluckt, ein Umstand, der sich bei trübem Winter wetter empfindlich bemerkbar macht; oder sie mattiren die Dachscheiben für den Sommer durch Aufstreichen eines schlemmkreidehaltigen Kleisters, der im Winter wieder abgewaschen wird. Eine sehr gute Vorrichtung, die das alles ersetzt und zudem bei Hagelwetter vollkommenen Schutz des Glasdaches

Mi

fv

'/ /

¥\Ул/

vi

i:

II

...

1Ж

Fig. 5.

78 cm (2V2O

um die Glaswand zu nur

gewährt, besteht aus einer Reihe von Schirmen, d. h. Brettern von Breite und einer Länge gleich der des Ateliers. Diese liegen parallel neben einander, wie es die Seitenansicht Fig. 3 zeigt. Jedes Brett ЪЪ ist um eine Axe drehbar, die auf einem Eiseubocke rr ruht. (Ist das Atelier noch länger als 6,2 m, so müssen in der Mitte der Länge auch solche Eisenböcke angebracht werden.) Jede Axe der Bretter besitzt eine Kurbel, alle Kurbeln greifen in die Stange SS (s. die untere Fig. 3, welche ein Brett vergrössert darstellt). Diese Stange SS lässt sich in jeder beliebigen Stellung an dem Eisen H fest-machen. Dadurch kann man den Brettern jede beliebige Neigung geben. Am 21. Juni, wo die Sonne 74° hoch steht, würden sie die Stellung haben, wie in Fig. 3. An anderen Tagen, wo die Sonne tiefer steht, klappt man sie weiter auf. I111 Winter kann man sie senkrecht stellen, ausgenommen bei Schnee-

gestöber und Hagelwetter, wo man sie ganz flach legt, schützen. Zu bemerken ist, dass diese Vorrichtung die Sonnenstrahlen abhält, wenn die Sonne nicht zu weit östlich oder westlich steht.

Die Dimensionen des xAteliers Fig. 2, welches den meisten Porträtateliers entspricht, aber auch zu gleicher Zeit Reproduktionszwecken dient, sind:

Länge 9—10 m; Tiefe, von der Nordglaswand N bis zur Hinterwand 6 m; Höhe vorne 3 m (bis zur Sprosse m, Fig. 2) ; hinten 4 m.

zum

SfJISx

ii

ШШШШъ

.-.-У

V-'

T,r

Fig. 6.

(Fig. 7), welche an des Rahmens = 3 m. entsprechend mehrere Horizontalschienen s, weil es im Porträtfach wichtig ist, die Hintergründe möglichst rasch beiseite zu schieben und dadurch wechseln zu können. Die Farbe des Anstrichs der Wände wählt man am besten hell (weiss oder hellblau), um reichlich reflektirtes Licht zum Aufhellen der Schatten zu j erhalten (s. В eleu chtungs grundsät ze). Die obere rück- _ seitige Kante К des Ateliers verdeckt man durch eine Ab- | schrägung a (Fig. 8).    _ j .

ЛУährend der Maler nur wenig Nebenräume für seine j__

Zwecke nötig hat, bedarf deren der Photograph eine ganze Reihe, die man alle den Atelierräumlichkeiten zurechnet:

a.    Für den Negativ prozess («.Photographie): 1. ein Laboratorium Präpariren der Chemikalien (fehlt auch öfters); 2. eine Dunkelkammer;

3. die Retouchirräume für Negativ- und Positivretouche.

b.    Für den Positiv prozess. 1. ein Lichtraum (Kopiratelier) ; 2. ein Dunkelraum, der jedoch ganz bedeutend heller sein darf (Verglasung mit gelben Scheiben oder doppelter Anstrich weisser Scheiben mit Chromgelb genügt) als der Negativdunkelraum. Dieser Raum ist zugleich Waschraum für die aus-kopirten Bilder. 3. Ein Aufkleberaum (Buchbinderei).

Daneben sind noch nötig : Comptoir und Empfangsräume, über deren Anlage das individuelle Belieben des Photographen entscheidet. Als Skizze solcher

Ateliers, die nur der Reproduktion dienen, können höher genommen werden, Porträtateliers nicht. Wichtig ist die У entilation. Hierzu dienen vier Glasfenster tttt (Fig. 2) zum Oeffnen und zwei Ventilationsschächte FF Abziehen der heissen Luft. Die Rippen des Glashauses sind T-Schienen. Die Oberlichtschienen werden oft so gesetzt, dass die Scheiben dachartig liegen (Fig. 4). Unter die tiefer liegenden Schienen legt man Schweissrinnen in der Höhe von HH, Fig. 5, zum Ablauf des Fenster-schweisses. Bei Ateliers mit gekrümmten Simsscheiben (Fig 2) ist solches weniger nötig, der Schweiss läuft, die Krümmung benützend, bis zu der Nordglaswand und wird in einer unter derselben befindlichen Rinne über M aufgefangen, die auf einer ¹/₂ — ³/₄ m hohen Mauer MM (Fig. 5) ruht. Fig. 5 stellt das Innere eines solchen Ateliers dar. Die Glaswand, sowie das Glasdach sind mit Zuggardinen versehen. Die zweckmässigsten sind die von Norden, früher Photograph in Hamburg (Fig. 5 und tj). Die Einrichtung besteht für die Glaswand aus 3 — 4 hängenden Gardinen r, s, t, die auf Ringen an einem einzigen gespannten Messingdraht dd entlang laufen. Ebensolche Messingdrähte sind in gleicher Richtung auch am Glasdache ausgespannt, je zwei dieser Drähte tragen Gardinen o,p, q. Mit Hilfe eines langen Stockes kann man die Dachgardinen o, p, q entweder ausbreiten, so dass , sie den betreffenden Teil des Daches CC gänzlich verhüllen, oder man | kann sie zusammenschieben und dadurch beliebige Lichtöffnungen wie=|=^ in den Teilen A A und В В anbringen. Gleiches lässt sich mit den и ¹'JT' Glaswandvorhängen r, s, t machen. Will man das Licht von den Füssen der Person abhalten, so deckt man den unteren Teil der Glaswand zu, Fis-indem man die Enden von s und t mit Hilfe einer Holzklammer bei / zusammenrafft. Ein Porträtatelier bedarf der sog. Hintergründe, d. i, ausgespannter, teils glatter, teils bemalter Stoffflächen, die von Holzrahmen getragen werden (Fig. 5). Diese hängen an Eisenwinkeln mit Rollen horizontalen Schienen s (Fig. 5) laufen. Höhe und Breite Gewöhnlich hat man mehrere Hintergründe und dem-

6,6 ItVv

Fig 8.

zum

в.

Gesamtanlagen geben wir hier den Grundriss des photographischen Etablissements von Loesclier & Petscli in Berlin. Das Atelier befindet sich neben einem 44 m breiten Garten. Eine Glasgalerie führt vom Vorderhaus über den Hof nach dem Entrée. Der beigefügte Grundriss (Eig. 9) erklärt den Zusammenhang der einzelnen Arbeitsräume. Diese sind so geordnet, dass eine leichte und rasche Kommunikation zwischen denselben möglich ist, welche ein rasches und präzises Ineinandergreifen der einzelnen Arbeiten als auch eine leichte Kontrolle derselben gestattet. Ein zweistöckiges Gebäude auf der Südseite, ein vierstöckiges auf der Westseite des Glashauses wirken als Sonnenschirme. Der Kopirraum liegt, dem gewöhnlichen Brauch entgegen, tiefer als das Atelier und

besteht aus einem Zimmer mit Nordfront'

——iy glaswand, unter yz gelegen, nach dem Garten H7 h hinausgehend. Es ist sonnenfrei und kühl. Das Glashaus b ist 5,33 m breit und 11 m lang, an der Glaswand 3,13 m, hinten 4,38 m b hoch. Bei der so entstehenden Dachneigung von 1,25 m wird der auf dem Dache angesammelte Schmutz durch den Hegen leicht abgewaschen. In der Kante, wo Glaswand und Dach zusammenstossen, befindet sich ein schmales Längseisen oder Träger der Bollen für die Gar-- d dinen. Die Glasscheiben von 0,62 m

A Atelier C Comptoir. WZ Wartezimmer. В Buchbinderei. Breite Werden durch 16 eiserne 1 СИ1 PR Positivretouche. P Pavillon. B‘ Balkon. DR Dunkelkammer.

NR Negativretouche, darunter Kopirraum und Waschraum der T Treppe, nach dem Kopirraum führend.

B'

iiłJRCfl

DR

II

- c=jL&T

WZ

LL ülr

Fig 9

,Q.

* PR

X 6 cm starke Schienen gehalten. Sie liefern eine breite, ruhige Lichtmasse von Norden her. Die übrigen Bäumlichkeiten sind aus der Unterschrift von Eig. 9 erkennbar. Wartezimmer WZ, Dunkelraum DR und Negativretouchir-zimmer sind hier zu klein bemessen und dürften unbedenklich doppelt so gross genommen werden.

Ein ganz neues Glashaus, das höchste Beachtung verdient, hat Eggenweiler, Photograph in Ungarn, vorgeschlagen (s. Eig. 10). Derselbe vermeidet das Glasdach gänzlich. Statt dessen führt er ein sehr hohes Seitenlicht ein, А А und BB (Eig. 10), und lässt das undurchsichtige Dach AAAA steil nach Süden abfallen. Das Dach ist innen ganz weiss gestrichen und refiektirt daher von dem auffallenden Seitenlicht einen beträchtlichen Teil, so dass es wie ein

Firmament wirkt, wenn auch schwächer. In der Höhe AC (etwa die Hälfte der ganzen Höhe) ist ein Oberlichtgardinensystem angebracht, welches gestattet, beliebige Stellen des Dachreflexlichtes abzuschneiden. Seitenlichtgardinen selbstverständ-c lieh. Diese Bauart schliesst die hohe Mittagssonne selbst im Sommer vollständig aus, vermeidet die überstarke Erhitzung des Ateliers, wird durch в Schneefall im Winter nicht beeinträchtigt und ist erheblich billiger als die herkömmliche Konstruktion. Genaue Zeichnung liefert N. Eggenweiler, Photograph, Baab, Ungarn. — Die Kopirräume (s. oben), die bei Loesclier & Petscli unterhalb des Porträtateliers liegen, befinden sich öfters oberhalb desselben und bilden dann ein kleineres Glashaus, dessen Nordglaswand die Fortsetzung der Hintermauer des Ateliers (s. Fig. 2) ist. Die Länge ist gleich der des Ateliers Fig. 2, die Höhe der Glaswand des Kopirraums höchstens 3 m. Tiefe des Kopirraums 2!/₂ m. Ein Teil des Baums von ca. 2*/₂ m Länge und Breite am Ende des Kopirhauses ist nicht verglast, sondern als Einlegerauin für die sensiblen Papiere in die Kopirrahmen abgeschlagen. Er ist durch ein gelbes Fenster erhellt. Hinter dem Kopirhause befinden sich ein Präparir- und Waschraum, ebenfalls gelb verglast und mit Gas- und Wasserleitung versehen, und ein Vorratsraum.

Bilder

Big. 10.

Dimensionen 4x6m bei 4 m Höhe. Man begnügt sich oft auch mit kleineren Räumen, je nach dem Umfang des Geschäfts, s. Reproduktion.

Ueber Drehscheibenateliers

Litteratur: Eder, Handbuch der Photographie, 2. Auflage, Halle 1890—94, Band IV. — H. W. Yogel, Handbuch der Photographie, 4. Auflage, Berlin 1895, Band IY. — Pritsch, Bauhandbuch, Berlin 1880. — Ueber photographische Ateliers mit künstlichem Licht (elekr. Licht, Magnesiumlicht etc.) s. obige Werke, ferner Yolkmer, Technik der Reproduktionen, Wien

1893, und Fritz, Photo lithographie, Halle 1894.

II. W. Vogel.

Athanor (Fauler Heinrich), Bezeichnung für einen zu alchimistischen Versuchen gebrauchten Ofen.

Atherman, keine Wärmestrahlen durchlassend.    Äther man sie, Un

durchlässigkeit für Wärme. S. Wärme.

Athistana, s. Indische Baukunst.

Atlas, in der griechischen Mythologie ein Titan, der wegen einer Empörung gegen Zeus aus Strafe den Himmel tragen musste. Auf diese Mythe ist in der Architektur die Bezeichnung Atlanten (Telamonen) für kräftige männliche Gestalten zurückzuführen, welche eine architektonische Last tragen. Im klassischen Griechenland finden sich noch äusserst selten Atlanten; sie tragen zumeist ein verkröpftes Gebälke, teils mit dem Kopf, teils mit den Händen [1]. In ihrer Haltung zeigt sich Ruhe und Sicherheit [2]. Dasselbe Motiv wurde dagegen mit Vorliebe in der Renaissancezeit, insbesondere in der Barockperiode angewendet. Hier tragen aber die Atlanten ihre Last nur mit Mühe. Zumeist ist dieselbe auf der Schulter aufruhend und mit den Händen gestützt dargestellt ; der Körper erscheint unter der Last gebogen.

von Schubert-Soldern.

Litteratur : [1] Kunsthistorische Bilderbogen, Leipzig 1880, I. Hälfte, Taf. Nr. 5, Eig. 20. — [2] Zd. R. von Schubert-Soldern, Stilisiren der Tier- und Menschenformen, Leipzig 1892, S. 39 und 85.

Atlas, einlegiger, eine Kettenwirkware, mit einer Reihe Kettenfäden gearbeitet.

Atlas, wollener, s. Weberei.

Atlas dyna mit, Sprengstoff, ein Gemenge von Nitroglycerin, Nitrocellulose, Nitrostärke, Nitromannit und Wasserglas. Ohne Bedeutung.

Atlasholz (Ferole-, Satin-, Seidenholz), Holz von Ferolia guianensis AubL, von den Antillen, Cayenne, Rio Grande und anderen Gegenden Brasiliens eingeführt. Es ist hart, porös, kastanienbraun bis hellgelb, purpurrot schattirt oder mit roten, welligen Adern durchsetzt, mit zahlreichen glänzenden Harz-partikelclien zwischen den Fasern und eignet sich ganz besonders zu eingelegten Arbeiten. Auch das ähnliche atlasartig glänzende Holz von Chloroxylon Swietenia in Indien und von Mab a guianensis auf den Baliamainseln geht im Handel unter der Bezeichnung Atlasholz, hie und da wohl auch das Holz unseres Elsebeerbaumes (Sorbus torminalis) und Pflaumenbaumes.

Atlaspapier, ein einseitig lichtgefärbtes, durch besondere Methoden matt-glänzend hergestelltes Papier. S. Buntpapier sort en.

Atlasspat, s. Kalkspat.

Atlastrikot ist eine Kettenwirkware, mit zwei Reihen Kettenfäden gearbeitet.

Atmolyse, nach Graham die Trennung von Gasgemischen durch Diffusion (s. d.).

Atmometer, s. Verdunstungsmesser.

Atmosphäre. Als Atmosphäre kennzeichnet die Meteorologie die gasförmige Hülle, welche den festen Erdkörper umgibt; als Gegensätze erscheinen demnach Litho- und Hydrosphäre (dr/irj, Dampf; Àldog, Stein; vöoiq, Wasser). Man nimmt an, dass die Atmosphäre durch eine Grenzfläche, für deren sämtliche Punkte sich dann Anziehungs- und Schwungkraft gegenseitig neutralisiren müssten, von dem übrigen Weltraum getrennt sei; die Gestalt dieser Fläche hat Helmert [1] theoretisch bestimmt. Welches die Mächtigkeit der Atmosphäre sei, darüber gehen die Ansichten noch weit aus einander. Nach Laplace betrüge dieselbe 4800 geographische Meilen; aber es ist einleuchtend, dass in einer solchen Entfernung von der Erdoberfläche die Luft viel zu dünn sein müsste, um irgendwie noch simienfallig zu sein, da schon in einer Höhe von 8 Meilen, wie die bekannte barometrische Höhenmessungsformel ergibt, die Dichte der Luft nur noch von derjenigen am Meeresspiegel beträgt [2]. Optische Erscheinungen, nämlich das Polarlicht, das ja doch für seine Manifestation eines materiellen Substrates bedarf, und die Entzündung der leuchtend werdenden Meteorite nötigen zu der Annahme, dass in einer Höhe von 70 km noch Luft von messbarer Dichte vorhanden sein muss [3]; nach Bergman könnte das Nordlicht sogar noch in einer Höhe von 1625 km zustande kommen [4]. Unsere atmosphärische Luft ist nicht, wie etwa das Wasser, eine chemische Verbindung, sondern lediglich ein Gemenge von Gasen, in dem sich zudem auch noch gewisse nichtgasförmige Körper suspendirt finden. Die wesentlichen Bestandteile sind Sauerstoff und Stickstoff; die zuverlässigsten eudiometrisclien Experimentaluntersuchungen haben gelehrt, dass in 100 Volumteilen Luft sich 20,9 Volumteile Sauerstoff und 79,1 Volumteile Stickstoff befinden. Die örtlichen Schwankungen des Sauerstoffgehaltes können nur als sehr geringfügig gelten. Akzessorische Bestandteile der atmosphärischen Luft, die jedoch so gut wie niemals fehlen, sind Kohlensäure (im Mittel 0,3 Volumteile pro mille), Ammoniak, das jedoch in der Luft nicht frei, sondern als Karbonat, Nitrat und Nitrit auftritt, Salpetersäure und salpetrige Säure, Ozon und Antozon (Wasserstoffsuperoxyd) [5].

П (>

Die Akten über das wahre Wesen des Ozons sind noch nicht geschlossen; zumeist erblickt man in ihm eine allotrope Eorm des Sauerstoffs, indem das gewöhnliche Sauerstoffmolekül sich aus zwei, das Ozonmolekül dagegen aus drei Atomen zusammensetzt. Natürlich kommen unter besonderen Umständen auch noch anderweite Gase in der Atmosphäre vor, allein dieselben sind bloss als zufällige Beimengungen, als gasförmige Verunreinigungen der Luft zu betrachten. Dahin gehören Sumpfgas, Schwefel-, Kohlen- und Phosphorwasserstoff, Schwefelsäure und schweflige Säure, Wasserstoff, flüchtige Fettsäuren u. dergl. [6]. Wichtig ist dagegen, dass die Luft nahezu immer Wasserdampf in sich schliesst, d. h. kleine, massive Wasserkügelchen, welche sich infolge langsamer Verdunstung oder akuter Verdampfung von der Hydrosphäre losgerissen haben und nunmehr in der Atmosphäre frei schweben. So lange ihre Grösse eine gewisse Grenze nicht überschreitet, bleiben sie unsichtbar ; vergrössert schliessen sie sich zuNebel und Wolken zusammen. Für jede Temperatur existirt eine gewisse maximale Feuchtigkeit ; sinkt das Thermometer unter den Taupunkt herab, so vermag die Luft den ihr beigemengten Wasserdampf nicht mehr ganz als solchen bei sich zu behalten, und es wird der überschüssige Teil als .Regen oder Schnee ausgeschieden. Nicht ausser acht darf endlich der Staub gelassen werden, auf dessen hohe Bedeutung für die Physik der Atmosphäre zumal die Forschungen von Aitken und Assmann Licht geworfen haben [7] ; scheint es doch, dass ohne ihn keine Wolkenbildung möglich ist, indem er die Ansatzkerne für die sich ballenden Wasserkugeln liefert. Mechanische und chemische Vorgänge an der Erdoberfläche, zumal der Verwitterungsprozess, liefern das Material für den atmosphärischen Staub, der oft in Staubwinden emjmrgewirbelt wird und, wieder niedergeschlagen, schichtenbildend wirkt (äolische Formation in Zentralasien). Aber auch Verbrennungsprodukte steuern erheblich bei, wie dies besonders der durch das Abbrennen der Moorböden in Nord Westdeutschland erzeugte Moorrauch, dessen Identität mit dem Höhenrauch noch nicht als feststehend zu erachten ist, beweisen kann. Hierher gehören auch der Blut- und Schwefelregen, zwei viel besprochene und früher mit abergläubischem Blick betrachtete Erscheinungen. Der Wind trägt rötlich schimmernden Staub (Passatstaub) oder die abgerissenen Teile junger Pflanzen mit sich fort, und diese Festkörper fallen zur Erde, sobald die Intensität der Luftbe\vegung nachlässt.

Litteratur: [1] Helmert, Die mathematischen und physikalischen Grundlagen der höheren Geodäsie, Bd. II, Leipzig 1884. 8. 100. — [2] Hann. v. Hochstetter-Pokorny, Allgemeine Erdkunde, Prag-Leipzig 1886, S. 69. — [3] Günther, Die Meteorologie, München 1889, S. 13 ff. —

[4] Lemström, L’Aurore Boréale, Paris 1886, S. 45 ff. — [5] Kenk, Die Luft, Leipzig 1886.

(v. Pettenkofer & Ziemssen, Handbuch der Hygiene und der Gewerbekrankheiten, 1. Teil. 2. Abt.,

2. Heft.) — [6] Flügge, Lehrbuch der hygienischen Untersuchungsmethoden, Leipzig 1881. —

Günther.

[7] Assmann, Die Bedeutung des Staubes in der Atmosphäre, Magdeburg 1882.

Während nach dem Befunde der astronomischen Spektralbeobachtungen die Atmosphäre der Sonne aus sehr leichten Glasen, aus Wasserstoff und darüber aus Helium und Koronium besteht, ist die Atmosphäre der Erde (wahrscheinlich annähernd übereinstimmend auch die Atmosphäre der anderen Planeten) aus schwereren Glasen gebildet (vergl. oben). Die Menge des Wasserdampfs schwankt je nach Temperatur und relativer Feuchtigkeit in weiten Grenzen; sie beträgt in Deutschland, einem mittleren Dampfdruck von 6 bis 8 mm entsprechend, im Jahresmittel etwa 1 Gewichtsprozent. Auch der Prozentgehalt der anderen Bestandteile ist nicht ganz konstant. Jolly [1] fand zwischen Nordostwind und Südwestwind eine Abnahme des Sauerstoffgehalts von 0,5%. Ob die Diffusion der einzelnen Atmosphärengase so unabhängig erfolgt, dass jedes seinem eigenen Barometergesetz gehorcht, entsprechend seiner spezifischen Dichte, so dass beim Aufsteigen in die Höhe der Gehalt der Luft zuerst an Kohlensäure und dann an Sauerstoff sich zu Gunsten des leichteren Stickstoffs vermindern müsste [2], steht noch nicht fest. Es könnte dann ein minimaler Prozentgehalt an Wasserstoff, den Boussingault [3] gefunden hat, mit der Erhebung sich beträchtlich vermehren und es müsste in sehr grosser Höhe dieses Gas über die andern überwiegen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, dass ein grösserer Prozentgehalt von Wasserstoff neben Sauerstoff bestehen könne, da bei den elektrischen Entladungen in der Atmosphäre beide sich zu Wasser verbinden müssten. Andererseits deutet das Spektrum des Polarlichts durch eine eigentümlich grüne Linie auf die Anwesenheit eines sehr leichten Gases in den höchsten Gebieten unserer Atmosphäre, eines Gases [4], das vielleicht mit dem Koronium der Sonne identisch ist. Auch dieses Gas müsste an der Erdoberfläche einen wenn auch noch so wenig höheren Druck besitzen als in den Höhen der Polarlichterscheinungen, und wir müssten die Annahme machen, dass es sich wegen seiner äusserst geringen Dichte und hoher Flüchtigkeit der chemischen Prüfung und Wägung entziehe.

von

erniedrigung in jenen der ungehemmten Sonnenstrahlung ausgesetzten Höhen zugegeben, erscheint die Dichte der Sauerstoff- und Stickstoffatmosphäre dort viel zu gering, um durch ihre Reibung Meteoriten zum Erglühen zu bringen. Die Beimengung eines sehr leichten Gases aber zu unserer Luft würde sowohl diese Reibung möglich erscheinen lassen, als auch den langsamen Abfall der Luftdichte und der Lufttemperatur erklären.

Die Temperatur der Atmosphäre ist eine nach Jahreszeit, Tageszeit, Klima und Wetter sehr veränderliche Grösse; die Karten der Isothermen, Isotheren und Isocliimenen geben das Bild dieser Veränderlichkeit. Mit der Erhebung über die Erdoberfläche zeigt die Temperatur gesetzmässig eine Abnahme, deren normaler Betrag wegen vielfacher das Gesetz beeinträchtigender Einflüsse, wie ungleiche Beschaffenheit und Erwärmung des Erdbodens und dadurch veranlasste regelmässige und unregelmässige vertikale und horizontale Strömungen, Erwärmung der Luft durch die Sonnenstrahlen und die dunkle Strahlung der Erde, Kondensation des aufsteigenden Wasserdampfs, der experimentellen Bestimmung Schwierigkeiten macht. In einzelnen Fällen, wie in kalten Wintern bei hohem Barometerstand, zeigt sich die Luft in den

Kur die Annahme eines solchen Gases von äusserst geringer spezifischer Dichte scheint im stände zu sein, die beträchtliche Höhe der Erdatmosphäre zu erklären. Die Dämmerungserscheinungen und besonders die aus den Sternschnuppenbeobachtungen gefolgerte Berechnung Schiaparellis [4] ergeben eine Höhe von wesentlich über 200 km, während das Barometergesetz unter Berücksichtigung der Temperaturabnahme A. Ritter [5] auf eine theoretische Höhe von nur etwa 29 km führten. Erst die weitere Annahme, dass in grosser Höhe, ähnlich dem Wass er dampf, auch der Stickstoff und Sauerstoff gefrieren und latente Wärme abgeben, gestattete A. Ritter, eine theoretische Höhe 349 km zu berechnen. Selbst die Möglichkeit einer solchen Temperatur-

unseren

Thälern kälter als auf den Bergen. Die von Glaisher im Luftballon gemachten Messungen ergeben [6] pro 100 in Erhebung folgende Temperaturabnahme in Celsiusgraden in verschiedenen Höhenstufen:

Luftströmungen (Winde, Stürme, Orkane, Cyklone) entstehen teils als Folge ungleicher Erwärmung verschiedener Teile der Erdoberfläche, (s. Passat-winde), teils infolge der Aufhebung des stabilen und indifferenten Gleichgewichts der Lagerung der Atmosphärenschichten durch Temperatursteigerung in den untersten Schichten, wodurch ein labiler Gleichgewichtszustand erzeugt wird. Dieser Zustand wird die Ursache vertikaler Strömungen, die von reichlichen Niederschlägen begleitet sind.

Die Physik der Atmosphäre heisst Atmosphärologie bezwr. Meteorologie; unter den neueren Bearbeitungen derselben verweisen wir auf [10] bis [15].

Aug. Schmidt

1. zwischen

Ueber die Ursache dieser Temperaturabnalime mit der Höbe geben die Meteorologen keine übereinstimmende Erklärung [5], [7], [8]. Hach A. Schmidt [9] u. [L0] müsste durch die alleinige Wirkung der Wärmebewegung der kleinsten Teilchen, durch die dem Fallgesetz entsprechende Abnahme der molekularen Geschwindigkeit nach oben die Temperatur der Luft mit der Erhebung über die Erdoberfläche sich erniedrigen unter Wärmeleitung von oben nach unten. Die Temperatur müsste in trockener Luft pro 100 m um 1,41° C. sinken. Vermindernd auf dieses Temperaturgefäll wirken: 1. Die bei der Kondensation des Wasserdampfs in der Höhe frei werdende und die bei Verdunstung des Wassers in den unteren Schichten gebundene Wärme, 2. die Absorption der Sonnenstrahlung, welche in den oberen Schichten verhältnismässig stärker ist, 3. die Luftströmungen, 4. die wahrscheinliche Gegenwart eines sehr leichten Gases in der Atmosphäre. Das Gefall verstärkend wirkt in den unteren Schichten die Leitwärme des Erdbodens, wo derselbe durch die Sonnenstrahlung auf eine die der Lufttemperatur übersteigende Temperatur erwärmt ist und die Reibungswärme, in welche die kinetische Energie der Luft sich umwandelt. — Der Luftdruck entsteht durch den Gegensatz des Ausdehnungsbestrebens der Luft und ihres Gewichts. Die Atmosphäre lastet auf der Erdoberfläche mit einem Gewicht, das in Meereshöhe im Mittel ungefähr gleich dem Gewicht einer Quecksilbersäule von 0,76 m Höhe ist (Normalbarometerstand gleich 1,033 kg-Pressung pro cm²). Eür jeden Meter Erhebung bei 0° C. nimmt der Luftdruck um den 7990sten Teil seines jeweiligen Betrages ab (s. Barometer).

Der Luftdruck zeigt unregelmässige und regelmässige, tägliche und jährliche Schwankungen. Im Jahresmittel der verschiedenen geographischen Breiten zeigt sich ein Minimum von 757,9 mm unter 10° nördlicher Breite. Mit zunehmender Breite findet sich ein Maximum von 762,4 mm unter 35° Breite nördlich und ein solches von 763,5 mm unter 30° Breite südlich, ein weiteres Minimum von 758.2 mm unter 65° und ein solches von 738 mm unter 70° südlich.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Litteratur: [1] Jolly, Die Veränderliche der Zusammens. der atm. Luft, Verhandlungen der k. bayer. Akad. d. W., Bd. XIII, 2. Abt. — [2] Hann, Das Dalton’sche Besetz und die Zusammens. der atm. Luft in grossen Höhen, Zeitschr. d. österr. Gesellsch. für Meteorologie, 1875, S. 11 ff. — [3] Boussingault, Pogg. Ann., Bd. XXXVI, S. 458. — [4] Schiaparelli, Entwurf einer astronom. Theorie der Sternschnuppen, übers, von v. Boguslawsky, Stettin 1871, S. 4. — [5] A. Bitter, Anwendungen der mechan. Wärmetheorie auf kosmolog. Probleme, Leipzig 1882, S. 8—10. — [6] Physikal. Tabellen von Landolt und Börnstein, 2. Aufl., Berlin 1894, S. 205. — [7] Guldberg und Mohn, Zeitschr. der österr. Ges. f. Meteorok, 1878, S. 113 u. f. — [8] Bezold, Mitteil, der Beri. Akad., 1888, S. 487 u. f. — [9] Böklen, Mathem. naturw. Mitteilungen, Tübingen 1890, Bd. III, S. 23 u. f. — [10] Besond. Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg, Juli 1894, S. 97—104. — [11] H. Mohn, Grundriss der Meteorologie, Berlin 1883. — [12] Sigm. Günther, Lehrb. der Geophysik und physikalischen Geographie, Stuttgart 1884. — [13] Sprung, Lehrbuch der Meteorologie, Hamburg 1885. — [14] VanBebber, Lehrb. der Meteorok, Stuttgart 1890. — [15] Joh. Müller, Lehrb. der kosmischen Physik, 5. Aufl. von O. F. W. Peters, Stuttgart 1894.

Vgl. auch Pneumatische Eisenbahnen [2].

Atmosphäre, in der Technik, besonders im Maschinenbau, gebräuchliches Mass für die Pressung = 1,033 kg pro cm².

Atmosphärilien, die Bestandteile der Atmosphäre, insbesondere Sauerstoff, Ozon, Wasser, Kohlensäure, Ammoniak, Salpetersäure, salpetrige Säure.

Atmosphärische Eisenhahn, von dem dänischen Ingenieur Medhurst angegebenes Eisenbahnsystem, bei welchem die auf gewöhnlichen Gleisen laufenden Wagenzüge durch feststehende Maschinen bewegt werden. Als Uebertragungsmittel der Kraft dient die atmosphärische Luft, die sich in einem längs der Fahrschienen hinlaufenden Bohrstrang befindet. Letzterer besitzt einen Längsschlitz, in welchem sich ein mit einem der Fahrzeuge in Verbindung stehender Kolben bewegt. Wird durch die feststehende Betriebsmaschine die Luft vor dem Kolben ausgesaugt, so bewegt sich derselbe und durch ihn der Wagenzug infolge des Atmosphärendruckes. Die erste Strecke einer solchen Eisenbahn kam 1839 in England zwischen Kingstow und Dalkey zur Ausführung, später noch zwei in England und eine dritte in Frankreich ; keine derselben hat jedoch das Jahr 1850 überdauert, weil man sich sehr bald von der Unzweckmässigkeit des Systems überzeugte. Die hauptsächlichsten Uebelstände bestehen darin, dass sich Undichtigkeiten des Schlitzes und Kolbens, ferner starke Reibungswiderstände und infolge dessen grosse Arbeitsverluste nicht vermeiden lassen [1]. Die Betriebs- und Unterhaltungskosten waren in allen Fällen erheblich grösser als bei Lokomotivenbetrieb.

Littérature [1] Sternberg in Heusinger v. Waldegg, Handb. f. spezielle Eisenbahntechnik, Leipzig 1870, Bd. I, Lap. XVIII (das. auch viele Litteraturangaben).— [2] Bulletin de la société vaudoise des ingénieurs et des architectes, Jahrg. 1879; „Die Eisenbahn“, 1880, Bd. XII, S. 10.

Atmosphärische Elektrizität. Die Luft erscheint immer mit freier Elektrizität geladen. Ein in einiger Höhe über dem Boden isolirt aufgestellter Konduktor zeigt, wenn er mit der Erde leitend verbunden und die Verbindung hierauf aufgehoben wird, eine Ladung, ein Potentialgefäll gegen die umgebende Luft, welches mit dem Elektroskop geprüft und gemessen werden kann. Bei heiterem Wetter erweist sich die Luft mit der Höhe zunehmend positiv elektrisch, bei Nebel in verstärktem Masse. Bei zunehmendem Dunstdruck, aber unabhängig von der relativen Feuchtigkeit, nimmt das Potentialgefäll ab. Dementsprechend findet eine tägliche und jährliche Veränderlichkeit statt. Die Niederschläge, Wolken, Regen, Schnee, sind bald positiv, bald negativ elektrisch. Die starke Ladung dieser Niederschläge erzeugt Entladimgserscheinungen, seien es plötzliche Entladungen mit Blitz und Donner zwischen Wolke und Wolke, oder zwischen Wolke und Erde, oder seien es Entladungen mit Büschellicht, wie die Flächenblitze mit schwachem Donner oder wie das St. Elmsfeuer, durch welches sich die Elektrizität der Erde, aus Spitzen ausströmend, gegen die Atmosphäre entladet. lieber den Ursprung der atmosphärischen Elektrizität und die Ursache ihrer Veränderungen gibt es eine Reihe von Theorien, welche sich möglicherweise gegenseitig ergänzen. In Betreff der Beobachtungen und der neuesten Theorien verweisen wir auf die Arbeiten von Exner [1] und von Elster & G eitel [2], sowie auf die eingehendere Behandlung der Frage bei Reis [3] und bei Dvorak [4].

Au ff. Schmidt.

Litteratur: [1] Exner, Beobachtungen über atmosph. E., Sitzungsbericht der Wien. Akad., 96, 1887, S. 149, und Exners Repertorium, 24, 1888, S. 677 u. f. — [2] Elster & Geitel, Messungen des normalen Potentialgefälls in absolutem Masse, Sitzungsber. der Wien. Akad., 98, 1889, Abt. II, S. 909—960; ebenda, 99, 1890, S. 421—450; ebenda, 99, 1891, Abt. II, S. 1008—1027; ebenda, 101, 1892, Abt. lia, S. 1485—1504; dieselben, Wiener Anzeiger, 1892, S. 43 u. f. — [3] P. Reis, Lehrb. der Physik, 8. Aufl., Leipzig 1893, S. 886 u. ff. — [4] Dvorak, Bemerkungen zur Theorie der atmosph. El., Zeitschr. für den physik. und ehern. Unterricht, 1894, 3. Heft, S. 166 u. ff.

Atmosphärische Linien, s. Spektralanalyse.

Atmosphärische Maschine, Bezeichnung für die von Netvcomen kon-struirte Dampfmaschine, bei welcher der Kolben durch den Dampfdruck gehoben und nach Kondensirung des Dampfes mittelst Einspritzwassers durch den Atmosphärendruck wieder niederbewegt wurde.

Atmosphärische Strahlenbrechung, die infolge der ungleichen Dichte der Atmosphäre eintretende Brechung der Lichtstrahlen. Erfahrungsgemäss nimmt die Dichte der Atmosphäre und damit ihr Brechungsvermögen von unten nach oben ab ; man kann sich dementsprechend die Luftmasse als aus unendlich vielen, unendlich dünnen Schichten bestehend denken, von welchen die nach oben folgenden stets um einen gewissen Betrag an Dichte abnehmen. Ein von einem leuchtenden Punkte ausgehender Lichtstrahl wird daher nach dem allgemeinen Brechungsgesetz, dass beim Uebergang vom dünneren ins dichtere Medium die Brechung zum Einfallslote hin erfolgt, eine gekrümmte Bahn beschreiben, deren hohle Seite der Erde zugekehrt ist. Da das Auge einen Punkt in der Richtung der Tangente des letzten Kurvenelementes sieht, so muss aus dieser Richtung, dem „scheinbaren Ort“ des Punktes, auf die Richtung der geraden Verbindungslinie von Auge und Punkt, den „wahren Ort“, geschlossen werden. Der Unterschied dieser beiden Richtungen wird die Refraktion genannt. Wegen dieser Refraktion sieht das Auge demnach bei normalem Zustande der Atmosphäre die Gegenstände zu hoch. Ist der leuchtende Punkt ein Himmelskörper, so dass der Lichtstrahl die ganze Atmosphäre durchlaufen muss, so spricht man von astronomischer Refraktion, befindet sich der leuchtende Punkt auf der Erde, so dass der Lichtstrahl nur die untersten Schichten der Atmosphäre durchdringt, so spricht man von terrestrischer Refraktion. Die erstere bedingt eine Korrektion astronomischer Messungen, die letztere eine solche geodätischer Messungen; beide Refraktionen sind nur ihrer Grösse nach vou einander unterschieden. Im Horizont ist die Strahlenbrechung am unregelmässigsten, ihr Betrag am grössten (die Refraktion ist hier rund = */2°), in der Scheitellinie (Zenit) am regel-mässigsten und kleinsten (Refraktion = Kuli). Die Refraktionswerte lassen sich ableiten aus theoretischen Betrachtungen über die physikalische Beschaffenheit der Atmosphäre oder aus besonders angestellten Beobachtungen. Die Strahlenbrechung hat in technischer Hinsicht besonders für Höhenmessungen nach entfernten Zielen Bedeutung,, s. hierzu Trigonometrische Höhenmessung und Terrestrische Refraktion.

Reinhertz.

Atmuilgsapparate dienen dazu, das Arbeiten in Räumen zu ermöglichen, die mit Luftarten erfüllt sind, welche an und für sich zur Atmung ungeeignet sind. Die Verschlechterung der atmosphärischen Luft, welche in reinem Zustande etwa aus 21 Volumenprozent Sauerstoff, 79% Stickstoff und 0,03 °/₀ Kohlensäure besteht, hat namentlich die folgenden Ursachen: entweder mischen sich Staub und Rauch der Luft mechanisch bei, oder es wird der in der Luft enthaltene Sauerstoff durch Atmung und Verbrennungsprozesse aufgebraucht oder als Kohlensäure zurückgegeben, oder es mischen sich auch, so im Bergbaubetriebe und in der chemischen Industrie, der Luft die bereits erwähnte Kohlensäure oder andere Gase bei, welche schädlich auf den Organismus einwirken, wie Kohlenoxydgas, Ammoniakgas, Schwefelwasserstoffgas, saure Dämpfe, der höchst entzündliche Benzindampf, Leuchtgas u. s. w. Die Atmungsapparate sind daher namentlich für die Feuerwehren (bei welchen auch noch Schutz gegen strahlende Wärme in Frage kommt), für die chemische Industrie und für den Bergbaubetrieb von Bedeutung; ihre Bauart ist, je nach der Beschaffenheit der in Frage kommenden Räume, der Zeitdauer der Benützung und der Natur des Luftgemenges, erheblich verschieden. 1st der Luft nur Staub und Rauch beigemengt, die chemische Beschaffenheit aber im übrigen fast unverändert, so genügt ein Filtriren der Luft, um sie wieder atembar zu machen; gewöhnlich wird in Glycerin getränkte Watte, welche, lagenweise mit gewöhnlicher Watte wechselnd, in einem kleinen Behälter untergebracht ist, dazu benützt, ein Mundstück führt die gereinigte Luft dem Munde zu, die ausgeatmete Luft entweicht durch ein Ventil ins Freie, die Nase wird entweder durch das Mundstück mitbedeckt oder durch eine Nasenklemme geschlossen. Derartige Apparate sind unter dem Namen Gesichtsmasken vielfach im Gebrauch und gestatten den Aufenthalt in staubigen und rauchigen Räumen etwa auf die Dauer von 30 Minuten ; sie werden mit leichten Riemen am Kopfe befestigt, zur Beleuchtung dient eine gewöhnliche Laterne. Sind der Luft dagegen schädliche Gase beigemengt, so wird die Atmung durch Zuführung von atmosphärischer Luft oder von Sauerstoff ermöglicht. Die hierher gehörigen Apparate zerfallen in Schlauchapparate, Reservoirapj)arate (zum Teil T orni ster app ar at e genannt) und in Zirkulationsapparate.

Bei dem Schlaucliapparate wird dem Manne Atmungsluft durch einen Schlauch zugeführt ; für geringe Längen genügt die Aspirationskraft der Lunge, in diesem Falle ist der Schlauch durch ein Mundstück luftdicht mit dem Munde verbunden. Bei grösseren Längen wird die Atmungsluft von einem zweiten Manne mittelst eines einfachen Blasebalges oder einer kleinen Presspumpe in den Schlauch gedrückt, auch wird wohl der grössere Teil des Schlauches durch eine fest angebrachte Pressluftleitung ersetzt. Der Kopf des Mannes ist gewöhnlich von einer Art Helm, ähnlich wie ein Taucherhelm, mit Schaulöchern, Ausblaseventil und Anschlussstutzen für den Schlauch vollständig umgeben, zuweilen auch der Oberkörper durch eine Art Jacke geschützt, namentlich wo es sich darum handelt, die strahlende Wärme abzuhalten; der zugeführte Luftüberschuss umspült Kopf und Oberkörper und wirkt kühlend. Die Schlauchapparate stehen dort zweckmässigerweise in Anwendung, wo, wie in chemischen Fabriken, nur Bäume von geringer Ausdehnung zu betreten sind; bei grösserer Länge muss der Schlauch überwacht werden und das Nachziehen desselben hindert die freie Bewegung. Letztere wird in vollem Masse erreicht durch die Reservoirapparate, da der Mann in einem am besten als Tornister gebauten Behälter eine entsprechende Luftmenge im komprimirten Zustande mit sich führt. Zu diesen Apparaten, welche namentlich für Zwecke des Bergbaues bei Arbeiten in Brandgasen (s. Grubenbrand) und in Nachschwaden (s. Wetter) Anwendung finden, gehört u. a. der Rettungsapparat von Rouquayrol-Denayrouse, in demselben ist die atmosphärische Luft auf etwa 30 Atmosphären Druck mit Hilfe einer doppelt wirkenden Plungerdruckpumpe verdichtet. Beim Gebrauch reduziren Ventile die Pressung auf den Atmosphärendruck, die einmal eingeatmete Luft wird in die Umgebung ausgeatmet. Je nach der Grösse des Tornisterinhaltes reicht die Luftmenge für 20—30 Minuten zur Atmung und zur Speisung einer mitzuführenden Sicherheitslampe (s. d.) aus. In einer Minute atmet nämlich ein Mann etwa 13 1 Luft ein und eine Lampe von ausreichender Helligkeit verbraucht 5 1 Luft. In diesen Apparaten wird der Stickstoff der atmosphärischen Luft unnötigerweise mitgeführt und die ausgeatmete Luft enthält neben 4°/0 Kohlensäure noch 18 °/₀ Sauerstoff, welche verloren gehen. Diesen Umständen trägt als der bekannteste unter den Zirkulationsapparaten der Atmungsapparat von Fleuss Rechnung ; er besteht aus einem Kautschukbeutel mit gewöhnlicher Luft, der an den Tornisterriemen auf der Brust getragen wird und dem zu einem Tornister vereinigten Sauerstoffbehälter (mit Füllung von 20 Atmosphären Pressung) und Absorptionskasten. Aus dem Kautschukbeutel führt ein Gummischlauch, der an eine Mund, Nase und Augen schützende Maske angeschlossen ist, die Atmungsluft dem Manne zu, die ausgeatmete Luft gelangt durch einen zweiten Gummischlauch in den Absorptionskasten, woselbst durch kaustische Soda die ausgeatmete Kohlensäure gebunden und die Feuchtigkeit von trockenen Hanflagen aufgenommen wird. Zu der so gereinigten Luft strömt durch ein Reduktionsventil die nötige Menge Sauerstoff aus dem Behälter und darauf tritt sie wieder in den Kautschukbeutel ein ; es wird somit der ganze Sauerstoff auch nutzbringend zur Atmung verwendet. Die Grösse des Sauerstoffbehälters ist derart bemessen, dass ein Mann 3—4 Stunden mit dem Apparate arbeiten kann.

Zur Beleuchtung dient eine elektrische Akkumulatorenlampe. In neuerer Zeit werden für Verwendung von Gasen in der Technik gepresste Stahlbomben gefertigt, welche auf einen Druck von 250 Atmosphären geprüft sind und gewöhnlich mit Gas von 100 Atmosphären Spannung gefüllt werden, übrigens mit Reduktionsventil und Manometer versehen sind. Auf den Bahnen findet der Versand als gewöhnliches Frachtgut statt. Durch Anwendung solcher Sauerstoffbehälter würde der Fleussapparat eine Benützung auf entsprechend längere Zeit gestatten. Näheres über Gebrauch und Einrichtung der Atmungsapparate in [1] bis [3].

Litteratur : [1] Kreischer, Ueber Rettungsapparate beim Bergbau und speziell über den Fleussapparat, Jahrbuch für das Berg- und Hüttenwesen im Königreich Sachsen auf das Jahr 1886, Freiberg, S. 147. — [2] Serio, Leitfaden zur Bergbaukunde, 4. Auf!., Berlin 1884, Bd. II, S. 473. — [3] Köbler. Gr., Lehrbuch der Bergbaukunde, 3. Auf!., Leipzig 1892, S. 769. Treptow.

Atolle, s. Inseln.

Atom, vom griechischen ато/лог, unteilbar, bezeichnete im Sinne der altgriechischen Philosophen die kleinsten Teilchen der Materie, über welche deren Teilbarkeit nicht hinausgeht. Die Zahl der verschiedenen Arten von Atomen, zu denen man so gelangt, war nach den alten Anschauungen eine beschränkte; am bekanntesten ist die Hypothese des Empedokles, der die vier Urstoffe Feuer, Wasser, Luft, Erde als Bestandteile aller Dinge ansieht. In den Händen der Chemiker hat sich der Begriff des Atoms dahin umgestaltet, dass es, für jedes chemische Individuum verschieden, diejenige kleinste Menge darstellt, die nicht weiter teilbar ist, ohne ihre chemischen Eigenschaften zu verändern. In dieser Bedeutung, die seitdem auf die „Molekel“ (s. Molekül) übergegangen ist, wird Atom neben seiner heutigen bis in die Mitte des neunzehnten Jahrhunderts von den Chemikern gebraucht. Die Avogadro’sche Theorie (s. Gras) jedoch, nach welcher alle Glase gleichviel Atome (im Sinne der letzten Definition) unter gleichen physikalischen Bedingungen in gleichem Baume enthalten, ergab als notwendige Konsequenz die Existenz von Teilen dieser Atome. Es enthalte 11 Glas n Atome, z. B. Wasserstoff ; 1 1 Wasserstoff verbindet sich mit 1 1 Chlor zu 2 1 Salzsäuregas; in letzteren 2 1 sind nun 2 n Atome Salzsäuregas, von denen jedes ein Wasserstoffteilchen enthält, es haben sich also aus den ursprünglichen n Atomen 2 n Teilchen gebildet. Man hat nun diesen Teilatomen, den kleinsten Mengen eines chemischen Elements, welches in einer Molekel vor kommt, den Kamen der Atome beigelegt und den früheren Begriff des Atoms in Molekel verändert (vergl. auch Molekül, Atomgewicht, Atom-

theorie).

Abegg.

Atomdispersion, s. Atomrefraktion.

Atomgewicht. Von den physikalischen Eigenschaften der Atome (s. d.) ist die wichtigste ihre Masse oder Gewicht, welche jedoch nur in relativem Masse bestimmbar ist, solange die absoluten Dimensionen der Atome unbekannt sind. Durch die chemische Analyse einer Verbindung ergibt sich zunächst das gegenseitige Gewichtsverhältnis der Elemente, die diese Verbindung zusammensetzen oder ihr relatives Verbindungsgewicht, welches der Vergleichbarkeit wegen auf eine gemeinsame Einheit bezogen wird. Um hieraus das relative Gewicht der Atome zu erfahren, bedarf es der Kenntnis, wieviel Atome der verschiedenen Elemente sich zu einer Molekel der betreffenden Verbindung

vereinigen.

Eine Entscheidung hiefür bietet in vielen Fällen das Gesetz von Gay-Lussac, dass gasförmige Elemente sich in einfachen rationalen Volumverhältnissen verbinden und das Volumen der entstandenen Verbindung, wenn gasförmig, ebenfalls in einfachem Verhältnis zu dem der Bestandteile steht. Mit Hilfe von Avogadros Erklärung, dass gleiche Volumina aller Gase gleichviel Molekeln enthalten, erweist sich die Dampfdichte, d. h. das Gewicht eines Einheitsvolums jeden Gases, als ein Mass seines relativen Molekulargewichts. Die kleinste Gewichtsmenge eines Elements, die in irgend einer seiner Verbindungen in diesem Einheitsvolumen gefunden wird, bezeichnet man als sein Atomgewicht. Für diese Gewichtsmengen ist von Dulong und Petit die Gesetzmässigkeit gefundenworden, dass die Wärmemengen, die dieselben in festem Aggregatzustand bei gleicher Temperaturerhöhung aufnehmen, annähernd gleich sind. Die Gleichheit dieser Atomwärmen, pro Atomgewicht in Grammen (Wasserstoff = l) ca. 6,4 Grammkalorien pro °C., ermöglicht nun auch, das Atomgewicht derjenigen festen Elemente zu bestimmen, die keine gasförmigen Verbindungen ein-gehen: es ist derjenige Bruchteil oder dasjenige Vielfache des Verbindungsgewichts in Gramm, welcher bei Temperaturerhöhung um lu C. ungefähr 6,4 Grammkalorien aufnimmt. Die Elemente mit sehr kleinen Atomgewichten zeigen erhebliche Abweichungen von diesem Gesetz. Eine weitere Bestimmung des Atomgewichts ergibt sich aus dem von Mitscherlich entdeckten Isomorphismus (s. Isomorphie).

Es hat sich gefunden, dass die Molekeln analoger chemischer Verbindungen von gleicher oder ähnlicher Kristallform die analogen Elemente im

Verhältnis ihrer Atomgewichte enthalten, doch sind die so erhaltenen Zahlen nur als eine Bestätigung der auf anderen Wegen gefundenen anzusehen. Als Einheit der Atomgewichte diente, durch Berzelius eingeführt, lange Zeit der Sauerstoff = 100, gegenwärtig bezieht man jedoch, um handlichere Zahlen zu haben, dieselben auf das kleinste, den Wasserstoff = 1, wobei aber der Uebel-stand besteht, dass nur sehr wenige Elemente Wasserstoffverbindungen liefern und so ihr Verhältnis zu diesem nur indirekt ermittelt werden kann. Der Ueber-legenheit der Sauerstoffeinheit, die für alle Elemente direkt bestimmbar ist, hat man in neuester Zeit dadurch Rechnung getragen, dass man auf Grund des annähernden Verhältnisses Wasserstoff : Sauerstoff = 1: 16 alle Atomgewichte auf Sauerstoff = 16,000 bezieht und so von den Schwankungen des Verhältnisses Wasserstoff: Sauerstoff, dessen genaue Ermittlung grosse experimentelle Schwierigkeiten bietet, unabhängig wird.

[1], unter II die Sauerstoff

Die folgende Tabelle der Atomgewichte enthält unter I die von Ostwald von Meyer und Seubert |2] berechneten Zahlen, erstere auf 16,000, letztere auf Wasserstoff = 1,000 als Einheit bezogen.

E1 ement : Symbol :

II

II

Element: Symbol:    I

Chlor Kalium Calcium Scandium    Sc

Titan Vanadium Chrom Mangan Eisen Nickel Kobalt Kupfer Zink Gallium Germanium Arsen Selen Brom Rubidium Strontium Yttrium

Li

Si

Cl

Ca

1,0032

7,030

9,10

11,0

10,9

12,003

14.041

16,000

18,99

23,058

24,38

27,08

28,40

31,03

32,063

35,453

39,136

11,97

14,01

15,96

19.06

23,00

24,3

40

27,04

28,3

30,96

31,98

35,37

39,03

39,91

52,45

54,8

55,88

58,6

58,6

63,18

65,10

69,9

72,3

74,9

78,87

79,76

85,2

87,3

89,0

88,9

Zirkonium Zr Niobium Molybdän    Moj

Rhodium Ruthenium    Ru

Palladium    Pd

Silber Cadmium Indium Zinn Antimon    Sb

Tellur Jod

Osmium Iridium Platin Gold Quecksilber    Hg

Thallium    TI

Blei

Wismut

Thorium    Th

Uran

Nb

Rh

Ag

Cd

In

Sn

Те

Cs

Ba

Ce

Nd

Er

Ta

Os

Ir

Pt

Au

Pb

Bi

QO

l>    CO QO OD CO OO ^    ООСОЮЮНН

ś0 01HH00l>0iONH01 GO GO О Ю CM 00 CO    CMGOOCDHOOOl^HOO^^

o" d со со" со" со d d cd ocT d »o «d d G' od o' d cd © cd -—i co~ t-T ccT ^ tV o~ rf cd⁻ od d oT oaaooooHHHaoKMcococoTtTf'iiioot'Oooooooiciooooofflco HHHHHr—iHHHHHHHHHHHHr—IHr—IHHHHHCQOlOlOlOlOl

ЮСО    ^

^t>OiHtOCOCONCOOOCOOiOI>a5 OS    CO CD iCCCl>OOI>^CCOOi

О CO \a со го ГЧ CO OO оГю CD OÎ CD 00 of I I I CD I of Ol CO i-H OÎ ^ CO cf ttf CO 1>T Ol of DDDOOOOHHHHOIOICOCOCOCO ¹    SD ¹ NQOQOOiOaOOSOOOCOCO

HHHHHHHHHHHHHH    г—I HHr--IHHr-lHHOlOlOlOlOl

Von ausschlaggebender Bedeutung für die Wahl der Atomgewichte sind die schon seit lange in einzelnen Fällen erkannten Beziehungen zwischen diesen Zahlen und den Eigenschaften der Elemente, deren umfassende Bedeutung aber erst 1869 gleichzeitig von Mendelejeff und Lothar Meyer erkannt wurde und in dem „periodischen System“ ihren Ausdruck fand.

Werden die Elemente nach der Grösse ihrer Atomgewichte geordnet, so folgen periodisch nach gleichen Intervallen andere Elemente, die im allgemeinen in bestimmtester Analogie mit den entsprechenden Gliedern der früheren Perioden stehen, wie dies deutlich aus folgender Anordnung Lothar Meyers [3] hervorgeht:

II

III I- IV

Li

Be

7,01

9,08

10,9

11,97

1,0

VI

VII

VIII

14.01

15.96

19 06

IS

Mg

Al

Si

24,3    27,04

28,3

30,96

31,98

Cl

35,37

Ca

39,03    39,91

Sc

44

Ti

48,0

Cr

51,1    52,45

Mn I Fe    Co    Ni

54,8 ! 55,9 58,6 58.6

Си

Zn

63,18    65,10

As

Se

Br

74,9    78,87

79,76 I

Rb

85,2

Sr

87,3

Nb

Mo

93,7

95,9

Ru Rh Pd 103,5 104,1    106,35

Ag

Cd

In

107,7    111,7

113,6

Sn

Sb

118,8 I 119,6

Te

125

126,5

Cs

Ba

132,7

136,9

La

138

Yb

172,6

Ce

139,9

Ta

182

183,6

Î Os

191    192,5    194,3

Ir

Pt

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

196,7

199,8

203,7

206,4 ; 207,3

Th

232,0

239,0

Nicht nur die chemischen Qualitäten der Elemente, sondern auch die meisten physikalischen ordnen sich obiger Periodizität mehr oder

weniger

deutlich unter, und wenn auch manche Unebenheiten und Willkürlichkeiten des Systems unleugbar vorhanden sind, so ist doch andererseits seine Natürlichkeit und Berechtigung unverkennbar und verleiht den zu Grunde liegenden Grössen der Atomgewichte einen hohen Grad innerer Wahrscheinlichkeit, trotzdem eine theoretische Erklärung des periodischen Systems noch nicht vorhanden ist.

Die auffällige Thatsache, dass bei der Wahl des Wasserstoffs als Einheit die meisten Atomgewichte ganzen Zahlen, also einfachen Multiplen des Wasserstoffs, sehr nahe liegen, veranlasste Prout 1815 zu der Annahme, dass alle Elemente aus einer Urmaterie, dem Wasserstoff, beständen und ihre Atomgewichte wirklich genaue Multipla desselben seien. Der grosse Anklang, den diese Anschauung, namentlich gestützt auf eine Reihe schlechter Analysen Th. Thomsons, fand, veranlasste bald eine eingehendere Prüfung, die mit den genauen Analysen Turners die Unrichtigkeit der Hypothese bewies. Eine Wiederaufnahme derselben in den vierziger Jahren führte zu den berühmten und mit unerreichter Genauigkeit ausgeführten Atomgewichtsbestimmungen von Stas [4] in Brüssel, mit deren Ergebnissen die Hypothese wohl endgiltig fiel (vergl. Molekulargewicht).

Litteratur: [1] Ostwald, Lehrbuch der allgemeinen Chemie B l. I, 2. Aufl., Leipzig 1891. — [2] L. Meyer und K. Seubert, Die Atomgewichte der Elemente, Leipzig 1883. — [3] L. Meyer, Die modernen Theorien der Chemie, 5. Auflage, Breslau 1884. — [4] Stas, Untersuch, über die Gesetze d. chem. Proportionen, deutsch von Aronstein, Leipzig 1867. — [5] Berzelius, Afhand-lingar, i Pysik, Kemi och Mineralogi Bd. III—VI, Stockhohn.    Abegg.

Atommagnetismus. Der Magnetismus gelöster Salze, sowie auch vieler flüssigen organischen Verbindungen ist eine additive Eigenschaft, d. h. es lassen sich Zahlenkoefficienten, die sogen. Atommagnetismen, für die verschiedenen Elemente angeben, dergestalt, dass man den Molekularmagnetismus einer Verbindung (= Magnetismus X Molekulargewicht) aus der Summe der A torn-magnet ism en durch Addition (annähernd) berechnen kann.

Litteratur : Henrichsen, Wied. Ann. 34, 180 (1888).

Atomrefraktion. Bezeichnet n den Brechungskoefficienten, d die Dichte

П² — 1    1

Nernst,

einer Substanz, so findet man, dass der Ausdruck

= spezifisches

Brechungsvermögen von der Temperatur unabhängig ist und daher in erster Linie durch die chemische Natur der betreffenden Substanz bedingt wird. Multiplikation obigen Ausdrucks mit dem Molekulargewicht M der Substanz

n² -f- 2 d

liefert die Molekularrefraktion

/__ n²— 1 M\ ( n² + 2 ff )

und von dieser Grösse hat man

Nernst.

gefunden, dass sie ausgesprochen additiv ist, d. h. es lassen sich Zahlenkoefticienten, die sogen. Atomrefraktionen, angeben, durch deren Addition die Molekularrefraktion der Verbindung sich ergibt. — Bestimmt man die Molekularrefraktion für blaues und rotes Licht, so liefert die Differenz die Molekular dispersion; auch die Molekulardispersion ist in analoger Weise aus den Summen der Atomdispersionen berechenbar.

Litteratur: Landolt, Pogg. Ann. 123, 595 (1864); Brühl, Zeitschr. physik. Chemie 7, 4 (1891); vergl. auch die Lehrbücher von Ostwald (Allgemeine Chemie) und Nernst (Theoretische Chemie).

Atomrotatioil. Das mit dem Molekulargewicht multiplizirte elektromagnetische Drehungsvermögen einer flüssigen Substanz heisst die Molekularrotation; es lassen sich für einzelne Elemente Zahlenkoefticienten, die sogen. Atomrotationen, ausfindig machen, durch deren Summation die Molekularrotation sich ergibt.

Nernst

Litteratur: W. H. Perkin, Journ. of chem. Soc., seit 1884; vergl. auch die Zusammenstellung bei Ostwald, Lehrbuch der allgem. Chemie, 2. Auf!., Leipzig 1891, Bd. I, S. 499.

an

Atomtheorie ist diejenige Hypothese, auf welcher das ganze Gebäude der heutigen Chemie beruht. Ihr Entdecker J. Dalton wurde durch das ebenfalls von ihm entdeckte Gesetz der „multiplen Proportionen“ zu derselben geführt und veröffentlichte sie 1808 in seinem Werke „New system of chemical philosophy“, nachdem er schon 1803 eine vorläufige Mitteilung darüber gemacht hatte. Der Theorie zufolge bestehen die chemischen Verbindungen aus einer Zusammenlagerung einer gewissen Zahl von Atomen (s. d.) der die Verbindung zusammensetzenden Elemente. Diese Atome, die kleinsten Teilchen, aus denen ein jedes Element besteht, sind unter einander in jeder Beziehung, insbesondere Masse, absolut gleichartig, Atome verschiedener Elemente aber ebenso verschieden wie diese, so dass jedes Elementaratom der vollständige .Repräsentant aller Eigenschaften seines Elements ist. Hieraus ergeben sich die stöchiometrischen Grundgesetze der Chemie als natürliche Folge : Die eine Verbindung zusammensetzenden Elemente stehen stets in konstantem Gewichtsverhältnis zu einander (Gesetz der konstanten Proportionen); denn indem Zahl und Gewicht der sich verbindenden Atome konstant ist, muss auch ihr gegenseitiges Gewichtsverhältnis konstant sein. Wenn ein Element mit einem andern sich zu verschiedenen Verbindungen in verschiedenen Verhältnissen vereinigt, so bedeutet dies, dass verschieden viele Atome desselben mit dem andern in Verbindung treten, es müssen also die Gewichtsmengen dieses variablen Elements zu einander im Verhältnis der Zahl seiner Atome stehen, d. li. in ganzzahliger rationaler Proportion (Gesetz dermultiplenProportionen). Wenn jedes von drei verschiedenen Elementen A, B, C im stände ist, mit jedem der beiden anderen sich zu verbinden, so sind z. B. die Gewichtsmengen von В und 0, die sich je mit 1 g A verbinden, dieselben, mit denen sich В und C unter sich vereinigen oder stehen in einfachen Verhältnissen zu diesen (Gesetz der konstanten Verbindungsgewidite); diese Gewichtsverhältnisse stellen im Lichte der Atomtheorie die relativen Gewichte der Atome dar und ihre Konstanz bei Konstanz der gewählten Einheit ergibt sich als notwendige Folge (vergl. auch Atomgewichte).

wo zu jener erschwerten (vergl. auch Molekulartheorie).

Litteratur: Dalton, Grundl. d. Atomtheorie, Ostwalds Klassiker Nr. 3, Leipzig 1889. Abegg.

Atomwärme, Produkt aus spezifischer Wärme und Atomgewicht (s. d.) eines Elements.

Atramentum, schwarze Farbe, welche die Alten benützten, bestand zuweilen macerirten Kohlen, wurde aber meist aus Kuss angefertigt, den man aus harzigen Materien und besonders aus Kienholz durch besondere Vorkehrungen Andere bereiteten diese schwarze Farbe aus verbrannten Weinhefen,

Vermöge ihrer Anschaulichkeit und inneren Wahrscheinlichkeit, wie ihrer Fähigkeit, die gesamten Erfahrungen der Chemie unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu vereinigen, gewann die Theorie schnell allgemeine Anerkennung, namentlich in England und Frankreich, langsamer in Deutschland, Zeit die abstrakten Lehren der Naturphilosophie ihr den Einzug

aus

gewann.

welche, wenn der AVein gut gewesen war, eine dem indischen Schwarz (indicum) an Güte gleichkommende Farbe lieferte. Polygnot und Mikon, beides berühmte Maler zu Athen, bereiteten gleichfalls das Atramentum aus Weintrebern, belegten es mit dem Namen Triginon, und Apelles fertigte dergleichen aus verbranntem Elfenbein an, dem man den Namen Elephanticum beilegte. Das Atramentum indicum, dessen Plinius erwähnt, war wahrscheinlich nichts anderes als unsere chinesische Tusche. Auch jede schwarze Farbe oder Schwärze wird als Atramentum bezeichnet.

Andes.

Atriglyphon, ein dorischer Bau, dessen Gebälke keine Triglyphen (s. d.)

besitzt.

Atrium. Die ausgegrabenen römischen Wohnhäuser bestehen in der Pegel aus zwei Teilen: aus einem gegen die Strasse zu gelegenen Teil, der vornehmlich als Geschäftslokal des Hausherrn angesehen und Atrium genannt wird und aus einem zumeist dahinter liegenden Teil, der dem Familienleben gewidmet war (Peristyl). Das altitalische Wohnhaus aber bestand lediglich aus einem Atrium und bildete einen verhältnismässig grossen viereckigen Raum mit einer Oeffnung im Dache. Diese Oeffnung sollte nicht nur Licht und Luft, sondern auch das Regenwasser in das Innere des Raumes eindringen lassen. Zu diesem Zwecke musste das Dach eine Neigung nach Innen erhalten und ausserdem das Wasser in einem Bassin am Boden gesammelt werden. Die Dachöffnung diente aber auch dazu, dem Rauch des Herdfeuers einen Abzug zu gewähren. Dadurch wurde die Decke schwarz und von diesem Umstande scheint sich die Bezeichnung Atrium (von ater, schwarz) herzuleiten. Da die Bewohner in diesem Raume den verschiedenartigsten Betätigungen oblagen, hier die Speisen bereitet wurden, der Hausherr seine Gäste empfing, die Hausfrau spinnend im Kreise ihrer Mägde sass und ausserdem sich hier alle Schlafstellen befanden, so wird mit Recht angenommen, dass das alte Atrium durch mehrere leichte Raumabschlüsse in eine Anzahl Abteilungen geteilt war. Der Konstruktion nach unterscheidet Vitruv:

1. Das tuskanische Atrium, dessen Dach durch keine Säule gestützt erscheint;

2.    das tetrastyle Atrium, bei welchem das Dach von vier Säulen getragen wird und

3.    das korinthische Atrium, das mehr als vier Säulen als Stützen des Daches verwendet. Der Dachstellung nach gab es: 1. ein Atrium mit Impluvium, wenn die Dachflächen nach innen geneigt erschienen, während das Bassin im Boden des Baumes Compluvium genannt wurde; 2. Atrium displuviatum, das zwar auch eine Oeffnung im Dache hatte, bei welchem aber die Neigung nach aussen ging; 3. Atrium testudo oder Testudinatum, hier hat das Dach, dessen Neigung ebenfalls nach aussen gerichtet ist, keine Begenöffnung mehr, es entspricht infolge dessen unseren modernen Dachkonstruktionen. Ueber die weitere Durchbildung des Atriums des entwickelten römischen Wohnhauses s. unter Pompejanische Bauten.

Atrium wurde auch der ringsum von Säulenstellungen umgebene Vorhof der altchristlichen Basiliken (vergl. Altchristliche Bauweise) genannt.

von Schnbert-Soldern.

Atropin (Daturin), Alkaloid von der Zusammensetzung C^H^NO^, welches neben zwei Isomeren von analoger Konstitution, dem Hyoscyamin und dem Hyoscin, in den Solanumarten vorkommt und mit diesen die Gruppe der Solanumbasen bildet. Das Atropin ist in allen Teilen der Tollkirsche (Atropa belladonna) und im Stechapfel (Datura Strammonium) enthalten; es kristallisirt aus Alkohol in seideglänzenden, linksdrehenden Nädelchen oder feinen Prismen, welche bei 114° schmelzen, von scharfem, bitterem Geschmack, wenig in Wasser und leicht in Alkohol löslich sind. — Das Hyoscyamin, 0₁₇H^NO^, findet sich ausser in der Tollkirsche und dem Stechapfel im Bilsenkraut (Hyoscyamus niger) ; es kristallisirt aus Chloroform in glänzenden, bei 108,5° schmelzenden Nadeln. Das Hyoscin, C^tKnNO%, ebenfalls im Bilsenkraut vorkommend, ist eine zähe Flüssigkeit. Mit diesen Basen nahe verwandt ist das Belladonin (s. d.). Alle drei Alkaloide werden bei der Verseifung mit Salzsäure oder Barytwasser in Tropasäure    (oder Atropasäure 6'₉Н^0₂) und eine Base C%Hi5NO

zerlegt. Diese Base ist beim Atropin und Hyoscyamin das Tropin, beim Hyoscin das Pseudo tropin. Die Alkaloide selbst sind also als Salze der

OH

Tropasäure aufzufassen. Dieselbe, von

/ca% •

der Zusammensetzung C^H₅ • CH\ ^ ^

(a-Phenylhydrakrylsäure), zerfällt beim Kochen mit Barytwasser in Wasser und V Ł    CH,

Atropasäure (a - Phenylakrylsäure) Щ • ^\ C(rj Dem Tropin kommt walir-

Das Atropin ist sehr giftig ; in

scheinlich die Konstitution eines a-Oxäthyl-w-methyltetrahydropyridins zu: C₅H7 (C-iHx ■ OH)N ■ CH3. — Man gewinnt das Atropin durch Ausziehen der Pflanzen mit verdünnter Schwefelsäure, Fällen mit Alkali und Ausschütteln mit Aether. Das durch Verdunsten des Aethers erhaltene Rohprodukt wird durch Lösen in Schwefelsäure, Behandlung der Lösung mit Tierkohle, Abscheidung mit Ammoniak und Umkristallisiren aus Alkohol gereinigt, geringster Menge in das Auge gebracht, bewirkt es Erweiterung der Pupille und Lähmung des Akkomodationsapparates und findet daher in der Augenheilkunde vielfache Anwendung. Das Sulfat, weisse, in Wasser lösliche Kristalle, ist offizinell. S. auch Alkalo'ide.

Litteratur : v. Buchka, Die Chemie des Pyridins und seiner Derivate, Braunschweig

1889—1891, S. 173.

W. Kerp.

Attemperatur, in der Bierbrauerei (s. d.) Vorrichtung zur Erhitzung der Maische mittelst Dampf.

Attenuation (lat. Verdünnung), die Verminderung des spezifischen Gewichts gärender, zuckerhaltiger Flüssigkeiten durch Verwandlung des Zuckers in Alkohol. Die Attenuation, namentlich der Maischen in Brennereien und Würzen der Brauereien, ist deshalb von Wichtigkeit für die Praxis der Gärungsgewerbe, weil sie ein einfaches Mittel zur Beobachtung des Gärungsverlaufes bietet. Näheres s. unter Bierbrauerei und Spiritusfabrikation.

Attika, ein Aufbau über einer Säulenstellung, zuerst wohl bei den römischen Triumphbögen angewendet. Die Attika hatte ursprünglich den Zweck, eine Inschrift aufzunehmen, als Hintergrund für aufgestellte Statuen zu dienen und einen monumentalen Abschluss nach oben zu bilden. In der Renaissancearchitektur wurde sie in ähnlicher, aber weit zwangloserer Weise verwendet. Die Attika ist stets von der Brüstung zu unterscheiden, welche das Herunterfallen von Personen verhindern soll und durchbrochen zu sein pflegt, von Schubert-Soidem.

Attische Bauweise, die in der Landschaft Attika in Griechenland gepflegte Stilrichtung. Wir haben es hier mit der höchsten Vollendung des griechischen Stiles zu thun; die bedeutendsten Monumente finden sich in der Hauptstadt Athen. Das Nähere s. unter Griechischer Baustil.

Attraktion. Eine Kraft, welche einem Punkte P eine Beschleunigung erteilt, deren Richtung fortwährend durch einen andern Punkt Q hindurchgeht, dem Punkte Q zugewandt, der Masse desselben und einer Funktion der Entfernung von Q proportional ist, heisst eine Attraktionskraft des Punktes Q ; ist die Beschleunigung. nicht von P nach Q hingewandt, sondern von Q nach P, also von Q abgewandt, so heisst sie eine Repulsionskraft von Q. Es ist dabei nicht notwendig zu denken, dass der Punkt Q die Beschleunigung veranlasst, vielmehr kann diese Veranlassung in irgend etwas anderem liegen; es genügt, dass die Kraft durch Q hindurch gehe und mit diesem Punkt verbunden gedacht werde. Wesentlich aber ist es, dass sie nur von der geradlinigen Entfernung PQ und nicht etwa von irgend welchen Richtungsbestimmungen abhänge. Ist daher ß die Masse von Q, r die Entfernung des Punktes P von Q, F(r) eine Funktion von r und £ ein Porportionalitätsfaktor, so ist die Beschleunigung im Abstande r von Q in jeder Richtung, die von Q ausgeht

su F(r)

und daher die auf P wirkende Attraktionskraft, wenn m dessen Masse ist,

ms fi F (r) ;

im entgegengesetzten Sinne ist sie die Repulsionskraft. Beide Arten der Kraft sind auf Kugeln um Q konstant. So ist z. B. für die Newton’sche Attraktionskraft (Gravitation) F(r) = ~ und daher diese selbst

£ /il

d. h. dem Quadrate der Entfernung umgekehrt proportional. Der Koefficient e bezeichnet die Beschleunigung, welche im Abstande r — 1 bei der Masse ß = 1

erfolgt. Der Punkt Q, durch welchen die Beschleunigung hindurch geht, heisst das Zentrum der Attraktion oder Repulsion (wenn auch nur uneigentlich, da von einer Anziehung dieses Punktes im allgemeinen nur scheinbar die Bede ist).

Die Bewegung, welche P infolge der Attraktion oder Repulsion annimmt, ist stets eine relative in Bezug auf Q und hat infolge dessen, weil Bewegung überhaupt ein relativer Begriff ist, der Punkt Q die entgegengesetzte Beschleunigung (NB. Newtons Prinzip der Gfleichheit der Aktion und Reaktion muss als eine Folge der Relativität des Bewegungsbegriffs aufgefasst werden). Man redet daher bei der Attraktion immer von zwei Punkten, von denen je einer das Zentrum für die auf den andern wirkende Attraktion ist.

Auf einen Punkt P können gleichzeitig Attraktionen ausgeübt werden, deren Zentren verschiedene Punkte sind, die ein Punktsystem bilden. Alle diese Attraktionen sind einer einzigen, an P angreifenden Kraft äquivalent, der resultirenden Attraktionskraft oder Gesamtattraktion. Zugleich gehen durch P Attraktionskräfte nach den Punkten des Systems, die, wenn dieses z. B. ein unveränderliches ist, sich auf eine Resultante und ein resultirendes Paar reduziren lassen. Auch können zwischen sämtlichen Punkten eines Systems P und sämtlichen Punkten eines anderen Systems P Attraktionskräfte bestehen ; dieselben reduziren sich für unveränderliche Systeme auf zwei entgegengesetzt gleiche Resultanten und resultirende Paare, jede an einem der Systeme wirkend, und können insbesondere für ihre Zentralaxe durch besonders einfache Reduktionen äquivalent ausgedrückt werden.

Eine grosse Menge wertvoller Einzelsätze liefert die aparte Behandlung der Reduktion der Attraktion homogener Punktsysteme. Hierher gehören die Sätze über die Attraktion einer homogenen Strecke, eines Kreisbogens, einer Kugelschale, einer Vollkugel, zweier Vollkugeln auf einander, eines Ellipsoids auf einen Punkt, zweier Ellfpsoide auf einander etc. (Vergl. Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, Bd. II, S. 282 u. ff.)

?

If

CD

Attraktionskräfte sind Funktionen des Ortes, unabhängig von der Zeit; deshalb können sie eine Kräftefunktion haben, d. h. es lässt sich für sie eine Funktion bilden, blos abhängig von den Koordinaten des affizirten Punktes, deren partielle Differentialquotienten, nach den Koordinaten genommen, die Komponenten der Attraktionskraft darstellen. Von dieser Funktion, welche für die Newton’sche Attraktion von Gauss das Potential genannt wurde, kann die ganze Theorie der Attraktion und der Bewegung des Attraktionskräften unterworfenen Punktes abhängig gemacht werden. Ist nämlich (vergl. Fig.) dm das Massenelement eines körperlichen Systems, durch dessen Punkte M (abc) ^\(цЪс) Attraktivkräfte gehen, welche einen Punkt P{xyz) von der Masse у afficiren, r der Abstand MP, so stellt e/LiF{r)dm die Intensität der Attraktionskraft dar, deren Richtung durch den Punkt M gellt. Die Rich-Л tungscosinusse derselben sind (а — x) :r,(b — y) : r, (c — z):r und mithin die Komponenten dieser Attraktionskraft

s/iF (r) ^ Xdm, e и F (r) —- У dm, в и F {г) ——- dm.

Es ist demnach: —— dm. Z

j F(r) C—~~ dm>

Für den Fall der Repulsion erhalten die Richtungscosinusse das umgekehrte Zeichen, das man aber mit dem Koefificienten e vereinigt denken kann, so dass s als positiv für Attraktionen, dagegen als negativ für Repulsionen gelten kann. Die Summen aller Komponenten, welche den verschiedenen Massenelementen dw entsprechen, erhält man, indem man diese drei Ausdrücke durch die ganze Masse des Systems hindurch integrirt, oder, wenn dieselbe bloss auf diskrete Punkte verteilt ist, summirt. Die Summen oder Integrale stellen die Komponenten X, Y, Z der Gesamtattraktion, welche, von der Totalmasse des Systems ausgehend, auf den Punkt P wirkt, d. h. die Komponenten der Kraft dar, mit welcher diese P angreift. Die Grösse —X.— Y, — Z sind alsdann zugleich die Komponenten der Kraft, welche das System afficirt.

X в и j F (r)    dm, Y = e fi j* F(r) -

worin das Integralzeichen eine einfache, doppelte oder dreifache Integration anzeigt, je nachdem dm unendlich klein von der ersten, zweiten oder dritten Ordnung, d. h. das Massenelement einer Linie, Fläche oder eines Körpers ist. Nun ist und mithin

r² = (a — a?)² + (b — y)² + (c — O²

b — y

a — x

г    9 X’

d. h. die Richtungscosinusse der Elementarattraktion sind die partiellen Differentialquotienten des Abstandes r nach den Koordinaten des afficirten Punktes P mit entgegengesetzten Zeichen genommen. Hierdurch erhält man

X = .^f-J(r)|^dm, Y

F(r) immer als den Differentialquotienten einer Funktion Ф (r) — F (r) = Ф' (r), also

Da man — ansehen, nämlich

setzen kann, so ergibt sich dm — s у

X = e,<

oder, wenn man setzt.

9 Ф (r)

9 y'

dz

sn

[ - F(r)

dm, Z s у

Ф (r) J F (r) dr

9 f Ф (r) dm

dm.

9 J Ф (r) dm

9 j Ф (r) dm r/ > A

, Y — £fl U J Ф (r) dm

v    v    9Ü

X — £ u -- X EU-, Z = £ U -

'    9X’    ' 9y

Die Funktion U oder auch e/uU nennt man die Kräftefunktion der von der Masse des Systems ausgehenden Attraktion in Bezug auf den afficirten Punkt. Sie ist eine Funktion bloss von den Koordinaten x, y, z dieses Punktes. Für

d. h. für die Newton’sche Attraktion nennt Gauss dieselbe

das Potential V der Masse in Bezug auf den Punkt. Indessen brauchen viele Autoren diesen Namen auch für die Kräftefunktion anderer Attraktionsgesetze F(r).

Das Gauss’sche Potential ist wegen Ф(г)= j*—

den Fall F(r)

9X

дУ

e fi

dr - —■

Cdm

r="‘\-,

Für die Attraktionskraft selbst, die mit P bezeichnet werden möge, hat man

P - (Z²+r² + Z²)-

sowie für die Richtungscosinusse Cos a

9Ü

Cos/? Cos у    Г (9V\*.(.)U\* (9UY]—ł

9 U~ 9Ü “lAaaJ ' \dy) ł \дг ) А

€ fl

Эх

9Z

Die Elementararbeit der Attraktionskraft P für eine Verschiebung ds des Punktes, an welchem sie angreift, die mit P den Winkel <5 bildet, hat man, weil Xdx, Ydy, Zdz die Arbeiten ihrer Komponenten X, Y, Z sind

PCos S ds — Xdx + Ydy — Zdz

oder vermöge obiger Formeln wegen X e/< я TT

dy Л--dz: PGoäCt.ds

y 9 z

das Differential der Kräftefunktion multiplizirt mit eju. — Vergl. die Art. Kräftefunktion und Potential, sowie in Bezug auf Attraktions- und Repulsionskräfte überhaupt : Schell, Theorie der Bewegung und der Kräfte, II, Кар. XIII. Scheu.

Attrappe (eigentlich „Fallstrick“, „Täuschung“), in der Papierwarenfabrikation Bezeichnung für Hohlkörper aus Papier, Pappe oder Stoff, denen durch geschickte Formengebung und Bemalung das Ansehen von wirklichen Gegenständen aller Art, Früchten, Tier- und Menschenkörpern, Architekturteilen, Bildsäulen etc. gegeben wird, um eine möglichst gelungene Täuschung hervorzurufen. Für a. Geschenkartikel (Oster- und Neujahrattrappen), b. Ball- und Scherzartikel, c. karnevalistische Zwecke, d. Bühnenausstattung, e. Lehrmodelle wird die Attrappe in ausgedehnter Weise in grosser Mannigfaltigkeit fabrizirt. Jede Saison bringt Neuheiten; lebende und tote Dinge werden nachgebildet, die verschiedensten Materialien verarbeitet, ein hoher Grad von künstlerischem und technischem Können wird aufgewendet [1]. Die

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

dü= —dx +

9Ü

Y = 8(1

9Ü

und

= aP

9 x ’

уdU. Die Elementararbeit ist daher

ЭУ’

34

erste der fünf oben angeführten Gruppen dient vorzugsweise der Genussmittelindustrie zur Verpackung und Aufmachung feinerer Konfitüren. Die zweite fertigt Kottillon- und Scherzartikel für festliche Veranstaltungen, die dritte umfasst die Herstellung der Gesichtsmasken und sonstigen scherzhaften Nachbildungen aller Art zu vorübergehendem Gebrauch, während die vierte und fünfte auf grössere Haltbarkeit ihrer Erzeugnisse Rücksicht nehmen muss, daher vielfach zu festerem Material, Holz, Webstoff, Metall etc. zu greifen Veranlassung hat. Tierkörper, Rüstungsstücke, Felsen und Architekturteile zu Versatzstücken sowie zur Verwendung bei Festzügen, Ausstellungen und zu Dekorationszwecken fallen unter diesen Begriff; auch zu Lehrzwecken für Museen und Schulen werden allerlei Nachbildungen unter Leitung von Gelehrten und Künstlern hergestellt. Die Attrappe wird vorzugsweise da angewandt, wo es auf grosse Leichtigkeit, wenig umständliche Herstellungsweise und massige Kosten ankommt. Das Material ist daher vorzugsweise Papier, sowohl als Halbfabrikat (Holzschliff, Zellstoff, Papierbrei), als auch in Bogenform in über einander geklebten Lagen und zerkleinert, mit Leim, Holzasche, Thon, Kreide vermischt als Papiermache und Steinpappe. Es lassen sich vier Arbeitsmethoden unterscheiden. 1. Der dickflüssige Papierbrei wird in die ein- oder zweiteilige vertiefte Form gebracht und unter Anfügung eines Gazestückes eingedrückt, so dass eine gleichmässig dünne Schicht sich dieser Form anschmiegt. Nach dem Trocknen, welches durch Erwärmen der Form beschleunigt wird, werden die beiden Hälften vereinigt und die Fugen verstrichen. 2. Bei kleineren, flachen Gegenständen erfolgt die Formengebung durch Pressen zwischen Patrize und Matrize, welche ebenfalls erwärmt werden. Die Teile werden später verklebt oder durch Stoffscharniere aufklappbar verbunden. 3. Wenn bei 1. und 2. die Form das vertiefte Abbild des Gegenstandes enthielt, ist zu 3. ein Klotz oder sonstige plastische Verkörperung, mindestens der Grundform, nötig. Ueber diesen Klotz wird durch Ueberkleben von zweckmässig geschnittenen Streifen zähen, weichen Papiers mittelst Kleister eine Papierschicht gebildet, welche alle Formen genau wiedergibt. Nach dem Trocknen trennt man durch geschickt verteilte Schnitte diese Schicht, nimmt den Klotz heraus und vereinigt die Teile wieder durch Verkleben. Auf die Weise kann man alles Mögliche „attrapiren“, von dem ein als Klotz verwendbares Original zur Verfügung steht, und z. B. von Bildhauerwerken völlig entsprechende, nur wenig vergrösserte Kopien hersteilen. Die vierte Methode dient zur Herstellung von Dingen, bei welchen die direkte Abnahme der Form nicht angängig ist und die Beschaffung eines Klotzes sich nicht lohnen würde. Hier muss die Grundform aus Latten, Reifen, Draht und Pappenstücken zusammengesteift und mit Papier und Stoff bekleidet werden [2]. Bei solchen (meist grösseren) Gegenständen muss der Pinsel die Details herausbringen, wie denn überhaupt die geschickte Bemalung der sorgfältig mittelst Glaspapier und Bimsstein abgeschliffenen Attrappen durch wohlberechnete Verteilung von Licht und Schatten nach Art der Kulissenmalerei wesentlich zur Hervorbringung des gewünschten Effektes beitragen muss. Die wuchtigsten Fabrikationsorte sind: Berlin, Dresden, Frankfurt, Erfurt, Köln und Coburg.

Herm. Saatfeld,

Litteratur: [1] Adam, Lehrbuch der Buchbinderei, S. 824. — [2| IHustr. Zeitschrift für Buchbinderei 1889, Bd. II, S. 87.

Atwood’sche Fallmascliine, s. Fallmaschine.

Atwood’sche Formel, s. Stabilität von Schiffen.

Au, in der Chemie Zeichen für Gold (lat. Aurum).

Aubeidruck, ein von Ingenieur Aubel erfundenes, heute selten mehr geübtes Druckverfahren, bei welchem, ähnlich wie beim Lichtdruck, direkt von dem präparirten photographischen Negativ in der Lichtdruckpresse gedruckt wurde. Das Verfahren eignete sich auch zur Uebertragung photographischer Aufnahmen auf Zink, in welchem Falle die Platten geätzt und auf der Buchdruckpresse von den so gewonnenen Hochätzungen gedruckt wurde. Theod, Goebei.

Aug Schmidt.

Audiometer nannte Hughes einen aus tickender Pendeluhr, Mikrophon, verschiebbaren Drahtrollen und Telephon zusammengesetzten Apparat zum Messen des Empfindlichkeitsgrades des menschlichen Gehörorgans.

Leppla.

Auerkalk werden dunkelgraue bis grünlichweisse, dickbankige, wohl-geschichtete Kalksteine mit zwischengelagerten dunkelgrauen Mergelschiefern genannt, welche ihrem Alter nach in das obere Malmsystem (Tithon), also zur Juraformation gehören. Die Kalksteine sind dicht bis feinkörnig und zeigen splitterigen Bruch. Ihr Vorkommen beschränkt sich auf die Umgebung von Au im Bregenzer Achthai.

Auerlichtpliotograpliie, s. Photographie.

Allersberger Grün (Berggrün), nur noch selten angewendete Farbe, aus 7 Teilen kohlensaurem Kupferoxyd und 1 Teil Weinstein, zu einem Brei angerührt, erhitzt und dann gekörnt.

Auer’sches Gasglühlicht, s. G as glühlicht.

Aufbänken, das in Brand halten des Feuers des Schift'sdampfkessels bei wenig Dampferzeugung. Man schiebt zu diesem Zwecke die Feuer nach der Feuerbrücke zurück, bedeckt sie mit nassem Kohlengruse und Asche und schliesst die Dampfthüren, Kommunikationsventile und das Sicherheitsventil.

Auf bäumapparat, in der Papierfabrikation verwendete Vorrichtung, durch welche das endlose Papier zu einer Bolle aufgewickelt wird, in welcher Form dasselbe entweder in den Handel kommt oder direkt in Druckpressen gelangt. S. Papierfabrikation.

Auf bäumen, s. Weberei.

Auf banken der Steine. Zur Bearbeitung der Werkstücke oder Quader müssen die aus dem Bruch kommenden Steine „aufgebankt“, d. h. so auf untergelegte Steine oder Böcke gelagert werden, dass die Oberfläche vom stehenden oder sitzenden Arbeiter bequem bearbeitet werden kann. S. Bearbeitung der Werksteine.

Aufbau, im Hochbauwesen die Periode vom Grundlegen eines Baues bis Aufbringen des Daches; auch s. v. w. Gruppirung eines Baues in der

Maxim. Kraft

L. von Willmann.

zum Höhenrichtung.

Aufbaudeck, s. Deck.

Aufbauten auf Deck, s. Schiffs Vermessung.

erzen

Aufbereitung. Die Rohprodukte des Bergbaues, auch Hau wer к (von hauen) oder Haufwerk genannt, sind nach ihrer Förderung (s. d.) selten unmittelbar verwertbar. Diejenigen in der Hauptsache mechanischen Arbeiten, welche mit den Rohprodukten vorgenommen werden, um daraus verkäufliche Produkte herzustellen, nennt man Aufbereitung. So müssen die Kohlen, entsprechend ihrer Verwendung auf Rosten von bestimmter Weite, nach der Korngrösse getrennt werden; aschenreiche Steinkohlen werden auf bereitet, um den Aschengehalt herabzusetzen, welcher den Heizwert beeinträchtigt und die Kohle für mancherlei Zwecke ungeeignet macht [4]. Die Aufbereitung der Erze bezweckt, den Metallgehalt durch Entfernung des Unhaltigen, Tauben, nämlich der Gangarten und Berge, zu erhöhen, d. h. eine Anreicherung zu erzielen, da erst bei einem bestimmten Metallgehalte die Verhüttung lohnend ist [3]. In anderen Rohfinden sich Erze verschiedener Metalle, deren gleichzeitige Gewinnung durch Hüttenprozesse nicht möglich ist, z. B. Blei und Zink, dann bereitet man auf, um nach der chemischen Zusammensetzung, also in diesem Falle, Bleierz und Zinkerz zu trennen und beide Metalle nutzbar zu machen. Im allgemeinen bezweckt also die Aufbereitung die Trennung der verschiedenartigen Bestandteile der geförderten Massen [1], [2], [5]; daher spricht man wohl auch von Separation und separiren. Je nach den Mitteln, deren sich die Aufbereitung bedient, lassen sich folgende Verfahren unterscheiden:

wo

Die trockene Aufbereitung benützt in der Hauptsache die Handarbeit, sie ist also teuer, es werden ihr daher die wertvolleren Massen und naturgemäss nur grössere Stücke zugewiesen. Die Arbeiten der trockenen Aufbereitung sind das Scheiden, d. h. Trennen mit dem Hammer, und das Klauben, d. h. Auslesen mit der Hand, in Oesterreich auch Auskutten, Kutten genannt. Als Vorarbeiten für die Aufbereitung kommen noch die folgenden in Betracht: Schon bei der Gewinnung in der Grube hält man die verschiedenartigen Hauwerke getrennt, das Vorkommen auf der Lagerstätte es gestattet; man nennt diese Arbeit

aushalten. So werden beim Erzbergbau besonders reiche Erze gesondert gehalten, für sich gefördert und aufbereitet. Durch Stürzen über Roste (s. Sieb-vö fri cli tun g en) werden die grossen Stücke, Wände und Stufen genannt, für die trockene Aufbereitung von den kleineren Massen, dem Grubenklein, getrennt, welches letztere durch die nasse Aufbereitung verarbeitet wird. Sind die einzelnen Stücke beschmutzt und dadurch unkenntlich geworden, so werden sie mittelst Wasser geläutert oder abgeläutert, d. h. abgespült und gereinigt.

Die nasse Aufbereitung findet mit Hilfe des Wassers statt; daher ist Waschen gleichbedeutend mit nass Auf bereiten, und die Anlagen für nasse Aufbereitung nennt man auch Wäschen, Erzwäschen bezw. Kohlenwäschen. Sie gründet sich auf die Verschiedenheit der spezifischen Gewichte der einzelnen Bestandteile des Haufwerkes ; da hierbei Maschinen angewendet werden, heisst diese Art der Aufbereitung auch mechanische Aufbereitung. Derselben unterwirft man das Grubenklein (s. o.) und die grösseren Stücke, in denen mehrere Mineralien mit einander verwachsen sind, die letzteren nach entsprechender Zerkleinerung (s. d. und Aufschliessen). Die aufzubereitenden Massen benennt man nach der Korngrösse, und zwar sind Wände grösser als 60 mm, Stufen haben etwa 60—16 mm, Graupen 16—2 mm, Sande 2—¹/₂ mm, Mehle und Schlämme noch geringere Grösse; auch bezeichnet man wohl bei den Sauden, Mehlen und Schlämmen das gröbere Korn als rösches Korn (in Oesterreich auch rasches, in erzgebirgischer Mundart risches Korn), während das feinste Material zähe genannt wird. Die Verarbeitung der Stufen und Graupen nennt man auch Grobkornaufbereitung, sie erfolgt durch Bildung von Korngrössen, d. h. Klassirung auf Siebvorrichtungen und darauf stattfindende Trennung nach dem spezifischen Gewicht auf Setzmaschinen (s. Setzarbeit). Die Aufbereitung der Sande, welche auch Feinkorn genannt werden (Feinkornaufbereitung) wird vorbereitet durch Trennen nach der Gleichfälligkeit im tiefen Wasserstrome (s. Sortir en der Trübe) und vollendet auf den sogen. Bettsetzmaschinen (s. Setzar beit). Die Aufbereitung der Mehle und Schlämme, die Schlammaufbereitung, ist z. Z. nur für die Erzaufbereitung ausgebildet, während die Kohlenaufbereitung sich auf die vorstehend angeführten Arbeiten der nassen Aufbereitung beschränkt. Mehle und Schlämme werden zunächst nach der Gleichfälligkeit sortirt wie die Sande und dann auf Herden verwaschen (s. Herdarbeit). Von besonderer Wichtigkeit für die nasse Aufbereitung ist einerseits die Beschaffung der nötigen Wassermenge und andererseits die Klärung der Waschwasser, ehe dieselben den öffentlichen Wasserläufen zugeführt werden.

Sofern Wasser in ausreichender Menge nicht zu beschaffen ist, wird bewegte Luft oder auch die Zentrifugalkraft, zuweilen beides vereint, zu Hilfe genommen ; diese Arbeiten begreift man unter den Kamen Trockenaufbereitung, Luft- oder Windaufbereitung (s. Wind separation). Damit ist jedoch der Kachteil starker Staubbildung verbunden.

Stoffe von annähernd gleichem spezifischem Gewichte lassen sich durch nasse Aufbereitung, bezw. Windaufbereitung nicht trennen. Wenn auch die trockene Aufbereitung nicht zum Ziele führt, stehen dann noch die magnetische, und chemische Aufbereitung zur Verfügung. Die erstere (s. Magnetische Aufbereitung) kann nur auf solche Stoffe angewendet werden, die entweder von. Katar magnetisch sind, win das Magneteisenerz (Fe0, Fe₂ 0₃, natürliches Eisenoxydoxydul), oder sich durch einfache Verfahren, wie Röstung, in Eisen-oxy doxy dal überführen lassen, wie z. B. der Eisenspat {Fe COf) und der Schwefelkies (FeS₂).

Die chemische Aufbereitung (s. d.) besteht in der Einfügung einfacher chemischer Prozesse in die Arbeiten der nassen Aufbereitung. So wird die Amalgamation zur Gewinnung von Freigold, die Röstung, wie oben erwähnt, zur Ueberführung gewisser Mineralien in magnetische Verbindungen, dann zur Gewinnung arseniger Säure {As Of) aus den anderen Mineralien beigemengten Arsenerzen und die Laugerei z. B. zur Wismutextraktion benützt. Zu Altenberg, in Sachsen wird beispielsweise aus den sehr armen Erzen zunächst durch nasse Aufbereitung ein Gemenge von Zinnerz, Arsenkies und gediegen Wismut erhalten,

dann wird durch Rösten die arsenige Säure des Arsenkieses gewonnen und aus dem Röstrückstande das Wismut durch Salzsäure ausgelaugt. Darauf werden die Laugereirückstände auf schmelzwürdiges Zinnerz nochmals verwaschen.

Die Ergebnisse der Aufbereitung sind fortgesetzt zu prüfen. Sofern der Augenschein allein nicht genügt, sind Proben zu machen. Dieselben sind entweder mechanische, welche auf der Waschschüssel und auf dem Sicherherd, auch Sichertrog genannt, ausgeführt werden und die Vorgänge bei der Herdarbeit (s. d.) nachahmen, oder es werden auch chemische Verfahren angewendet und zwar sog. trockene Proben vorgenommen, welche im kleinen dem Verfahren bei den Hüttenprozessen nachgebildet sind, oder endlich chemische Analysen. Auf Grund dieser Proben wird der Gang der Aufbereitung geregelt, denn einerseits muss die Anreicherung des Wertvollen bis zu einem bestimmten Grade fortgesetzt werden, entsprechend der Verwendung oder weiteren Verarbeitung der Produkte; andererseits sollen aber auch die Aufbereitungsverluste in möglichst engen Grenzen gehalten werden. Diese Verluste entstehen namentlich dadurch, dass in den Abgängen (Waschberge, Bergeschlämme), deren nochmalige Aufbereitung nicht mehr lohnt, kleine Teilchen nutzbarer Mineralien verbleiben und dass die Trennung mehrerer nutzbaren Mineralien oft nicht vollständig gelingt. So verbleibt bei der Aufbereitung bleiisch-zinkiger Roherze ein gewisser kleiner Teil des Zinkerzes bei dem Bleierze und geht bei dem Schmelzprozesse durch Verschlacken verloren.

zu

Geschichtliches. Schon von den alten Kulturvölkern wurde die trockene Aufbereitung angewendet, und nach Stellen bei Plinius und Diodor [7] urteilen, war auch die trockene Zerkleinerung von Golderzen in Mörsern und auf Handmühlen und daran anschliessend das Verwaschen auf einfachen, festliegenden Herden in Gebrauch. Die Benützung des Grubenkleins und der armen Erze beim deutschen Bergbau durch Aufbereitung beginnt erst um das Jahr 1500 [8], in welche Zeit die Erfindung des Nasspochwerkes und der Mehlführung durch Maltitz zu Altenberg in Sachsen und der Setzarbeit in Tirol fällt, doch verbreiteten und vervollkonmmeten sich beide Erfindungen so langsam, dass ihre Anwendung erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts ganz allgemein wurde. Das Verwaschen der Schlämme fand ausschliesslich auf Plan- und Kehrherden mit der Hand statt, bis sich um 1770 der erste bewegte Herd, der Lang-Stossherd von Böhmen aus nach Sachsen verbreitete. Im ersten Viertel dieses Jahrhunderts werden die bis dahin lediglich auf Ausnützung der Wasserkraft angewiesenen Aufbereitungsanstalten durch Anwendung der Dampfkraft in ihrer Entwicklung wesentlich gefördert, zu gleicher Zeit wird zunächst in England das Erzwalzwerk für die Zerkleinerung des Setzgutes eingeführt. Die Anfänge der Kohlenaufbreitung fallen etwa in das Jahr 1820, während der Beginn der neueren Aufbereitungsverfahren mit stetig arbeitenden Maschinen von 1846, der Einführung der Spitzkästen durch den österreichischen Aufbereitungsmann Rittinger zu rechnen ist. Seitdem ist ein ungemein rascher Fortschritt auf allen Gebieten der Aufbereitung zu verzeichnen [6], [8].

Treptow.

Litteratur: [1] G-aetzschmann, M. F., Die Aufbereitung, 2 Bände mit 60 Tafeln, Leipzig 1864 und 1872. — [2| Rittinger, P. v., Lehrbuch der Aufbereitungskunde in ihrer neuesten Entwicklung und Ausbildung, Berlin 1867, dazu I. u. II. Nachtrag, Berlin 1870 u. 1873, zusammen mit 49 Tafeln. — [3] Linkenbach, O., Die Aufbereitung der Erze, mit 24 Tafeln, Berlin 1887. — [4] Lamprecht, R., Die Kohlenaufbereitung, mit 36 Tafeln, Leipzig 1887. — [5] Kurzer Abriss in Treptow, E.., Grundzüge der Bergbaukunde, einschliesslich der Aufbereitung, Wien 1891. •— [6] Althans, F., Die Entwicklung der mechanischen Aufbereitung in den letzten 100 Jahren, Berlin 1879, Sonderabdruck aus: Zeitschrift für das Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate, Bd. 26, Berlin 1878, S. 105. — [7] Reitemeier, J. F., G-eschichte des Bergbaues und Hüttenwesens beiden alten Völkern, Göttingen 1785, S. 121. — Florencourt, Carl Chassot de, Ueber die Bergwerke der Alten, Göttingen, 1785, S. 20. — [8] Haupt, Th., Bausteine zur Philosophie der Geschichte des Bergbaues, 4 Hefte, Leipzig 1865—1883; Abschnitt: Chronik des Bergbaues u. s. w., 2. Heft, S. 37.

Aufblattung (Anblattung), entweder eine verbesserte Stossverbindung (Fig. 1—9), oder Verknüpfung zweier in rechtem oder spitzem Winkel sich kreuzender Hölzer (Fig. 10—14 bezw. 15—16): Fig. 1 das kurze, gerade Blatt; Fig. 2 das lange gerade Blatt ; Fig. 3 das kurze Blatt mit geradem Zapfen ; Fig. 4 dasselbe

mit schwalbenschwanzförmigem Zapfen ; Fig. 5 das schräg eingeschnittene gerade Blatt; Fig. 6 das gerade Blatt mit Kamm; Fig. 7 das geneigte Blatt; Fig. 8

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 5.

Fig. 7.

IT

Fig. 2.

Fig. 4.

Fig. 6.

Fig. 8.

dasselbe mit Kamm und Keil. Diese und andere künstlichere Verbindungen werden am Stosse von Mauerlatten, Schwellen, Pfetten, unter Umständen auch

Fig. 15 a.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 13.

Fig. 15b.

Fig. 12.

Fig. 14.

von Balken und Ueberzügen angewendet. Holznägel und Mutterschrauben sichern gegen Zug, seitliche Verschiebungen, Einschlagen oder Aufheben, soweit dies nicht durch die Form der Endigungen von selbst geschieht. Benachbarte Holznägel sind zu versetzen, damit die Hölzer durch das Eintreiben derselben nicht

Fig. lfi.

gespalten werden. Auch die Stösse von Doppelsäulen geschehen alternirend durch Aufblattung (Fig. 9). Die Fig. 10 —12 stellen Ueberblattung von Mauerlatten, Schwellen und Pfetten dar, wo erforderlich, noch durch Dübel gegen Zug geschützt. Das schwalbenschwanz-törmige Blatt (Fig. 13) und das Eckblatt mit schrägem Schnitt (Fig. 14) bedürfen der Dübel nicht. Die Fig. 15 a und 15 b zeigen schwalbenschwanzförmige Aufblattung einer Doppelzange auf einen Sparren (Mutterschraube unentbehrlich), Fig. 16 die Aufblattung eines Buges oder Kopfbandes auf Säule und Pfette (Holznägel genügen).

Aufbruchbetrieb, gelangt bei Tunnelbauten dann zur Anwendung, wenn eine Forcirung des Baues bei vorherigem Vortrieb eines Sohlstollens (s. d.) angezeigt erscheint. In solchen Fällen wird in gewissen, durch die Bauzeit sowohl, als die Gebirgsbescliaffenheit vorgeschriebenen Abständen vom Sohlstollen nach oben bis über den Scheitel aufgebrochen und nach entsprechendem Ausbau des Aufbruches von diesem aus mit dem Ausbau im vollen Profil vorgegangen (vergl. Fig.). In der Pegel beginnt man hierbei mit dem Vortrieb eines Firststollens, den man nach beiden Seiten zum Bogenort erweitert und von dem man dann nach unten niederbricht. Bei diesem Vorgang ist sowohl das englische wde das österreichische Tunnelbausystem (s. d.) anwendbar und kombinirt man neuerdings mit gutem Erfolg beide Systeme nach dem Vorgang bei der Bhein-Vahe-Bahn (preussisches System), wie dies insbesondere auch beim Bau des Arlberg - Tunnels geschehen ist. Bei dem letztgedachten Bau, bei welchem dem Unternehmer zur Bedingung gemacht worden war, dass der Vollausbau des Tunnels der Vollendung des Sohlstollens binnen 180 Tagen folgen müsse, begann man in ca. 100 m Entfernung von dem Ort

Arbeit. Zu diesem

des Sohlstollens mit dem ersten Aufbruch und legte dergleichen Aufbrüche in Entfernungen von 60—80 m, je nach der Gebirgsbeschaffenlieit an.

Die Wölbung erfolgte in Ringen von 4—8 m Länge; die durchschnittliche Arbeitszeit für Ausweitung und Ausmauerung eines Ringes betrug 6—8 Wochen und befanden sich daher zur Zeit des Durchschlags des Sohlstollens (19. November 1883) auf der Ostseite gleichzeitig 34, auf der Westseite 56 Ringe in

-yf-

First-

Stollen.

s(s

UAJP;

i;/

Л?'

.WS

i L шДИй

“Ж

шшш,

Stollen

Sohl-

V- KW??'

Aufbruch in englischem System.

Zeitpunkt waren auf der Ostseite 4100 m, auf der Westseite 2700 m Tunnellänge ganz fertig, während die Länge der Arbeitsstrecken auf der Ostseite 1400 m, auf der W estseite 2000 in betrug. In dieser Gesamtarbeits-strecke von 3400

von Oer.

Meter waren indes 1200 m Tunnel in einzelnen Ringen fertig gestellt und nur von unfertigen Tunnelteilen unterbrochen (vergl. Rziha, Der Bau des Arlbergtunnels, Wien 1885). Zu beachten ist bei dem Aufbruchbetrieb, dass derselbe ungewöhnlich starke Ansprüche an die Leistung der Förderung (s. d.) im Sohlstollen stellt und daher sowohl die Dimensionen des letzteren, als die Disposition der Förderung selbst dementsprechend eingerichtet sein müssen.

von Oer.

Aufbrüche, aus dem Sohlstollen eines Tunnelbaues, sind nach oben gerichtete schachtartige Erweiterungen, mit denen die Gewinnung neuer Arbeitsstellen zur Erweiterung auf das volle Tunnelprofil bezweckt wird (s. Aufbruchbetrieb). — Im allgemeinen bezeichnet man mit Aufbrüchen Schachthauten, die von unten nach oben gerichtet sind, im Gegensatz zu Absinken oder Gesenken (s. d.), bei denen von oben nach unten gearbeitet wird. Vergl. auch den Art. Sch acht bau.

Allfbucliteil, s. Festigkeit der Schiffe.

Aufbuckeln nennt der Goldarbeiter das Holilstampfen eines aus Blech gelöteten Ringes. Man bedient sich dazu passend eines kleinen Gerätes, bestehend aus zwei eisernen, an einem Ende durch ein Scharnier verbundenen Backen, von denen die untere im Schraubstocke fest gehalten wird und als Unterstempel ein kugelig gewölbtes Stahlstück trägt, über welches der Ring gehängt wird. Die obere Backe trägt ein dazu passend ausgehöhltes Stahlstückchen . das bei den darauf geführten Hammerschlägen als Oberstempel dient und den darunter hängenden Ring wölbt, wenn derselbe während des Schlagens gleichmässig gedreht, d. h. über den Unterstempel hinweggezogen wird. S. auch Blechbearbeitung.    Gust Herrmann.

Treptow■

Aufdeckarbeit, im Bergbau, ist diejenige besondere Art des Tagebaues, bei welcher das Deckgebirge, d. h. die Gebirgsmassen, welche die Lagerstätte bedecken, zunächst entfernt werden muss, um den Abbau durch Tagebau führen zu können. Namentlich von der Natur der Lagerstätte und der Mächtigkeit des Deckgebirges hängt es ab, ob Aufdeckarbeit oder Abbau durch Grubenbetrieb lohnender ist. Beim Braunkohlenbergbau z. B. pflegt man, falls Handarbeit angewendet wird, noch abzudecken, wenn die Mächtigkeit des Deckgebirges gleich der Mächtigkeit des Flötzes ist; bei Verwendung von Trockenbaggern (s. Bagger) kann die Mächtigkeit des Deckgebirges noch bedeutender sein.

Aufdockstuhl, Aufbäum- oder Aufrollstuhl, ein einfacher, aber für die Appretur, Druckerei und Färberei unentbehrlicher und wichtiger Apparat, mit welchem die Stückware auf Holzwalzen aufgerollt oder aufgebäumt wird, um sie vor Staub und Schmutz zu bewahren, um sie leichter durch die Fabrik

transportiren zu können Fabrik zu sparen, namentlich aber auch, um die langen Stücke mit der nötigen Spannung und ohne Falten breit in die schnellgehenden Arbeitsmascliinen ein-laufen zu lassen. In seiner einfachsten Form begegnet man diesem Apparat in den Manglokalen der Appreturanstalten, wo man zwischen zwei starken, senkrechten Holzpfosten eine Ahormvalze wagrecht festgelagert sieht, die entweder mit einer Handkurbel oder besser durch Riemenbetrieb mit massiger Geschwindigkeit um ihre horizontale Axe gedreht werden kann. Auf diese Walze wird eine zweite massive Ahornwalze gelegt, so dass ihre beiden Seitenzapfen je in eine senkrecht laufende Hut in den beiden Holzpfosten über den beiden Lagern der unteren Antriebswalze eingreifen. Dreht sich letztere, so nimmt sie die obere Walze mit und zwar samt dem Stück, das vom Mangarbeiter zwischen beiden Walzen breit durchgezogen wird. Ist das ganze Stück faltenfrei auf die obere Walze aufgelaufen und so, dass die Leisten der Ware genau auf einander liegen, so wird die „Docke“ herausgenommen und in die Kasten-mange gegeben, während eine neue, leere Walze in den Aufdockstuhl eingelegt wird, um ein weiteres Stück Ware durch Aufrollen für die Mange vorzubereiten. Aus dieser Vorrichtung hat sich der schnellgehende Auf bäumstuhl der Druckereien und Färbereien entwickelt. Vor die beiden senkrechten Pfosten wurde ein Holz-

an Raum auf den einzelnen Lagerplätzen der

um

gerüste angebaut und mit glatten oder (für das Ausbreiten der Stücke sowie für das Entfernen der Falten) strahlenförmig gerippten, horizontalen Querschienen versehen. Abwechslungsweise über und unter ihnen hindurch gelangt die in horizontaler Richtung durch die Maschine laufende Ware zu der Antriebswalze, die mit der Zeit zu einer hohlen Holztrommel erweitert und mit Tuch überzogen worden ist, damit das Stück nicht auf ihr gleitet. Die Trommel wird von einem Riemen getrieben und treibt selbst wieder die auf ihr liegende Aufrollwalze, die jetzt aus weichem Holz hergestellt und zur Aufnahme einer viereckigen, eisernen Spindel ihrer Länge nach durchbohrt ist. Auf dieser Spindel wird die Aufrollwalze entweder durch Keile oder durch Klammern befestigt; die beiden hervorragenden Enden der Spindel aber sind vollkommen rund gedreht, um in offene, senkrecht verschiebbare, seitliche Lager eingelegt zu werden. Schliesslich hat man das ganze Gerüste aus Eisen gebaut und bei der Konstruktion mehr und mehr auf einen ruhigen, stossfreien Gang der Maschine Bedacht genommen. Auch Rundbürsten und einen Schlagapparat hat man angebracht, um Staub und Sand aus der Ware herauszuklopfen, damit nicht etwa Druckfarbe und Druckwalze durch sie verdorben werden können. Zu diesem Zweck ist an den beiden Längsseiten des Maschinengestells je eine horizontale Eisenstange befestigt, die, von der Antriebsscheibe der Trommel bethätigt, alternirend bald im einen, bald im entgegengesetzten Sinne eine teilweise Drehung um ihre Axe ausführt. Auf jeder der beiden Eisenstangen sitzen , senkrecht zu ihrer Axe und gabelförmig verteilt, eine Anzahl Holzstäbe, die über die ganze Breite des Stuhles hinüberreichen und, entsprechend der alternirenden Drehung der Eisenstangen, auf die durch die Maschine laufenden Stücke mit Wucht niederfallen, um sofort wieder in die Höhe zu schnellen, wieder niederzufallen und so fort. — In der Druckerei und Färberei macht man Docken oder Ballen von 5 bis zu 10 Stück à 55 m, die möglichst fest aufgerollt und rechts und links wie mit dem Messer abgeschnitten aussehen sollen.

Kielmeyer.

Litteratur: H. Grothe, Die Appretur der Gewebe, Berlin 1882.

Aufdollen, s. Dübel.

bahnzüge.

Aufeinanderfolge der Eisenbahnzüge, s.Reihenfolge der Eisen-

Treptow.

Auffahren (Auslängen), im Bergbau, 1. allgemein s. v. w. gewisse Grubenräume, z. B. Strecken, Stollen, herstellen durch das Herausarbeiten (der Bergmann bezeichnet es als Gewinnen) des Gesteins ; 2. im besonderen bedeutet das „Häuergedinge-“ oder „Probegedinge auffahren“ diejenige vorgeschriebene Streckenlänge in bestimmter Zeit herstellen, welche als Probestück verlangt wird, damit der Gesteinsarbeiter aus der Klasse der Lehrhäuer zum Voll- oder Doppelhäuer aufrückt (s. Gewinnungsarbeiten).

Auf fangfläche, s. Zisternen.

3 Kiedenwi

Wh

Drach.

Allffanggräben dienen zur Aufnahme des von höherem Gelände ab-fliessenden AVassers, um solclies vom Eintritt in die Niederung abzuhalten Und dadurch Ueberschwemmung oder Versumpfung der letzteren zu verhüten. Häufig wird die Versumpfung von Niederungen dadurch verursacht, dass das aus benachbarten höheren Gebieten auf einer undurchlässigen Bodenschicht ab sich herbeiziehende Grundwasser am Fuss des Höhenzuges (Punkt g), wo diese Schichte sich der Oberfläche Vvv\'X nähert, entweder in Form von Quellen zu Tag tritt ' oder als versumpfendes Grundwasser die Niederung durchzieht. In solchem Fall kann durch Anlage eines Auffanggrabens g, welcher entlang dem Bande der Niederung in möglichst günstiger Gefällsrichtung derart angelegt wird, dass er den Grundwasserstrom normal zur Strömungsrichtung durchschneidet und das Wasser desselben ableitet, die Ursache der Versumpfung in einfachster AVeise gehoben werden. In entgegengesetztem Sinne werden Auffanggräben häufig in AValdungen zum Anhalten des Regenwassers behufs Erzielung grösserer Feuchtigkeit an Hängen angelegt.

S. auch Abzugsgräben.

Maxim. Kraft.

Aufflussleder, auch Schürze oder Siebleder genannt, ist diejenige, gewöhnlich aus einem Lederstreifen bestehende Vorrichtung einer Papierlangformmaschine, durch welche das ruhige, ununterbrochene Auffliessen der Papierfasern auf das Langsieb der Maschine ermöglicht werden soll. Anstatt Leder wird auch Kautschukleinwand verwendet. S. Pap i er f abri kation.

Aufgeben, einem Schmelzofen Brennmaterial und Beschickung zuführen. Der diese Arbeit Ausführende heisst Aufgeber. Vergl. Beschickung.

Aufgehen der AV a s s e r. Können beim Bergbaubetriebe die zufliessenden Wasser nicht oder nicht vollständig gehoben werden und steigt der Wasserspiegel in der Grube, so sagt der Bergmann, die Wasser gehen auf. Aufgehendes Mauerwerk, s. Mauer werk.

Aufgeber, beim Oberharzer Bergbau s. v. w. Verzugholz (s. Gruben-z i m m e r un g).

Dann

Treptow.

Aufgewältigen (Gewaltigen), einen Grubenbau, bedeutet, ihn wieder zugänglich machen. Besonders wird der Ausdruck gebraucht, wenn der Grubenbau wegen mangelnder Unterstützung zusammengebrochen war. besteht das Aufgewältigen im Entfernen der Bruchmassen und im AVieder-herstellen des Grubenausbaues. AVenn der betreffende Bau mit AVasser erfüllt war, bedeutet das Aufgewältigen s. v. w. das Entfernen des AVassers, etwa durch Pumpen.

Aufgeworfene Eisen, s. Stemmzeug.

Aufgichten, s. Beschickung.

Aufguss (In fus um), Auszug aus vegetabilischen Substanzen, durch Ueber-giessen mit heissem AVasser gewonnen. — Bei gusseisernen Röhren etc. derjenige (gewöhnlich blasige) oberste Teil des Gusskörpers, der beim Giessen zugegeben und später abgetrennt wird.

Aufhackmaschine, s. Bierbrauerei.

ver-

Aufhängemaschine, eine beim Trocknen des gefärbten Buntpapieres wendete, selbstthätig wirkende Vorrichtung. S. Buntpapierfabrikation.

ver-

Aufhängung nennt man die Unterstützung eines Körpers vorzugsweise dann, wenn der Schwerpunkt des Körpers tiefer liegt, als der Unterstützungspunkt, oder, falls es zwei Unterstützungspunkte sind, tiefer als die die beiden Punkte bindende Axe, oder, falls es drei nicht in gerader Linie liegende Unterstützungspunkte sind, tiefer als die durch die drei Punkte gelegte Ebene. Der aufgehängte Körper ist im ersten Fall des einzelnen Stützpunktes so beweglich, dass jeder Punkt des Körpers auf einer Kugelfläche um den Stützpunkt als Mittelpunkt bewegt werden kann, im zweiten Fall, dem der Unterstützung durch eine Axe, hat jeder Punkt nur noch eine Beweglichkeit in einer Kreislinie, deren Ebene auf der Axe senkrecht steht, im dritten Fall, dem der ünter-stützungsfläche ? ist der Körper unbeweglich. Da der Schwerpunkt im ersten

oder zweiten Fall den tiefsten Punkt der Kugelfläclie oder Kreislinie einnimmt, so muss der unterstützte Körper bei einer kleinen Bewegung, die man ihm erteilt, gehoben werden, der Schwerpunkt kehrt von selbst in die tiefste Lage zurück, die Aufhängung ist daher ein Zustand des stabilen Gleichgewichtes. Uneigentlich gebraucht man das Wort Aufhängung manchmal in dem allgemeineren Sinn von Unterstützung und unterscheidet dann von der stabilen auch eine neutrale und eine labile Aufhängung (s. Gleichgewicht). Als besondere Arten der Aufhängung unterscheidet man die Bifilaraufhängung, Aufhängung an zwei Fäden, von der unifilaren, Aufhängung an einem Faden. Kar dänische Aufhängung heisst eine Aufhängung an zwei Axen, derart, dass die eine Axe fest, die zweite, welche den Körper trägt, um die erste drehbar ist, mit welcher ihre Richtung einen, am besten rechten Winkel bildet. Der so aufgehängte Körper besitzt dieselbe freie Beweglichkeit, wie ein in einem Punkte aufgehängter Körper. Der Vorteil ist gegenüber der Aufhängung in einem Punkte eine grosse Tragfähigkeit der Aufhängevorrichtung bei leichtester Beweglichkeit, und die Möglichkeit, die Unterstützung in andere Punkte zu verlegen als in denjenigen Punkt, um welchen der Körper allseitig beweglich gemacht werden soll. Eine kardanische Aufhängung besitzt z. B. der Schiffskompass; sie besteht aus zwei Bingen, deren einer im andern drehbar die in ihm drehbare Bussole trägt (s. Kompass). Aehnlich ist in Bohnenbergers Apparat [lj zur Erklärung der Präzession der Erde ein Körper in drei Bingen, also um drei Axen verschiedener Richtung beweglich aufgehängt. Für den Foucault’sehen Pendelversuch ist eine sichere und leichte Beweglichkeit der kardanischen Aufhängevorrichtung durch folgende Anordnung zu erreichen : Ein ,3 Rahmen (vergl. Fig.) ist aus zwei Paaren von fest verbun-/ denen, geschliffenen Stahlplatten oder Glasplatten gebildet, die ihre geschliffenen Flächen einander zukehren. Das eine Paar liegt auf der Schneide А В eines dreiseitigen Stahlprismas, das fest mit einem an der Zimmerdecke befestigten Bügel verbunden eine genügend grosse Durchbohrung trägt (unter Unterbrechung der Schneide AB), um den Aufhängungsdraht des Pendels ungehindert spielen zu lassen. Auf das andere Plattenpaar stützt sich die nach unten gekehrte Schneide D eines zweiten Stahlprismas, mit welchem das obere Ende des Aufhängdrahts in О fest verbunden ist. Bei dieser Vorrichtung schneiden sich die beiden in derselben Ebene liegenden Drehaxen genau in einem Punkt. Um diesen erfolgen die Drehungen nach allen Seiten mit gleicher Leichtigkeit, so dass schon bei massiger Zimmerhöhe der Versuch gelingt. Beschreibung einer ähnlichen Art kardanischer Aufhängung in [2].

Physikal. Demonstrationen, Leipzig 1881, S. 98.

Litteratur : [1] P. Reis, Lehrb. d. Phys., 8. Aufl., Leipzig 1893, S. 166. — [2] Weinhold,

Aug. Schmidt.

Hl

Frühling.

Auf halter. Vorrichtung, um das vollständige Aufschlagen der Sielthüren zu verhindern, damit diese von dem eintretenden Strome erfasst und durch ihn geschlossen werden können. Sie sind zum Zurückdrehen einzurichten (vgl. Fig.) für den Fall, dass die Thore für Spülzwecke oder bei starkem Binnen-abfluss ganz geöffnet werden sollen. Aufhalter sind nur bei Sielthoren ЯУ mit oberem Anschlag (vgl. Sielthore) am Platze, weil auf gleichzeitiges Schliessen beider Flügel durch den eingehenden Strom nicht zu rechnen ist und deshalb leicht Verbiegungen beim Fehlen des Anschlags ein-treten würden.

Aufhalter (häufiger Zuhaltung) an Schlössern, s. unter Schloss. Aufhauen nennt man beim Schmieden die Bildung eines Loches oder einer Oeffnung in einem Eisenstücke mit Hilfe eines Meisseis, Aufhauer, der von dem gewöhnlichen Schrotmeissei (s. Schmieden) sich wesentlich nur durch die schlankere Form und die Bogengestalt der Schneide unterscheidet. Bei dem Aufhauen wird nicht wie beim Lochen ein die Oeffnung erfüllendes Stück herausgeschoben, sondern das Material gespalten und der gebildete Spalt durch eingetriebene Dörner erweitert. — Feilen, insbesondere die grösseren, werden, wenn sie durch den Gebrauch stumpf geworden sind, nachdem sie aus-

geglüht und die Zähne abgeschliffen wurden, aufgehauen, d. h. mit einem neuen Hiebe versehen.

Gust Herrmann.

Auf holer, s. Takelage.

Aufkadung, vorübergehende Erhöhung der Deichkappe bei steigendem Wasser (namentlich bei Eisstopfungen). Sie erfolgt mit Baustoffen, die sofort Hand sind oder leicht beschafft werden können ; selten durch Boden allein, meistens, durch Bretter in Verbindung mit    ылкл

Erde, Mist oder Sandsäcken (vergl. Fig. 1 und 2). Die Befestigung der in einer oder in zwei Keilien verwendeten, mit Aussen- oder Zwischendichtung versehenen ^

Bretter erfolgt durch gegenüberstehende, mit Bindeweiden verbundene Pfähle in etwa 1,5 m Abstand. — Statt der Bretter benützt man auch wohl Faschinen in Bunden oder in der Form gedrehter Würste, welche gleichfalls durch eingeschlagene, jedoch schrägstellende__

Pfähle befestigt und durch Borden ge- IS dichtet werden. Die Höhe der Aufkadung beträgt meistens 0,3—0,5, selten ^    ~

über 1 m, der Abstand der beiden    ^ ’e'

Bretterreihen in der Hegel 0,6 m. Ist die Deichkappe gefroren, so können statt der dann schwer einzutreibenden Pfähle auch Steine von entsprechendem Gewicht verwendet werden; die Dichtung erfolgt in diesem Falle vorzugsweise durch Dünger.

Auf kämmen (V e г к ä m men, IJ e b e г к ä mm e n), Herstellen von Holzverbindungen nach beistehender typischer Figur, angewendet sowohl am Stoss von Hölzern (vergl. Aufblattung, Fig. 6 und 8), als auch bei Kreuzung von solchen (vergl. Eck kämm und Endkannn). Am gebräuchlichsten ist der Kamm an den Auflagestellen der Balken auf Unterzügen, Mauerlatten und Pfetten. sowie der Schwelle auf Balken (s. Balkenauflager).

Allfkastung, gleichbedeutend mit Aufkadung. Insbesondere wird unter Aufkastung die dort erwähnte Art der Aufkadung durch zwei gegenüberstehende befestigte Bretterreihen verstanden, deren Zwischenraum mit dem Dichtungsmittel ausgefüllt ist.

Aufklauen nennt man die in den nebenstehenden Figuren skizzirte Art, eine Strebe aut eine Schwelle aufzustellen, welche sie kreuzt. In einfachen Fällen genügt stumpfes Anschmiegen nach Fig. 1 (Gaisfuss) und Annageln. Vollkommener ist das Ansclmeiden eines Zapfens an das eine oder andere Holz (Fig. 2 und 3). Dieselbe Verbindung findet oben an der Pfette statt, gegen welche sich die Strebe stemmt.

Auf klotzen, im Zeugdruck, s. Klotzen, Klotzmaschine.

Aufklotzung nennt man beim Holzschiffbau die Erhöhung des Kiels zur Verbindung desselben mit den Steven; s. Schiftbau.

Auflässig, im Bergbau s. v. w. verlassen, aufgegeben; eine Grube ist auflässig, d. h. das Besitzrecht ist aufgegeben worden, die Grube wird nicht mehr gebaut.

Auflage, s. Drehbank.

Auflager, einer Konstruktion (s. auch Auflager der eisernen Brücken) heissen diejenigen Vorrichtungen, bei welchen die Konstruktion aut den Stützen (Pfeiler, Widerlager) ruht. Bei Anordnung und Unterhaltung solcher Auflager kommt es neben der Sicherheit und Zweckmässigkeit der Konstruktion in erster Linie darauf an, dass die bei der Berechnung der letzteren gemachten Voraussetzungen betreffend Angriffspunkt, Richtung und Verteilung des Auiiager-drucks so weit als möglich erfüllt werden. Für die meisten Balkenträger und Bogenträger (s. Balken, Bogen) beispielsweise wird vorausgesetzt, dass die

zur

KW

Fig. 1.

Aufstau H.W

Frühling.

Fig. 1.

Fig. 2.

Fig 3.

Enden frei drehbar sind, so dass keine Endmomente entstehen (Hauptträger von Balkenbrücken, Bogen mit 2 und 3 Gelenken). Dies sucht man unter anderem zu erreichen durch entsprechend bearbeitete und mitunter selbst geschmierte Gelenkstücke von zulässig kleinem Radius (Big. 1 und 2), wie auch durch Tangentialkipplager (Fig. 3). Bei Balkenträgern tritt noch die weitere Voraussetzung hinzu, dass horizontaler Verschiebung des Trägers nur bei einer Stütze widerstanden wird. Man wendet dann bei den übrigen Stützen für kleine Objekte häufig Gleitflächenlager, für grössere aber stets Rollen-Soweit der Rollenumfang bei der Bewegung des Trägers nicht zur Abwicklung kommt, dürfen die Rollen auch seitlich abgeflacht sein (Flachrollen oder Pendel, Stelzen, Fig. 4), wodurch bei gleicher Grösse des Auflagers grössere Radien der Rollen und damit grössere Beweglichkeit, bei gleichen Radien grössere Konzentration des Auflagers und damit gleichmässigere Druckverteilung ermöglicht werden. Bei allen diesen Auflagern ist darauf zu achten, dass die erreichte Beweglichkeit auch dauernd erhalten bleibt. Versuche von г--Perrissée [1] über die gleitende Reibung

Fig. 1.

lager an.

\    R=fP

r,g' ²⁻    \ unter dem Drucke P ergaben den Reibungskoefficienten f für

Gusseisen auf Gusseisen bei reinen gehobelten Platten 0,18, bei rostigen und schmutzigen Platten 0,36 bis 0,5. In dem Ausdrucke für die rollende Reibung

p

s=Fl

Fig. 3.

Fig. 4.

fand Perrissée für polirte Gusseisenrollen von d = 10 ein -Durchmesser zwischen reinen gehobelten Gusseisenplatten /=0,07, wenn jedoch, wie dies bei Brücken ohne Lagerabdeckung leicht vorkommt, die unteren Platten mit feinem Sande bedeckt waren, /= 0,35. Kommt es darauf an, den Auflagerdruck möglichst um einen Punkt zu konzentriren, wie bei Auflagern auf eisernen Säulen mit Rücksicht auf die Zerknickungsgefahr, so stehen unter anderem Tangentialkipplager mit Kugelsegmentstück und Kugelgelenkauflager zur Verfügung. Kiclit selten hat man bei den Auflagern zugleich für \ die Möglichkeit kleiner Aenderungen der Spannweite (bei Bogen) oder ! der Höhenlage der Stützpunkte (bei kontinuirlichen Balken) behufs J Realisirung rechnerischer Voraussetzungen oder Rückgängigmachung unbeabsichtigter Aenderungen Sorge getragen, was durch eine Lagerung auf Keilen geschieht. Eine Anzahl Keile wurde mehrfach auch bei Bogen ohne Kämpfergelenke verwendet, um dem vorausgesetzten drehungslosen Festsitzen der Endquerschnitte nahe zu kommen.

Indem bezüglich der konstruktiven Anordnung der Auflager auf den Artikel „Auflager der eisernen Brücken“ und die Fachschriften [2] bis [5] verwiesen wird, soll im folgenden vom Wesentlichen der Berechnung die Rede sein.

I. Z w e i sich b e r ü h r e n d e E b e n e n (Feste Flächenlager, Gleitflächenlager, Druckübertragung auf den Auflagerstein). Ist s die zulässige Druckbeanspruchung per Quadrateinheit des wenigst widerstandsfähigen Materials der beiden in Berührung stehenden Körper, so hat man bei gleichmässiger Verteilung des Auflagerdrucks A die nötige Druckfläche

l. F=

Je weniger auf die erwünschte gleiclimässige Druckverteilung zu rechnen ist, um so kleiner hat man s zu wählen. Die Länge der Druckfläche des Trägers und der vielfach zwischen Träger und Grundplatte eingeschalteten Zwischenplatte würde sich aus 1. meist zu klein ergeben; sie pflegt durch die Rücksicht auf gleichmässige Druckübertragung auf den Au flagerstein und nicht zu grosse I ficke d der Grundplatte bestimmt zu sein. Zur Bestimmung einer genügenden Dicke d hat man sich die Platte als einen in der Mitte eingespannten, an einem Ende frei schwebenden Balken (s, d.) gedacht, wonach, wenn z die grösste

Zugbeanspruchung per Quadrateinheit der Grundplatte und b deren wirksame Breite bedeutet,

A(a c\ bd

U-6

2. d =

to

\/a — с ЗА

r ~T~E‘

UL

Durch Yergrösserung von b und c (Fig. 5) kann d herab-IHÎÎÎIlIII|ЩЙШШТИП gesetzt werden, doch wird man unter etwa 4 cm wenigstens bei Gusseisen nicht gehen. Für letzteres kann in 2. an Stelle von z bis zu 1,75 z gesetzt werden (s. Biegung). Der

Platte zwischen Träger und Grundplatte wird bei Schweisseisen eine Stärke von etwa ~

Fig. 5.

CM !

bei Gusseisen eine solche von etwa ,j gegeben.

О

Aus gleichen Gesichtspunkten, wie vorstehend die Dicke der Grundplatte, hat man in Ermangelung besserer Methoden auch in anderen Fällen Lagerstühle, Balanciers u. s. w. mit und ohne Rippen berechnet (vergl. [2], S. 301 und [4], S. 101).

II. Zwei sich berührende Cylinder flächen (Cylindrische Tangentialkipplager, Rollenlager, Flachrollenlager). Dies Problem, wie auch das folgende, ist auf Grund der allgemeinen Elastizitätsgleichungen isotroper fester Körper zuerst von Hertz gelöst worden [6], [7], welcher die Lösung bei Versuchen mit Glas bestätigt

— Bezeichnen

3’

E,

fand. (Vergl. auch [8], und Galliot [9]). für 2 Kreiscylinder (Fig. 6), welche sich

г /<2

im spannungslosen Zustande längs einer Erzeugungslinie berühren,

r₂ die Radien, E{, E₂ die Elastizitätsmodule, /q, ju₂    Fig. e.

die Elastizitätsquotienten (Verhältnis der Querkontraktion zur Längsdehnung für gezogene Prismen), so erhält man mit

jjr (1 — i«l) (1 + ,«l),

die halbe Breite b (senkrecht

druck P per Längeneinheit Cylinder erzeugten Berührungsfläche:

3. ex ==

e2 —

t (! — /'2) (1 + /'2)

zur

Cylinderlänge) der durch einen Normal-

4. Ъ

P C1 + e2

71    1

Г1 r₂

und den grössten Druck per Quadrateinheit, unmittelbar unter P,

г о 2P 5. S = —7- •

71 Ь

fi pflegt für Gusseisen und Stahl zwischen \ und zu liegen. Da b um so kleiner, also s um so grösser, je grösser/«, so setzen wir möglichst ungünstig = /<₂⁼ i und erhalten

6. ei —

32

32

9 Ex

''²    9P₂

7. s =

toi 00

P Г\

2TT, 1

E \

Die r sind positiv oder negativ zu rechnen, je nachdem die Mittelpunkte der Krümmung im Innern der betreffenden Körper liegen oder nicht, was auch unter III gilt. Im folgenden kommt nur der erste Fall vor.

Es sei nun A der Auflagerdruck, s der zulässige Druck per Quadrateinheit des wenigst widerstandsfähigen der beiden Körper. Verteilt sich A auf einen Cylinder von der wirksamen Länge l, welcher gegen eine ebene Platte drückt

(Tangentialkipplager), so liefert 7. mit P= —, rl = г, г₂=сс den nötigen Radius der Cylinderfläche

8. r

_7T’

Е Е

und bei gleichem Material von Cylinder und Platte, mit E{ = E₂ = E,

9 EA 0 1790 /,;-⁴.

16rc Sä — ’    8*

StiIs* 1

9. r l

Aus diesen Formeln kann bei gegebenem l der Radius r, bei gegebenem r die Länge l berechnet werden. Setzt man beispielsweise A in t, l in cm, E und s in t per qcm ein, so ergibt sich r in cm. Will man alle Lager einer Konstruktion mit gleichem r herstellen, so ist das grösste nötige r zu wählen. Die Verrückung des Berührungspunktes, wenn der Träger sich beim Auflager um den Winkel a neigt, beträgt rtg a. Es würde also aus diesem Gesichtspunkte eine Breite 2rtga der Cylinderfläche genügen. Da jedoch dieser Wert nur selten einige Millimeter erreicht, und auch Ъ keinen besseren Anhalt bietet, so hat man die Breite des Segmentstücks ohne Rechnung zu wählen.

Verteilt sich der Auflagerdruck A auf n Cylinder von der wirksamen Länge l, welche gegen eine ebene Platte drücken (Rollenlager, Elachrollenlager),

so ergibt 7. mit P=~-, r₁=r, r₂ = cd die nötige Anzahl der Rollen

10. n

8 Tcrls* 1    1

E\    E%

und bei gleichem Material von Rollen und Platte, mit E{ ~E₂ — E 11. nrl

9 EA

EA

0.1790 -Д-.

Man kann beispielsweise A in t, r und l in cm, E und s in t per qcm einsetzen.

Mit Rücksicht auf die zu erwartende Druckverteilung    ist im    allgemeinen s

für    Rollenlager kleiner als für    Tangentialkipplager, und    für die Endauflager

von Balkenträgern kleiner als für die Zwischenauflager kontinuirlicher Träger zu wählen. Man ist aber meist genötigt, bedeutend über die sonst üblichen Beanspruchungen hinauszugehen. Aach den bisher gebräuchlichen Verhältnissen würden per qcm als massig gelten können: für Schweisseisen s—1,6 bis 2,4 t, für Elusseisen und Gusseisen s = 2 bis 3 t, für Gussstahl s = 3 bis 4,8 t ; doch eignen sich Schweisseisen und Elusseisen überhaupt nicht für Auflager, während für    grössere Brücken jedenfalls    Stahlrollen zu verwenden    sind.    (Vergl. [12],

wo    auch die für Rollenlager    und Tangentialkipplager    sonst    verwendeten

Formeln besprochen sind.)

I, r, n gegeben oder gewählt sind, die dritte bestimmen. Die wirksame Länge l hängt von der Breite der darüber liegenden Konstruktionsteile (Gurtungen, [Jnterlagsplatten etc.) ab, den Durchmesser nahm z. B. Winkier an

worin L die grösste zugehörige Spannweite in m. Mit der Grösse von d nimmt die Beweglichkeit zu.

Bei mittlerer Temperatur (für Stuttgart 10° C.) und Belastung durch das Eigengewicht der Konstruktion allein sollen die Elachrollen vertikal stehen. Kann nun bei anderer Temperatur und Belastung eine Verschiebung des Trägers am fraglichen Auflager um v eintreten, so wählen die Breite der Flachrollen: Winkler 2г?-j-2,5 cm, Häseler 2v + 3 cm. Ist Li die Entfernung vom festen Auflager, a der Ausclehnungskoefficient des Trägermaterials, r die grösste Abweichung von der mittleren Temperatur, so hat man eine mögliche Verschiebung durch Temperaturänderungen allein avL{. Hierzu kommt die geringere Verschiebung infolge elastischer Deformationen. Handelt es sich beispielsweise um ein Balkenfachwerk mit einer Oeffnung L und horizontalem Verbindungsgurt der Auflager, welches für ein gleichmässig verteiltes Eigengewicht von g und eine ebensolche Verkehrslast von p per Längeneinheit berechnet ist, während E den Elastizitätsmodul und s die gewählte zulässige Beanspruchung des Horizontalgurts bedeuten, so hat man mit Ll — Ł und q = g + p

für Vollrollen: für Flachrollen :

16 n S²

Aus 10., 11. kann man, wenn zwei der Grössen

v = (nrr0

L.

Für Schweisseisen ist etwa a — 0,000 012, für Flusseisen und Stahl « = 0,000115.

III. Zwei sich berührende Kugel flächen (Sphärische Tangentialkipplager, W e i с к u m ’ sehe Kugellager für Lastverschiebungen, vergl. Wochen-

Schrift des Österreich. Ingen.- und Arch.-Vereins, 1885, S. 154). Bezeichnen für zwei Kugeln, welche sich im spannungslosen Zustande in einem Punkte berühren, rx, r₂ die Radien, Ei} E₂ die Elastizitätmodule, /q, ju₂ die unter II erwähnten Elastizitätsquotienten, so hat man mit den Bezeichnungen 3. den Radius der durch einen Normaldruck P erzeugten Berührungsfläche

1 / IL? el    e2

16 1 , 1 ’

Г\ ⁺ rz

und den grössten Druck per Quadrateinheit, unmittelbar unter P,

m » 3P

Id S —

Setzen wir wieder möglichst ungünstig /q — /u₂ = so folgt mit G.

12.

2 71 rt²’

л³ Г " ¹ +i“!

’-rJ/PY j—T ■

Г _ El

Handelt es sich um den Druck einer Kugelfläche gegen eine Ebene und bezeichnet s den zulässigen Druck per Quadrateinheit des wenigst widerstandsfähigen der beiden Körper, so liefert 14. mit r{—r, r₂~ со den nötigen Radius der

3P

2 tts'

Kugel fläche

14.

15. r

4c7T8

(J-+J

\Ex ?

und bei gleichem Material von Kugel und Platte, mit Ex ~ E₂ ~ E,

16.

9 7? 8 Tis

Werden beispielsweise P in t, E und s in t per qcm eingesetzt, so ergibt sich r in cm. Der grösste Druck s ist wie im günstigsten Falle unter II zu wählen. Auch bezüglich der Herstellung aller Lager einer Konstruktion mij, gleichem r gilt das unter II Gesagte.

IV. Zwei sich umschliessende Cylinder-flachen (Zapfenkipplager, Zapfengelenke). Eine befriedigende Lösung dieses und des folgenden Problems existirt bis jetzt nicht. Man pflegt vorauszusetzen, dass die elastischen Eindrückungen der beiden Körper normal zui Berührungsfläche proportional den sie erzeugenden Normaldrücken per Quadrateinheit sind. Reicht die Berührungsfläche bei einer wirksamen Länge l von 99 = —n n bis cp = n ж (Fig. 7), so ergibt sich der grösste Normaldruck per Quadrateinheit, unmittelbar unter dem resul-tirenden Drucke P,

17. s =

l V (sill n 7T COS n 71 + n 7l)

Für den gewöhnlichen Fall, dass nahezu nn~ ~ folgt hieraus bei einer zulässigen

Druckbeanspruchung s des wenigst widerstandsfähigen der beiden Körper der nötige Radius

Tils'

Da jedoch auf eine Berührung längs der ganzen Fläche nicht zu rechnen ist, so kann man etwa setzen пж=~, womit abgerundet

18. r —

4P

ÖLs

Wenn P in t, l in cm, s in t per qcm eingesetzt werden, so ergibt sich r in cm. s kann man etwa wählen für Gusseisen 0,6 bis 0,8 t, für Gussstahl 1 bis 1,5 t.

Y. Zwei sich umschliessende Kugelflächen (Kugelkipplager, Kugelgelenke). Ist die Berührungsfläche in der Richtung des resultirenden Druckes A von der Höhe h (Fig. 8), so erhält man auf Grund der unter IY erwähnten Voraussetzung den grössten Normaldruck per Quadrateinheit, unmittelbar unter P,

19. s =

MPH

Für den gewöhnlichen Fall, dass nahezu h — r ist, folgt hieraus bei einer zulässigen Druckbeanspruchung des wenigst widerstandsfähigen der beiden Körper von s per Quadrateinheit der nötige Radius

Um sicherer zu gehen, kann man etwa h — setzen, wo-ymit abgerundet

20.

■m

Wenn P in t und s in t per qcm eingesetzt werden, so ergibt sich r in cm. Für s gilt das unter TV Gesagte.

Litteratur: [1] Perrissée, Mémoires de la société des ingénieurs civils, 1883 II, p. 358. —

[2]    Winkler, Die Gitterträger und Lager gerader Träger eiserner Brücken, Wien 1875, S. 245. —

[3]    Heinzerling, Die Brücken der Gegenwart, I, 1.—4. Heft, Aachen 1873—80. — [4] Häseler, Der Brückenbau, I, 1. Lieferung, Braunschweig 1888, S. 89. — [5] Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Bd. II, 2. Abt., Leipzig 1890, S. 497 (Balkenbrücken, von Steiner); 3. Abt., Leipzig 1888 (bewegliche Brücken, von Frankel); 4. Abt., Leipzig 1888, S. 188, 231 (Hänge-

Bogenbrücken, von Schaffer). —    [6] Hertz, Journal für reine und

angewandte Mathematik, 1882, XCII, S. 156. — [7] Hertz, Verhandlungen des Vereins für die Beförderung des Gewerbefleisses, 1882, S. 449. — [8] Boussinesq, Applications des potentiels à l’étude de l’équilibre et du mouvements des solides élastiques, Paris 1885, § 5 und p. 713. — [9] Galliot, Annales des ponts et chaussées, 1892, II, p. 391. — [10] Deslandres, Annales des ponts et chaussées, 1893, I, p. 1160 (Versuche). — [11] Bach, Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, 1894, S. 199 (Formänderungen). — [12] Weyrauch, Zeitschrift der Architekten und Ingenieure zu Hannover 1894, S. 131, 569.    Weyrauch.

Auflager der eisernen Brücken, jene besonderen Vorrichtungen, welche dazu bestimmt sind, die Uebertragung des Druckes des Brückenüberbaues, d. i. der Hauptträger, auf die Pfeiler und Widerlager zu vermitteln. Sie haben insbesondere die Aufgabe: 1. den Druck auf eine grössere Fläche des Pfeilers zu verteilen, 2. allfällig auch Verschiebungen bei Temperaturänderungen und infolge der Durchbiegung der Träger zu ermöglichen und 3. die Lage des Angriffspunktes des Stützendruckes bestimmt zu machen. Je nachdem die zweite dieser Anforderungen erfüllt ist oder nicht, unterscheidet man bewegliche und feste Lager; die dritte Anforderung, Fixirung des Stützendruckes, wird in vollkommener Weise nur durch Kipp- oder Gelenklager erreicht, wogegen für kleinere Spannweiten Flächen lager genügen. — Balkenträger erhalten nur ein festes Lager, während die übrigen Auflager verschieblich

anzuordnen sind. Die )> Bogenträger erfordern unverschiebbare Auf-j lager. Die Hängeträger '-'V⁵''? sollen auf den Mittel-"J ; pfeilern (Pylonen) be-t e! wegliche Lager erhal-..q.jten, damit die Pfeiler ?! [nicht in horizontalem JiA Sinne beansprucht werden und sich die volle

brücken von Melan

O-

•»

э ( ) л

r ---oj ■:» -Æ -

@ ® ® 0; gPg^j "0Пэ ~0 ® 0

•|Л>.4Ю 20

ж?

65o

f -VI ’ t

е)ГЫ®’-    .i: :ф' )(! ®

г

•>

'x&T-

/С/

» 4.    /

'УШ7

tnä.y.Y itè'"-' f s-.

т ^ Ï

d t Да

T Fië- !•

Horizontalkraft durch die Spannketten auf die Verankerung überträgt. — Die für Balkenträger kleinerer Spannweite angewandten festen Flächenlager bestehen aus einer gusseisernen Platte, auf welcher der Träger mit der unteren Gurtung aufliegt. Eine besondere Verbindung- zwischen Träger und Platte kann in der Regel unterbleiben, wenn an der Platte befindliche niedrige Längsrippen den Träger gegen seitliche Verschiebung sichern. Die Grösse der Lagerplatten muss so gewählt werden, dass der Druck auf den Auflagsquader das zulässige Mass (20---35 kg pro cm'²) nicht übersteigt. Zur Erzielung einer gleichmässigen Druckverteilung wird zwischen Platte und Quader eine 10—15 mm dicke Zementschichte oder eine 5 mm starke Bleiplatte gegeben, von grösserer Spannweite sind, wie oben bemerkt, ausser dem einen festen, im übrigen bewegliche Lager anzuordnen, um die Horizontalkräfte, welche durch die Wärmeausdehnung oder -Zusammenziehung hervorgerufen würden, auf das Mass des Reibungswiderstandes des beweglichen Lagers zu reduziren. Bis

Für Balkenträger

üf

etwa 20—25 m Spannweite genügen hierfür allenfalls noch Gleitlager, aus einer gehobelten, eingefetteten Platte bestehend, auf welcher das Trägerende mittelst einer ebensolchen, an dem Träger angenieteten Platte gleitet; für grössere Spannweiten sind jedoch Walzenlager (Fig. 1) oder Stelzenlager (Flachwalzen, Fig. 2) anzuwenden. Diese bestehen aus drei Hauptteilen : der Unterlagsplatte, den Walzen oder Stelzen und der mit dem Träger verbundenen Ueberlagsplatte. Stelzen oder Flachwalzen sind Walzen mit beiderseits fehlenden Segmenten. Um sie in unverändertem Abstande zu erhalten, bezw. bei den Stelzen die Parallelität zu sichern,1 sind ein bezw. zwei Führungsrahmen angebracht. Die Anzahl n der für ein Lager notwendigen Walzen von der Länge l und dem Durchmesser d in Centimeter kann bei dem Auflagerdruck D (in Tonnen) aus der Formel nid — aD bestimmt werden. Für den Koefficienten a werden von

ui

-,

'■■//.'у

mmMh

\Л

verschiedenen Autoren (Winkler, Schwedler, Baentsch,

Fig. 2.

Frankel, Tetmajer u. a.) sehr abweichende Angaben gemacht.

Neuestem hat Weyrauch unter Benützung der Hertz’schen

Untersuchungen über die Druckübertragung zwischen sphärischen und cylindrischen Flächen diesen Koefficienten aus den Elastizitäts- und Festigkeitsziffern des betreffenden Materials entwickelt [11. Die Stelzen ermöglichen die Anwendung eines grösseren Durchmessers und sind daher leichter verschieblich; es müssen aber Vorkehrungen getroffen sein, um eine bleibende Schiefstellung oder gar ein Umkippen der Stelzen durch Erschütterungen nicht eintreten zu lassen. Diese Vorkehrungen — eine hievon ist in Fig. 2 a dargestellt — haben sich nicht immer als genügend wirksam erwiesen. — Für Brücken-träger mit Spannweiten über 30—40 m werden sowohl die festen wrie die beweglichen Auflager als sogenannte Kipp-    rW

\--d

!,ГГТ • ' »

Г ........|6°° -•_.4

_’Ä

■»...Л

•&00 ..

700.

■JSQ.

lager ausgebildet, deren Anwendung den Zweck hat, den Druck auf eine möglichst kleine Stützfläche zu konzentriren und hierdurch in seiner Lage zu fixiren. Die Kipplager findet man in zweifacher Anordnung: entweder erfolgt die Uebertragung des Druckes durch zwTei sich berührende Cylinderfläclien, von denen die eine konkav, die andere konvex ist (Zapfenkipplager, Fig. 1 und 3) oder dieselbe erfolgt mittelst einer ebenen Fläche auf eine Cylinderfläche (Tangentialkipplager, Fig. 2). Die Berührungsfläche liegt zwischen zwei Teilen: dem Balancier, welcher direkt mit dem Träger verbunden ist, und dem Lagerkörper, welcher bei festen Lagern auf dem Mauerwerk, bei beweglichen auf den Walzen oder Stelzen ruht. — Bei Brücken von kleinerer Spannweite hat man auch, namentlich in Amerika, Pendellager in Anwendung gebracht, bei welchen der Träger mittelst eines Zapfens im Mittelpunkt eines Walzensegments gelagert ist. Für Träger , die auf mehr als zwei Stützen liegen, ferner für Bogenträger ohne Scheitelgelenk, empfehlen

sich regulirbare Lager. Die Regu-    Fig. з.

lining wird in der Regel durch Keile bewerkstelligt, die entweder zwischen zwei parallelen Platten unter dem Lagerkörper oder bei Kipplagern zwischen dem Lagerkörper und dem im Unterteil rechteckig gestalteten Drehzapfen an-zubringen sind. — Die gelenkförmigen Bogenauflagerungen sind immer nach Art der Kipplager konstruirt, natürlich unter Berücksichtigung, dass hier der Auflagerdruck verschiedene Richtungen annehmen kann.

Die Auflagerplatten einer Brückenkonstruktion werden bei gemauerten Pfeilern oder Widerlagern auf entsprechend grosse Quader (Auflagsquader) gelegt, an welche die Anforderung grosser Festigkeit und sicherer Lage zu stellen ist, so dass sie durch Erschütterungen und Stösse nicht leicht losgerüttelt werden können. Da nur sehr grosse Steine dieser Anforderung entsprechen, diese aber

wieder schwer in gewöhnlicher Weise satt in Mörtel zu versetzen sind, so hat man in neuerer Zeit bei kleineren Spannweiten die Auflagerung auf Betonquader versucht, indem man den Pfeiler oder das Widerlager zu oberst aus einer entsprechend mächtigen Stampfbetonschichte bildete. Damit sollen insbesondere auf den bayerischen Staatsbahnen gute Erfahrungen erzielt worden sein.

Litteratur: [1] Weyrauch, Ueber Berechnung der Brückenauflager, Zeitschrift des Arch.-und Ingen.-Vereins zu Hannover 1894.    Melan.

Auflager druck, vergl. die Art. Auflager, Balken, Balken trag er, Bogen, Träger etc.

Drach.

Auflandung, die Aufhöhung tiefgelegener Ländereien mit kiesigem, erdigem Material, welches durch Wasser herbeigeschwemmt wird. Siehe Auf-schlickung und Kolmation.

Auflanger nennt man beim Holzschiffbau den oberen Teil der hölzernen Spanten; s. Schiffbau.

Auf lassen, s. Bergrecht.

Auflauf (Laufgerüst, Laufbrücke,Fahrbrücke,Pritsche), Gferü st zum Transport von Baumaterialien, wenn geeignetere Hilfsmittel (Winden etc.) nicht zur Verfügung stehen. An hinter einander in angemessenen Entfernungen aufgestellten, stetig höheren Büstböcken, zuletzt an eingegrabenen Büststangen oder Spiessbäumen werden mit eisernen Klammern Knaggen oder Stempel (s. d.) gut befestigt. Letztere belegt man mit Quer- oder Sattelhölzern ; auf den Sattel-hölzern liegen lange Stangen, sog. Streichstangen, mit dem dicken Ende nach oben, auf den Stangen in der Querrichtung Pfosten oder kurze Bretter (Schlussriegel). Das Ganze wird in der Längsrichtung mit Brettern bedeckt ; die stärksten bilden in der Mitte die sog. Fahr diel en.

Auflegapparat, s. Baumwollspinnerei.

Aufleger, für Kiemen, s. Kiemen auf] eg er.

Auflösstulll, in der Müllerei ein Walzenstuhl mit fein geriffelten oder glatten (auch Porzellan-) Walzen, welcher die Auflösung (s. d.) besorgt.

Auflösung nennt man die Ueberführung fester Körper in den flüssigen Aggregatzustand mit Hilfe einer Flüssigkeit, des „Lösungsmittels“. Die Maximalmenge, bis zu welcher ein fester Körper sich in einer bestimmten Menge des Lösungsmittels auf lösen kann, hängt von seiner Lösungstension (s. d.) der Flüssigkeit gegenüber ab, seinem Bestreben, sich in dieselbe hinein zu verbreiten, welches durch den osmotischen Druck der diese Maximalmenge enthaltenden „gesättigten“ Lösung gemessen wird. Dieser Druck steht in völliger Analogie mit dem Dampfdruck von Flüssigkeiten und variirt, wie dieser, mit der Temperatur (s. Löslichkeit). Der Vorgang der Auflösung ist mit einer gewissen Wärmetönung der Lösungswärme (s. d.) verbunden, die positiv und negativ sein kann, gewöhnlich das letztere. Das erstere, also eine Wärmeentwicklung, findet meist nur dann statt, wenn die Auflösung des festen Körpers mit einer chemischen Veränderung desselben verbunden ist, wie z. B. bei dem Auflösen von Metallen in Säuren, oder bei Lösung von solchen Salzen in Wasser, welche feste Hydrate zu bilden vermögen.    Abegg.

Arndt.

Auflösung, in der Hoch-und Halbhochmüllerei derjenige Prozess, durch den die aus dem Getreide entstandenen Griese in noch feinere Produkte, Dunste, zerkleinert werden. Es geschieht das heut meistens mittelst Walzenstühlen mit fein geriffelten oder glatten (auch Porzellan-) Walzen.

Auflösung, der Pflanzenn ähr Stoffe im Boden, ist erforderlich, um diese in eine für die Wurzeln aufnehmbare Form zu bringen (assimilirbar zu machen). Näheres unter Aufs chli es sung des Bodens.

Aufmachung, s. Kartonnagen.

Aufnahme, s. Aufnehmen.

Aufnahmsgebäude, s. Empfangs g ebäude.

Aufnehmen, der Inbegriff aller Messungsoperationen im Felde, welche zur Erlangung des Besultates einer Vermessung, der „Karte“, vorzunehmen sind.

Im allgemeinen ist also aufnehmen gleichbedeutend mit aufmessen, vermessen. Dennoch unterscheidet man je nach der Messungsmethode z. B. geometrische,

tachymetrische, topographische, Messtisch- u. s. w. Aufnahme. Näheres s. L an des-, topographische, tachymetrische, Messtisch-Aufnahme, sowie die einzelnen Messungsoperationen.

Reinherts.

Gutermuth.

Aufnehmer oder Receiver wird bei Compounddampfmaschinen der Zwischenbehälter zwischen Hochdruck- und Niederdruckcylinder genannt, durch welchen der aus ersterem austretende Dampf in den letzteren Übertritt. Die Heizung des Aufnehmers hat sich im allgemeinen vorteilhaft erwiesen ; bei sorgfältig ausgeführten Präzisionsdampfmaschinen kann jedoch erfahrungsgemäss die Heizung unterlassen werden. (S. auch Compounddampfmaschinen.)

Aufpfropfen, Verlängerung von Grundpfählen nach Art beistehender Figuren.

Aufpudern, Zeichnungen auf Wand-oder Deckenflächen dadurch übertragen, dass man die Konturen der Zeichnung mit einer Nadel durchlocht, die so entstandene Schablone fest auf die Fläche legt, auf welche man die Zeichnung zu übertragen wünscht, und mit einem mit Kohlenstaub gefüllten Leinwandbeutel tupft.

Aufpfropfen.

Tj. Schwärs.

Aufräumer (Aufreiber), ein Werkzeug, um exzentrisch gelochte Nietlöcher derart zu erweitern, dass die Löcher genau auf einander passen und durch eiu stärkeres Niet eine sacli-gemässe Nietung erzielt werden kann. Vergl. Reibahlen.

Aufrahmverfahren, die verschiedenen Methoden zur Gewinnung des Milchfettes, welches gemengt mit anderen Milchhestandteilen als Rahm erhalten wird. Man unterscheidet natürliche und к ü n s 11 i c h e Entrahmung. Beider ersteren benützt man den Unterschied im spezifischen Gewicht der Fettkügelchen der Milch und des Milchserums, wodurch dieselben bei ruhigem Stehenlassen der Milch von selbst aufsteigen ; die letztere kommt zu stände unter Anwendung der Zentrifugalkraft mittelst Milchzentrifugen oder Separatoren.

Schwankungen 83—90 o/0 0,8-7,0 „

2,0-4,5 „

0,2-0,9 „

3,0-6,0 „

0,6-0,9 „

Während einige Bestandteile der Milch, wie der Milchzucker, in derselben gelöst sind, andere in gequollenem Zustand (Käsestoff) sich vorfinden, ist das Milchfett in Form von kleinen Fettkügelchen von 0,001—0,010 mm Durchmesser in der Masse suspendirt; dasselbe hat bei 37° ein spez. Gew. von 0,911—0,913. Lässt man nun die frische Milch, deren spez. Gew. zwischen 1,028 und 1,033 liegt, in geeigneten Gefässen ruhig stehen, so steigen entsprechend dem Unterschied im spez. Gew. zuerst die grossen, dann die mittleren und endlich auch ein Teil der kleinen Milchkügelchen an die Oberfläche. Auf ihrem Wege umkleiden sie sich durch Oberflächenanziehung mit einer dünnen Milchserumschichte, wodurch, wie auch durch die Reibung das Aufsteigen verlangsamt wird und zugleich Serum in den sich abscheidenden Rahm gelangt. Je kleiner die Fettkügelchen sind, desto mehr werden sie durch die Serumhülle am Aufsteigen verhindert; es hleiben also die kleinsten Fettkügelchen, soweit sie nicht mechanisch durch die grossen nach aufwärts gerissen werden, in der unter der Rahmschicht schliesslich verbleibenden Magermilch zurück. Hauptsache ist nun bei jedem Aufrahmverfahren möglichst vollständige Gewinnung des Milchfettes in Form von Rahm, jedoch ehe unter dem Einfluss der Milchbakterien eine Milchsäuregärung eingetreten ist. Befördert wird die Aufrahmung durch sofortiges Aufstellen der frischen Milch in passenden Gefässen und rasches Abkühlen auf die dauernd einzuhaltende Abrahmtemperatur zur Verhütung der Säuerung, ferner durch niedere Milchsäule in genügend weiten Gefässen. Eine Verzögerung erleidet die Aufrahmung durch allmäliche Abkühlung, wechselnde Temperatur, Erschütterung

1. Natürliche Aufrahmung. Die Zusammensetzung normaler Kuhmilch ist nach Kirchner [1] folgende:

Mittel 87,5 o/o

Wasser ......

3,4 „ 3,2 „ 0,7 „

Milchfett......

Käsestoff......

Eiweiss und Laktoprotein

4,5 „

Milchzucker.....

0,7 „

Aschenbestandteile . .    .

der Milch vor und während des Aufrahmens, hohe Milchsäule hei relativ hoher Temperatur und enge Aufrahmgefässe. Dem Sauerwerden der Milch, wodurch infolge des Gerinnens des Käsestoffs eine weitere Aufrahmung unmöglich würde, _    .    begegnet man durch Abkühlen und Einhaltung der Tem-

IffllÄP^ von 5—8° C. oder wenigstens auf unter 12° C.; шЛё^ФЫНмщЩг auch lässt sich die Milch auf einige Tage resp. auf

längere Zeit haltbar machen durch Pasteurisiren oder Sterilisiren. Diese allgemeinen Grundsätze finden Beachtung bei den einzelnen Aufrahmverfahren, welche vor allem die Benützung eines geeigneten Aufrahmlokals voraussetzen. Dasselbe soll entfernt von Ställen und Düngerstätten, womöglich nördlich gelegen, hell, leicht zu lüften, heizbar und geräumig sein. - Asphaltboden mit Ablauf,

Fliegenfenster, Anstrich der Wände und Decken mit Porzellan-Emaillefarbe erleichtern die Reinhal-jr tung; die Grösse richtet sich nach Milchmenge, Aufralimezeit und -Verfahren, sie beträgt pro Kuh 0,2—1 qm Grundfläche, die Höhe wird mit 4,5—5,5 m eingehalten. Die Gefässe, in welchen die Milch

Fig. 1.

Fig. 2.

täSj

Oil

Fig. 3.

raum

Fig. 4.

aufgestellt wird, werden am besten aus stark verzinntem Eisenblech hergestellt; sie sind haltbar, leicht zu reinigen und erleichtern die Abkühlung, was von hölzernen, thönernen oder schwachen Weissblechsatten nicht gesagt werden kann. Die verbreitetsten Aufrahmverfahren sind folgende: a. Hol-stein’sches Verfahren. Die frisch gemolkene Milch wird gekühlt oder auch ungekühlt in einem Milchkeller, welcher im Sommer nicht über 15, im Winter nicht unter 10° C. Temperatur besitzt, auf Holzgestellen in flachen runden Milchsatten (s. Fig. 1 u. 2) aufgestellt, wobei die Milchsäule nur 5 — 6 cm hoch gehalten wird. Mittelst Rahmlöffel (Fig. 3) wird nach 24 oder 36 Stunden der Kahm abgeschöpft. Die Ausbeute an solchem beträgt 12—16 °/₀, der Ausrahmungsgrad, d. h. pro-_ zentische Ausbeute an überhaupt in der Milch enthaltenem Milchfett 'sSÜISISm ist ⁷⁰—80°/₀. Mängel dieses Verfahrens sind: grosser Milelikeller-(1 qm pro Kuh), viele Satten; auch hält es oft schwer, die !||!i||!|||!!|||JI Temperatur auf richtiger Höhe zu halten. Wo fliessendes Wasser von ilïlïll 11 ⁴—1^° G. zur Verfügung steht, ist b. das schweizerische Verfahren ilfSlli и и I nicht unzweckmässig. Man setzt in den Brunnentrog einen Latte n-rest ein, auf welchen die Milchsatten gestellt werden, und regulirt den Durchfluss des Wassers so, dass dasselbe die Satten fast in der Höhe, zu welcher sie mit Milch gefüllt sind, umspült. Das Ganze wird durch einen mit Thürchen versehenen Holzkasten bedeckt. Da bei strenger Kälte Schwierigkeiten entstehen, wird eine ähnliche Einrichtung wohl auch in Gebäuden selbst getroffen, c. Swartz’sches Verfahren. Bei demselben wird die ge-

;Цр

W'

II P И И II* seihte Milch in 40—45 cm hohe verzinnte

I

.....',Z;

eines Kühlbehälters (s. Fig. 5), welcher aus Zement oder Holz hergestellt und zu halber Tiefe in den Boden eingelassen ist, eingesetzt. Der Wasserstand wird ca. 2 cm unter dem Milchstand eingehalten. Wichtig ist nun möglichst niedere Temperatur des Kühlwassers, womöglich ca. 5° C.,

Р;|Ш|ИЯв1 Eisenblechgefässe von obenstehender Form *!!ЗЁуШЁШж (s. Fig. 4) gefüllt und diese in das Wasser

К 0,55

____,___i

Tig. 5. Kühlbehälter von E. Ahlhorn, Hildesheim.

jedenfalls darf sie nicht über 10° C. steigen, so dass im Sommer meist die Verwendung von Eis nicht zu umgehen ist. Die Aufrahmung vollzieht sich sehr gut und sicher, der Rahm selbst bleibt wie die Magermilch infolge der starken Abkühlung völlig süss, die Rahmausbeute beträgt ca. 15%, der Aus-rahmungsgrad ist 80—85%. Aus dem so gewonnenen Rahm, welcher mittelst des Rahmlöffels (s. Fig. 3) je nach dem Grad der Kühlung nach 24—36 Stunden

abgenommen wird, lässt sich feinste Süssbutter lierstellen. Kühlt man mit Eis, so ist ein ständiger Wasserzufluss unnötig; der Eisbedarf ist pro Liter Milch 0,85 kg. Beim reinen Kaltwasserverfahren beträgt der Wasserbedarf pro Liter Milch und pro Stunde bei 8° C. 0,8 Liter. Ausführliches über Aufrahmverfahren flndet sich in [1], [2], [3].

Strebet.

Litteratur: [1] Kirchner, Handbuch der Milchwirtschaft, 2. Auf!., Berlin 1882. — [2] Fleisch-maun, das Molkereiwesen, Bd. I von: Otto, Lehrbuch der rationellen Praxis der landwirtschaftlichen Gewerbe, Braunschweig 1875. — [3] Schaefer, Lehrbuch der Milchwirtschaft, 4. Aufl., Stuttgart 1892.

Aufreiber, s. Aufräumer.

Aufreisseil der Lehrbögen. Die den Lehrbögen zu gebende Form, welche der Wölbungslinie (s. d.) entsprechen muss, wird auf dem Schnur- oder Reissboden in natürlicher Grösse auf den Kranzhölzern (s. d.) aufgezeichnet. Dies „Aufreissen“ kann für kreisförmige Wölblinien, bei kleineren Spannweiten bis zu 2,5 m mittelst eines Stangenzirkels, hei grösseren Spannweiten mittelst einer Schnur, die im Mittelpunkt befestigt wird, stattfinden. Für ellipsenförmige Wölblinien verwendet man für kleinere Spannweiten den Ellipsenzirkel, für grössere müssen die Brennpunkte der Ellipse bestimmt werden, worauf eine Schnur von der Länge der Spannweite (grosse Axe der Ellipse) mit den Enden durch Nägel in den Brennpunkten befestigt wird. Ein die Schnur anspannender Stift wird dann die gewünschte Ellipse beschreiben.

Litteratur: Wanderley, Die Konstruktionen in Stein, Leipzig 1878, S. 227; Menzel & Schwatlo, Der Steinbau, Leipzig 1879, S. 290.    L. von Willmann

Alifreisser (Buntmacher), Werkzeug der Maurer zum „Aufreissen“ frischer Lehmwände und Decken, damit das Tünchwerk leichter haftet, besteht aus einem 6—8 cm breiten und 1 cm starken Brettchen, das an dem vorderen Ende mit Zähnen versehen ist, an dem entgegengesetzten in einen Stiel ausläuft.

Aufreiter, s. v. wr. Dachreiter (s. d.).

Aufrichtgabel, s. Feuerleitern.

Alifrichtzug, im Bauwesen ein einfacher Kran (Flaschenzug, einfache Rolle) zum Aufziehen des Bauholzes hei hohen Gebäuden.

Aufrippen, Ausgleichen der Unebenheiten einer Balkenlage durch Aufnageln zugerichteter Leisten, bis die horizontale Ebene hergestellt ist, auf welche man einen Fussboden legen oder an welche man eine Decke befestigen will.

Vonderlinn.

Aufriss, die rechtwinkelige Parallelprojektion eines Gegenstandes auf eine vertikal gedachte Projektionsebene, die sog. Aufrissebene. Bei der Darstellung eines Gebäudes nennt man die Zeichnung der Fassade den Aufriss, im Gegensatz zum Grundriss, der eine Darstellung der einzelnen Räume des Gebäudes veranschaulicht; s. auch Parallelprojektion.

Maxim Kraft.

Aufrollmaschine, auch einfach Roller genannt, in der Papierfabrikation (s. d.) eine Vorrichtung, welche das von der Maschine gelieferte, auf den HasjDel auf-gewflckelte Papier behufs Versendung in die Form einer exakt und fest gewickelten Rolle bringt. Mit der Maschine sind häufig Vorrichtungen zum Längsschneiden des Papieres verbunden.

Aufrosten, Dachziegeln so aufschichten, dass sie auf der hohen Kante stehen.

/V

Aufsatteln, im Bergbau, einen Schacht, die Hängebank über den gewachsenen Boden dadurch erhöhen, dass der Schachtausbau weiter aufgebaut wird. Die meisten Schächte werden aufgesattelt, um Hai den stürz zu gewinnen, auch wohl zur Sicherstellung gegen Ueberflutung.

Aufsatz, in der Architektur, Bekrönung eines Daches,

Gesimses, Portales etc.

Aufsatzband, s. Bänder.

Aufsatzkranz, s. Schachtabteufen.

Aufsatzstange, s. die Art. Schiffsgeschütze,

Tiefbohren.

Aufschiebling heisst das Holz M der beistehenden Figur, welches den Uebergang von der Sparrenlage zur Traufe m bildet. Diese Anordnung ist insbesondere bei

steilen Dächern gebräuchlich , damit die Sparren direkt über der unterstützenden Wand aufgestellt werden können, ohne dass der Dachvorsprung verloren geht, also beim unteren Geschoss der Mansardendächer und hei Turmpyramiden. Im letzteren Falle sprechen auch ästhetische Gründe für die durch jene Anordnung entstehende schlankere Form.

Aufschleppvorrichtung, s. Helling.

Aufschlichten, s. Aufschränken.

Drach.

Aufschlickung des Bodens, bezeichnet die Aufbringung von feinkörnigem Füllmaterial (Schlick, Schlamm) auf tiefliegendes Gelände, wobei als bewegende Kraft das fiiessende Wasser benützt wird. Erforderlich ist hierzu das Vorhandensein eines höher gelegenen, zeitweise schlammführenden Gewässers. In natürlicher Weise vollzieht sich die Aufschlickung da, wo die zeitweilig eintretenden höheren Wasserstände das Ufer übertreten, sich auf den anstossenden flachen Ländereien ausbreiten und die mitgeführten Schwebestoffe infolge der hierbei verminderten Bewegungsgeschwindigkeit und Stosskraft des Wassers absetzen. Die Aufschlickung kann auch künstlich eingeleitet und betrieben werden, indem das schlickreiclie Wasser vermittelst Schleusen dem Fluss oder Bach entnommen und in Kanälen der aufzuschlickenden Fläche zugeleitet wird. Das Nähere hierüber s. unter Kolmation. — Durch Aufschlickung können tiefgelegene versumpfte Grundstücke verbessert, alte Flussarme verlandet und kulturfähig gemacht werden etc. Bei trockenen, oft sterilen Sandböden wird durch Aufschlickung mit thonigen Sinkstoffen eine Verbesserung der wichtigsten physikalischen Bodeneigenschaften, nämlich Erhöhung der Absorptionsfähigkeit für Pflanzennährstoffe sowie der Wasserhaitigkeit erzielt und somit die Fruchtbarkeit befördert. Für moorige Böden ist besonders die Aufschlickung mit kalkhaltigen Sinkstoffen (Kalksand, Mergel oder Löss) von Nutzen, weil Kalk die Aufschliessung des Moorbodens und die Beseitigung der durch Säurebildung ver-anlassten Schädlichkeiten für den Pflanzenwuchs begünstigt. — Bei künstlichen Bewässerungsanlagen in gefällarmen Ländereien kann die Aufschlickung insofern unerwünscht sein, als durch die eintretende Erhöhung der Geländeoberfläche der Zuleitung des Bieselwassers mit der Zeit Schwierigkeiten erwachsen; nicht selten wird in solchen Fällen ein periodisches Abtragen der durch die Bewässerung herbeigeschwemmten Schlickmassen und eine Neuplanirung der Wässerungsflächen erforderlich.

Alifschliessen, 1. im Bergbau eine Lagerstätte (s. d.), soviel als sie erschliessen oder vorrichten (s. Vorrichtung), d. h. durch bergmännische Baue untersuchen und zum Abbau vorbereiten; 2. in der Aufbereitung (s. d.) soviel wie zerkleinern und zwar mit einander verwachsene Mineralien zum Zwecke ihrer späteren Trennung. Hierbei muss auf die Korngrösse der verwachsenen Mineralien Biicksicht genommen werden, da man möglichst viel homogene, nur noch aus einem Minerale bestehende Bruchstücke erhalten will (s. Zerkleinerung); 3. in der Chemie das Lösliclimachen schwer löslicher Substanzen, besonders der Silikate und Phosphate, indem man sie mit Säuren oder Alkalien behandelt. Bei den Silikaten geschieht dies z. B. durch Schmelzen mit kohlensauren Alkalien oder durch Behandeln mit Säuren oder Alkalien. Treptow.

Aufscliliessiliig des Bodens ist für das Pflanzenwachstum notwendig, um die im Boden ruhenden Nährstoffe in eine für die Aufnahme in den Pflanzenkörper geeignete Form zu bringen (assimilirbar zu machen). Nach der Einrichtung ihrer Ernährungsorgane vermögen die Pflanzen ihre Nahrung, abgesehen von den mittelst der Blätter aufzunehmenden gasförmigen Stoffen (Kohlensäure und Sauerstoff, vielleicht auch Stickstoff), ausschliesslich in Form wässeriger Lösungen durch die Wurzeln sich anzueignen. Die als organische Beste oder als Mineralsalze im Boden enthaltenen Stoffe bedürfen deshalb, um als Nährmittel dienen zu können, der vorherigen Zersetzung und Auflösung. Organische Beste (wie abgestorbene Wurzeln, Stalldünger, die Leichen der im Boden lebenden Tiere etc.) werden unter Mitwirkung des Sauerstoffs der Bodenluft in Humus übergeführt und liefern bei weiterem Zerfall insbesondere den wichtigen Nährstoff Salpetersäure. Die Mineralsalze des Bodens (Verbindungen von Kalium,

Calcium, Phosphor, Schwefel, Eisen, Magnesium u. a.) werden durch das Boden-wasser aufgelöst und liefern dem Pflanzenkörper die sogen. Aschenbestandteile. Düngemittel aller Art haben für die Pflanzenernährung nur dann Wert, wenn sie in wasserlöslicher Form dem Boden übergeben werden. Die lösende Wirkung des Bodenwassers wird erhöht durch die Beimengung von Grasarten, namentlich der aus der Zersetzung des Humus sich entwickelnden Kohlensäure. Hiernach ist als notwendige Bedingung für die Nutzbarmachung der Nährstoffe des Bodens das Vorhandensein von Feuchtigkeit zu betrachten; wo dieselbe — sei es infolge ungünstiger Beschaffenheit des Bodens oder aus Mangel an Niederschlägen — fehlt, muss in künstlicher Weise durch Bewässerung (s. d.) nachgeholfen werden. Andererseits darf aber nicht ein Uebermass von Wasser vorhanden sein, weil auch die Mitwirkung der Luft zur Zersetzung der Pflanzennahrung notwendig, das Eindringen derselben in die mit Wasser vollständig angefüllten Bodenzwischenräume jedoch unmöglich ist (Bodenlüftung). Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, durch sachgemässe Entwässerung eines zu nassen, an Versumpfung leidenden Bodens die Feuchtigkeit desselben derart zu reguliren, dass sowohl Luft als Wasser ihre bodenaufschliessende Thätigkeit auszuüben vermögen (s. auch Entwässerung des Bodens).

Drach.

Leppla.

Allfschueiden einer Weiche, das Durchfahren derselben in der Richtung vom Herzstück her bei unrichtiger Stellung der Weichenzungen, so dass die Spurkränze der Räder sich selbst die Weiche öffnen, indem sie die anliegende Zunge von der Backenschiene abdrücken.

Aufschränken, Bretter, Dielen in einem Dreieck oder Viereck so über einander legen, dass sie sich an den Ecken kreuzen und die Luft zwischen den einzelnen Brettern hindurch streichen kann. Sind Bretter in der Längsrichtung über einander aufgeschichtet, mit kleinen Querhölzern zwischen je zwei Lagen, so bezeichnet man dies als Auf stapeln (Auf schlicht en).

Aufschreiben, s. Feldbuch, Handriss.

Aufschrift, im Münzwesen die das Bild umgebende Schrift; Inschrift, die in der Mitte der Medaille befindliche Schrift.

Auf setzen, der Farbe, s. U e b e r f ä r b e n.

Aufsetzkloben, s. Böttcherei.

Aufsetzmaschine (Bürstmaschine), Vorrichtung zum Aufrichten der Faserenden bei Tüchern und ähnlichen Stoffen, damit der Schermaschine (s. d.) das Fassen der Faserenden erleichtert wird. Vergl. auch Baumwollstück-färberei.

Aufschluss nennt man in der Geologie denjenigen Ort, der einen Einblick in Zusammensetzung und Lagerung der Schichten und Gesteine gewährt, also einen mehr oder minder senkrechten Schnitt durch den Untergrund oder das Anstehende darstellt oder nicht von Vegetation, Acker- oder Kulturboden bedeckt ist. Man wird Aufschlüsse also in Weg- und Eisenbahneinschnitten, Steinbrüchen, Wasserläufen, Gruben, Bergwerken, an Felsen u. s. w. zu suchen haben.

Gocring.

Aufsetz winkel, s. Schrift giess er ei.

Aufsichtsbehörden im Eisenbahnwesen. Auf Grund des Aufsichtsrechtes, welches in den verschiedenen Staaten in verschiedener Weise gehandhabt wird, sind besondere Behörden eingesetzt, welche darüber zu wachen haben, dass nicht allein der Bau, sondern auch der Betrieb den gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ausgeführt wird. Zunächst ist die Eisenbahnverwaltung in der Regel demjenigen Ministerium untergeordnet, in dessen Bereich das Eisenbahnwesen liegt. Im deutschen Reiche ist das Reichseisenbahnamt auf Grund des Gesetzes vom 27. Juni 1873 als Aufsichtsbehörde thätig und zwar innerhalb der durch die Verfassung bestimmten Zuständigkeit des Reiches. Es hat für die Ausführung der in der Reichsverfassung enthaltenen Bestimmungen, sowie der sonstigen auf das Eisenhahnwesen bezüglichen Gesetze und verfassungsmässigen Vorschriften Sorge zu tragen, auch auf Abstellung der in Hinsicht auf das Eisenbahnwesen hervortretenden Mängel und Missstände hinzuwirken. Das Reichseisenbahnamt ist berechtigt, innerhalb seiner Zuständigkeit über alle

Einrichtungen und Massregeln von den Eisenbahnverwaltungen Auskunft zu fordern oder nach Befinden durch persönliche Kenntnisnahme sich zu unterrichten und hiernach das Erforderliche zu veranlassen. — Im Königreich Preussen ressortirai die Staatsbahnen unmittelbar vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Für die Beaufsichtigung der Privatbahnen sind noch besondere Eisenbahnkommissariate eingesetzt. Auf den österreichischen Bahnen hat die General-Inspektion der österreichischen Bahnen die Ueberwachung des Baues und des Betriebes der Privatbahnen als eine dem Handelsministerium unterstellte Behörde auszuführen. Auch findet in gewisser Beschränkung eine Ueberwachung der Staatsbahnen durch die genannte Behörde statt.

Georg Meyer.

Aufsichtsrat (Verwaltungsrat), früher (wie in Oesterreich) fakultatives, durch die deutschen Aktiengesetze vom 11. Juni 1870 und 18. Juli 1884 vorgeschriebenes, ständiges, kontrollirendes Organ der Aktiengesellschaften und eingetragenen Genossenschaften. Der Aufsichtsrat wird von der Generalversammlung der Aktionäre bezw. Genossenschafter gewählt und muss aus mindestens drei Personen bestehen. Er darf zunächst nur für die Dauer des ersten Geschäfts-

jahres gewählt werden und ist ihm nur eine durch die Generalversammlung festzusetzende Vergütung nach Ablauf der Zeit zu gewähren, für welche er gewählt wurde. Später ist der Aufsichtsrat auf längstens fünf Jahre wählbar. Er kann nur durch ³/₄ Mehrheit der Generalversammlung abgesetzt werden. Die gerichtliche Belangung des Aufsichtsrates oder einzelner Mitglieder desselben erfolgt durch von der Generalversammlung bestellte Bevollmächtigte. Die Mitglieder des Aufsichtsrats dürfen nicht zugleich Beamte der Gesellschaft, bei einer Kommanditgesellschaft ■ auf Aktien nicht zugleich persönlich haftende Gesellschafter sein. Die Obliegenheiten des Aufsichtsrates bestehen in der Ueberwachung der Geschäftsführung, Prüfung der Bücher, des Kassenbestandes, der Jahresrechnungen, Bilanzen etc. Ferner hat er die Generalversammlungen ordnungsmässig einzuberufen, in denselben Bericht zu erstatten und Vorschläge über die Gewinnverteilung zu machen. Für ungesetzliche, mit ihrem Wissen und ohne ihr Einschreiten erfolgte Handlungen haften die Aufsichtsratsmitglieder persönlich und solidarisch und können mit Gefängnis und an Geld bis zu 20 000 Л. bestraft werden. Vergl. deutsches Handelsgesetzbuch, Teil II, §§ 175, 177, 185—187, 191—195, 204, 225, 226, 231.

Aufsieden, s. Sink werksbau.

Aufspamien, s. Zeichnen, technisches.

Aufstapeln, s. Auf schränk en.

Aufsteckgatter, s. Baumwollspinnerei.

Aufsteigung. Die„geradeAufsteigung“ oderRektascension (Ascensio recta) eines Gestirns ist der Bogen des Himmelsäquators zwischen dem Widderpunkt und dem Deklinationskreis des Gestirns; vergl. den Art. Koordinaten am Himmel. Unter „schiefer Aufsteigung“ (Ascensio obliqua) verstand man früher den Bogen des Himmelsäquators zwischen dem Widderpunkt und dem Punkt des Aequators, der zugleich mit dem Stern im Horizont erscheint. Ebenso unterschied man zwischen gerader Absteigung (Descensio recta, identisch mit der geraden Aufsteigung, s. o.) und schiefer Ab Steigung

(Descensio obliqua). Der Unterschied zwischen gerader und schiefer j^bstei^ng |

in Graden oder in Zeit hiess

sin y — tang 9о • tang S.

Zwischen der Ascensional- oder Descensionaldifferenz und der Morgen- oder Abendweite w eines Sterns (vergl. den Art. Abend weite) besteht die Gleichung (ohne Rücksicht auf die Strahlenbrechung)

“ГУ Differenz. Ist v die Polhöhe '°feeo-graphische Breite) des Beobachtungsorts, ô die Deklination eines Sterns, so ist jene Differenz y für diesen Stern gegeben durch die leicht zu diskutirende Gleichung

tg y — tg w • sin д.

Die schiefen Auf- und Absteigungen sind ohne praktische Bedeutung; vergl. auch den Art. Auf- und Untergang der Gestirne.    Hammer

Aufstellung der eisernen Brücken oder Montirung der eisernen Brücken nennt man jene Arbeiten zur Herstellung des eisernen Ueberbaues einer Brücke, welche an der Baustelle selbst zur Ausführung kommen und die Zusammenfügung der von der Werkstätte (Brückenbauanstalt) Ш gelieferten Bestandteile der Brückenkonstruktion betreffen. |гШ Nur die Träger kleiner Brücken (Blechbrücken) können fertig ^ von der Werkstätte versendet und am Orte der Brücke auf- Wfcjm

gestellt werden; grössere Träger müssen in Teile zerlegt ||p|| werden, deren Grösse von den Transportverhältnissen abhängt. шгШ Der definitiven Aufstellung einer Brücke muss aber immer eine provisorische Montirung der Brückenträger in der Werkstätte (auf der sog.

Zulage) vorausgehen, um ein genaues Passen der einzelnen Teile in der fertigen Brücke zu erreichen. Die Aufstellung einer eisernen Brücke kann auf verschiedene Art erfolgen und richtet sich dieselbe nach dem Konstruktionssystem des Ueberbaues, vor allem aber nach den örtlichen Verhältnissen an der Brückenbaustelle. Die am häufigsten angewendete Methode besteht in dem Einbau eines provisorischen Gerüstes (Montirungsgerüstes) in die Brückenöffnung, auf welchem alsdann die Eisenkonstruktion aufgestellt und zusammengefügt wird. Verschiedene Umstände und zwar entweder technische Schwierigkeiten oder Rücksicht auf die Kosten können zur Wahl anderer Aufstellungsarten veranlassen, bei welchen die Brückenöffnungen von Gerüsten grösstenteils frei bleiben. Man kann hiernach folgende Arten des Montirungsvorganges unterscheiden: 1. Montirung auf festen, in die Brückenöffnung eingebauten Gerüsten, welche meist ganz aus Holz sind oder zur Freihaltung grösserer Oeffnungen (Schiffsdurchlässe) eiserne Hilfsträger enthalten. 2. Montirung entfernt von der definitiven Lagerstelle und nachträgliches Einbringen der fertigen Tragkonstruktion und zwar entweder a. durch Verschieben auf Gerüsten in der Brückenaxe oder dazu senkrecht b. durch Einschieben kontinuirlicher Träger, welche in der Verlängerung der Brückenaxe aufgestellt und dann mit freier Auskragung über die Pfeiler geschoben werden, c. durch Einfahren auf Prahmen, endlich d. durch Hebung der Brückenkonstruktion von der Thalsohle aus. 3. Freischwebende Montirung ohne festes Gerüste: die Brückenträger werden in diesem Falle mit freier Auskragung in die Brückenöffnung vorgestreckt, wozu es natürlich not- n it

wendig ist, dass ihre Enden verankert sind oder J-||Ц

durch das Gegengewicht seitlicher Spannweiten gehalten werden. — Die festen Montirungsgerüste sind in der Kegel hölzerne Jochbrücken mit einfachen oder ,ver-stärkten Balken oder mit Sprengwerken als Träger des Arbeitsbodens. Wenn es angeht, wird man die Knotenpunkte der aufzustellenden Eisenkonstruktion direkt auf die Holzjoche des Gerüstes stützen, möglichst geringe Senkungen zu erzielen. Bei Strom- Ł brücken ist aber eine so nahe Stellung der Joche schon / mit Rücksicht auf die Wasserabflussverhältnisse nicht ff® zulässig. Häufig erfordert auch die Schiffahrt die*

fx

um

шш

■ .Ж-—■.--■:izSi±334=3

Jj

1.

.IZjOO»

ИТ

Freihaltimg grösserer Oennungen im Montirungsgerüst. Die Plattform des Gerüstes wird einige Decimeter unter die Unterkante der Eisenkonstruktion gelegt und so breit gehalten, dass neben den Tragwänden noch etwa 1 m verbleibt. Auf derselben werden zunächst die Untergurte der Träger ausgelegt, wobei die Höhenlage mittelst Klötzen, Keilen und Schraubenwinden regulirt wird. Zur Montirung der höher gelegenen Trägerteile kann entweder ein festes Obergerüst, das ist eine Einrüstung der ganzen Tragwände mit Arbeitsböden in der Höhe der oberen Gurtung und etwa auch noch in Zwischenetagen [1]

benützt werden, oder es er-

' ! r, t ( folgt (Fig. 1 und 2) die fach-///////// weise Aufstellung mit Hilfe //1 ii'/Z von verschiebbaren Bock-// !!/ gestehen und biegenden Ge-

te

von

oooooooo

ł!

о-

о'ТоТ

о о ;1

ÇfoW ⁰^⁰^⁰..^Prl°Qr,⁰ ° P-_o

'"°" 5

(o

-JÎO--X

лдъо

( О О О О <p О О O G

W*

. Bei Anwendung nverbindungen anstatt fester Nietenanschlüsse werden die Aufstellungs-arbeiten natürlich wesentlich vereinfacht und erleichtert und hieraus erklärt sich die Kaschheit, mit der im allgemeinen die amerikanischen Brücken aufgestellt werden können. Beispiele in [3]. — Wird die Brücke mehr oder weniger entfernt von der Baustelle fertig aufgestellt und dann auf kleinen Wagen über die — Pfeiler eingefah-W ren, so ist zwar =Er allerdings auch

_ein die Pfeiler

- Il»

-/oo.

-_r- -

4-ou).

*•

Fig. 3 a.

verbindendes Gerüst notwendig ; dies wird aber nur während des Einfahrens der Konstruktion also nur kurze Zeit benützt. Man

ist hiedurch von Hochwässern, Einwirkung des Windes etc. mehr unabhängig und die eigentlichen Montirungsarbeiten können an einem hiefür günstigeren Platze vor sich gehen. Der Transport von fertig montirten Brückenkonstruktionen auf längere Strecken ist jedoch durch deren Grösse beschränkt, indem die Brücke während des Transportes nur an zwei Stellen auf V agen gelagert werden kann, sofern nicht das Transportgleis vollkommen gerade und ohne Gefällsbruch angelegt wird. Häufiger als das Einfahren von Brücken in der Längsrichtung findet das seitliche Einschieben Anwendung, besonders bei Auswechslungen von alten Brückenkonstruktionen gegen neue, welche ohne Störung des Verkehrs vor sich gehen sollen. Die Aufstellung der neuen Konstruktion erfolgt hiebei auf einem neben den Pfeilern erbauten Gerüst und bei

der Verschieb un g ruht dieselbe nahe ihren Stützpunkten auf Rollvorrichtungen, die über die Pfeiler geschoben werden. Diese Rollvorrichtungen laufen hiebei auf Rädern (Fig. 3 a und 3 b), Walzen oder Kugeln (Fig. 4 a, b, c.). Beispiele in |4], [5].

Die Einschiebung kontinuirlicher Träger in der Längsrichtung mit freier Auskragung gewährt allerdings durch den Wegfall des Unterstützungsgerüstes unter Umständen beträchtliche Ersparnis an den Montirungs-kosten. Man darf aber nicht übersehen, dass bei dem freien Hinüberschieben in einzelnen Teilen der Brückenträger sehr hohe Inanspruchnahmen entstehen können.

Man sucht denselben zwar durch Anbringung eines entsprechend weit ausladenden Schnabels an dem vorderen Trägerende entgegenzuwirken , aber immerhin sind oft in einzelnen Teilen Ueberanstrengungen

vorhanden.    __

sonders gefährlich 1ИЦ1 kann ein während der Ueberschiebung auftretender hefti- „ _ _• ger Sturm werden,

und ist es dabei schon vorgekommen, dass die Brückenkonstruktion von einer Katastrophe ereilt wurde (Viadukt de la Tardes und Brücke von Douarnenez).

Bei der Verschiebung ruht die in der Verlängerung der Brückenaxe montirte Brücke auf einer entsprechenden Anzahl Rollen, und es ist hiebei von

Ве-

л**'

- . . . /АО........

Fig. ЗЪ.

—-------8 G 90----------

------1-Ь 4СО----------

-.....5

ч. ур.--------45 оао -■

TJL

50

9>. 9ч 9ч 9ч L

ö'

ООО

к"

5SQ---->70.

■■

г~~

■1-г--

---Л/l о . -,

Ь"

ТГ

<.....2*7©

Wichtigkeit, dass diese Rollen möglichst gleich belastet sind, da sonst bei nicht ganz festem Untergründe die Verschiebung nur mit grossem Kraft auf wände vor

sich gehen könnte. Man hat des-

n i in 1p J/p.—d

Al

Jö|X>ooooooo

1IHD

OOOOOOOOI

2r7^=r

ZL

n r?\ n m , n

ГПГТТТ

Tj-"TZT

13 r

halb die Rollen, wie bei der Weichselbrücke bei Warschau und

aus-

Fig. 4Ъ.

anderen, auch auf hydraulische Pressen gesetzt, welche den Druck gleichen. Beispiel einer Brückeneinschiebung in [6]. Mit der grundsätzlichen Vermeidung kontinuirlicher Träger für Brücken von mittleren und grossen

Spannweiten sind Brückeneinscliiebungen ohne durchgehendes Gerüst in Deutschland und Oesterreich jetzt selten geworden.

Das Einfahren fertiger Brückenträger auf Pontons kann unter Umständen als ein zweckmässiges Mittel erscheinen, um die Herstellung von Montirungs-gerüsten, welche heftigen Strömungen oder einem Eisgang ausgesetzt sind oder in tiefes Wasser zu stehen kämen, zu ersparen. Die Brücke wird in diesem

Falle an einer mehr geschützten Stelle in der Nähe des Ufers mon-tirt und hierauf durch untergefahrene “ Pontons, deren Tauchung durch Ballastwegnahme vermindert wird, von den Rüstungen abgehoben. Nach dem Einfahren in die Brückenöffnungen erfolgt das Niederlassen der Konstruktion auf die Pfeiler durch = Belasten der Pontons. Bei Gell wässern mit Ebbe und Flut kann der Elutwechsel zum Heben und Senken der Brücke benützt werden. Beispiele: Weserbrücke bei Bremen, Niemenbrücke bei Kowno, neue Tay-—-brücke, Oliveninselbrücke in Pola,

_Jacksonvillebrücke in Nordamerika

und andere. Soll der Brückenüberbau

M. 1■40

O0£

j»

LJ

Li

IW

auf eine grössere Höhe bis zu seinen definitiven Auflagern gehoben werden, was beim Einfahren auf Schiften, aber auch bei anderen Aufstellungsarten, wenn man beispielsweise bei grosser Höhenlage der Brücke am Fj    Montirungsgerüst sparen will, not-

c‘    wendig werden kann, so werden

hiezu Schraubenwinden, Kräne und bei grossen Trägern (Britanniabrücke, neue Taybrücke) hydraulische Pressen benützt.

Bei der freischwebenden Montirung werden die Brückenträger von den Widerlagern oder Pfeilern aus frei auskragend vorgebaut. Es ist hiezu natürlich notwendig, dass die Träger mit ihren Enden verankert sind oder durch das Gegengewicht seitlicher Spannweiten gehalten werden. Diese Methode der

Aufstellung findet in neuerer Zeit für die Ueberbrückung tiefer Schluchten oder reissender Gewässer zweckmässige Anwendung.

vorzugsweise zum Aufstellen des Mittelfeldes kontinuirlicher jgy, Träger und kontinuirlicher Ge-, irzjoi lenkträger, bei welchen die geitenfej^er a]s Gegengewichte wirken. Das grossartigste Beispiel liiefür ist die Firth-fa of-Forth-Brücke [7]; ferner sind zu erwähnen: in Ame-J rika, wo diese Aufstellungsart bei den Cantileverbrücken sehr häufig geübt wird, die neue Niagarabrücke [8] und andere; in Oesterreich der Moldau-Viadukt bei Cervena [9], (Fig. 5). Enthält das mit freier Auskragung zu montirende Mittelfeld, wie bei den obigen Beispielen, zwei Gelenke, bezw. einen zwischen zwei Konsolenarmen freischwebend gelagerten Einzelträger, so ist eine provisorische Verbindung an Stelle des Gelenkes notwendig, wobei aut die bei der auskragenden Montirung auftretenden Spannungen Rücksicht zu nehmen ist. Bei grösseren Einzelträgern wird hiedurch

_____

400

• !*»

.го»¹"

Fig.

1C

ieoo

\'ooo

20.00

5 200

j‘

Sie eignet sich

eine stellenweise Verstärkung der Querschnitte bedingt. In einigen wenigen Fällen sind auch Balkenträger über bloss eine Oeffnungsweite auf diese Art aufgestellt worden (Dal-Elf-Brücke in Schweden). Bei Bogenbrücken hat die Montirung mit freier Auskragung häufige Anwendung gefunden (Mississippibrücke hei St. Louis, Gfarabitviadukt, Nocebriicke in Tirol [10] etc.). Die Bogenenden wurden hiebei während der Auslegung verankert.

Litteratur: [1] Leckbrücke bei Kuilenburg, Zeitschr. des österr. Ing.- und Arch.-Vereins 1872. — [2] Brücke über die Aemmä-Elf in Finnland; desgl. 1890. — [3] Yarrugas-Yiadukt, Engineering 1872; Portage-Yiadukt, Engineering 1876. — [4] Donaubrücke der österr. Nordwestbahn, Zeitscbr. des österr. Ing.- und Arch.-Vereins 1879. — [5] Ferdinandsbrücke in Graz; desgl. 1883. — [6] Iglawa-Viadukt, allgem. Bauztg. 1870; Donaubrücke bei Stadelau; desgl. 1870.

—    [7] Brücke über den Firth-of-Forth, Engineering 1887, Zeitschr. d. Yer. Deutsch. Ing. 1888.

Melan.

—    [8] Neue Niagarabrücke, Journ. of the Amer. Soc. of Civ. Eng. 1885, Zeitschr. d. Yer. Deutsch. Ing. 1884. — [9] Moldau-Viadukt bei Cervena, Zeitschr. d. österr. Ing. und Arch.-Vereins 1890. — [10] Noceschluchtbrücke, Zeitschr. d. österr. Ing.-Vereins 1889. Ferner eingehende Abhandlung über Montiren der eisernen Brücken in Handb. d. Ing. Wiss. II. Brückenbau Y. Abteil., Кар. XVI; daselbst auch ausführliche Litteraturangaben.

Hammer.

Aufstelluilgsfeliler heissen in der praktischen Astronomie besonders die Abweichungen der Lage der einzelnen „Axen“ eines Messinstruments von der Lage, die sie haben sollten; z. B. sollte die Zielaxe des Fernrohrs eines sogen. Passageninstruments im Meridian beim Kippen um die Horizontalaxe eine Ebene beschreiben, die mit dem Meridian des Aufstellungspunktes zusammenfällt. Statt dessen sind nun aber drei Aufstellungsfehler vorhanden: 1. die Zielaxe beschreibt überhaupt keine Ebene, sondern eine Kegelfläche (von sehr flacher Oeffnung), wenn die Zielaxe nicht genau einen rechten Winkel bildet mit der Kippaxe, vielmehr ein Kollimationsfehler vorhanden ist ; 2. die Kippaxe liegt nicht genau horizontal; 3. die Richtung der Kippaxe fällt nicht genau zusammen mit der auf der Meridianebene senkrechten Richtung, es ist ein „Azimutalfehler“ vorhanden. — Aehnlich bei den anderen Messinstrumenten; das Studium der Aufstellungsfehler und die Berechnung ihrer Einflüsse auf die Messung ist selbstverständlich von grösster Wichtigkeit. Für die äquatoriale (parallaktische) Aufstellung des Instruments vergl. den Art. „Aequatorial“, wo wenigstens einige Werke genannt sind, die die Aufstellungsfehler dieses Falls behandeln; für alt-azimutale Aufstellung vergl. den Art. „Astronomischer Theodolit“ ; für Aufstellung „im Meridian“ die Art. Durchgangs- oder Passageninstrument und Meridiankreis ; vergl. ferner für diese einzelnen Fälle auch die sämtlichen Lehr- und Handbücher, die im Art. Astronomischer Theodolit genannt sind und die Art. Azimutbestimmung, Polhöhenbestimmung, Zeitbestimmung. Aufstellungsgleis, s. Bahnhöfe.

AllfStellvorrichtungen dienen dazu, Fenster oder Thüren in offenem Zustande festzustellen. Je nach der Art des aufzustellenden Fensters, ob sich dieses um eine horizontale oder vertikale Axe dreht, wird die betreffende Vorrichtung verschieden sein. Die einfachste Art, eine Thür oder ein Fenster festzustellen oder festzuhalten, wird in einer mittelst zweier Oesen beweglich gemachten runden Stange mit einem Haken bestehen, welcher in eine dieser Oesen eingreift. Diese Stangen finden sowohl bei den Fenstern als auch bei den Thüren Anwendung. Bei den Fenstern heissen die Aufstellvorrichtungen Sturmhaken; sie können sowohl am beweglichen Fensterflügel, wie auch am Rahmenholze befestigt sein. Bei den Thüren werden die Vorrichtungen Sperrstangen genannt und finden heutzutage fast ausschliesslich Verwendung. Findet diese Stangenaufstellvorrichtung auch jetzt noch, trotz verschiedener Versuche, Verbesserungen einzuführen, bei den meisten Wohnhäusern unbeschränkte Anwendung für solche Verschlussvorrichtungen, die sich um vertikale Axen drehen, so war doch die neuzeitliche Baukunst in Verbindung mit der Gesundheitslehre bemüht, Mittel zu ersinnen, welche gestatten, das Lüften der Wohn-räume in zweckentsprechender Weise vorzunehmen. Besonders wichtig war in dieser Beziehung die Erkenntnis, zum Lüften der Wohnräume nicht so sehr die unteren Fensterflügel, als besonders die oberen zu benützen. Um diesen Zweck zu erreichen, war es notwendig, Mittel zu ersinnen, welche gestatten, die oberen Fensterflügel leicht und sicher zu öffnen und zu schliessen, wie auch in geöffnetem

Zustande feststellen zu können. Da das Oeffnen der oberen Fensterflügel, welche sich um eine vertikale Axe drehen, aus verschiedenen Gründen sich als unpraktisch erwiesen hat, vereinigte man meistens die beiden oberen Flügel zu einem einzigen und gab diesem dann eine horizontale Axe, die dann entweder nach der oberen oder unteren Kante oder nach einem zwischen beiden liegenden Punkt verlegt worden ist. Alle hieher gehörigen Aufstellvorrichtungen bestehen im wesentlichen aus einer Zusammensetzung von Hebeln, bei denen das Eigengewicht des Fensters häufig mit als Kraft verwertet worden ist und die entweder allein oder in Verbindung mit Zugketten nicht nur ein sicheres Oeffnen und Scliliessen, sondern auch ein Feststellen in geöffnetem Zustande ermöglichen.

Dreht sich der obere Fensterflügel um eine an der unteren Seite liegende horizontale Axe, so fällt der Flügel, nachdem die Befestigung ausgerückt worden ist, infolge seiner Schwere herab ; die Feststellung in dem geöffneten Zustande erfolgt dann fast ausschliesslich mittelst einer Schere, welche eine oder mehrere Ausbuchtungen zeigt, um ein Feststellen in verschiedenen Stellungen zu ermöglichen. Das Scliliessen muss entweder durch eine besondere Zugvorrichtung mittelst Kette oder Stange oder durch die Hand erfolgen; meistens hält in diesem Falle eine federnde Falle oder ein Schliesskloben (s. d.) das Fenster in geschlossenem Zustande. Diese um die unten liegende Axe drehbaren Fenster lüften zwar sehr gut, weil die Lüftungsöffnung möglichst hoch oben liegt, leiden aber an dem Nachteil, dass bei eintretendem liegen sich das Wasser auf den Fensterscheiben selbst ansammelt und unter Umständen ins Zimmer fliesst. — Drehen sich diese Klappfenster um eine horizontale Axe, welche an der oberen Fensterkante liegt, so tritt der zuletzt erwähnte Uebelstand zwar nicht ein, aber die Lüftung ist keine so günstige, wenn nicht eine Drehung um mindestens einen Winkel von 90° stattgefunden hat. In diesem Falle muss die Aufstellung durch ein Hebelwerk geschehen, während das Scliliessen selbst durch das Eigengewicht der Fenster bewirkt wird. Die Feststellung in geöffnetem Zustande wird durch einen oder zwei Kniehebel bewirkt.

an zu grosser

Komplizirtheit und haben sich daher noch wenig Eingang verschafft. Hielier gerechnet müssen auch die Aufstellvorrichtungen für Thüren und Tliore werden, welche in einem mit einer Nase versehenen Hebel bestehen, der mittelst eines Gewichtes oder einer Feder so hochgehalten wird, dass die Nase ein Zufallen der Thür verhindert; diese Vorrichtung wird entweder am Fussboden oder an einer geeigneten Stelle der Wand angebracht,

Aufstollen (Stollen), in der Weissgerberei diejenige Operation .der Zurichtung, bei welcher die noch harten, hornartigen, trockenen, weissgaren Felle und Häute nach schwachem Anfeuchten durch mechanische Bearbeitung erst ihre Weichheit und Dehnbarkeit erlangen. Das Aufstollen wird mit der Stolle (St oll ei sen) ausgeführt und besteht in kräftigem Dehnen und Strecken des noch harten Leders mit diesem Instrument.

Aufstosseii, in der Wirkerei das Auf hängen der Wirkware auf die Nadelreihe des Wirkstuhles.

Aiifsiichen, einer Bahnlinie, s. Vorarbeiten.

Auftaulampe, s. Bedienung der Hydranten und Feuerhahnen bei Brandfällen.

Auftauvorrichtmig für Eiszellen. Die in den eisernen Zellen der Eisgeneratoren festgefrorenen Eisblöcke werden durch besondere Auftau-

Durch eine Verlegung der Drehungsaxe nach der oberen Hälfte der Klappfenster werden die Vorteile beider Konstruktionen vereinigt, ohne aber deren Nachteile unbedingt einzuschliessen. In neuester Zeit haben eine grosse Keilie von Aufstellvorrichtungen das Tageslicht erblickt, unter denen eine grosse Anzahl auch gesetzlich geschützt sind, z. B. D. K. P. Nr. 71987 von M. Lion in Allenstein; 73046 von Pani Haacke und Ed. Sobbe in Magdeburg; 73898 von E. Böhme in Dresden-A. ; 74172 von G. Brandt in Leipzig-Plagwitz; 74281 von D. Grove in Berlin; 74337 von F. Haase in Dresden; 73486 und 74597 von Fr. W. Lohmann in Altenvörde; 74721 von J. Tauchmann in Staakenbuch-Böhmen u. s. w. Die meisten dieser Einrichtungen leiden aber

Jul, Hoch.

Piissler.

Vorrichtungen von den Zellenwänden losgelöst. Bei kleinerem Gewichte der Eisblöcke (12—25 Kilo) erfolgt die Entnahme derselben aus dem Generator durch Ausheben ganzer Zellenreihen. Zum Loslösen der Eisblöcke wird je eine Zellenreihe in einen mit lauwarmem Wasser gefüllten Behälter getaucht, bis genügendes Auftauen nach 1—2 Minuten eingetreten ist. Aus dem Auftau-gefäss gehoben, werden die Zellen umgestürzt und die Eisblöcke rutschen durch ihr Eigengewicht heraus. Bei grossem Blockgewicht (50—150 Kilo) erfolgt das Auftauen nicht reihen-, sondern zellen- oder blockweise. Die Auftauvorrichtung besteht in diesen Fällen gewöhnlich aus Warmwasserbrausen, die über die geneigt gelegten ausgefrorenen Zellen sich ergiessen; sobald genügendes Auftauen eingetreten ist, rutscht der Block sofort heraus. Letztere Methode des Ab-schmelzens der Eisblöcke von den Zellenwänden hat den Vorteil geringsten Schmelzverlustes, da bei erstgenannter Arbeitsweise der Moment des Auftauens nicht zuverlässig erkannt werden kann und infolge dessen die Eiszellen in der Kegel länger als erforderlich im Auftaubehälter belassen werden.

Aufthun, s. unter Erzlagerstätten.

Auftief en, s. Blechbearbeitung.

Auftrag*. Liegt das Planum einer Strasse oder Eisenbahn über der vorhandenen Terrainhöhe und kann diese Höhe durch Anschüttung eines Dammes (Bahndammes) erreicht werden, so nennt man, im Gegensatz zum Abtrag (s. d.) oder Einschnitt, die hierzu verwendete Erdmasse Auftrag und sagt, die Strasse oder Eisenbahn liege „im Auftrag“; s. auch Erdarbeitern Auftragebussole, s. Zulegeplatte.

Auftreffwinkel, s. Ballistik.

Auftreibschere, scherenähnliches, in Glashütten gebrauchtes Werkzeug, dessen Schenkel in die hohlen rotirenden Glaskörper eingeführt werden, durch Auseinanderdrücken Erweiterung der Höhlungen zu erzielen. Umgekehrt können durch Zusammendrücken der Schenkel von aussen her Einschnürungen an den Glaskörpern erzeugt werden.

Auftrieb heisst man die algebraische Summe der Vertikalkomponenten der Pressung einer Flüssigkeit gegen die Oberfläche eines in dieselbe eingetauchten Körpers, wenn die Resultante dem Sinne nach entgegengesetzt wie die Schwerkraft gerichtet ist. Bekanntlich wirken die Pressungen von Flüssigkeiten stets senkrecht auf die Elemente der von ihnen gedrückten Flächen und sind der Grösse nach gleich dem Gewichte der — vom Spiegel abwärts gemessen ^

— auf dem Flächenelemente stehenden Flüssigkeitssäule.

Bezeichnet also (vergl. die Fig.) y die spezitische Schwere der Flüssigkeit, z die Tiefe des Flächenelementes d F unter dem in der Ebene der X Y befind-

Guternmth.

L. von Willmann.

Tfldx dy

um

........В

lich gedachten horizontalen Flüssigkeitsspiegel, so ist, wenn der letztere mit der Atmosphäre kommunizirt, die Grösse dp. der Pressung auf das Flächenelement: g V dp — yz. dF\ die Grösse der entsprechenden Komponente in Richtung der Vertikalen d A wird, sofern dx. dy die Projektion von dF auf die Ebene der A F bedeutet: dA — y z. dx. dy. Die Summe dieser Komponenten bezw. der Auftrieb A berechnet sich demgemäss zu:

dF

P = yz

A = J y z ■ dx • d y ■---= y j z • dx • d y,

wenn man es mit einer homogenen Flüssigkeit, also konstantem y, zu thun hat und die Integration über die ganze von der Flüssigkeit berührte Fläche aus-delmt. Der Wert des Integrales, d. h. die Grösse des Auftriebs, ist ■— wie leicht einzusehen ■— gleich dem Gewicht des von dem eingetauchten Körper verdrängten Flüssigkeitsvolumens (Archimedisches Prinzip), dennz.dx.dy stellt den Inhalt einer Flüssigkeitssäule von der Grundfläche dx. dy und der Höhe z dar, also das Integral den Inhalt aller dieser Säulen, welcher mit dem des verdrängten Volumens identisch ist. — Bei der Integration hat man dann, wenn, wie in unserer Figur, die Körperoberfläche mit den Erzeugenden des sie

umhüllenden vertikalen Cylinders eine Berührungskurve BB bildet, die nicht in die Ebene der XY fällt, zur Bildung der algebraischen Summe aller Flüssigkeitspressungen das Integral in zwei Teile zu trennen, deren Grenzen durch die Berührungskurve В В gebildet werden. Die oberhalb В В auftretenden Vertikalkomponenten der Flüssigkeitspressung sind gleichen, die unterhalb auftretenden entgegengesetzten Sinnes mit der Richtung der Schwerkraft. — Schwimmt ein Körper von dem Gewichte Gr in der ihn umgebenden Flüssigkeit, so muss notwendigerweise der Auftrieb A gleich dem Gewichte G sein, da sonst kein Gleichgewichtszustand — das Schwimmen ist ein solcher — bestehen könnte. — Das Gewicht G des eingetauchten Körpers greift in dem Schwerpunkte desselben an; sobald der in der Flüssigkeit schwimmende Körper in eine Ruhelage gelangt ist, muss also der Angriffspunkt der dem Gewichte entgegen wirkenden Wasserpressungen [1] in einer Vertikalen liegen, welche diesen Schwerpunkt enthält. Den Vertikalabstand gi dieses Angriffspunkts (des Meta-zentrums) von der A F Ebene findet man aus der Beziehung:

2 z • d A    j z* ■ dx ■ dy

J z ■ d X • dy'

während der Schwerpunkt der von dem Körper verdrängten Flüssigkeit (der Deplacements Schwerpunkt) — da der Schwerpunkt jeder Flüssigkeitssäule von

der Grundfläche dx. dy und der Holier in dem Abstand liegt — den Vertikalabstand unter der X Y Ebene:

Zo — i

*i

2d A

J z² • d X • dy

Zl

J z • dx ■ dy

hat. Das Metazentrum fällt also nie mit dem Deplacements-Schwerpunkte zusammen; es liegt vielmehr stets in der doppelten Tiefe des letzteren unter dem Flüssigkeitsspiegel.

Grundsätzen ist die Lehre des Gleichgewichts schwimmender Körper [2] aufgebaut, welche in der Seetechnik von grosser Bedeutung wird.

Litteratur: [1] Hädike, H., Der Angriffspunkt des hydrostatischen Auftriebs, Zürich 1881 (mit Angaben der älteren Litteratur). — [2] Lutschaunig, V., Definitionen und Grundsätze der Theorie des Gleichgewichts schwimmender Körper, Triest 1893.

Bei Schiffen bezeichnet man mit Reserve au ft rieb oder Reserve-

Auf diesen

Lueger.

śchwimmkraft die Schwimmkraft oder Tragfähigkeit der über Wasser befindlichen und wasserdicht abgeschlossenen Teile. Dieselbe kommt zur Wirksamkeit hei etwaigen Leckagen oder Vollschlagen des Schiffes von der See und bildet daher das Sicherheitsmass eines Schiffes. Das Minimum der Reserve

schwimmkraft soll im allgemeinen 20 — 30% von der Schwimmkraft betragen (s. auch Freibord). Unterseeische Boote besitzen keine Reserveschwimmkraft.

Litteratur : White, Manual of naval architecture, London 1894. — Johow, Hilfsbuch für den Schiffsbau, Berlin 1884.

Für den Auftrieb (A) eines Luftballons hat Berson neuerdings folgende Formel aufgestellt: Es sei V — Ballonvolumen, a Ausdehnungskoefficient der Gase = 0,00367, t und r die Temperaturen der Luft bezvv. des Fiillgases, q das spezifische Gewicht des letzteren.

A=i;2M.V.(T^ ,    ,,

\ 1 + « t 1 T « T

Die durch einen mit Leuchtgas gefüllten Ballon erreichbare höchste Höhe bestimmt die Formel:

Tj. Schwarz.

) kg-

(l0g' P + jJ

Я =18400

Hierin bedeuten : A den Auftrieb des Ballons, P das unveränderliche tote Gewicht des Ballons, p die veränderliche Belastung des Ballons (Insassen, Lebensrnittel, Ballast u. s. f.).

Litteratur: Zeitschrift für Luftschiffahrt 1892.

Auf- und Ab werk. In zahlreichen Formen konstruirte Vorrichtungen, um in einer Uhr die jeweilige Grösse der aufgespeicherten Betriebskraft anzuzeigen, also wie weit die Uhr schon abgelaufen oder wie viel sie noch aufgezogen ist. Sie kommen hauptsächlich bei autodynamischen Uhren in Anwendung. S. U h r e n.

Mödebeck.

Fichen iscli er.

Aut- und Untergang der Gestirne, Bestimmung von Ort und Zeit des Aut-und l ntergangs von Sternen, Planeten, der Sonne und des Mondes. Ueber den Ort von Auf- und Untergang eines Sterns, d. h. die Punkte des Horizonts, in denen er erscheint und verschwindet, vergl. den Artikel Ab end weite (und Morgen weite), dem nachgetragen werden kann, dass an dem aus einer der dortigen Gleichungen hervorgehenden Orte eine Verbesserung wegen der Refraktion anzubringen ist im Betrag von

Aut- uml Niederzugmaschineii, solche Schaft- und Jacquardmaschinen, hei welchen volles Fach, also Ober- und Unterfach, erzielt wird, im Gegensatz zu den reinen Aufzugmaseliinen, bei denen sich nur oberes Fach erzielen lässt. S. Weberei.

Mrr

sin a ’

wo r den Wert der Horizontalrefraktion bedeutet (bei 760 mm Barometerstand und -f- 10° C. Temperatur 34', vergl. den Artikel Refraktion) und das Vorzeichen von A a leicht zu entscheiden ist (Verkleinerung der Abendweite gegen Süden hin, Vergrösserung gegen Horden) [1]. Wichtiger als die Oerter sind die Zeiten des Auf- und Untergangs. Setzt man in der Gleichung [vergl. den Artikel Astronomisches Dreieck, Gleichung II (1)]

sin h = sin S sin f 4- cos S cos <p cos t

h — О (Horizont), so erhält man den Stundenwinkel t₀ des Untergangspunkts (=—Stundenwinkel des Aufgangspunkts) eines Sterns ô aus:

COS (cp — S) cos (cp + S)'

Dieser Stundenwinkel des Untergangspunkts heisst auch der halbe Tagbog eu des Sterns: der Stern ist 2 t₀ (Grade, Bogenminuten u. s. f. von t₀ in Sternstunden u. s. f. verwandelt; s. den Artikel Bogen- und Zeitmass) lang über dem Horizont (einfache Diskussion der Gleichung für t„ führt auf die Kriterien der auf- und untergehenden, nicht auf- und nicht untergehenden Sterne u. s. f.).

Sterns sind

COS to

tg tg cp oder auch tg i t₀ = \

Г <

Die St er n Zeiten des Aufgangs und des Untergangs eines

oa — a — t₀ \ G,, = « + t₀, wenn a die Rektascension des Sterns bedeutet (vergl. den Artikel Astronomisches Dreieck). Will man die mittleren Zeiten des Aufgangs und Untergangs haben, so sind Q a und Ou in mittlere Zeit zu verwandeln, vergl. den Artikel Zeit Verwandlung. Auch hier verlangt die Refraktion eine Verbesserung, und zwar Vergrösserung von t₀, deren Betrag ist:

A to -

cos cp cos S sin t₀ ’

wo r wieder die Horizontalrefraktion bedeutet (s. oben; bei 760 mm Luftdruck und 4- 10° C. Lufttemperatur ist r = 34' oder sogleich in Zeit = 135 s) [2].

Für die Sonne (und die sonnennahen Planeten) ist ô ziemlich rasch veränderlich (für die Sonne am raschesten zur Zeit der Aequinoktien : in 1 Stunde rund 1' ; für die vorliegende Aufgabe unmerklich in den Solstitien) ; in der obigen Gl. für t₀ ist aber ô die der Aufgangs- und Untergangszeit. Man muss sich also den genäherten halben Tagbogen der Sonne mit einem rohen Wert von ö₀ berechnen, für die so erhaltenen ungefähren Auf- und Untergangszeiten (die man bei uns übrigens auch genügend dem nächsten Kalender entnehmen kann) getrennt das ó aus dem astronomischen Jahrbuch interpoliren und nun die Rechnung getrennt für den Auf- und Untergang schärfer wiederholen. Die so erhaltenen (etwas verschiedenen) Stundenwinkel des Aufgangsund Untergangspunkts sind zugleich die „wahren Zeiten“ (s. d.) des Auf- und Untergangs, vom „wahren Mittag“ (s. d.) rückwärts und vorwärts gerechnet; Hinzufügung der „Zeitgleichung“ (s. d.), die für diese Zeiten wieder aus dem astronomischen Jahrbuch zu interpoliren ist, verwandelt sie in die gewöhnliche Uhrzeit, die mittlere Sonnenzeit, die, um z. B. in Deutschland Mitteleuropäische Zeit (s. d.) zu haben, noch zu verändern ist um den für einen Beobachtungsort konstanten Unterschied der mittlern Zeit seines Meridians und der mittlern

Zeit des Meridians 15° östlich von Greenwich.

Bei der Sonne hat natürlich die Refraktion denselben Einfluss auf den halben Tagbogen, wie oben angegeben. Ferner ist hier zu berücksichtigen, dass der scheinbare Sonnenhalbmesser einen sehr beträchtlichen Wert

der

hat, im Mittel 16', und dass man sagt, die Sonne gehe | oder besser,

je der obere Sonnenrand den Horizont berührt; die Ver-

wenn

Tag fXI

längerung des halben Tagbogens der Sonne durch (mittlere) Refraktion und Sonnenhalbmesser zusammen ist also :

200"

cos (p cos d sin to ’

(84 + 16)'

oder

cos <p cos S sin t₀

Für den Mond ist

die ganze sogen. „TagVerlängerung“ doppelt so gross, ähnlich zu rechnen; man hat aber hier auch noch auf die grosse Horizontal-parallaxe Rücksicht zu nehmen.

All das Vorstehende bezieht sich selbstverständlich auf das Erscheinen und Verschwinden der Gestirne im mathematischen Horizont des Beobachters, wäre also z. B. genau für einen Beobachter auf freiem, ruhigem Meer, dessen Auge in der Höhe des Wasserspiegels sich befinden würde. Die wirklich vorhandene physische „Horizontlinie“ fällt nie mit jenem zusammen. Auf dem Festland ist ein gewisser Höhenwinkel (Beobachtung gegen einen Bergzug) oder Tiefenwinkel (Beobachtung auf einem Berg gegen die anstossende Ebene u. s. f.) nach dem (für die Sonne u. s. f. von Tag zu Tag wechselnden) Punkt des physischen Auf- und Untergangs vorhanden, vom mathematischen Horizont aus gerechnet; zur See liegt der physische Horizont des Beobachters (scheinbare Trennungslinie von Meer und Himmel, Wasserlinie, Kimm) stets um einen gewissen Winkel tiefer als sein mathematischer Horizont; dieser Winkel heisst Kimmtiefe (oder Depression des Horizonts, englisch dip) und ist eine Funktion der Höhe des Auges über dem Wasserspiegel, beträgt z. B. für die Höhen 1 m, 5 m, 10 m, 15 m, 20 m u. s. f. über dem Wasserspiegel 2', 4', 6', 7', 8' u. s. f. Für die wirklichen, physischen Auf- und Untergänge der Sonne zur See ist also der Zähler in der soeben angegebenen Gleichung für At₀ (von Einsetzung eines genauem, den wirklichen Barometer- und Thermometerständen entsprechenden Wertes der Refraktion abgesehen, vergl. Refraktion) für die angegebenen Aughöhen von 200³ zu vergrössern auf 207s, 216s, 222s, 227s, 232³ u. s. f. Für beträchtliche Höhen des Auges über dem Meeresspiegel (Berg am Meeresufer u. s. f.) wird dieser Unterschied bedeutend; es ist dann hier aber auch auf die Aenderung der Refraktion Rücksicht zu nehmen, die in der Nähe des Horizonts sehr rasch ist (vergl. den Artikel Refraktion).

Die Angaben der Sonnen-Auf- und Untergänge in den Kalendern (z. B. auch den Taschenbüchern für Techniker) auf lm sind, als den Ephemeriden entnommen, für den bestimmten Parallelkreis, auf den sie sich beziehen, richtig, es wird aber bei ihrem Gebrauch nicht berücksichtigt, dass Veränderung der Polhölie sie ziemlich rasch verändert, wenn die Deklination der Sonne nicht sehr klein ist (Mitte bis Ende März und ebenso im September); z. B. ist bei 20° (20. Januar und 21. November) in cp — 48° (Freiburg i. B., München, Wien) t₀ (mit Berücksichtigung der mittl. Horiz.-Refraktion allein) = 4h 28m, in (p — 55° aber (Augustenburg, Tilsit) G“ 3 h 59 m, der Tag an den zuletzt angegebenen Orten also gerade ‘/2 Stunde kürzer als an dem zuerst genannten; für <5₀ = -j— 20⁰ (20. Mai und 23. Juli) sind die Zahlen für ç> = 48° 7 h 39 m? für (p = 55°    8 h 10 m? die Differenz ist also (mit entgegengesetzten Zeichen)

natürlich dieselbe.

Die grossen Ephemeriden (s. den Artikel A s t r o n о m i s c h e J a h r b ü c h e r) geben (z. T.) die Zeiten von Sonnen-Auf- und Untergang für ihre Sternwartenpolhöhe, z. B. das Berliner Astronomische Jahrbuch für Berlin (cp = 52⁰ 30') in Mittlerer Berliner Zeit (mit Rücksicht auf die mittlere Horizontalrefraktion allein, so dass sich die Zahlen auf den Sonnenmittelpunkt beziehen), auch die Mond-Auf- und Untergänge sind (ebenso) angegeben ; die Connaissance des Temps gibt dieselben Zahlen (unter denselben Voraussetzungen) für cp — 48° 50', so dass diese Zahlen für die Sonne (abgesehen von der Zeitverschiebung auf Mittel-

europäische Zeit in Deutschland) in Teilen von Süddeutschland, Stuttgart u. s. f. ohne weiteres brauchbar sind ; das französische Annuaire wiederholt für die genannte Breite die Zahlen für Sonne und Mond (Zeit des Meridians von Paris), fügt in guter Zusammenstellung die Auf- und Untergangszeiten der Planeten hinzu und zeigt einen bequemen Weg, wie alle Angaben auch für andere Polhöhen und (beim Mond und den rasch sich bewegenden Planeten, Merkur besonders) für andere Meridiane benützt werden können, hat Au wers eine Tafel der Taglängen angegeben [3]. — Ueber die Lehre von den Auf- und Untergängen der Sonne u. s. f. bei den Alten, der in ihrer Klimalehre Bedeutung zukam (Sphaera recta, parallela, obliqua), muss auf die Handbücher der Astronomie und ihrer Geschichte verwiesen werden [4] ; die Begriffe des helischen (oder heliakischen), kosmischen und akronyktis dien Aufgangs eines Sterns, die auch noch im Mittelalter, ja bis zur Ueber-windung der Astrologie eine grosse Rolle spielten, sind heute unwichtig [5].

Litteratur: [1] Eine Tafel der Abend- und Morgenweiten findet sich in vielen Lehrbüchern der mathematischen Geographie u. s. f., auch z. B. in den „Formeln und Hilfstafeln für geogr. Ortsbestimmungen“ von Albrecht, 3. Aull, Leipzig 1894, S. 151 (geogr. Breiten 30 bis 60°, Deklinationen — 30 bis -f 50°, je mit dem Intervall 2°). — [2] Für Tafeln der halben Tagbogen gilt dieselbe Bemerkung, s. z. B. Albrecht, a. a. O. S. 150 (auf 1'", h und f mit denselben Grenzen und Intervallen). — [3] In Behm, Geographisches Jahrbuch, Bd. I, Gotha 1866, S. 17—20; als Augenblick des Sonnen-Auf- und Untergangs ist hier die scheinbare Berührung des obern Sonnenrandes mit dem Horizont angenommen, d. h. es ist Befraktion und Sonnenhalbmesser berücksichtigt, vergl. Text; das Intervall in rp ist 5° von f — — 90° bis <p — -f 90°. — 14] Vergl. z. B. Wolf, Handbuch der Astronomie, I (2), Zürich 1891, S. 402—403. — [5] Vergl. z. B. ebend. S. 423—424.

Aufwerf hammer heisst ein solcher Hebelhammer, bei dem der Stiel oder Helm an einer zwischen dem Hammerkopfe und der Drehaxe gelegenen Stelle von den Hebedaumen der treibenden Axe ergriffen wird, wenn diese letztere parallel zu dem Hammerhelm ungeordnet ist, während man bei einer zum Hammerhelm senkrechten Lage der Antriebswelle den Hammer als Brusthammer bezeichnet. Die Aufwerfhämmer, die namentlich in früheren Zeiten, ehe die Dampfhämmer allgemeinere Verbreitung fanden, in Gebrauch waren, werden wie die Hehelliämmer überhaupt jetzt nur noch selten und nur in solchen Fällen verwendet, wo man auf den Betrieb durch Wasserräder angewiesen ist. Sie dienten hauptsächlich zum Ausschmieden stärkerer Eisenschienen und zum Zangen von Luppen in den Eisenhütten; zum Formschmieden irgend welcher Gegenstände sind sie gar nicht geeignet, da man mit ihnen nicht nach Belieben schwere und leichte Schläge geben kann, auch die Hammerbahn wegen der Hehelbewegung nicht parallel mit der Ambosshahn bleibt. Das Fallgewicht dieser Hämmer schwankt zwischen 200 und 500 kg ; die Hubhöhe zwischen 0,4 und 0,6 m und sie machen in der Minute 80—130 Schläge. Zur Beschleunigung des Niederfallens und Abkürzung der Fallzeit dient der Reitel, d. li. ein federnder Holzbalken LT, gegen welchen der Hammerhelm beim Aufsteigen geworfen wil’d. In der Figur stellt В den Hammer,

R den Amboss, A den Hammerhelm und W die Hammerwelle mit der Daumensclieibe J vor. Die Drehzapfen des Hammers sind Ê in den Büchsensäulen CS gelagert, w äh- ßffgß rend die Reitelsäule MK und die Drabin- ISP säule NL zur Befestigung des Reitels H Щ dienen und durch den Drahmbaum OP mit einander verbunden sind, der durch die Hüttensäule Q gehalten wird, lässt sich folgendes anführen, und n Umdrehungen derselben in der Minute ist die Zahl der Schläge in derselben Zeit:

Für die ganze Erde

Hammer.

!§рЙ£

I li;

■ i Uv ' t:

№!»

*1

Ł®

. I - - ■. _LJ. -

’kjijrjil ‘ Ы :*

Щ ■ill

.fe*P

Ueber die mechanischen Verhältnisse [1] Bei m Daumen im Umfange der Daumenwelle

z — n ■ m,

und die mittlere Geschwindigkeit der Daumen bei einem Halbmesser r derselben

n _

----- 2 я r

in der Sekunde. Diese Geschwindigkeit wechselt bei jedem Spiele des Hammers zwischen einem grössten Werte vx beim Aufschlagen des Daumens gegen den Helm und einem kleinsten Werte v₂, wenn der Daumen den Hammer loslässt.

Bezeichnet

«2

den Ungleichförmigkeitskoefificienten dieser Bewegung, so bestimmt sich derselbe unter Vernachlässigung der Reibungswiderstände an den Zapfen und an dem Daumenangriff durch

(1 — »') (ćr A 4

M J- Ml

M C²)

[Ml

(1 — v) M]c²

Hierin bedeutet G das Gewicht des Hammers mit Helm und Hülse, h die senkrechte Erhebung seines Schwerpunktes durch den Daumen, M die auf den Daumenangriffspunkt reduzirte Masse des Hammers, und M] die ebendahin auf den Halbmesser r reduzirte Masse der Daumenwelle nebst Wasserrad. Ferner

bedeutet v — <> das Verhältnis des Winkels «,

ß

während des Daumenangriffs dreht, zu dein Teilwinkel ß = auf einander folgenden Daumen.

Aus dem Ungleichförmigkeitsgrade ö, welcher bei solchen Hämmern bis zu % steigen kann, erhält man auch die grösste und die kleinste Geschwindigkeit:

(1 + J/₈ S) c und vz — (1 — Va s) c-Die zu einem Hube oder Spiele des Hammers erforderliche Betriebsarbeit A setzt sich unter Nichtberücksichtigung der Reibungswiderstände zusammen aus 1. der eigentlichen Hebungsarbeit A{ — Gh mkg, 2. der von dem Hammer beim

Loslassen vermöge der Geschwindigkeit v₂ aufgenommenen Arbeit A₂ — M-1 ,

um welchen sich die Welle 360°

zwischen zwei

Vi

3. dem bei dem Stosse des Daumens gegen den Hammerhelm auftretenden Arbeitsverluste A₃ — übende Leistung zu

M Mi v\³

м-t Ml ~2‘

Daraus folgt die von der Hammerwelle auszu-

n ■ m Ax

j.

A Ä

60 75

welchen Betrag man mit Rücksicht auf die Reibungswiderstände um etwa 10% grösser annehmen kann. In derselben Weise ist die Rechnung auch für die Stirn- und Schwanz hammer, sowie überhaupt für alle durch den Stoss betriebenen Hebelhämmer zu führen.

Litteratur: [1] Weisbach, Ing.- u. Maschinenmechanik, 3. Teil. 1. Aufl. Braunschweig 1858, 2. Aufl. im Druck; Karsten, Handbuch der Eisenhüttenkunde, 5. T., Berlin 1841. Gust. Herrmann.

Aufwinde, der beim Klöppeln (s. d.) der Spitzen verwendete Musterbrief.

Aufwill de dra lit, Aufwinder, s. Baumwollspinnerei.

Aufzapfeil nennt man die Verbindung zweier Teile in ihrer Längsrichtung, wobei ein cylindrischer Fortsatz des einen Teiles in eine genau dazu passende Ausbohrung des andern Teiles eingreift. Der grösseren Sicherheit wegen werden beide Teile an dieser Verbindungsstelle verkittet oder mittelst einer Querniete vernietet oder verschraubt. Diese Art der Eisenverbindung findet meistens bei der Befestigung der Knöpfe und Spitzen auf den Stäben von Gittern statt. Zu beachten ist, dass der Zapfen zur Verhütung von Verbiegung, Abbrechen etc.

У ul. Hoch.

Aufziehen. In der Buchbinderei ein Blatt, Bild, Karte etc. so auf einen andern Gegenstand auf kleben, dass sich die Fläche des ersteren unter der Einwirkung des feuchten Klebstoffes ausdehnt. Die Technik des Aufziehens unterscheidet sich daher von der des blossen Aufklebens dadurch, dass die mit Klebstoff bestrichene Fläche eine längere oder kürzere Zeit liegen bleibt, bis derselbe eingedrungen und die Textur des Blattes entsprechend gelockert hat, so dass durch Reiben und Streichen vom Mittelpunkte nach aussen eine Dehnung der oberen und durch Vermittelung des Klebstoffes eine innige Verbindung mit der unteren Fläche vollzogen wird. In der Buchbinderei bilden die sogen. Aufzüge einen besonderen Arbeitszweig ; man unterscheidet solche aus einem Stück und zusammenlegbar gearbeitete, in kleinere Teile zerschnittene. Die erstere

nicht zu schwach wird.

60

75

PS.,

Art umfasst die Aufzüge von Bildern, Plakaten, Tabellen, auf Pappe oder Karton, von Pausen, Landkarten etc. auf Webstotf, die andere Art wird besonders üir Spezialkarten, Pläne, Tableaux und Musterkarten angewendet. Ist die Unterlage nicht kräftig genug, um das Schwinden des aufgezogenen Papiers hindern, so muss für ein gleichmässiges Schwinden von Papier und Unterlage gesorgt werden, da sonst Falten entstehen. Es ist deshalb nötig, auch bei der Unterlage einen ähnlichen Prozess hervorzurufen. Dies geschieht bei Papier oder Karton durch Anfeuchten und Aufspannen, bei Pappe, Blech, llolz, dadurch, dass die Rückseite ebenfalls mit Papier bezogen wird. In Fällen, wo dies nicht angängig, z. B. Aufziehen grösserer Photographien auf breit überstehendem Karton, kann man sich damit helfen, dass man das Bild erst auf gespanntes Papier aufzieht, nach dem Trocknen ausschneidet und dann mittelst Leim, ohne weichen zu lassen, auf den Karton nicht auf zieht, sondern aufklebt. Das Aufziehen geschieht auf besonders dazu hergerichteten Brettern, die meist zum Zusammenlegen eingerichtet sind, um geeignete grosse Flächen zum Spannen der Aufzugstoffe zu erhalten. Papier wird nach dem Feuchten mit gutem Leim am Rande angeschmiert und dann aufgespannt, Webstoff, meist Leinen, Schirting, Kattun wird oft ohne Feuchten mit Drahtstiften aufgezwickt. Die aufzuziehenden Teile werden sorgfältig geschnitten, mehrmals mit frischem Kleister gleichmässig angescbmiert und sodann in gehöriger Folge aufgelegt; wobei je nach der Stärke des Papiers und der Zahl der Teile, engere oder weitere Zwischenräume freigelassen werden. Aufzüge auf Pappe werden zweckmässig mit Papier oder Stoffstreifen eingefasst und dann erst mit Aufhängevorrichtung versehen. Auch besorgt der Buchbinder gewöhnlich das Lackiren derselben, indem er nach dem Trocknen des Aufzugs die Fläche mit dünnem Kleister ein- oder mehrmals überstreicht und mit farblosem Bernstein- oder Dammarlack mittelst breitem Pinsel überfährt. Eingehendes über die verschiedenen Aufzüge findet sich in [ 1 |, [2].

zu

Litteratur: [1] Adam, Lehr-und Handbuch der Buchbinderei, Dresden 1885, S. 831 u. s. f. — [2J Leos Buchhinderkalender für 1890, Stuttgart, S. 137 u. ff.    Herm. Sua If eld.

Aufziehen, im Bauwesen, das Aufbringen der zweiten Schicht beim dreischichtigen Putz (s. Mauerput z). Nachdem die Wand fläche mit grobem Kalk beworfen (berappt) und mit dem Richtscheit abgezogen worden ist, wird sie mit feinerem Kalkmörtel überzogen. V ergl. auch Steinbear beit un g s m a s ch i n e n.

Aufziehhammer, s. Blechbearbeitung.

Aufzuclitkästen sind Vorrichtungen zum Ausbrüten und der Aufzucht jungen Federviehes, namentlich der Hühnervögel. Einfache Brutkästen gehören zur Einrichtung jedes Federviehstalles (s. d.). Für die Aufzucht jungen Ge-iiügels sind besondere Schutzvorrichtungen gegen Raubtiere und Witterung sowie Sicherung gegen das Verlaufen nötig. Ein massiger Schutz wird durch die weit verbreiteten, aus Weiden geflochtenen kegelförmigen Küchelkörbe gewährt. Höheren Anforderungen entspricht der von Dr. A. von Rueff 1857 konstruirte Aufzuchtkasten. Durch verschiedenartige Einstellung seiner Bestandteile wird die Henne während der ersten Brutzeit auf dem Neste festgehalten, später ihr ein kleiner vergitterter Vorhof zur Futteraufnahme und dem Staubbade gewährt. Die Küchel können getrennt von der Glucke gefüttert, wenn sie kräftiger sind, auch in das Freie entlassen werden, während die Glucke zurückgehalten wird. Der ganze Kasten, dessen Laufraum keinen Boden hat, kann in das Freie auf frischen Rasen gestellt werden, so dass die Hühnerfamilie die Vorteile einer natürlichen Entwicklung geniesst, dabei aber doch vor Witterung und Raubtieren geschützt ist. Der Kasten sichert eine gute Aufzucht auch der empfindlicheren Arten.

von Tiedemann.

Litteratur: A. von Rueff Bau und Einrichtung der Stallungen und Aufenthaltsorte unserer nutzbaren Haustiere, Stuttgart 1875, S. 328 ff; Ludvv. von Tiedemann, Das landwirtschaftliche Bauwesen, 2. Auf!., Halle a. S. 1891, S. 433.

von Oer,

Aufzüge, bei der bergmännischen Zimmerung Langhölzer, welche mehrere Gezimmer üb er greifen. Dieselben unterscheiden sich hierdurch von den Unterzügen (s. d.), welche unter den getragenen Zimmern liegen. In beiden Fällen verwendet man mit gutem Erfolg auch eiserne Träger (vergl. Armirte Z i m in e r u n g).

Aufzüge, im allgemeinen Maschinen zum Heben von Lasten. Gewöhnliche Aufzüge (Winden) finden in der Landwirtschaft Verwendung beim Vertikal transport von Garben, Getreide, Hopfen etc. Aufzüge für Getreidegarben, wie sie in к hohen Scheunen noch angetroffen wer-|L den, bestehen aus einer am Dachfirst BAjüber der Tenne angebrachten Holzrolle,

r/--

HI

v\

Sri über welche ein endloses Seil gelegt ist. Die Garben ^ werden durch Seilhaken ЩГт" gefasst und durch Ziehen an der andern Seilhälfte gehoben. Für den Transport grünen Hopfens auf die Böden von Trockenhäusern dient eine ähnliche Vorrichtung, nur wird gewöhnlich eine Fahrbühne,

Fig. 2.

Fig. i. welche die gefüllten Körbe trägt und ihre Führung durch die einzelnen Stockwerke besitzt, durch das Seil gehoben, auch werden einfache Fangvorrichtungen angebracht. Am häufigsten finden Aufzüge ihre Verwendung beim Aufziehen von in Säcke gefülltem Getreide auf den Speicher und beim Ablassen solcher. Am obersten Stockwerk wird eine weite Ladethüre gerichtet, über derselben ragt ein Balken ca. 1,5 m hervor, welcher die Rolle

mW

ÄfS

Fig. 3.

Strebei.

oder noch besser einen Flaschenzug (Fig. 1) trägt. Soll das Aufziehen auf dem Boden des Speichers seihst geschehen, so werden für Lasten bis zu 400 kg Wurm-winden verwendet, welche an einem Balken befestigt werden (s. Fig. 2). Bei der Tragkraft von 800 kg kosten solche 130 Ж (Mohr & Federhaff, Mann-heim). Vollkommener, weil auch mit ^ Konus- oder Bandbremse ausgerüstet, und für grössere Lasten berechnet, sind die auf dem Boden zu befestigenden Aufzüge in der durch Fig. 3 dargestellten Ausführung. Sie besitzen bei leichtem Betrieb den Vorzug, dass die Last beim Loslassen der Kurbel sofort stehen bleibt , wodurch beim Aufziehen und Ablassen die nötige Sicherheit gegeben ist. Preis bei der Tragkraft von 1250 kg 320 Jl. (Mohr A Federhaff, Mannheim). Um das Verbringen der hochgezogenen Last in den Speicherraum selbst zu erleichtern, bedient man sich, da für Drehkranen der Raum meist zu beschränkt ist, folgender Vorrichtung. Der Balken, welcher die Seilrolle trägt, besteht aus X-AVinkeleisen und ist zwischen Rollen gelagert. Ist die Last hoch genug gehoben, so wird durch eine einfache Vorrichtung der Balken durch den Seilzug nach einwärts gezogen und so auch mit ihm die Imst ins Innere des Speichers gebracht. Koch vollkommener, aber auch umständlicher ist die Einrichtung, bei welcher der Balken mit einer Zahnstange versehen ist, welche durch ein Kammrad nach ein- oder auswärts geschoben wird.

Aufzüge mit motorischem Antriebe werden für Lasten und Personenbeförderung angewendet und arbeiten entweder mit Dampf, Druckwasser, Druckluft oder Elektrizität. Transmissionsaufzüge werden nur für Lastentransport in Fabriken und AVerkstätten benützt (s. T r a n s m i s s i o n s a u f z ü g e). Personenaufzüge sind namentlich in Amerika zu allgemeiner Anwendung und hoher Vollendung gelangt und zwar als Dampf-, hydraulische und elektrische Aufzüge. Der früher vorherrschende Dampfbetrieb ist für grosse Hubhöhen ganz aufgegeben und ist für letztere bis in die neueste Zeit der hydraulische Betrieb ausschliesslich angewendet worden. Der Grund hierfür liegt in den Vorzügen des Druckwasserbetriebes gegenüber dem Dampfbetriebe, welche zu finden sind in der Einfachheit der Antriebsmaschine, Gleichmässigkeit der Bewegung, Sicherheit der Handhabung und Erreichung grosser Fahrgeschwindigkeit, ohne die Zuverlässigkeit und Sicherheit des Betriebes zu gefährden. Ein wesentlicher Nachteil der Dampfaufzüge gegenüber den mit gepresstem Wasser betriebenen Aufzügen besteht in der grösseren Zahl der beweglichen Teile und der dadurch erhöhten Abnützung der Antriebsmaschine. Ferner ist bei Anwendung von Wasserdruckcylindern der Hub des Fahrstuhles durch den Hub des Treibkolbens von selbst begrenzt und die Geschwindigkeit des ersteren durch den Bewegungswiderstand des Druckwassers in den Kanälen der Steuerung und der Zuleitung gleichfalls geregelt und begrenzt; die Dampfaufzüge bedürfen zur Erreichung des gleichen Zweckes stets besonderer Mechanismen, die leicht Störungen unterworfen sind und dadurch die Sicherheit des Betriebes beeinträchtigen.

Aufzüge, direkt wirkende hydraulische. — Der Treibkolben ist stets als Plunscher ausgeführt, der unmittelbar die Plattform oder den Fahrstuhl trägt. Der Hub des Kolbens muss deshalb gleich der Förderhöhe der Last gemacht werden. Bei solcher Verbindung der Plunscher mit der Plattform ist grössere Betriebssicherheit erreicht, weshalb früher fast ausschliesslich Personenaufzüge mit Plunschern, selbst für grosse Hubhöhen konstruirt wurden. Die Ausführung ist jedoch stets umständlich und kostspielig, weil die langen Treib-cylinder in Brunnen oder Bohrlöchern von einer Tiefe gleich der Aufzugshöhe versenkt werden müssen. Deshalb sind sie für grosse Förderhöhen durch die hydraulischen Aufzüge mit Bollenübersetzung verdrängt. Fahrstuhl und Plunscher werden durch Gegengewichte so weit ausgeglichen, dass noch selbsttätiger Niedergang der ersteren mit Sicherheit eintritt. Der beim Aufzuge des Plunschers sich vermindernde Wasserdruck lässt sich ersetzen durch die Zugwirkung der auf der Gegengewichtsseite sich verlängernden Gegengewichtsketten. Die Ausgleichung der toten Lasten kann auf hydrostatischem Wege bewirkt werden. Zu dem Zwrecke wird mit dem Treibcylinder des Fahrstuhles ein Cylinder verbunden, in welchem ein Plunscher mit dem gleichen Hubvolumen des Treibkolbens sich bewegt. Dieser Gegenplunscher gleicht durch sein Gewicht die tote Last des Fahrstuhles und des Hauptplunschers zum grössten Teile aus. Auf die obere Fläche des Gegenplunschers wirkt in einem zweiten Cylinder der Druck der Zu- oder Abflussleitung.

Die hydraulischen Aufzüge haben bis jetzt erfalirungsgemäss den Anforderungen für Personenbeförderung durch sanften und stossfreien Gang des Fahrstuhles sowie leichte und zuverlässige Steuerung hei grosser Betriebssicherheit am besten entsprochen und wurden daher bei allen grösseren Anlagen ausschliesslich angewendet. Namentlich für grosse Hubhöhen und hohe Fahrgeschwindigkeit gilt der hydraulische Betrieb als der zweckmässigste und zuverlässigste. —- Das für den Betrieb der Wasserdruckaufzüge nötige Druckwasser wird in den Städten meist der Wasserleitung entnommen und, wenn deren Wasserdruck genügt, womöglich unmittelbar zum Speisen des Cylinders benützt. Der hierbei zur Verfügung stehende Druck ist jedoch in den meisten Fällen gering und sehr veränderlich; infolge dessen erhalten die Cylinder bei direkter Benützung des Wassers aus der Strassenleitung grosse Abmessungen, welcher Umstand grossen Wasserverbrauch im Gefolge hat. Zur Vermeidung dieser beiden Nachteile wird daher in der Begel das Leitungswasser mittelst Pumpen auf höheren Druck gebracht und dann erst dem Cylinder zugeführt. Die Druckpumpen drücken, um ihren Betrieb unabhängig von der Thätigkeit der Aufzüge zu erhalten, nicht unmittelbar in den Press-cylinder, sondern in einen Behälter, der entweder unter dem Dach oder behufs bequemer Zugänglichkeit und Beaufsichtigung in der Nähe der Pumpen und Aufzugsmaschinen in den Kellerräumen des betreffenden Gebäudes sich befindet. Dieser Druckbehälter ist entweder offen oder geschlossen, im letzteren Falle zum Teil mit Luft gefüllt ; der Wasserdruck beträgt bei derartigen Anordnungen 6—8 Atm. Ihr Gang wird durch die Höhe des Wasserstandes oder die

Hydraulische Aufzüge.

Pressung des Druckbehälters mittelst Schwimmer geregelt, welche auf das Drosselventil der Dampfpumpe einwirkem Eine Anlage für einen AVasserdruck-. aufzug mit Druckbehälter in den Kellerräumen zeigt die Skizze 7t Eig. 4. Eine Erschwerung der Anwendung des hydraulischen Be-

-j[

triches macht sich jedoch in der beträchtlichen Kaumbeanspruchung !pro|— der Aufzugsmaschinenanlage bemerkbar, da diese ausser den Treib-! 1 cylindern mit Steuerung und Flaschenzugrollen noch Druckpumpen I 1 mit Dampfmaschinen und Dampfkessel, sowie Druck- und Saug-!    j    ||    Wasserbehälter nebst Kohrleitungen umfasst. Die üblichen    AVasser-

!    i    pręssungen von 6 — 8 A tin. lassen diesen Uebelstand für    grössere

=1

jl Aufzugsanlagen infolge grosser Abmessungen der Einzelteile sehr j    j    j%    empfindlich werden. Bei einigen neueren Ausführungen in    Chicago

|j    i    jl    ist man daher bereits dazu übergegangen, Druckwasser von    50 Atm.

5-lh „rtr

I L* i -äh    ■

i sVJt\ i

„I

Ü1

*U

Fig. 4.

Ik

di

Mt- hi Verbindung mit Akkumulatoren anzuwenden. Zuverlässige Be-'(щД obachtungen über AVasser-, Dampf- oder Kohlenverbrauch von Aufzuganlagen im laufenden Betrieb liegen leider nicht vor, da sie 1 durch die wechselnde Beanspruchung der Fahr-I Stühle sehr erschwert werden. Kur geringen Anhalt über die Betriebskosten im A erhältnis zur Kutzleistung gewähren folgende Versuchsergebnisse, welche an einer Anlage von vier Personenaufzügen eines Kew-Yorker Geschäftsgebäudes gewonnen wurden. Bei unveränderter Belastung der Fahrstühle mit 800 kg und einer Hubhöhe von 45 in wurden im zehnstündigen Betrieb mit je 25 Fahrten in der Stunde 1J 00 kg Kohlen verbraucht. Das Druckwasser lieferten drei direkt wirkende Yer-bunddampfpumpen mit einem Kohlenverbrauch von 3,0 kg für 1 PS-Std. Zur Berechnung der hydraulischen Aufzüge ist anzuführen, dass die Flaschenzugübersetzungen schwanken zwischen 1 :4 und 1:10 für massige bezw. grosse Hubhöhen. Für die AViderstände im \ Treibcylinder, in den Seilrollen, Fahrstuhlführungen u. s. w. Г7 werden 25% des Seilgewichtes, der Nutzlast und der unaus-p geglichenen toten Last gerechnet. Der günstigste AVirkungs-I grad der hydraulischen Aufzüge, auf die Pumpenleistung be-j zogen, wird zu 60% angenommen. Die Fahrgeschwindigkeit I der Personenaufzügé beträgt 1,5—2.2 m i. d. Sek.; bei hohen (j Gebäuden hat man in einzelnen Fällen versucht , die Geschwindigkeit sogar auf 3,0 m zu steigern, ohne jedoch weitergehende Anwendung davon gemacht zu haben. Für Lasten-^ aufzüge ist die Geschwindigkeit im Mittel 1,0 111 i. d. Sek.

____&Ьл\<лл&\i

J — AVelche Bedeutung eine grosse Fahrgeschwindigkeit der ^ Personenaufzüge für den örtlichen amerikanischen Geschäfts-J verkehr besitzt, möge aus folgenden, durch besondere Beobachtungen ermittelten Zahlen hervorgehen, welche zeigen bis zu welcher Höhe der zehnstündige tägliche Personenverkehr in einigen der bedeutendsten Geschäftshäuser Kew-Yorks zeitweise ansteigt.

14000 8 000 8000

(i

Produce Exchange mit 9 Aufzügen 21000 Personen Mills Building-

Standard Oil Co. Bl’g. ,,    4

81

United Bank Bl’g. ,,    2    ,,    6000    ,,

Jhi J

41

S-

erf

Fig. 5.

Die zum Betrieb der Aufzüge dienenden Maschinen, Ahmucli-tungen und Dampfkessel sind stets durch sachverständige Maschinisten beaufsichtigt und sorgfältig im stand gehalten; in den Maschinen- und Kesselräumen, die fast ausschliesslich im Kellergeschosse der Gebäude sich befinden, herrscht grosse Sauberkeit. Hervorzuheben ist ferner die grosse Sorgfalt,

welche auf das Aeussere der meisten Aufzugsanlagen verwendet wird, und der liehe Kostenaufwand, den man in Amerika für diese lediglich der Bequemlichkeit gewidmeten Einrichtungen nicht scheut. Kennzeichnend in ersterer Hinsicht ist namentlich die Ausstattung der Fahrstühle, welche in Gasthöfen, Theatern und vielen Geschäftshäusern durch kostbares Getäfel, feingepolsterte Sitze, kunstvoll umrahmte Spiegel, elektrische Beleuchtung u. a. beweglichen kleinen Salons gleichen. Fahrstühle im Preise von 1000 bis 2000 Dollars sind keine Seltenheit, Hinsichtlich des grossen Kostenaufwandes, mit welchem die Personenaufzüge in den amerikanischen Städten angelegt und betrieben werden, möge beispielsweise angeführt sein, dass die Anlagekosten der 9 Wasserdruckaufzüge (System Otis) der Produce Exchange in New-York, einschliesslich Worthington - Druckpumpen, Druckbehälter, Dampfkessel u. s. w. 90 000 Dollars betragen. (Acht Aufzüge mit 30 m Hubhöhe und ein Aufzug mit 60 m). Die

ШШ

Г⁻'

QT⁴ :__l!

Fff

■S V -

M fł*b H

ГР

oàJjy

Aufzugsanlage des Chicago Opernhauses, bestehend aus vier Otis’sehen Wasserdruck-Personenaufzügen mit drei Worthington-Pumperi und zwei Wasserbehältern kostete ausschliesslich der Dampfkessel 23000 Dollars, während sich die jährlichen Betriebskosten auf 5070 Dollars belaufen.

Die Treibcylinder werden

Anordnung der Au f z u g m a s c h i n e n. entweder stehend oder liegend angeordnet. Letztere haben den Vorteil der gleichbleibenden Wasserpressung während des Kolbenhubes und leichter Zugänglichkeit der einzelnen Teile. Erstere dagegen zeigen geringe Abnützung und ermöglichen bequeme Ausgleichung des Fahrstuhlgewichtes vermittelst des Kolbengewichtes. Dagegen vermindert sich beim Aufsteigen des Kolbens der nutzbare Wasserdruck. Fig. 5 zeigt die stehende Anordnung der amerikanischen Firma Otis Brothers & Co. in New-York. Der Kolben ist mittelst zweier Kolbenstangen mit einem Rollengehänge verbunden; die Gegenrollen sind oberhalb auf einen besonderen Träger gelagert. Die Zahl der Tragseile ist für Personenaufzüge in der liegel vier, wozu noch zwei Gegengewichtseile kommen, deren Be-lastung so gewählt ist, dass der Fahrstuhl IjJl

n~~u

ИГ

___

W' , ..

ik.

ff

Ti

tri

ÀèSB.

rt—    -fff--

^--“FgT-----

<-Jh

Щ

sSiudCM

Hg. -■

noch selbstthätig niedergehen kann. Zum Heben der Plattform wirkt das Druckwasser auf die obere TreibkolbenÜäche ; beim Niedergang erfolgt einfaches    4 ü'’;

Lieber strömen des Druckwassers von der oberen nach der unteren Kolbenseite. Die Fahrgeschwindigkeit ist für beide Bewegungsrichtungen des Fahrstuhls natürlich begrenzt; beim Aufwärtsgang abhängig vom Ueberdruck des Treibkolbens über das Gewicht des Fahrstuhles, beim Abwärtsgang von dem Widerstand des Wassers im Ueberstromrohr und in den Steuerkanälen. Die

obere und untere Hubbegrenzung erfolgt selbstthätig vom Fahrstuhl aus durch Verschiebung des Steuerseiles in die Ruhelage des Steuerkolbens. Das Steuerseil führt endlos durch die ganze Höhe des Fahrschachtes und ist an den Endstellungen des Fahrstuhles mit Mitnehmern versehen. Fig. 6 zeigt die liegende Anordnung des Treibcylinders der Grau Elevator Co. in Chicago. Mit der Kolbenstange des einfach wirkenden Treibkoibens ist wieder die bewegliche Flasche verbunden. Die feste Flasche sitzt am entgegengesetzten Cylinderende, so dass die Kolbenstange durch die Zugwirkung der Seile auf Druck beansprucht wird. Der Steuercylinder (Fig. 7) enthält vier Scheibenkolben mit Leder-manchetten - Dichtung. Das Druckwasser gelangt vom Kaum E durch die Stutzen В und D in den Treibcylinder, wobei Aufwärtsbewegung des Fahrstuhls eintritt ; bei der Abwärtsbewegung des letzteren befinden sich die Kolben К rechts von h und das Wasser entweicht aus dem Treibcylinder durch die Oeffnungen a und b hindurch. Die Mittelstellung der Kolben К zu beiden Seiten der Oeffnung b entspricht der Ruhelage des Treibkolbens. Das Verschieben in diese einzelnen Kolbenstellungen geschieht durch den in der betreffenden Bewegungsrichtung erzeugten Ueberdruck des Druckwassers auf die verschiedenen grossen Steuerkolben mittelst des Hilfsschiebers s. Derselbe bewegt sich in einer stets mit der Druckleitung verbundenen Kammer. Der Hilfsschieber kann vom Fahrstuhl aus vermittelst einer durch den Fahrschacht laufenden vierkantigen Stange, deren unteres Ende mit dem Hebel h verbunden ist, gesteuert werden. Durch

д,

4==ą

LT r

■efE

bùÂti&nuxtat

sso

(ZZ

big. 8.

die Hebelverbindung h\ J14 wird zwischen Kolben- und Steuerschieber eine Differentialbewegung erzeugt, welche während der Bewegung des Steuerhebels 1l‘ stets die Mittelstellung des Hilfsschiebers und die Mittellage der Scheibenkolben einzustellen sucht.

Die elektrischen A uf z ü g e fanden in den letzten Jahren grosse Ver-breitung, hauptsächlich für Anlagen mit geringen Hubhöhen und massigen Fahrgeschwindigkeiten des Fahrstuhles. Zu Gunsten des elektrischen Betriebes im Vergleich mit dem hydraulischen sprechen die grosse Einfachheit, der geringe Raumbedarf der Anlage und die geringen Betriebskosten. Die umfangreichen Druck- und Saugwasserbehälter nebst Rohrleitungen der hydraulischen Aufzüge und ähnliche Einrichtungen fallen beim elektrischen Betrieb unter allen Umständen fort. Bei Bezug des elektrischen Stromes von Strassenkabeln einer elektrischen Zentrale ist ausser der Aufzugmaschine keine weitere maschinelle Einrichtung erforderlich. Stellt man die Aufzugmaschine im oberen oder unteren Ende des Fahrschachtes auf, so lässt sich der für die ganze Anlage erforderliche Raum sogar auf den Fahrschacht beschränken. Um günstige Arbeitsweise des Elektromotors bei Auf- und Niedergang des Fahrstuhles zu erreichen, ist das Gewicht des letzteren sowie die Hälfte der Nutzlast durch Gegengewichte ausgeglichen, so dass die Arbeit der Lasthebung für die grösste Nutzlast auf x4.uf-und Niedergang sich verteilt und dementsprechend kleine Antriebmaschinen ausgeführt werden können. Hinsichtlich des Kraftbedarfes ist zu bemerken, dass der Stromverbrauch der veränderlichen Nutzlast sich wohl anpasst, dieser theoretische Vorteil im praktischen Betriebe aber dadurch wesentlich beeinträchtigt wird, dass das jedesmalige Anlieben des Fahrstuhles an den einzelnen Stockwerken bedeutenden Stromverbrauch bedingt und der Reibungswiderstand des

Aufzuges durch die grossen Gegengewichte beträchtlich wird. Der mechanische Wirkungsgrad des elektrischen Aufzugbetriebes wird daher erfahrungsgemäss bei voller Belastung des Fahrstuhles gleich demjenigen des hydraulischen zu 60 °/0 angenommen. Die Geschwindigkeit elektrisch betriebener Fahrstühle bei der bis jetzt noch, mit wenigen Ausnahmen, allgemein üblichen Schneckenradübersetzung des Windewerkes liegt wesentlich unter der des hydraulischen Betriebes und schwankt zwischen 30 und 90 m i. d. Minute.

Die Aufzugmaschinen mit elektrischem Antrieb besitzen gewöhnlich einfaches oder doppeltes Schneckengetriebe und einen mit der Sclmeckenaxe unmittelbar gekuppelten Elektromotor. Die Fig. 8 gibt die Gesamtanordnung dieser typischen Konstruktion mit doppelter Schnecke. Die zur Verbindung der Axe des Elektromotors mit derjenigen der Schnecke verwendete Scheibenkupplung dient gleichzeitig als Bremsscheibe einer mit dem Hebelgewicht Gx belasteten Backenbremse. Bei Stillstand der Aufzugmaschine ist die Bremse stets selbst-tliätig angezogen und verhindert den Rückgang der Schnecke. Die Windentrommel ist, um Stosswirkungen beim Anlassen der Maschine möglichst hintanzuhalten, mit dem auf ihrer Axe sitzenden Schneckenrade vermittelst Gummipuffer nach beiden Drehrichtungen elastisch verbunden. Für die Steuerung des Motors vom Fahrstuhle aus dient die auf das eine Ende der Trommelaxe aufgesetzte Scheibe S, um welche sich das endlose, durch den Fahrstuhl führende Handsteuerseil schlingt. Wird die Steuerscheibe aus der Mittelstellung gedreht, so wird durch Zahnstangengetriebe die Stange S verschoben, und dadurch die geeignete Stromschaltung am Kommutator unter gleichzeitiger und allmälicher Ausschaltung der Widerstände des Rheostaten und Lüftung der Bremse. Die selbstthätige Hubbegrenzung des Fahrstuhles in seinen äusseren Grenzen bewirkt ein auf dem Ende der Trommelaxe neben der Steuerscheibe sitzender Mitnehmer, welcher letztere an den Hubenden des Fahrstuhls in ihre Mittelstellung zurückdreht, wodurch der elektrische Strom unterbrochen und die Bremse angezogen wird.

Litteratur: Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure 1888, S. 774, 793, Bd. 34, S. 334 (Aufzüge des Eiffelturmes), 1894, November- und Dezember-Hefte (mit zahlreichen Litteratur-angaben); Handb. d. Ingenieurwissenschaften, Leipzig 1890, Bd. IV, 3. Abt., S. 125. Gutermuth.

Heim.

Aufzüge, elektrisch 1) et riebe ne, erhalten die zur Aufwärtsbewegung erforderliche Arbeit von einem Elektromotor. Dieser ist fest aufgestellt. Die rasche Umdrehung seines Ankers wird durch Vermittelung von Zahnrädern und Schnecken zur (entsprechend langsamer erfolgenden) Drehung einer Seiltrommel benützt, auf die das den eigentlichen Aufzug emporziehende Drahtseil aufgewunden wird. Die Einrichtung ist so getroffen, dass jede Unterbrechung des Stromes das sofortige Bethätigen einer Bremse zur Folge hat. Im übrigen unterscheiden sich die Einrichtungen zum sofortigen Festhalten des Aufzugpodiums beim Reissen des Seiles, für die Abwärtsfahrt, zum beliebigen Anhalten u. s. w. nicht wesentlich von den bezüglichen Anordnungen bei hydraulischen und anderen Aufzügen. Die erforderliche Arbeitsleistung des Motors richtet sieli nach der Grösse des zu hebenden Gewichtes und der verlangten Geschwindigkeit. Aufzüge solcher Art sind in Nordamerika in grosser Zahl, neuerdings auch in Deutschland im Gebrauch. Den Motor nebst dem übrigen Triebwerk im Fahrstuhle selbst anzubringen und den Strom durch Gleitkontakte zuzuführen (wie es z. B. 1881 durch Siemens & Halske geschehen) hat man mit der Zeit wieder aufgegeben. Weiteres siehe S. 570 u. f.

Aufzüge, im Bauwesen, s. v. w. Musterriss, Aufriss in grossem Massstab.

Aufzug*, zweite Putzschicht beim dreischichtigen Putz (s. Mauerputz).

Aufzug’iua s chin eu, die zum Betriebe der Aufzüge dienenden Windwerke. — Aufzugmaschinen für Asche (auf Schiffen), s. Aschtransportvorrichtung; für Munition, s. Munitionstransport.

Aufzugmas chilien, reine, s. Auf- und N ie der Zugmaschinen.

Aufzug’seile dienen zur Verbindung der Plattform oder des Fahrstuhles mit dem Aufzugswindwerk. Ihre Beanspruchung setzt sich aus der Zugwirkung des Fahrstuhlgewichts und dem Biegungswiderstand der Führungsrollen oder

Bei amerikanischen Personenauf-

Windentrommel zusammen. Sie sind daher zur Erreichung grosser Biegungsfähigkeit aus möglichst dünnen Drähten (0,8—1,5 mm Drahtdicke) und mit Hanfseelen hergestellt.

zügen werden in der Regel Drahtseile mit sechs Litzen aus je neunzehn Drähten verwendet, wobei der Durchmesser der Seile zwischen 13 und 35 mm schwankt. Rollenhalbmesser ist ungefähr gleich dem 35-fachen Seildurchmesser oder mindestens der 500-fachen Drahtdicke zu nehmen.

Das Material für Aufzugseile ist in der Regel Tiegelfluss- ^ stahldraht von 12000 kg Bruchfestigkeit f. d. qcm.

Allfzwickständer heisst das den Leisten bei der Herstellung von Schuhen unterstützende Gerät, welches verwendet wird, wenn das Oberleder mit einer Zange um die Kante des Leistens herumgezogen und auf dessen Sohle durch Zwecken vorläufig befestigt (aufgezwickt) wird behufs Zusammennähens mit der gleichzeitig auf den Leisten gelegten Brandsohle. Zur Unterstützung des Leistens trägt dieser Ständer den um ein Scharnier aufzuklappenden Stift a, dessen oberer Zapfen in das Loch des Leistens passt und einen die Spitze des Schuhs tragenden Sattel b, der durch eine Schraube c verschoben werden kann, um den Schuh festzustellen. S. auch Schuhfabrikat io n.

Gutermuth.

j:,ij !

Gust. Herrmann.

Auge, das Sehorgan der höher organisirten Tiere. Bei den niederen Tieren hat sich die Lichtwahrnehmung noch nicht auf ein besonderes Organ konzentrirt, sie ist noch eine allgemeine Fähigkeit der Haut. Bei der Ausbildung des Sehorgans    Я

hat die Natur zwei Wege versucht. Soll nämlich das Seh-    /й

___

ятаДО- - •

organ der Orientirung im Raum dienen, so genügt es nicht. J|J§A§| dass allgemein die Eindrücke von Licht und Dunkel zur Empfindung gelangen, vielmehr muss jedem von anderer Richtung kommenden Strahlenbüschel auch eine andere Stelle des wahrnehmenden Organs entsprechen, das Auge muss ein Bild der Aussenwelt erzeugen, in welchem jedem leuchtenden Punkte ausserhalb, der sein Licht zum Auge sendet, ein Bildpunkt im Sehorgan entspricht. In dem Fasset ten au ge der Insekten ist dieser Zweck dadurch erreicht, dass die einzelnen lichtempfindenden Nervenfäserchen ihr Licht durch besondere kegelförmige Gallertstäbchen erhalten, die das kugelförmig gewölbte Sehorgan in

radialer Stellung bedecken, gegen einander durch undurchsichtige Pigmentschichten geschieden. Da die Zahl dieser Fassetten zum Teil bis 25000 beträgt, A    so zerfällt das Bild des ganzen Gesichtsfeldes in ein

' '    aus ebensoviel Teilen bestehendes Mosaik. Bei den

Wirbeltieren und einigen wirbellosen finden wir eine Д A höhere Stufe der Organisation. Das Auge ist eine S Camera obscura, in welcher durch ein optisches System,

■T

' dessen Hauptteil eine lichtbrechende Linse ist, auf der Ausbreitungsfläche des Sehnerven ein reelles Bild der Aussenwelt entworfen wird. Beistehende Figur zeigt die Anordnung der einzelnen Teile des Augapfels. Das eindringende Licht durchdringt der Reihe nach: 1. die Hornhaut H (lat. cornea), den durchsichtigen Teil der im übrigen undurchsichtigen weissen harten Haut J (tunica sclerotica); 2. die mit wässeriger Flüssigkeit (humor aqueus) gefüllte vordere .Äugkammer; 3. die von der undurchsichtigen Regenbogenhaut (iris) J gelassene Oefiimng, das Seh loch (pupilla) P; 4. die Kristalllinse (lens crystallina) L, aus stark brechenden durchsichtigen Gallertschichten bestehend; 5. die Glasfeuchtigkeit (humor vitreus) Ol und fällt auf die Netzhaut, wo sich das reelle Bild der Aussenwelt entwirft. Die Netzhaut (retina) AT bildet die Ausbreitung des von hinten in

den Augapfel eintretenden Sehnerven (nervus opticus) S. Obgleich ausserordentlich dünn (0,1—0,2 mm), zerfällt die Netzhaut in eine grössere Anzahl einzelner Schichten, deren wichtigste die S t ä h c h e n s c h i c h t ist. Die Aussen-seite der Stäbchen enthält den Sehpurpur, eine ungemein lichtempfindliche Substanz, welche durch das Licht zerstört wird und aus der unter der Netzhaut liegenden Aderhaut (tunica choroidea) den Stoff zu ihrer Erneuerung er-Fiir die mathematische Untersuchung des Strahlengangs im Auge sub-stituirt man den verschiedenen brechenden Substanzen eine einzige von Gestalt einer Konvexlinse (Listings reduzirtes Auge).

hält.

Damit Gegenstände deutliche Bilder auf der Netzhaut entwerfen, müssen sie sich in Sehweite und in der Verlängerung der Augaxe befinden. Sehweite oder Entfernung des deutlichen Sehens heisst diejenige Entfernung eines Gegenstandes vom Auge, in welcher das reelle Netzhautbild scharf wird (s. Linse), sie beträgt bei normalem Auge 25 cm. Gegenstände ausserhalb oder innerhalb Sehweite geben, ohne besondere Anstrengung des Sehenden, undeutliche Bilder, jedem Punkt des Gegenstandes entspricht, statt eines Punktes, im Bilde ein Zerstreuungskreis. Die Fähigkeit, durch die Muskeln des Auges die Gestalt der Kristalllinse derart zu ändern, dass auch Gegenstände, die nicht in Sehweite sind, deutliche Netzhautbilder erzeugen, heisst А к к o mm о dation sv er mögen. Die kleinste Entfernung, für welche Akkommodation möglich ist (normal etwa 10—15 cm), heisst Nahpunkt, die grösste (normal unendlich) Fernpunkt. Je nachdem die Sehweite kleiner oder grösser als normal ist, heisst das Auge kurzsichtig, myopisch, hr a chymetr opi sch, oder fernsichtig, liyperm etropisch. Im Alter werden die Augen presby opi sch, indem infolge kleinen Akkommodationsvermögens der Nahpunkt über 20 cm liegt. Astigmatische Augen haben gar keine genau bestimmte Seinveite, infolge verschiedener Krümmung der Kristalllinse in vertikaler oder horizontaler Richtung. Alle diese Refraktionsanomalien der Augen können durch passende Brillen ausgeglichen werden, s. Brille.

Nicht das ganze auf die Netzhaut gelangende verkehrte Bild der Aussen-welt wird vom Sehnerv mit gleicher Schärfe empfunden und zum Bewusstsein gebracht; vielmehr machen die von der Mitte der Netzhaut entfernteren Teile des Bildes nur einen verschwommenen Eindruck, ja eine bestimmte Stelle der Netzhaut (blinder Fleck) vermittelt gar keinen Lichtreiz zum Bewusstsein. Die feinste Wahrnehmung konzentrirt sich auf den gelben Fleck, besonders das in demselben befindliche Netzhautgrübchen. Die von dem Netzhautgrübchen durch die Mitte der Pupille gezogene gerade Linie heisst die Augaxe. Bei genauer Betrachtung eines Gegenstandes richtet sich die Sehaxe des Auges nach demselben, so dass sein Bild auf den gelben Fleck fällt.

Das Sehen mit zwei Augen, binokulares Sehen, macht die Gesichtsempfindungen gleichsam aus zweidimensionalen zu dreidimensionalen Wahrnehmungen. Indem beide Sehaxen sich nach demselben Punkt der Aussenwelt richten, ist der Richtungsunterschied dieser Axen je nach der Entfernung des Gegenstandes verschieden; dieser Richtungsunterschied heisst der Gesichtswinkel. Derselbe ist bei unendlich entfernten Gegenständen null und bei nahen Gegenständen mit der Entfernung stark veränderlich. Die Entfernungsschätzung ist daher für die letzteren leichter als für weit entfernte. Für die unwillkürliche Distanzbestimmung der letzteren dienen noch andere Mittel, so der S e h w i n к e 1, unter welchem dem einzelnen Auge Gegenstände bekannter Grösse (Menschen, Bäume, Häuser) erscheinen und die sogen. Luftperspektive, der bläuliche Duft, in welchen eine ferne Landschaft gehüllt erscheint. Für nahe Gegenstände hat der Einäugige einen Massstab ihrer Entfernung, in der Art und Grösse der Akkommodation, die er bei der Betrachtung bethätigen muss. Akkommodationstäuschungen erzeugt das Stereoskop, welches das Auge verleitet, ein Bild statt zweier zu sehen. Bei dem Versuch von Pater Sehe ine r (1652) sieht man umgekehrt durch ein Kartenblatt mit zwei nahen Löchern statt eines Bildes eines kleinen Gegenstandes deren zwei.

Litteratur: [1] Leuckart, Organologie des Augs, Gräfe und Sämisch, Handbuch der gesamten Augenheilkunde, Leipzig 1875. — [2] Carrière, Hie Sehorgane der Tiere, München 1885.

—    [3] H. V. Helmholtz, Handb. der physiologischen Optik, 2. Auf!., Hamburg und Leipzig 1892.

—    [4] Listing, Beitrag zur physiol. Optik, Göttingen 1845. — [5] Ders., Wagners Handwörterbuch der Physiologie, 1851, Bd. IV, S. 451. — [6] A. Wüllner, Einleitung in die Dioptrik des Auges, Leipzig 1866. — [7] L. Matthiessen, Grundriss der Dioptrik geschichteter Linsensysteme, Leipzig 1877.— [8] A. Fick, Dioptrik des Auges, Hermanns Handbuch der Physiologie, Bd. Ill.

—    [9] Czapski, Theorie der optischen Instrumente, Breslau 1893, S. 187 u. folgd. Aug. Schmidt.

Auge, in der Technik in sehr verschiedener Bedeutung gebrauchte Bezeichnung: in der Baukunst der innerste Teil der Schnecke bei dem jonischen Kapital, welcher in eine knopfartige Form endet ; bei W e г к zeugen in der Regel s. V. w. Oehr, Oese; in der Müllerei zentrische Oeffnung im oberen Mühlstein eines Mühlsteinpaares, durch welche das Mehlgut den Zutritt zu der Mahlfläche findet (s. Mühlsteine); in der Metallurgie Abstichöffnung im Ofen, s. Oefen, metallurgische. — Vergl. auch die Art. Erz, Schriftgiesserei, Weberei. Augeilblicksbilder, s. v. w. Momentbilder; s. Photographie. Augenbunze, Werkzeug der Metallarbeiter zum Schlagen kleiner Erhöhungen in Metall.

Häussermattn.

Augeildres Pulver (weisses deutsches oder amerikanisches Pulver), ein Gemenge von 50 Teilen Kaliumchlorat, 25 Teilen Ferrocyan-kalium und 25 Teilen Zucker, verpufft, mit einem glühenden Körper oder einer Flamme berührt, heftig. Ohne Bedeutung.

Augenglas, am Fernrohr, s. Okular.

Augengneiss, s. Gneiss.

Augenkohle, s. Brennstoffe.

Der psychische Vorgang bei

Augenmass ist die Fähigkeit, räumliche Grössen (Längen, Winkel, Flächen) unter einander zu vergleichen und das Resultat dieser Vergleichungen in irgend einer Form zum Ausdruck zu bringen, diesen Vergleichungen ist ein sehr komplizirter, für den wir eine vollständige Erklärung zur Zeit noch nicht besitzen. Die Aeusserung des Urteils ist nicht das Ergebnis eines einfachen Eindruckes, sondern einer Kombination mehrerer Empfindungsmerkmale, nämlich erstens des gleichzeitigen Sehens der Grössen und zweitens der Blickbewegung [1]. Wir sind aber nicht in der Lage, diese Elemente zu trennen, in das Bewusstsein tritt uns nur die Vorstellung der Grösse. Man nimmt an, dass bei dem ersten Element, beim Sehen mit fixirtem Blick, die den Bildpunkten entsprechende Netzhautdistanz der Schätzung zu Grunde liege, bei dem zweiten die bei der Blickbewegung aufzuwendende Muskelarbeit, d. h. diejenige Arbeit, welche erforderlich ist, um das Bild eines Punktes auf der Netzhaut durch das Bild eines anderen Punktes zu ersetzen. Beide Momente sind bei dem Zustandekommen der Grössen Vorstellung beteiligt, indem sie sich gewissermassen gegenseitig unterstützen und die Genauigkeit erhöhen [2]. — Die Fähigkeit, Grössen richtig zu vergleichen, beruht auf Erfahrung und daher die Ausbildung des Augenmasses auf Uebung und rationeller Schulung, welche für die Techniker der verschiedensten Berufsarten von grösster Wichtigkeit ist. — Im allgemeinen ist es für zwei neben einander angeordnete räumliche Gebilde leichter zu beurteilen, ob sie einander gleich, ob eins derselben grösser oder kleiner ist, als den Betrag des Unterschiedes zum Ausdruck zu bringen. Besondere Schwierigkeiten bietet die Beurteilung der Ausdehnung von Körpern nach verschiedenen Richtungen hin, vornehmlich hei der Vergleichung lotrechter und wagrechter Linien, oder Linien beliebiger und verschiedener Richtung (z. B. der Vergleich von Höhe, Breite oder Höhe und Entfernung). Hierbei spielen die optischen Täuschungen, welche zum Teil in dem Bau des Auges ihre Begründung haben [1], eine grosse Rolle. Uebung und Erfahrung müssen die Täuschungen erkennen und vermeiden lehren, um richtige Schätzungen zu erhalten. — Eine der wichtigsten Anwendungen findet das Augenmass bei der Ablesung an Mass-stäben. Hierbei handelt es sich darum, die Lage von Punkten innerhalb der Teilungsstriche in Bruchteilen (Zehnteln) der Massstabeinheiten auszudrücken. Die Genauigkeit dieser Schätzung, welche auf der Vergleichung des abzuschätzenden Stückes, die Ergänzung desselben zur Intervallgrösse, und des ganzen Intervalles

beruht, ist in erster Linie abhängig von der Grösse des Intervalles, sodann von der Grösse des abzuschätzenden Stückes. Für kleine Intervalle ist der Fehler einer solchen Schätzung im allgemeinen umgekehrt proportional der Wurzel der scheinbaren Intervallgrösse [3]. Innerhalb eines Intervalles ist die Schätzungsgenauigkeit am grössten in der Mitte, etwas geringer am Anfang und Ende desselben und am kleinsten an den Intervallstellen ł/₄ und ³/₄ [3]. — Das Entfernungsschätzen im Gelände erfordert grosse Erfahrung, um den Einfluss der Beleuchtung, der Durchsichtigkeit der Luft, der Bodenform und Boden-bedeckung u. s. w. richtig beurteilen zu lernen und die Schätzung vor Täuschungen zu sichern. (S. Entfernungsschätzung.) — Das Schätzen von Winkeln muss ausgehen vom rechten und gestreckten Winkel, indem eine Senkrechte zu einem Schenkel des abzuschätzenden Winkels gelegt und derselbe mit dem rechten Winkel verglichen wird. Die Schätzung des rechten Winkels lässt sich durch Halbirung des gestreckten Winkels verhältnismässig genau ausführen, da selbst kleine Abweichungen scharf erkannt werden. So z. B. ergab sich aus Versuchen über die Herstellung eines rechten Winkels mit einer Messlatte und einem Fluchtstab ein mittlerer Fehler von + 0,4°. — Zur Schätzung kleiner Winkel eignet sich besonders eine fortgesetzte Halbirung des rechten Winkels. — Die Schätzung von Winkeln im Gelände ist besonders schwierig, wenn der Schätzende sich nicht im Scheitelpunkt des Winkels befindet. — Die Schätzung von Flächengrössen gründet sich auf diejenige von Längen und Winkeln, sie ist daher schwierig und bedarf besonderer Uebung. Die Schätzung von Grundstücksgrössen im Gelände muss ausgehen von der Vorstellung der Grösse der Flächeneinheiten, welche in die zu schätzende Fläche übertragen und den Formen derselben angepasst werden müssen.

Reinherta.

Litteratur: [1] Helmholtz, Handbuch der physiologischen Optik, 3. Abschnitt, Leipzig 1867. — [2] J. von Ivries, Beiträge zur Lehre vom Augenmass. Hamburg' und Leipzig 1891. — [3] Reinhertz, Mitteilung einiger Beobachtungen über die Schätzungsgenauigkeit an Massstäben, insbesondere an Nivellirskaleń, Halle 1894.

Augenpunkt, heim Fernrohr, derjenige Punkt, in welchem das Auge die günstigste Stellung zur vollen Ausnützung von Helligkeit und Gesichtsfeld hat. Wird das einfache astronomische Fernrohr auf ein unendlich oder sehr weit entfernt liegendes Ziel eingestellt, so fallen die inneren Brennpunkte von Fern-und Augenlinse zusammen (s. Fernrohr). Wird in dieser Stellung das Fernrohr gegen das Tageslicht gerichtet, so entsteht hinter dem Augenglas ein Bild der Fernlinse, welches in einer Entfernung d als ein heller Kreis erscheint. Der Abstand d dieses Kreises hinter der Augenlinse bestimmt sich aus der allgemeinen

dioptrischen Formel -jy +    (s. F e r n г о h r) zu

d = -Ç(F + f)

Reinhertz,

sobald die Gegenstandweite D = F-\-f (Summe der Brennweiten) wird. Jeder Punkt dieses Kreises erhält Licht von den Ausgangspunkten aller solcher Strahlen im Baume, welche durch das Instrument treten können. Wird daher das Auge in den Mittelpunkt dieses Kreises gebracht, so überblickt es das ganze Gesichtsfeld des Fernrohres, es hat demnach in diesem „Augenpunkte“ (Mittelpunkt des Augenkreises) die günstigste Stellung.

Augenspiegel (Ophthalmoskop), eine von H. v. Helmholtz 1851 erfundene Vorrichtung, um die Netzhaut eines fremden Auges zu betrachten. Der Augenspiegel muss zwei Aufgaben lösen: 1. er muss die Netzhaut des zu beobachtenden Auges gut beleuchten, 2. er muss dem Auge des Beobachters ein deutliches Bild dieser Netzhaut in Sehweite erzeugen. Die aus dem beobachteten Auge austretenden Strahlen werden nämlich durch die Augmedien gerade so gebrochen wie die eintretenden und würden erst in derjenigen Entfernung vom Auge ein deutliches Bild der Netzhaut entwerfen, welche gleich dessen Sehweite ist. In nachstehender Figur stellt A das beobachtende, В das beobachtete Auge vor. Die Lichtquelle Q (eine Lampe mit breiter Flamme) sendet ihr Licht auf die spiegelnde Glasplatte SS. Von da wird es nach der Pupille В reflektirt und tritt durch das Auge zur Netzhaut, welche stark beleuchtet das Licht auf dem-

selben Wege rückwärts zur Glasplatte sendet. You dieser wird ein Teil der Strahlen durchgelassen und kommt nun zum Linsensystem LL und durch dieses

•#

0-

zum Auge A. Zwei um die Axe 00 drehbare Scheiben TT bilden die Träger verschieden stark brechender Linsen, welche nach Bedürfnis vor das beobachtende Auge gebracht werden können, um demselben ein deut-_ liches vergrössertes Bild der Netzhaut В ~n\ zu zeigen. Von den mannigfaltigen Ver-⁴    \\ besserungen ist besonders die Einführung

1) eines zum Durchsehen durchbohrten kon-kaven Beleuchtungsspiegels durch ltuete zu erwähnen. Statt der älteren stabilen

Apparate sind allgemein kleine, tragbare im Gebrauch. Derjenige von Liebreich besteht aus zwei Teilen, welche der Beobachter in Händen hält. Den einen, den konkaven Beleuchtungsspiegel, hält er mit der Durchbohrung nahe vor das eigene Auge und wirft damit das Licht einer hinter dem Patienten aufgestellten Lampe auf dessen Auge, den andern Teil, eine Sammellinse, welche ein reelles umgekehrtes Netzhautbild erzeugt, nahe vor das Auge des Patienten.

Litteratur: [1] H. v. Helmholtz, Beschreibung eines Augenspiegels etc., Berlin 1851. Wissensch. Abhandlungen, Leipzig 1888, LYIII. — [2] Hers, über eine neue einfachste Form des Augenspiegels, Vierordts’ Are luv für phys. Heilkunde, Bd. 11, 1852, wissensch. Abh., LIX. — |3] H. v. Helmholtz, Handbuch der physiolog. Optik, 2. Auf!., Hamburg und Leipzig 1892. — [4] Liebreich, Atlas der Ophthalmoskopie, 2. Auf!., Berlin 1870. — [5] Magnus, Ophthalmoskopischer Atlas, Leipzig 1872. — [6] Vossius, Leitfaden zum Gebrauch des Augenspiegels, 3. Aufl., Berlin 1893.    Schmidt.

Allgenstäbe (eye-bars), das sind Flacheisenstäbe, welche an den Enden zu dem sog. Auge erbreitert sind, das den zur Verbindung dienenden Gelenkbolzen aufnimmt. Die bloss auf Zug beanspruchten Stäbe der amerikanischen Fachwerksbrücken sind durchgehends in dieser Art geformt, desgleichen sind die Zuggurte aus solchen kettenförmig verbundenen Augenstäben zusammengesetzt. Es ist dabei von besonderer Wichtigkeit, dass die einzelnen parallel liegenden Augenstäbe, aus denen ein Fachwerksglied besteht, zwischen den Augen oder Oesen genau gleiche Länge und möglichst übereinstimmenden Elastizitäts-koefficienten haben, da sich sonst die Spannung auf die einzelnen Stäbe nicht gleich verteilen würde. Die Augen müssen zentrisch gebohrt sein und dem Bolzen nur eben den zu dessen Einbringung nötigen Spielraum (nach den amerikanischen Lieferungsvorschriften höchstens ¹/iQ0 des Bolzendurchmessers) gewähren. Die Augen werden entweder durch unmittelbares Schmieden (Hämmern) oder aber, wie in allen grösseren amerikanischen Brückenbauanstalten, durch Anstauchen mittelst hydraulischer Pressen gebildet. Am vorteilhaftesten erscheint dabei das Seller’sche Verfahren [1], wo die starke Stauchung dadurch vermieden wird, dass man ein oder mehrere Stücke von passender Länge vom Stabe abschneidet, auf das Stabende legt und mit demselben zusainmenschweisst. Das Schweissen geschieht durch senkrechte und das nachherige geringe Stauchen durch wagrechte Kolbenbewegung, wobei der Stab durch Klemmbacken gehalten ist. Nachdem das Stück neuerdings in Schweisshitze gebracht wurde, erfolgt die genaue Formgebung und das Lochen in einer zweiten Presse, welche mittelst zweier Hübe beide Operationen nach einander verrichtet. Durch verstellbare

a <g)

■i

Fig- 1.

Fier. 2.

Anschläge an den Pressen wird die richtige Länge der Stäbe erzielt. Schliesslich wird das Loch auf den genauen Durchmesser nachgebohrt. Die hydraulisch gepressten Bolzenaugen werden nach Fig. 1 kreisrund geformt. Nach den Versuchen von Shaler Smith u. a. soll die Querschnittsfläche des Auges (abzüglich Bolzenloch) das 1,4 bis 1,8-fache der Querschnittsfläche des Stabes betragen, wenn der Bolzendurchmesser = ²/₃ bis 1,5 der Stabbreite ist. Die gehämmerten Augen erhalten längliche Form (Fig. 2) mit a 4- a = 1²/₃ £ und e = b.

Litteratur: [1] \\ encelides, Hilfsmaschinen und Werkzeuge für Eisen- und Metallbearbeitung, Л\ ieu 1877 (Bericht üb. d. Weltausstellung in Philadelphia 1876, Heft 12). Melau.

Augenstein, s. v. w. Zinkvitriol (s. d.).

Augentiegelofen, s. Oefen, metallurgische.

Auge- und Ohrmethode, die eine der beiden Methoden der in der praktischen Astronomie erforderlichen Verbindung einer F e r nr о 11 r b e о b acht un g mit der entsprechenden Zeitbeobachtung (Uhrablesung). Auge und Ohr werden gleichzeitig in Anspruch genommen, da es sich um Feststellung des „Schlags“ (und so weit nötig seiner Teile) der Beobachtungsuhr handelt, die einem bestimmten Ereignis im Fernrohrgesichtsfeld entspricht, der „Deckung“ eines Sterns durch den Horizontalfaden oder Vertikalfaden eines astronomischen Theodolitfernrohrs, der Bänderberührung der zwei Sonnenbilder im Sextantenfernrohr, dem „Antritt“ eines Sterns an einem bestimmten Faden bei Durchgangsbeobachtungen im Passageninstrument u. s. f. Der genannten Methode steht erst seit einem halben Jahrhundert die Methode des Chronographen (s. d.; auch Begistrirmethode oder Auge- und Handmethode genannt) gegenüber. — Bei Durchgangsbeobachtungen an fest aufgestellten Passageninstrumenten (siehe Durchgangsinstrumente) oder Meridiankreisen ist die Methode zu Gunsten der genauem chronographischen jetzt fast ganz verlassen. Immerhin ist der Genauigkeitsunterschied nicht so gross, als es auf den ersten Anblick scheinen könnte, und bei Beobachtungen mittelst transportabler Instrumente, z. B. selbst auf den trigonometrisch-astronomischen Stationen der Haupttriangulirungen, insbesondere aber bei Beobachtungen auf Beisen zu Land oder zur See ist die Methode die wichtigere oder allein anwendbare.

Am bequemsten ist die Methode anzuwenden, indem man durch einen Gehilfen die Uhrschläge (Sekunde bei grösseren Pendeluhren, Halbsekunde bei Box-Chronometern, 0,4" bei Taschenchronometern) scharf zählen lässt. Man merkt dann nahe vor Eintritt des aufzufassenden Ereignisses den Uhrstand (Sekundenzeiger auf runder Zahl), von dem aus gezählt wird, lässt von hier aus durchlaufend zählen und merkt sich dann die Sekundenzahl (und, soweit erforderlich, die Zehntelsekunde), zu der das Gestirn, der Sonnenrand u. s. f. an dem Faden antritt u. s. w., oder stellt bei kleineren altazimutalen Instrumenten wohl auch auf eine bestimmte gerufene Zahl durch eine letzte feine Mikrometerschraubenbewegung den Faden vollends auf das Gestirn, den Sonnenrand u. s. f. ein. Wenn die Uhr ¹/₂" schlägt, so ist es gut, nur die ganzen Sekunden zählen zu lassen, da man dabei leichter 0,1" schätzen kann. Es ist übrigens sehr leicht (bei feineren Beobachtungen auch notwendig), den Gehilfen entbehren zu lernen, wenn man das Instrument so nahe neben der Uhr oder umgekehrt aufstellen kann, dass man selbst unmittelbar die Uhrschläge hört. Bei Box-Chronometern, die man nicht ganz öffnen will, leistet ein Mikrophon gute Dienste, auch bei Pendeluhren setzt sich oft der Beobachter eine Hörkappe auf, deren Leitung zur Uhr geht. Wenn die Beobaclitungsuhr eine Taschen- (Anker-) Uhr mit 0,2" Schlag ist, so kann man die Schlagzahlen über 10 nicht mehr rasch genug sprechen und man verfährt hier besser so, dass man, nachdem die Uhr in Gehörweite gehängt ist, für jede Sekunde (1, 2, 3, 4, 5 !    1, 2, 3, 4, 5! ziemlich

so rasch gesprochen, als es deutlich möglich ist), ohne auf das Papier zu sehen, einen Strich macht.

Zum Schluss sieht man jedenfalls durch nochmaligen direkten Anblick des Zifferblattes nach, ob die Zählung in Ordnung ist. Bei weniger genauen Beobachtungen auf Beisen und dergl. kann man sehr bald vielfach die Uhr von dem Augenblick an, zu dem man mit dem Auge ihren Stand festgestellt hat, für die Beobachtung selbst ganz entbehren und nur in Gedanken nach ganzen, halben oder auch Fünftelsekunden z. B. eine ganze Minute hindurch weiterzählen; zum Schluss darf dann aber hier jedenfalls die direkte Vergleichung der Zählung mit der Uhr nicht fehlen. Vergl. zu dem Vorstehenden den Artikel Astronomische Uhren.

Welcher Genauigkeit die Auge- und Ohrmethode fähig ist, ergibt sich am besten aus der Diskussion von Durchgangsbeobachtungen (Beobachtung der Antrittszeiten eines Sterns bei seiner Kulmination an einer Beihe von Vertikalfäden im Focus eines [Meridian-] Durchgangsinstruments ; vergl. d.) Gauss [1] hat

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

V/² + ff² sec² S,

zuerst für den liier zu befürchtenden mittleren (oder wahrscheinlichen Fehler) einer Antrittszeit die Form angegeben

w = |/o,072² -f (^)²- 0,016² sec²(?

„wo f vom Fehler des Hörens, g vom Fehler des Sehens abhängt“ (und d die Deklination des Sterns ist, der in der Kulmination beobachtet wird). „Für meine Beobachtungen an Repsolds Uhr und Reichenbachs Mittagsfernrohr setze ich / = 0,086" und g — 0,039".“ W. Struve [2] fand etwas später, ebenfalls für Sekundenpendeluhr und w-malige Vergrösserung des Fernrohrs am Passagen-instrument im Meridian den wahrscheinlichen Fehler des Fadenantritts eines Sterns :

und ähnliche Ergebnisse für die Auge- und Ohrmethode finden sich zahlreich in der Litteratur. Nach Einführung des Chronographen wurde, wie schon erwähnt, die Auge- und Ohrmethode bei fest aufgestellten Instrumenten rasch zu Gunsten der genauem Registrirmethode verlassen; z. B. fand Dun к in [3] für die vollkommensten, vor 30 Jahren vorhandenen Durchgangsinstrumente den Zeitfehler der Beobachtung eines Aequatorialsterns an einem Faden zu dt 0,078" für Auge- und Ohrmethode, ± 0,051" für die chronographische Methode. Albrecht [4] fand für den wahrscheinlichen Zeitfehler eines Fadendurchgangs eines Sterns am Passageninstrument im Meridian

sec² S>

bei der Auge- und Ohrmethode a = 0,07", b — 3,18", bei der Registrirmethode a = 0,05", Ъ — 3,18", so dass der Unterschied beider Methoden nicht so beträchtlich ist, wie man nach der ersten Ueberlegung annehmen könnte. Allgemein, d. h. ohne Beschränkung auf den Fall des Antritts an vertikalen Fäden beim Meridiandurchgang eines Sterns lautet der vorstehende Ausdruck für den mittleren oder den wahrscheinlichen Fehler (beide unterscheiden sich nur durch einen konstanten Faktor) einer Fadenantrittszeit:

für den Durchgang durch einen Vertikalfaden :

*•=U+G)²

I/—p    sec² ^ sec² p

,,    „    „    „    ,, Horizontalfaden: |/a² -f    sec² 8 cosec² p

wobei p den „parallaktischen“ Winkel („Winkel am Stern“ im astronomischen Dreieck Zenit-Pol-Stern) bedeutet (p — 0° oder 180° beim Meridiandurchgang eines Sterns, p — 90 ⁰ bei einem Zirkumpolarstern in der Digression) ; die übrigen Bezeichnungen wie oben. — Ueber die „persönlichen“ Fehler bei Auge- und Ohr- und bei chronographischen Beobachtungen vergl. den Artikel Personalfehler; vergl. ferner zum Vorstehenden die Artikel Chronograph, Durchgangsinstrumente, Registrirmethode [5].

Hammer.

Litteratur: [1] Gauss, Briefe, herausg. von Valentiner, Karlsruhe 1877 (Brief an Nicolai vom 20. Januar 1820). — [2] Struve, Anwendung des Durchgangsinstruments für die geo-graph. Ortsbestimmungen, St. Petersburg 1833. — [3] Monthly Notices Astron. Soc., Bd. 24, London 1864, S. 154. — [4] Albrecht, Ueber die Bestimmung von Längendifferenzen etc. Leipzig 1869, S. 9. — [5J Ferner auch noch die sämtlichen, schon mehrfach genannten Lehrbücher der sphärischen Astronomie und geographischen Ortsbestimmung, z. B. Chauvenst, Spherical and Pract. Astron., 5. Aufl., Philadelphia 1893, II, S. 138—139 (und zum Vergleich 86—92) ; Loomis, Practical Astronomy, 7. Auf!., New-York 1892, S. 52—53 (zum Vergl. 75—80) ; Herr-Tinter, Sphär. Astron., Wien 1887, S. 321 ff. u. s. w. ; für Beobachtungen untergeordneter Genauigkeit z. B. Jordan, Grundzüge astronom. Zeit- u. Ortsbestimmung, Berlin 1885, S. 50—52; Wislicenus, Handbuch geograph. Ortsbest., Leipzig 1891, S. 52—54 u. s. f.

von

vor-

Augit (Pyroxen), heissen in der Mineralogie im allgemeinen eine Reihe Silikaten (kieselsaure Salze) vornehmlich des Calcium und Magnesium (Ca, Mg Si 0₃), welche rhombisch, monoklin oder triklin kristallisiren und im Gegensatz zu den chemisch gleich oder ähnlich zusammengesetzten Hornblenden (s. d.) alle eine prismatische Form zeigen, deren Prismenflächen unter einem Winkel von ungefähr 87° zu einander geneigt sind. Obwohl sehr häufig und weit breitet, sind sie doch technisch ziemlich bedeutungslos. Man unterscheidet hier :

1. Augit, meist neben Kalk- und Magnesium-Silikat noch solches von Thonerde

(4—9%) uncl Eisenoxydul (10°/o); kristallisirt monoklin; dunkelgrün oder -braun; durchsichtig; spaltbar nach dem Prisma ; Härte 51 — 6; spez. Gew. 3,3. Schmelzbar. Beim Verwittern zuerst in Chlorit übergehend, dann in Kalkspat, Eisenoxydul und Quarz zerfallend. Wesentlicher Gemengteil der meisten Eruptivgesteine, besonders der Diabase, Porphyrite, Melaphyre, Andesite, Basalte u. s. w., seltener in kristallinen Schiefern und in Schichtgesteinen. — 2. Diopsid, Salit, Mala-kolith, reines Kalkmagnesia-Silikat CaMgSi₂Qe (25,93% CaO, 18,52% MgO, 55,55°/₀ Si0₂), kristallisirt monoklin ; Härte 51—6; spez. Gew. 3,2—3,3; farblos bis grün, wenn dunkelgrün und klar wird Diopsid auch wohl als Edelstein schliffen. Meist nur in alten kristallinen Schiefern. — 3. Wollastonit, Tafelspat, Kalksilikat CaSiOs (48,28% CaO, 51,72% Si0₂), kristallisirt monoklin; Härte 41; spez. Gew. 2,8—2,9; rötlich-, gelblich- oder graulichweiss ; perlmutter-oder seidenglänzend; zuweilen Asbest ähnlich. Ohne technische Bedeutung. —

4. Kokkolith, sehr reich an Eisenoxydul, kristallisirt monoklin und bildet meist grosse, runde Körner; sonst wie Äugit. Er wird als Zuschlag in Eisenhochöfen benützt. — [5] Diallag, Blätteraugit, durch eine vollkommene Spaltbarkeit quer zur Längenaxe des Prismas ausgezeichnet ; reich an Eisenoxydul ; kristallisirt monoklin. Härte 4—5; spez. Gew. 3,2—3,4; braun, grün mit metallischem Schiller; vorwiegend Gemengteil in Gabbro. — 6. Enstatit, reines Magnesiasilikat Мд8Юъ (40,0% MgO, 60% SiO₂); kristallisirt rhombisch; Härte 51; spez. Gew. 3,1—3,2. Farblos, gelblich und grünlich; fast unschmelzbar. Meist wesentlicher Gemengteil in älteren Eruptivgesteinen, Porphyrit, Diabas, Melaphyr u. s. w. — 7. Bronzit, Magnesia-Eisenoxydul-Silikat MgFeSi₂0₆ ; sonst wie voriger; gut spaltend. Härte 4—5; spez. Gew. 3,0—3,5. Geht bei der Umwandlung in gelben, messingglänzenden Bast it (Schillerspat) mit serpentinartiger Zusammensetzung über. Ebenfalls wesentlicher Gemengteil in älteren Eruptivgesteinen, dann oft in Serpentin. Wird mitunter zu Vasen, Knöpfen u. s. w. verarbeitet (Harzburg). — 8. Hypersthen, eisenreich (15—34% FeO), kristallisirt rhombisch; spaltet nach mehreren Richtungen gut; Härte 6; spez. Gew. 3,3—3,4. Schwärzlichgrün oder -braun. Bei schönem Farbenschimmer wird er auch mitunter zu Ornamenten und Schmuckstein (en cabochon) gebraucht ; er nimmt eine schöne Politur durch Tripel an. — 9. Spodumen, Triphan, Hiddenit, lithionhaltig(7,09%Li) kristallisirt monoklin; meist derb, strahlig; Härte 6ł—7; spez. Gew. 3,1—3,2. Weiss oder grün. Leicht schmelzbar vor dem Lötrohr. Wird zur Darstellung des Lithium benützt. Der smaragdgrüne von Alexander County in N. Carolina wird als Edelstein (Lithionsmaragd) verschliffen. — 10. Jadeit, natronhaltiger Spodumen; meist derb, feinkörnig bis dicht. Härte 61—7; spez. Gew. 3,28—3,35. Weiss bis dunkelgrün. Nur aus Zentral- und Südasien sicher bekannt und in der Vorzeit zu Steinbeilen benützt. — 11. Rhodonit, Mangankiesel, russischOrletz, wesentlich Mangansilikat Mn Si О₃, kristallisirt triklin, jedoch meist derb und körnig; Härte 51; spez. Gew. 3,5 — 3,6. Dunkelrosenrot, verwittert schwarz. Schön rosenrot gefärbte Stücke von Katharinenburg (Malaga Scedelnikówaja) im Ural werden zu Kunstgegenständen, Ornamenten verarbeitet.

ver-

Litteratur: Klockmann, Lehrbuch der Mineralogie, Stuttgart 1892; Naumann-Zirkel, Elemente der Mineralogie, 12. Aufl., Leipzig.    Leppla.

Augitandesit, s. Andesit.

Augitfels, s. Peridolit.

Leppla.

Augitit werden basaltartige, wesentlich aus Augit, Magneteisen und glasiger Zwischenmasse bestehende Eruptivgesteine genannt, die mitunter auch noch Feldspat, Olivin u. s. w. enthalten und dadurch sich den eigentlichen Basalten nähern; ihr Vorkommen ist sehr beschränkt (Kapverden) und ohne technische Bedeutung.

Augitophyr, Augitporphyr, Augitporphyrit, s. Porphyrit.

Augitsyenit, s. Syenit.

Augittrachyt, s. Tr achy t.

Augsburger Dachleiter, s. Dachleitern.

Augsburger Schiebleiter, s. Feuerleitern.

Aug'splissung, s. Takelage.

Augustin-Prozess, s. unter Silber.

Augusts Psychrometer, s. Feuchtigkeitsmesser.

Aune, altfranzösische oder Pariser Elle = 526,833 alte Pariser Linien = 1,780 Berliner Ellen = 1,1884 m, früher auch unter der Bezeichnung Stab in Süddeutschland, dem Rheinland (Crefeld) und der Schweiz Mass für Seidenstoffe. Auramin, Aurantia, s. Farbstoffe, künstliche, organische. Aureole. Man benennt so zum Teil die Höfe um Sonne und Mond, zum Teil die den Kopf umgebenden Farbenringe beim Brockengespenst (Ring des Uli о or) oder die Ringe um den Schatten des Kopfes auf betauter Wiese (Heiligenschein); über die Erklärung (s. Beugung).    Aug. Schmidt.

Aureole, im Bergbau, s. Geleucht.

Aurin, s. Farbstoffe, künstliche, organische.

u. s. w.

Leppla.

Auripigment, (Rauschgelb, Gielbe Arsenblende, Operment, Schwefelarsen), Hs.₂#₃ (60,98% As, 39,02% S) selten kristallisirt (hexagonal rhomboëdrisch), meist derb, in blätterigen oder stängeligen Aggregaten, knollig ; biegsam und mild; Härte Ił—2; fettglänzend, durchsichtig bis durchscheinend, zitronengelb, mit gelbem Strich. Leicht schmelzbar und flüchtig mit Arsengeruch, löslich in Salpetersäure und Alkalien. Wird als Malerfarbe benützt und auch künstlich dargestellt (vgl. Ars en sulfide). Preis: 1 kg rein dt. 10. Giftig!

Auroraöl, der flüchtigste Teil des Petroleums (s. d.).

Gust. Herrmann.

Ausarbeitliobel heissen die kleinen, aus Metall gefertigten Hobel, deren sich die Geigenmacher zur Bearbeitung der gewölbten Flächen an der Bodenplatte und dem Deckel der Geigen bedienen. Die Sohle des Hobels ist eiförmig, zwischen 90 und 45 mm lang und zwischen 40 und 20 mm breit, und nach beiden Richtungen schwach gewölbt. S. auch Hobel.

Ausbaggern, s. Bagger.

Ausbau, im Bauwesen, der Inbegriff aller zur Vollendung des Innern eines neu aufgeführten Gebäudes erforderlichen Arbeiten. — Das Verfahren, ein aufgebautes Haus erst einen Winter hindurch stehen zu lassen, bevor man den Ausbau vornimmt, ist verwerflich, denn es wird der Zweck, eine gute Austrocknung zu erzielen, nicht erreicht. Der Grund hierfür liegt in der That-sache, dass im Spätherbst und Winter die Luft relativ reicher an Feuchtigkeit ist als im Sommer. War vor Eintreten des Winters der Ausbau schon durch Abputz der Wände und Decken begonnen, so fällt im Verlaufe des Winters, namentlich gegen das Frühjahr hin, der Putz stellenweise ab, weil das Calciumhydrat infolge des Frostes sein Wasser nicht verdunsten bezw. Sauerstoff ■ und Kohlensäure nicht aufnehmen konnte. Es ist daher längst als zweckmässig erkannt worden, den Ausbau, wenn irgend möglich, noch vor Eintritt des Winters zu vollenden. Ist dies nicht möglich, tritt vielleicht während der Arbeiten zu starker Frost ein, so dass man den Ausbau bis zum Frühjahr sistiren muss, so verschliesse man wenigstens noch die Oeffnungen mit definitiven Fenstern und Thüren und heize den ganzen Winter hindurch täglich. Kur an ganz trockenen Tagen öffne man während des Heizens einige Stunden Fenster und Thüren. Bevor man im Frühjahr die Ausbauarbeiten wieder aufnimmt, öffne man an einigen recht windigen Tagen alle Fenster und Thüren, um die trotz des Heizens etwas stockig und moderig gewordene Luft zu beseitigen. — Eine knappe und gute Uebersicht sowohl in Bezug auf die Zeit des Ausbaues im allgemeinen, als auch in Bezug auf die wichtigsten Erfahrungssätze für die Leitung des Ausbaues im einzelnen findet sich in [1], eine ausführliche Behandlung des Gegenstandes in [2] und [3].

Litteratur: [1] Mothes, Illustrirtes Bau-Lexikon, 4. Aufl., Leipzig 1881, S. 191 ff. —

[2]. Gottgetreu, Lehrbuch der Hochbau-Konstruktionen, Berlin 1888, Bd. 4: Der innere Ausbau (mit Atlas). — [3] Schwatlo, Der innere Ausbau von Privat- und öffentlichen Gebäuden,

2. Aufl., Leipzig 1882.

Ausbau, im Bergbau, die Zusammenfassung derjenigen bergmännischen Sicherungsarbeiten, welche den erschlossenen oder „aufgefahrenen“ unterirdischen Hohlraum vor dem Zusammenbruch zu schützen haben. Der Ausbau kann ein

vorläufiger oder endgiltiger sein. Im ersten Fall verwendet man zu demselben Holz oder Eisen und unterscheidet Zimmerung (Bolzung, s. d.) oder Eisenrüstung (s. d.), in letzterem in der Kegel Ausmauerung, oder Wölbung, auch Eisenausbau, wie bei den subaquaren Tunneln (s. d.). Bei den bergmännischen Arbeiten unterscheidet man je nach dem Zweck des unterirdischen Hohlraumes den Ausbau der Stollen von demjenigen der Schächte.    von Oer.

aus-

Tj. Schwarz.

Ausbau der Schiffe umfasst alle Arbeiten, welche nach Fertigstellung des Schiffsrumpfes erforderlich sind. Es gehören hierzu die Einrichtungen für die Wohnräume und Laderäume, für die Maschinenanlage, Steuereinrichtung Bemastung und Takelage, zum Stauen des Inventars, der Anker und Boote etc. Diese Arbeiten werden in der Kegel nach dem Stapellauf des Schiffes geführt, nachdem das Schiff mit seinen Verbänden auf Wassertüchtigkeit geprüft worden ist. — Ausbauten für Geschütze, s. Schiffsarmirung.

Ausbauchung, s. Entasis.

Ausbeute, s. Grubenbetrieb.

Ausbeuteln, s. Mehlfabrikation.

Ausbiss, s. Erzlagerstätten.

Ausblasehahn, s. Schiffskessel.

von

W. Borchers.

Ausblasen der Schachtöfen. Mit dem Ausdrucke „Ausblasen“ bezeichnet man die Ausserbetriebsetzung von sonst ohne Unterbrechung mit Gebläse arbeitenden Schachtöfen. Das Ausblasen wird veranlasst durch Abnützung Ofenteilen oder durch Betriebsstörungen. Es wird ausgeführt, indem man alles in dem Ofen befindliche Beschickungsmaterial nach Entfernung von Gichtverschlüssen und sonstigen auf dem Ofen befindlichen schmelzbaren Ofenteilen, meist auch nach einer letzten nur aus Schlacken bestehenden Begichtung, (zum Ausspülen der Ofenwandungen) niederschmilzt. Vergl. auch Anblasen.

Gutermuth.

Ausblaserohr (Auspuffrohr) für Dampfmaschinen, dient zur Führung des aus der Maschine nach Arbeitsverrichtung im Dampfcylinder austretenden Dampfes. Die lichte Weite des Auspuffrohres ist von dessen Länge, der Kolbengeschwindigkeit und der Endspannung der Expansionsperiode, sowie von Grösse und Zeit der Vorausströmung abhängig zu machen. Volldruckmaschinen ist wesentlich grösserer Rohrquerschnitt zu geben als Expansionsmaschinen; die mittlere Dampfgeschwindigkeit im Ausblaserohr kann während der Ausström-periode 50 m in der Sekunde betragen.

Gutermuth,

Ausblaseventile (Ausblasehähne) für Dampfcylinder und Schieberkästen befinden sich an der unteren Cylinderseite in der Nähe der Kolbenhubenden. Sie haben den Zweck, das im Cylinderinnern oder Schieberkasten sich ansammelnde Kondensationswasser zeitweise durch Oeffnen derselben von Hand abblasen zu lassen. Die Hahnkücken werden in der Kegel mittelst geeigneter Hebel und Stangen mit einander so verbunden, dass das Oeffnen und Schliessen der Hähne gleichzeitig von ein und demselben Stande des Maschinisten aus bewirkt werden kann.

Ausblühen, s. den Art. Auswittern.

Ausbohren, s. Cylinderbohrmaschinen.

Ausbreitmaschinen. Baumwollstoffe werden von den Clapots (s. Waschmaschinen), Rollenkufen und Squeezern (s. Ausringmaschinen) der Bleichereien und Färbereien, sowie von den Rouleauxmaschinen der Druckereien um so mehr auf Kosten der Breite in die Länge gezogen, je dünner und fadenärmer sie im Gewebe sind. Der Verlust in der Breite von Stücken mit der gewöhnlichen Fadenzahl kann bis zu 10 und 15 °/₀ betragen und die Ware geradezu unverkäuflich machen, wenn man nicht während der Fabrikation jede passende Gelegenheit wahrnimmt, um in und an den Maschinen besondere Vorrichtungen wirken zu lassen, mit deren Hilfe die normale Breite der Gewebe erhalten, die verlorene Breite wiedergegeben oder auch die normale Breite überschritten werden kann. Die älteste und einfachste Ausbreitvorrichtung ist eine horizontale, etwas gewölbte Holz- oder Metallschiene mit Kerben auf der Oberfläche, die in der Mitte der Schiene beginnen und von denen die eine Hälfte in schwachem Bogen nach dem rechten, die andere nach dem linken Ende des

„Strahls“ streben, wie man diesen Ausbreiter da und dort auch benennt. Die Schiene wird vorne an Klotz-, Stärk- und Cylindertrockenmaschinen (s. Trockenapparate) oder hinten an der Walzendruckmaschine in horizontaler Lage angebracht, um die nassen oder trockenen Stücke in gespanntem Zustand, breit und faltenfrei, in die betreffenden Apparate einlaufen zu lassen. Während das Gewebe über die gerippte Schiene hinweggeht, wird es von den hervorstehenden Kanten der Kerbe gefasst, von seiner Mitte aus nach den Leisten zu abgestreift und ausgedehnt. Ein Teil dieser Leistung geht aber verloren, weil der Ausbreiter als feststehende Traverse zugleich die Zahl der an solchen Apparaten unentbehrlichen, horizontalen Spannstäbe um einen vermehrt. Weniger trägt der Ausbreiter zur Längsspannung der Ware bei, wenn er cylindrisch ausgeführt ist, wie dies bei der sogen. Streich rolle mit ihren von der Mitte nach den beiden Enden des Wälzchens spiralförmig verlaufenden Einschnitten der Fall ist. Meist wird diese Streichrolle von den sich vorwärts bewegenden Stücken, welche ungefähr ein Drittel der cylindrischen Oberfläche umfassen, mitgenommen, oder man gibt ihr eine selbständige Drehung um ihre Axe und zwar in derselben Bewegungsrichtung, aber mit etwas mehr Geschwindigkeit, als der Ware von dem Mechanismus der Arbeitsmaschine erteilt wird. Das Ausbreiten in der Lichtung des Einschlags erfolgt in derselben Weise wie beim feststehenden Strähl, während die gleichzeitige Leibung des Gewebes in der Lichtung der Kette und der damit verbundene Zug in die Länge auf ein Minimum reduzirt ist. — Koch wirksamer, namentlich bei feuchter Ware, hat sich der konische Ausbreiter erwiesen, der schon im Jahre 1825 von Coyot in der Kormandie erfunden [1], anfänglich wenig beachtet, aber mit Beginn der siebenziger Jahre fast in allen Ländern mit bestem Erfolge eingeführt worden ist. Er findet seinen Platz in der Legel am Kopf einer Cylindertrockenmaschine unmittelbar vor und über der ersten Trommel. Eine Traverse, die querüber von der einen zur andern Seite des Maschinengestells reicht, trägt drei eiserne Arme. In diesen Armen sind zwei (je ¹/г m lange) abgestumpfte Kegel von Holz, oberhalb und entlang der ersten Trockentrommel frei aufgehängt. Ihre Grundflächen (mit 8 —9 cm Durchmesser) sind nach aussen gegen das Seitengestell der Trockenmaschine gerichtet, während ihre kleineren Schnittflächen (mit 3—4 cm Durchmesser) nach innen gegen die Mittellinie des Apparates schauen. Beide Kegel bilden mit einander einen stumpfen Winkel von ungefähr 140°, dessen Spitze der Traverse am Kopf der Maschine zugekehrt ist; sie erhalten aber auch eine Heigung von oben nach unten oder gegen die Mitte zu, so dass die beiden, durch sie gesteckten, oben und unten aus den Holzflächen hervorragenden eisernen Spindeln in der Mitte unter einem Winkel von je 20⁰ gegen eine Horizontalebene Zusammentreffen, die man sich durch die Trommelaxe gelegt denkt. Die Oberflächen beider drehbaren Kegel sind wiederum mit spiralförmigen Einschnitten versehen, die in entgegengesetztem Sinn, aber beidemale von unten nach oben oder aussen verlaufen. Die für den Trockencylinder bestimmte Ware kommt in gespanntem Zustand von oben bei dem konischen Ausbreiter an, umfasst ungefähr ein Drittel seiner gekerbten Oberfläche, versetzt beide Kegel in Drehung und wird dafür von ihnen breitgestrichen, bevor sie die erste heisse Trommel erreicht. — Vier Jahre nach dem Bekanntwerden des konischen Ausbreiters wurde der sog. mechanische Aus-breiter oder die Sektorenausbreitwalze von dem Engländer John Jones erfunden (1829). Auf der Mitte einer eisernen Welle befestigte er senkrecht zur Wellenaxe eine grössere eiserne Scheibe und auf jedem der beiden Enden der Welle eine ebensolche Scheibe, aber in schräger Stellung zur Axe; alle drei Scheiben sassen unbeweglich auf der Welle. Wird diese nun in Drehung versetzt, so beschreiben die einzelnen Punkte der zwei schrägstehenden Scheiben am Ende der Welle Ellipsen und erhalten oben bald eine grössere, bald eine geringere Entfernung von den im Kreise sich bewegenden Punkten der senkrecht montirten Mittelscheibe. Werden also auf den beiden äusseren Scheiben die Enden segment-artig gegossener Messingschienen befestigt, deren andere Enden auf der Mittelscheibe frei in einer Vertiefung auf liegen und etwas über sie hinausreichen, so werden die Schienenenden der Bewegung der äusseren Scheiben, wenn für den

nötigen Spielraum auf der Mittelscheibe gesorgt ist, folgen und auf letzterer eine gewisse, von der Schrägstellung der äusseren Scheiben abhängende Strecke in horizontaler Richtung und zwar alternirend neben einander hin und her gleiten. Da die Segmentschienen wiederum nicht glatt, sondern gekerbt sind, so werden sie bei ihrem horizontalen va-et-vient die über sie hinweg zum Trockencylinder geführte Ware in der Mitte erfassen und von hier aus in der Richtung des Einschlags nach beiden Seiten hin auszudehnen bestrebt sein. Aus dieser Konstruktion hat sich der heute allgemein verwendete Ausbreiter entwickelt mit exzentrisch sich drehenden, anstatt mit schräg-, aber feststehenden Scheiben zu beiden Seiten der Welle, die ihrerseits nunmehr an keiner Bewegung teilnimmt. Die Schrägstellung der Excent ries wird durch Stellschrauben fixirt und ihre Drehung um die Welle durch die über einen Teil der Oberfläche der Segmentschienen hinweglaufende Ware hervorgerufen, wodurch wieder die horizontal hin und her gehende Bewegung der im Kreis die Welle umgebenden und auf ihrer Oberfläche schräg oder senkrecht ausgekerbten Messingschienen veranlasst wird. Bei dem mechanischen Ausbreiter von H e s f о r d in Boston sind zehn, bei dem von Mather & Platt in Manchester zwanzig Schienen thätig, wodurch der Apparat allerdings umfangreicher und schwerer, aber auch wirksamer wird. Auf dem Prinzip der Excentrics beruht auch die Breitwalze des Amerikaners Luther (Amerikanisches Patent Kr. 156643), die noch besser als die zuvor erwähnten arbeiten soll. Aber wenn man den amerikanischen Apparat auch nicht aus eigener Anschauung kennt, so muss man doch nach der Beschreibung und Zeichnung Dépierres Urteil beipflichten, dass dieser Ausbreiter komplizirt, schwerfällig, kostspielig und nicht gerade leicht zu behandeln ist. — Wesentlicli verschieden von den bisher besprochenen Vorrichtungen zum Ausbreiten der Gewebe erscheinen die Ausbreiter, die, zumeist für trockene oder appretirte Ware bestimmt, meist ausser Zusammenhang mit Trocken- und anderen Maschinen benützt werden. Der leitende Gedanke liegt in zwei einander gegenüberstehenden, aber nicht durch eine Welle mit einander verbundenen, 6—10 cm breiten und auf ihren Oberflächen durch Einschnitte oder Picots rauh gemachten Metallscheiben, die in der ungefähren Entfernung einer Stückbreite schräg gegen einander und gegen eine horizontal gedachte Verbindungslinie ihrer Drehpunkte gelagert sind. Die Kanten der Scheiben stehen oben weiter von einander ab als unten, wo die Leisten der Ware zuerst mit den Scheibenflächen in Berührung kommen. Auf der schiefen Fläche jeder der beiden in Drehung versetzten Scheiben läuft z. B. bei dem hierher gehörenden Apparat von Mather & Platt ein über zwei Kebenrollen gespannter, endloser Riemen mit, welcher das Stück an seinen Leisten fasst, nach aussen zu sich herüber oder herunter zieht und bis zum Punkt der grössten Entfernung der Scheibenkanten von einander auf den Scheibenflächen festhält. Andere Konstrukteure haben den Riemen durch eine auf jeder Seite laufende Rolle oder, wie Gebauer, durch Kluppen ersetzt, welche den Stoff rechts und links je auf der Stelle der beiden divergirenden Scheiben festhalten, wo er mit seinen Leisten aufgelegt worden ist. Dieselben Stellen entfernen sich aber während der exzentrischen Drehung der schräg gestellten Scheiben von ihrem vis-à-vis bis zu einem Maximum der Distanz, wo dann die breit gezogene Ware von den Rollen oder Kluppen losgelassen wird.— Poole benützt zwei Paar solcher schräg gestellten Scheiben, lässt das Gewebe von einem zum andern Paar übergehen und im ganzen von vier Lederriemen breitziehen. Palmer in Middleton verwendet statt der exzentrisch sich drehenden Scheiben zwei grosse Scheiben, die fest und senkrecht auf den beiden Enden einer drehbaren Welle sitzen und deren Oberfläche durch eine Anzahl horizontaler Rundstäbe mit einander verbunden sind, so dass nicht bloss die Leisten der Ware eine Unterlage auf den zwei seitlichen Scheiben haben, sondern auch für den sorgfältigen Transport des inneren Teils des Gewebes über den sich drehenden Apparat hinweg besondere Vorsorge getroffen ist. Das Hauptstück der Palmer’sehen Ausbreitmaschine besteht aber in zwei endlosen Ketten, die sich über und (ein Stück weit direkt) auf den beiden Scheiben bewegen und um je vier Leitrollen herumgelegt sind. Die zwei oberen Rollenpaare stehen einander näher als die

zwei unteren, so dass beide Kettenbaimen eine schräg überhängende Lage zu den Scheiben haben. Infolge dieser Anordnung werden die stramm gespannten Ketten, so lange sie auf die sich drehenden Scheiben drücken und in entgegengesetztem Sinn zu ihnen sich bewegen, das Bestreben haben, über die äusseren Kanten der Scheiben herunter zu gleiten, was gleichbedeutend ist mit dem Bestreben, die zwischen Kette und Scheibe eingeklemmten Warenleisten zu den äusseren Kanten der Scheiben herüber, d. h. die Ware selbst in die Breite zu ziehen.

Der Breithalter von Pickup und Knowles in Pendleton (England)

ist dem Palmer’sclien Apparat im Grundgedanken nahe verwandt. Er wird vor einer Trockenmaschine aufgestellt und besteht aus zwei grossen, eisernen Scheiben mit erhöhten runden Kanten. Beide Scheiben sitzen auf einem horizontal gelagerten, eisernen Schaft, auf dem sie nach der gewünschten Warenbreite verstellt und befestigt werden. Sie erhalten ihre selbständige Drehung von konischen, auf demselben Schaft sitzenden Rädern. Auf jeder der beiden Scheiben drehen sich vier kleine, festgelagerte Rollen, um welche ein endloser Riemen läuft, der gleich den Rollen so breit ist wie die Scheibe und etwas mehr als die halbe Peripherie der Scheibe umspannt. Die Leisten des auszubreitenden feuchten Gewebes werden zwischen die Ränder der Rollen und die einander

gegenüberliegenden Erhöhungen der Scheibenkanten eingeklemmt, von den endlosen Riemen auf den Scheibenoberflächen festgehalten, vom vordem zum hintern Teil des Apparates in gespanntem Zustand hinübergeführt und losgelassen, unmittelbar bevor die ausgebreitete Ware auf die erste Trockentrommel gelangt. — Eine weitere Ausbreitmaschine haben wir schon in der Heilmann’schen Appretbrechinaschine (s. d.) kennen gelernt und eine von ganz besonderer Art ist der Spannrahmen (s. d.).

Kielmeycr.

Litteratur: J. Dépierre, Die Appretur der Baumwoligewebe, Wien 1888.

Ausbreitprobe, s. Technologische Proben.

Ausbringen, s. Grubenbetrieb.

Ausbrüten, künstliches, s. Brutapparate.

zu

wird aus-

Ausdehnung. Vergrösserung des Volumens oder bestimmter Dimensionen eines Körpers, z. B. der Länge eines Stabs, in allgemeinerer Auffassung auch Aenderung des Volumens oder bestimmter Dimensionen, wobei Verringerung als negative Ausdehnung gilt. Je nachdem es sich um Ausdehnung eines Volumens, einer Fläche oder einer Länge handelt, spricht man von kubischer, quadratischer oder linearer Ausdehnung. Alle bekannten Körper lassen solche Aenderungen zu. Die Ausdehnung gasförmiger Körper geht so lange vor sich,^ bis sie durch äussere Widerstände (Wände) verhindert oder durch äussere Kräfte rückgängig gemacht wird. Infolge solcher Volumenänderungen wird z. B. die Arbeit thermodynamischer Maschinen geleistet (s. d.). Volumenänderungen fester und flüssiger Körper können durch äussere Kräfte und Wärme bewirkt werden, doch sind die Volumenänderungen der Flüssigkeiten durch äussere Kräfte ausserordentlich gering. Dass Wasser überhaupt etwas sammendrückbar ist, wurde erst 1761 durch Canton nachgewiesen, und noch jetzt findet man mitunter flüssige und gasförmige Körper als inkompressible und kompressible Flüssigkeiten bezeichnet (anstatt als tropfbare und gasförmige). Die Ausdehnung folgt gewissen erfalirungsmässig feststellbaren Gesetzen, so dass man z. B. aus den Längenänderungen einer Quecksilbersäule auf die Höhe der Temperatur schliessen kann (s. Thermometer). Bei Druckmessungen mittelst der Quecksilbersäule (s. Barometer, Manometer) wirkt die Längenänderung durch die Wärme störend, da. die Vergleiche sich auf 0° C. zu beziehen pflegen; es muss dann oft an der Hand jener Gesetze eine Reduktion auf 0° erfolgen. Beim Uebergang eines Körpers aus einer Aggregatform in die andere pflegt eine Aenderung des Ausdehnungsgesetzes einzutreten. Am deutlichsten ist dies erkennbar beim Uebergang aus dem flüssigen in den gasförmigen Zustand und umgekehrt (Verdampfung, Verflüssigung); Eis von 0° hat aber auch ein giosseies Volumen als Wasser von 0°, woraus sich manche Folgen des i rostes erklären (Springen von Wasserleitungsröhren etc.).- Die Ausdehnung gastormiger und flüssiger Körper unter verschiedenen Bedingungen

führlich in der mechanischen Wärmetheorie (Thermodynamik) behandelt, während die Ausdehnung fester Körper unter verschiedenen Einwirkungen in die Gebiete der Elastizitätstheorie, Festigkeitslehre und Ingenieurmechanik fällt. — Die Verhinderung der Ausdehnung fester und flüssiger Körper durch die Wärme erfordert oft bedeutende Kräfte. Bei eisernen Brückenträgern ohne Scheitelgelenk entsteht infolge Unnachgiebigkeit der Widerlager, trotz möglicher Ausbiegung nach oben, durch Temperaturerhöhung ein Horizontalschub (s. Bogen, einfache), welcher bei der Dimensionirung berücksichtigt werden muss; bei Brückenbalken werden entsprechende Beanspruchungen dadurch vermieden, dass man die Ausdehnung frei vor sich gehen lässt (s. Balken). Auch bei Eisenbahngleisen muss genügend Baum zwischen den einzelnen Schienen bleiben, da sonst unerwünschte Spannungen und seitliche Ausbiegungen zu befürchten wären. Zur Verhinderung der Ausdehnung eines geraden Schweisseisenstabs ohne Ausbiegung sind für jeden Grad Temperaturerhöhung etwa 24 kg Druck per Quadratcentimeter Querschnitt nötig. Um die Ausdehnung des Wassers in einem vollkommen ausgefüllten Gefässe bei Temperaturerhöhungen von 0 aut 50°, von 50 auf 100° und yon 0 auf 100° zu verhindern, müssten die Gefäss-wände Drücke von 272, bezw. 714 und 986 Atmosphären aushalten (280, bezw. 740 und 1020 kg per Quadratcentimeter, s. Spannungskoefficient). In Wirklichkeit würden diese Drücke allerdings schon deshalb nicht erreicht, weil das Gefäss infolge seiner Elastizität etwas nachgäbe.

Wenn im allgemeinen mit Temperaturerhöhung eine Ausdehnung der Körper verbunden ist, so kommen doch auch Ausnahmen vor. Beines Wasser von 1 Atmosphäre Druck besitzt ein Minimum seines Volumens bei 4° C. ; von diesem Punkte an ist sowohl mit Temperaturerhöhung als mit Temperaturerniedrigung Volumenzunahme verbunden. Gezogene Kautschukstäbe verlängern oder verkürzen sich mit wachsender Temperatur, je nachdem der Zug unterhalb oder oberhalb einer gewissen Grenze liegt. Im Falle bei wachsender Temperatur eine Zunahme des Volumens oder bestimmter Dimensionen eines Körpers ein-tritt, entspricht abnehmender Temperatur eine Verringerung derselben. So pflegt man Nieten, Badreifen etc. in heissem Zustande anzubringen, um mit dem Erkalten möglichstes Festsitzen zu erreichen. Mehrfach hat man Mauern, welche infolge von Sprüngen auszuweichen drohten, durch heiss eingezogene Verankerungen in bleibende Verbindung bringen können. S. auch Ausdehnungs-koefficient, Aeussere Arbeit, Boyle-Gay-Lussac’sches Gesetz, Dampf, Elastizität, Gase, Kompressionskoefficient, Wärmetheorie, mechanische U. S. W.    ^ Weyrauch.

die Wärme, dehnungskoefficienten in Betracht.

Feste Körper. Sind bei konstanten äusseren Kräften l,l₀ die Längen eines prismatischen Stabs, welche den Temperaturen t und 0° C. entsprechen, so

ist der lineare Ausdelmungskoefficient bei t°

1 dlj Iq dt

wonach a auch annähernd das Verhältnis der Längenänderung per Längeneinheit für 1° Temperaturänderung darstellt (gewöhnliche Definition):

Alisdelmungskoefficient. Betrifft die Ausdehnung der Körper durch Es kommen lineare, quadratische und kubische Aus-

1. я =

Wird anstatt des im allgemeinen variabeln Ausdehnungskoefficienten « ein konstanter Mittelwert a‘ eingeführt, welcher von 0 bis t° dieselbe Längenänderung bedingt, so folgen aus 1:

2. I — lo (1 ff a‘ t),

und wenn die Längen l, \ den Temperaturen t, t{ entsprechen, und a\ a\ die mittleren Ausdehnungskoefficienten von 0⁰ bis zu diesen Temperaturen bedeuten,

I    i + «'*

h    1 + f*i h

worin gewöhnlich für a\ der gleiche Wert gesetzt wird(z. B. a‘ von 0 bis 100°).

Tabelle I.

Lineare Ausdelmungskoefficienten a = a + 2 ht und

mittlere lineare Ausclelinungskoefficienten a‘ = a -f- bt fester Körper.

Material

Versuchs

tempera

turen

10000 a d.h.auch 10000 a

bei 0°

10000 b

10000«' von

0 bis 30° ObislOO"

10000 «'

von

Beobachter

Aluminium

Я

Antimon . Blei . .    .

20 bis 80 14 „ 44 11 „ 98 20 „ 80 14 „ 94

0,2221

0,2123

0,0923

0,2829

0,2726

0,0001145 0,2255 0,2336 | Fizeau. 0,000305    0,2215

0,000132    0,0963    0,1055

0,0001195 0,2865 0,2948 Fizeau. 0,000074    0,2748    0,2800    Matthiessen.

Voigt.

Matthiesseii.

Bronze 81,2 Си + 9,9 Sn -}-8,6 Zn 0,2 Pb Bronze 88 Си + 12 Sn .    .    .

Eisen, weiches.......

Glas, Spiegelglas von St. Gobain „ , Jenaer XVIШ- .    .    .    .

Gold...........

Я    .    . r

Gusseisen, graues .    .

Я    .........

ф Я

Indium . Iridium .

я t

Kadmium Kobalt . Kupfer .

Messing 73,7 Cu + 24,2 Zn + 1,5 Sn + 0,6 Pb . . „    71,5 Cu + 27,7 Zn +

0,3 Sn + 0,5 Pb . . „    71 Cu + 29 Zn . .

Nickel, komprimirtes Pulver .    .

^SogcogooSoooScSoo о О 00

Я#

Osmium Palladium .

Phosphorbronze 97,6 Cu -}- 2,2 Sn + 0,2 P, hart . ausgeglüht.    .    .

94,6 Cu + 4,8 Sn + 0,7 P, hart ausgeglüht .    .    .

Platin

Я    •

Rhodium . Ruthenium Silber . .

Tellur .' ! Thallium . Wismut. .

Zink”. . .’ Zinn . . .

Benoit.

Voigt.

Matthiessen.

Fizeau.

Reichsanstalt.

Fizeau.

Voigt.

Fizeau.

Voigt.

Fizeau.

0,1769 0,1802 0,1700

0,1164 0,1228 0,0738 0,0793 0,0789 0,0844 0,1422 0,1451 0,1392 0,1470 0,1522

0,1027 0,1075 0,1086

0,1057 0,1110 0,1222 0,1362 0,1071 0,1113 0,1069

0,002119 i 0,3111 0,4594 0,0000321 ! 0,0645 0,0668 , 0,0000395 0,0681 0,0708 0,000466    0,2833    0,3159

0,000040    0,1216    0,1244

0,0001025 0,1627 0,1698 0,000185    0,1536    0,1666

0,000202    0,1648

0,0000169

0,0002515

0,0000925

0,000079

0,0000789

0,0000415

0,000112

0,0001195

0,0000685

0,00024

0,000076

0,0001995

0 „ 80 0,17552 „ 40 0,16241 „ 80 0,1136 „ 80 0,0714 „    0,07653

80 0,1410 „ 95 0,1358

36    0,14857 80 0,1006 40 0,1014 80 0,1034 80 0,1162

80 0,1052 10,000062

37    0,09913 I 0,0002595 80 0,2475

80 0,06358 80 0,0669 „ 95 0,2693 „ 80 0,1204 „ 80 0,1596 „ 95 0,1481 „ 39 0,15878

0 „ 80

0,17939

0,0000456

0,1808

0,1840

Y>

Voigt.

Fizeau.

Benoit.

Fizeau

Matthiessen.

Fizeau.

Я

Matthiessen.

Voigt.

Benoit.

„ so

» 47

» 80

Я 80

7 „ 98

0    „    80

0    „    80

0,1781    0,000098    0,1810

0,1720    0,000186    0,1776

0,1251    0,0000355 0,1262

0,11911 0,0000206 0,1197 0,0570    0,000109 ! 0,0603

0,1124    0,000066    0,1144

0,1011    0,000093    0,1039

0,16664 0,0000462, 0,1680 0,16575 0,0000508 0,1673

0,1879

0,1906

0,1286

0,0679

0,1190

0,1104

0,1713

0,1708

Fizeau.

Matthiessen.

Fizeau.

Voigt.

Fizeau.

Я

Matthiessen.

Benoit

Ci 00

„ 80 0,16994 » 80 0,16971 „ 80 0.08901 » 80 0,0868 „ 97 0,0851 „ 80 0,0818 » 80 0,0851 „ 80 0,1862 „ 97    0,1809

„ 41    0,2054

„ 80 0,1445 „ 80 0,2565 , 96 0,1167 „ 36    0,1211

„ 96 0,2741 „ 95 0,2033

0,0000496 0,1714 0.1749 0,0000511 0,1712 0,1748 0,0000121 0,0894 0,0902 0,000039    0,0880    0,0907

0,000035    0,0862    0,0886

0,0000405! 0,0830 0,0858 0,0001405 0,0893 0,0991 0,0000735 0,1884 0,1935 0,000135    0,1850 0,1944

0,000215    0,2118

0,0002875 0,1531 0,1732 0,0005705 0,2736 0,3135 0,000149    0,1212 0,1316

0,00026    0,1289

0,000234    0,2811. 0,2975

0,000263    0,2112 0,2296

Я

Fizeau.

Matthiessen.

Fizeau.

Я

Matthiessen.

Voigt.

Fizeau.

Я

Matthiessen.

Voigt.

Matthiesseu.

Tabelle II.

Mittlere lineare Ausdehnungskoefficienten a* fester Körper von 0 bis 100°.

Material

10 000 «'

Beobachter

Aluminium Blei . . .

Ebenholz *)

Eiche

Eisen

„ , weich, geschmiedet Eisendraht.....

weich

Fichte

Glas, französisches........

„ , Spiegelglas von St. Gobai n .    .    .

„ , aus Birmingham.......

„ , Röhren, Kugeln, Mittel von 0,0701

bis 0,0883 .........

Granit, grauer von Aberdeen .    .    .    .

roter von Peterhead ....

0,2354

0,2936

0,2848

0,2954

0,0970

0,0746

0,1387

0,1182

0,1220

0,1440

0,1235

0,0608

0,0861

0,0891

0,0729

Glatzel.

»

Lavoisier und Laplace. Prinsep.

Glatzel.

Dulong und Petit. Lavoisier und Laplace. Troughton.

Lavoisier und Laplace. Grlatzel.

Dulong und Petit. Lavoisier und Laplace. Matthiessen.

У) ?

Gusseisen, Mittel

11 .......

Kalkstein, grauer von Rat ho , weisser ....

>1 ! ' Klempnerlot . Kupfer .    .    .

Marmor vom Carrara Messing.....

11t

, aus Hamburg , englisches .

Neusilber Platin .

Porzellan von Meissen . Quarz, parallel zur Axe „ , senkrecht zur Axe

Rotbuche......

Sandstein......

Stahl, Mittel.....

„    , gehärtet, angelassen bei 65⁰    .    .

Tanne ........

Thon, holländ. Pfeife .    .    .

Weissbuche......

Zement, römischer Ziegel, ordinär .    .    .

, spröder .    .    .

5Î 1    •>

Zink .

Zinn

, gegossen englisches

0,0783

0,0789

0,0897

0,1124

0,1072

0,1110

0,0809

0,2510

0,2505

0,1718

0,1705

0,1717

0,1919

0,0849

0,1878

0,1875

0,1855

0,1893

0,1836

0,0882

0,0884

0,0857

0,0269

0,0797

0,1337

0,0716

0,1174

0,1093

0,1256

0,1079

0,1240

0,1144

0,1190

0,0352

0,0457

0,0604

0,1435

0,0550

0,0493

0,2976

0,2942

0,2212

0,2173

Régnault.

Adie.

Danieli.

Roy.

Adie.

Yicat.

Smeaton.

Dulong und Petit. Glatzel.

Lavoisier und Laplace. Troughton.

Destigny.

Lavoisier und Laplace. Smeaton.

Roy.

Pfäff.

Danieli.

Dulong und Petit. Lavoisier und Laplace. Weinhold.

Benoit.

Glatzel.

Adie.

Benoit.

Glatzel.

Lavoisier und Laplace.

n    n    n

Roy.

Troughton.

Struve.

Adie.

Glatzel.

Adie.

Danieli.

Smeaton.

Glatzel.

Lavoisier und Laplacc.

*) Die Angaben für Holz beziehen sich auf die Faserrichtung.

Nach den bisherigen Versuchen lässt sich ausdrücken

4.    lĄ-at-\-btz-\-ctz-\-..

unter a, h, c, . . . von t unabhängige Grössen verstanden. Zufolge 1, 2 werden dann

5.    «=a-f-2ö£ + 3c£³+... ,

6.    u' =: (I + Ъ t -f C £³ + . . . •    '

a ist der Wert von « für t — 0°. Zur Darstellung der Versuchsresultate genügen im allgemeinen die Glieder bis b. Tab. I, S. 588, enthält die entsprechenden Zahlenwerte für eine grössere Anzahl Stoffe.

Für die meisten technischen Berechnungen genügen die mittleren Ausdehnungskoefficienten a‘ von 0 bis 100 °, weshalb wir den schon in Tab. I, S. 586, gegebenen Werten derselben noch die (grösstenteils älteren) Resultate der Tab. II, S. 587, beifügen. Weitere Werte der Ausdehnungskoefficienten s. in Marbachs Physikalischem Lexikon, Bd. I, Leipzig 1850, S. 576 (ältere Resultate); Landolt und Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen, Berlin 1894, Tab. 46, 47, 49, 50 (Elemente, verschiedene Körper); Wüliner, Experimentalphysik Bd. Ill, Leipzig 1885, S. 42 (Kristalle nach Fizeau, etc.); Mat-t hi essen, Poggendorffs Annalen 1867, Bd. CXXX, S. 50 (Legirungen) ; Glatzel, Poggendorffs Annalen 1877, Bd. CLX, S. 97 (Hölzer). Bei Landolt und Börnstein ist auch die umfangreiche Quellenlitteratur zu finden.

Ueber die Grenzen 0 und 100° hinaus bestimmten u. a. Dulong und Petit einige Werte. Sie erhielten

für

Eisen .    .

Kupfer .... 0,1718 Platin .    .    ,

Grlas, Stab .

10 000 «'

von 0 bis 100° von 0 bis 300° 0,1468 0,1883 0,0914 0,1011

. . 0,1182

.    . 0,0884

. . 0,0861

Ferner fand Andrews

für

10000 «'

— 18 bis 100 0 0,114 0,101 0,117

100 bis 300 0 0,133 0,133 0.159

von — 45 bis 100 ⁰

Für Eis erhielten Brunner a = 0,0000375, Marchand 0,000035, dagegen neuerdings von Zakrzewski 0,000026 (Wiedemanns Annalen 1892, Bd. XLVII, S. 155).

Die quadratischen und kubischen Ausdehnungskoefficienten fester Körper unter Voraussetzung nach allen Richtungen gleichmässiger Ausdehnung durch die Wärme (gleicher linearer Ausdehnungskoefficienten nach denselben) sind gleich 2 a und 3 «, wonach 2 a‘ und 3 a‘ die mittleren quadratischen und kubischen Ausdehnungskoefficienten bedeuten. Bezeichnen F, Ft die Inhalte einer Fläche (z. B. eines Querschnitts) und V, Vi die Volumina eines Körpers bei den Temperaturen t und tx, so hat man analog 3 :

1 + 2 cc⁴ t Fi 1 t 2 «'i ti

worin gewöhnlich für a‘ und a\ der gleiche Wert gesetzt wird. Für die kubischen Ausdehnungskoefficienten fester Körper gelten auch die unten für Flüssigkeiten gegebenen Formeln 9—14.

Unter der Voraussetzung, dass das Volumen des Gemisches verschiedener Körper 1, 2, 3 . . . gleich der Summe der Volumen der einzelnen Bestandteile bleibt, erhält

nungskoefficienten des Gemisches

_ «i Et -f «£ Tg + . •

Fi Vg + . .

Diese Formeln hat Matthiessen bei Versuchen zwischen 0 und 100° für Metall-legirungen bestätigt gefunden (Poggendorffs Annalen 1867, Bd. CXXX, S. 74).

Flüssige Körper. Bei flüssigen und gasförmigen Körpern kommen gleichmässige Ausdehnungen nach allen Richtungen selten vor, die Ausdehnung erfolgt nach der freien Oberfläche oder nach einer beweglichen Wand (Kolben),

man

7.

Fi

1 + 3 a' t 1 + 3 «q fi

den Ausdehnungskoefficienten und den mittleren Ausdeh-

8. «

«'i Fi + «'2 Vg + ..

Fi + Vg + . .    *

so dass nur der kubische Ausdehnungskoefficient interessirt, durch welchen z. B. auch die Längenänderung der Thermometersäule gemessen wird. Sind hei konstantem Drucke V, Fn die Volumina hei t° und 0°, so hat man den kubischen Ausdehnungskoefficienten bei t°

1 (IV

⁹- a~ V₀ dice'') ist demnach auch annähernd die Volumenänderung per Volumeneinheit für 1° Temperaturänderung (gewöhnliche Definition):

Vo'

Wird anstatt des im allgemeinen variabeln Ausdehnungskoefficienten a ein konstanter Mittelwert a‘ eingeführt, welcher von 0 bis t° dieselbe Volumenänderung bedingt, so liefert 9

7 = F₀ (1 f «' t),

a‘

t \ V₀ r

und wenn die Volumnia V, F, den Temperaturen t, tx entsprechen und a‘, a‘ die mittleren Ausdehnungskoefficienten von 0 bis t bezw. von 0 bis bedeuten

. V 1 -4- n‘ t '    1 r «h ti’

a‘ gesetzt wird.

worin gewöhnlich o.\

Nach den vorliegenden Versuchsresultaten lässt sich ausdrücken

12. -£. = 1 + at + И* + ct*+ ..

⁰

unter a, b, c, . . . von t unabhängigen Grössen verstanden. Es folgen damit aus 9. 10

13.    «=a+2bf-f-3e<» + ..

14.    a‘ = a -f- b t + c t² + . . .

a ist der Wert von a für t= 0°. Die kubische Ausdehnung der Flüssigkeiten ist im allgemeinen grösser als die der festen Körper und auch schwerer darstellbar. Für die untersuchten Körper und Temperaturintervalle waren in 1.2—14 gewöhnlich mindestens die Glieder bis c nötig. Für Quecksilber von 0 bis 300° ermittelte Wüliner

a = 0,000 181 163, b 0,000 000 011654, c = 0,000 000 000 021187, wonach der mittlere Ausdehnungskoefficient von 0 bis 30° a' = 0,000 1812, von 0 bis 100° a‘ — 0,000 1825. Ist В der bei t° beobachtete Stand (Säulenhöhe) eines Quecksilberharometers oder Quecksilbermanometers, so lässt sich der auf 00 reduzirte Stand gewöhnlich setzen

Für Wasser fand Kopp

von

0 bis 25°

25 „ 50 0 50 „ 75 0 75 „1000 und Hirn von 100 bis 200°

1 + 0,000 1812 t

10 000 а

—    0,610 45

—    0,654 15 0,591 6 0,864 5

10000 b 0,077 183 0,077 587 0,031 849 0,031 892

10000 c

—    0,000 373 4

—    0,000 354 08 0,000 072 848 0,000 024 487

а = 0,000 108 678 75 Ъ = 0,000 003 007 365 3 с = 0,000 000 002 873 0422 (l = — 0,000 000 000 006 645 703,

wonach das Wasservolumen von 0 bis 200° um etwa 16 °/₀ zunimmt (in Dampfkesseln würde die Temperatur bei 14 Atmosphären Druck 196° erreichen). Man erhält das Volumen v von 1 kg Wasser in 1, das heisst auch den reziproken Wert des Gewichts у von 1 1 Wasser in Kilogramm nach Kopp t =    0

für

20

60

100 0

»= — = 1,000123 1,001690 1,007 654 1,016 715 1,028 707 1,043114

und nach Hirn

für

100

120

140

160

180

200 0

= 1,04315 1,05992 1,07949 1,10149 1,12678 1,15899.

*) Grebräuchlicherweise ist liier der kubische Ausdehnungskoefficient durch « bezeichnet, während oben für feste Körper « der lineare und 3 » der kubische war.

Der Wert v = — = 1 entspricht der Temperatur 4°. Mit wachsendem Drucke

sinkt die Temperatur des Dichtigkeitsmaximums. Während dieselbe für 1 Atmosphäre Druck nach Kopp und Gr as si 4,08° wäre, fand sie A mag at

für 41,6 Atmosphären 3,3<>

93,3 Atmosphären 2,0<>

144,8 Atmosphären:

0,6 0

Das Dichtigkeitsmaximum sank zwischen 4° und 0,6° um etwa 0,025° per Atmosphäre Druck, bei 197 Atmosjihären war es schon etwas unter 0° geraten (A mag at, Comptes rendus 1893, Bd. CXVT, S. 946).

Verschiedene Tabellen über die v, y für Wasser von 0 bis 100° gibt Wüllner, Experimentalphysik Bd. III, Leipzig 1885, S. 75—78. Die Normaleichungskommission zu Wien hat für ihre Bedürfnisse auf Grund neuer Versuche mit Berücksichtigung aller bisherigen Erfahrungen eine für 1 Atmosphäre Druck von Zehntel zu Zehntel Grad fortschreitende Tabelle aufgestellt, aus welcher das Gewicht von 1 cbm lufthaltigen und luftreinen Wassers entnommen werden kann. S. dieselbe Wiedemanns Annalen 1891, Bd. XLIV, S. 172; vergl. Scheel, Wiedemanns Annalen 1892, Bd. XLVII, S. 440. Ueber die Ausdehnung des Wassers und einiger anderer Flüssigkeiten (beispielsweise von Alkohol, Aether) bei Drucken bis 3000 Atmosphären und Temperaturen bis 198° s. Amagat, Comptes rendus 1887, Bd. CV, S. 1120; 1892, Bd. CXV,

S. 919; 1893, Bd. CXVI, S. 779. Zusammenstellungen von Resultaten für zahlreiche Flüssigkeiten findet man bei W ü 11 n e r, Experimentalphysik Bd. III, Leipzig 1885, S. 83; Landolt und Börnstein, Physikalisch-chemische Tabellen, Berlin 1894, Tab. 48, 50, 51, 55.

Gasförmige Körper. Für Gase wären unter Voraussetzung des Boyle-Gay-Lus sa c’schen Gesetzes a = a‘ stets die gleiche Konstante, und zwar wird für atmosphärische Luft vielfach gesetzt a = 0,003665, noch häufiger aber für die schwerst kondensirbaren Gase allgemein

— — 273, womit « = 0,003 663.

a

Régnault erhielt bei annähernd 1 Atmosphäre Druck und Temperaturen von

0 bis 100°

0,003 6613 0,003 6688 0,003 6706 0,003 7195 0,003 7099 0,003 8767 0,003 9028.

» Cyan.....

„ Schweflige Säure .

Hiernach wären die Ausdelmungskoefficienten für die erprobten schwerst kondensirbaren Gase innerhalb der Versuchsgrenzen nahezu gleich, für leichter kondensirbare aber merklich verschieden und zwar im allgemeinen um so grösser, je leichter kondensirbar das Gas ist. Aber selbst für die am schwersten kondensirbaren Gase hat sich das Boyle-Gay-Lussac’sche Gesetz nicht als unbeschränkt giltig erwiesen (s. Boyle’s dies Gesetz, Gay-Lussac’sches Gesetz, Boyle-Gay-Lussac’sches Gesetz, Spannungsko efficient), so dass man wie schon früher für gesättigte und überhitzte Dämpfe an Stelle desselben genauere Beziehungen aufgestellt hat (s. Gase). Da diese aber, wie auch das Boyle-Gay-Lussac’sche Gesetz, die Volumenänderungen direkt zu berechnen gestatten, so soll hier auf die Ausdelmungskoefficienten der gasförmigen Körper nicht weiter eingegangen werden. Man sehe event. Wüllner, Experimentalphysik Bd. III, Leipzig 1885, § 13; Landolt und Börn-stein, Physikalisch - chemische Tabellen, Berlin 1894, Tabelle 56; und für Drücke über 50 bis zu 3000 Atmosphären Amagat, Comptes rendus 1892,

Weyrauch.

Bd. CXV, S. 771, 919.

Ausdełmmigskupplung (Expansions-, Kompensationskupplung, längsbewegliche Kupplung), Vorrichtung an Wellen mit längsbeweglichen Enden zum Ausgleich der Wärmedehnungen eines Wellenstranges. (Für 50° C. Temperaturunterschied ist 0,5 mm Längenunterschied auf einen laufenden Meter zu rechnen.) Sie sind anzuwenden in einem Wellenstrang zwischen Winkelrädern und Reibungskupplungen oder anderen Festpunkten, welche eine Längs-

Verschiebung nicht gestatten, einander greifenden Klauen sind an den Wellenenden so aufgekeilt (vergl. Fig.), dass eine der Muffen in einer

Zwei gusseiserne Muffen mit drei passend in

Lindner.

Ausdehinmgskupplung von G. Polysins, Dessau,

Nahenverlängerung innerhalb der Klauen das Ende der andern Welle шашаяш (ohne Keil) aufnimmt, um es zuрИШ zentriren. Nahe an jeder Seite derv*—-Kupplung sind Lager anzuordnen, da die Kupplung kein Biegungsmoment überträgt.

Ausdehnungslehre, s. Geo metrisch er Kalkül.

Ausdobben, im Wasserbau, einen Graben etc. von Schlamm, Schilf

reinigen.

Ausdrehstahl, s. Drehen.

Gust. Herrmann.

Ausdreliwinkel ist ein einfaches Werkzeug zum Messen der Tiefe von Höhlungen oder Löchern an Arbeitsstücken. Es besteht aus zwei metallenen, sich rechtwinkelig durchkreuzenden Linealen (vergl. Eig.), von denen das dünnere mit einer Einteilung versehene sich durch eine Oeffnung in dem dickeren verschieben lässt. Legt man das letztere auf den ebenen Band der zu untersuchenden Höhlung und verschiebt das oj dünnere bis zur Berührung mit dem Boden der Höhlung, so kann man deren Tiefe an der vor-csfe handenen Einteilung ablesen, auch die Neigung der Seitenwandungen U prüfen. S. auch Messwerkzeuge.

Ausecken (Auskanten), die Lageänderung von Holzteilen an Möbeln, bei Holzverbindungen etc. infolge des sogen. Werfens des Holzes.

Ausfahrtssignal, optisches Signal im Eisenbahnbetrieb, welches die Ausfahrt aus grösseren Bahnhöfen gestattet oder verbietet. S. auch Bahnzustandssignale.

Gust. Herrmann.

Ausfeilkluppe ist ein in den Schraubstock zu klemmendes Gerät, dessen die Schlosser sich bedienen, um an Thür- und Fensterbändern nach deren Zusammenstellung das Rohr und die Lappen blank zu feilen. Zu dem Ende besteht die Kluppe aus zwei durch eine Schraube gegen einander verstellbaren Teilen, zwischen denen die beiden zusammengesteckten Hälften des Bandes festgespannt werden können, um die Bearbeitung mit der Feile vorzunehmen.

Ausflecken, der Zeichnungen, s. Zeichnen, technisches.

Pässler.

Ausfleischeil, in der Lederfabrikation sowohl das Entfernen von Fleischteilen an der Unterbaut nach dem Aescher oder der Schwitze bei dem Scheren, als auch das Abfalzen von Teilen der eigentlichen Lederhaut, damit dieselbe überall von gleicher Stärke ist.

Ausflüchten, s. Ab stecken.

Die rein mathematische Behandlung der bezüglichen Probleme gehört in die Hydrodynamik (s. d.). In der Technik interessirt man sich hauptsächlich für die Ergebnisse des Ausflusses, die Ausflussmengen

Ausfluss aus Gefässen durch Röhren oder Mundstücke bezw. beliebig gestaltete Oeffnungen ist eine Bewegung, die in der Regel gesondert behandelt wird für unzusammendrückbar gedachte und zusammendrückbare Flüssigkeiten. Im ersteren Falle (hauptsächlich hei der Bewegung des Wassers) wirken auf das bewegte Element als bewegende Kräfte: die Schwere, die Pressung aller angrenzenden Elemente, die Reibungswiderstände der seitlichen Nachbarelemente bezw. der den Ausflussquerschnitt begrenzenden Wandelemente und die bei Ablenkung von der geradlinigen Bahn entstehende Zentrifugalkraft. Bei zusammen-drückbaren Flüssigkeiten (Gase, Gasgemische, Wasserdampf etc.) tritt noch die Wirkung der Elastizität hinzu. In beiden Fällen, besonders aber im letztgenannten, ist auch der Wärmeunterschied von Einfluss. Stetiger Ausfluss bedingt das Gleiten der Flüssigkeit an dem begrenzenden Wandelemente einerseits und dem benachbarten flüssigen Stromfaden andererseits; ist diese Bedingung nicht erfüllbar, so entstehen Wirbel bezw. Hohlräume zwischen dem Hauptstrom und der Wand.

und bedient sich zur Bestimmung derselben empirischer Formeln, welche für Wasser im Art. Hydraulik, für Luft im Art. Gebläse, für Leuchtgas im Art. Gasbeleuchtung und für Wasserdampf im Art. Dampfkessel mitgeteilt werden.

Drach.

Ausfrieren der Wintersaaten tritt ein, wenn der ungenügend entwässerte Boden gefriert, wobei die Bodendecke infolge der Ausdehnung durch den Frost sich hebt und die Wurzeln der jungen Pflanzen blossgelegt werden, so dass diese Schaden leiden oder zu Grund gehen. Das Ausfrieren tritt namentlich in schneelosen Wintern, aber auch im Frühjahr bei sogen. Spätfrösten ein. Demselben sind insbesondere südliche Hänge, ferner Böden mit starker Kapillarkraft (Thon- und Moorböden) bei hohem Grundwasserstand ausgesetzt, weil hier infolge der durch Kapillarwirkung beförderten Wasserverdunstung grosse Wärmemengen gebunden werden (Verdunstungskälte). Gegen das Ausfrieren hilft gründliche Entwässerung des Bodens, am besten durch Drainage ; ferner ist zu empfehlen das Anwalzen der Wintergetreide im Frühjahr, auch das Auftreiben von Schafen im Herbst. Bei Moorkulturanlagen, welche ihrer Natur nach vom Frost besonders stark heimgesucht sind, sucht man demselben durch Mischung oder Bedeckung des Moorbodens mit einer die Kapillarität des Moores vermindernden und dasselbe zusammenpressenden Bodenart, am besten Sand, zu begegnen. Näheres hierüber unter Moorkultur.

setzen (a in Fig. 1). Bei dieser

zu

Ausführung der Mauerbögen und Gewölbe. Zur Ausführung von Mauerbögen sind stets Lehrgerüste (s. d.) erforderlich, mit wenigen Ausnahmen auch zur Ausführung von Gewölben. Auf der Einschalung eines solchen erfolgt dann die Einwölbung symmetrisch gegen den Scheitel, dessen Lage auf den Lehrbögen oder auf der Schalung bezeichnet sein muss. An den Kämpfern muss, wegen der ungeraden Teilung der Wölblinie, mit der gleichen der zwei abwechselnd sich überbindenden Schichten begonnen werden. Zur Kontrolle der richtigen Stellung der Lagerflächen kann bei Mauerbögen und an der Stirn offener Gewölbe mit kreisförmiger Wölblinie eine Schnur benützt werden, die mit einem Nagel im zugehörigen Mittelpunkt an einer geeignet angebrachten Latte u. dergl. befestigt wird. Kann der Mittelpunkt nicht in dieser Weise erreicht werden, oder hat man es mit einem an den Stirnen geschlossenen Gewölbe zu thun, so wird eine Schablone hergestellt, die, auf die Einschalung gestellt, durch ihre Seitenkante die jedesmalige Bichtung der Fuge angibt. Der Schlussstein, bezw. die Schlussschicht, muss vorsichtig eingesetzt werden, damit das Gewölbe nicht erschüttert wird. Zu empfehlen ist es, besonders bei Hausteineinwölbungen, den Schlussstein trocken einzusetzen und die Fugen von oben auszugiessen. Nach Einsetzen des Schlusssteins wartet man die Erhärtung des Mörtels ab, worauf die Lehrgerüste vorsichtig ausgerüstet werden können (s. Ausrüsten). Bei den Mauerbögen aus Werksteinen reichen gewöhnlich die keilförmigen Wölbsteine durch die ganze Mauer. Bei Gewölben aus Werksteinen ist darauf zu achten, dass die Lagerflächen der einzelnen Wölbsteine einer Schicht in einer Ebene durch das ganze Gewölbe hindurchgehen, also in einer Schicht nur Steine von gleicher Dicke liegen. Obgleich bei Werksteinen der Mörtel mehr die Aufgabe gleichmässiger Druckverteilung übernimmt, weshalb häufig nur Schichten aus Weisskalk oder Bleiplatten verwendet werden, scheint die Mörtelverbindung doch gut zu gelingen, wenn man nach Bheinhard [1], [2] sehr steifen Mörtel verwendet und denselben in sehr weite, 15 bis 30 mm starke Fugen der rauh gehaltenen Lagerflächen nach Annässen der Steine von oben ein-stamplt [1], [2], [5] S. 473. Die Wölbsteine werden bei diesem Verfahren auf dem Lehrgerüst im Fugenabstande verteilt und gegen einander verkeilt. An den Stirnseiten werden die Fugen enger angelegt, und um das Herauspressen des Mörtels zu vermeiden, wird ein Tau eingebracht. Bei Backsteinbögen und Gewölben werden, da keilförmig gebrannte Steine nur selten zur Verwendung kommen (bei profilirten Bögen, im Backsteinrohbau und bei röhrenförmigen Kanälen), infolge der parallelepipedischen Form der Steine, die Fugen keilförmig, was bei grossen Gewölbestärken dazu geführt hat, statt durch die ganze Gewölbestärke hindurchreichender Schichten (s. В о gen verband) einzelne im Verband gewölbte Ringe über einander

Тз

Anordnung wird jeder Ring verschieden beansprucht, also spielt hier die Festigkeit des Mörtels eine besonders wichtige Rolle. Zu empfehlen ist es, die einzelnen Ringe von Zeit zu Zeit durch Bänder mit einander zu verbinden (b in Fig. 1). Auch verzahnte Ringe (Fig. 2) sind von В r äul e r [3] in Vorschlag gebracht worden. Bei Bruchsteingewölben kommt es in erster Linie auf guten Mörtel und auf eine ge-

|j

Fig. 2.

Fig. 1.

wissenhafte Ausführung an [4]. Sind mehrere Gewölbe neben einander einzuwölben und sind die Zwischenstützen als Pfeiler und nicht als Widerlager berechnet, so müssen alle Oeffnungen gleichzeitig eingerüstet oder doch wenigstens abgesteift werden.

Litteratur : [lj Deutsche Bauztg. 1889. 8. 142.— [2] Centralbl. d. Bauverw. 1887, S. 825 u. 389. — [8] Centralbl. d. Bauverw. 1890, 8. 263. — [4] Yergl. Liebold: Brückenbauten in Zementbruchsteinmauerwerk, Haarmanns Zeitschr. f. Bauhandw. 1882, S. 9. — [5] Handb. d. Arch , Darmstadt 1891, III. Teil, Bd. II, Heft 1, S. 472, und III. Teil, Bd. II, Heft 3, 8. 217. L. von Willmann.

Ausfüllen, im Bauwesen, 1. das Einbringen von trockenem Stein- und Kalk-scliutt, Sand, Grus etc. in die Zwickel zwischen der horizontalen Auflagerungs-tiäclie des Erdgeschoss-Gebälkes und den Kellergewölben; ebenso die Abgleichung der Bogenzwickel bei erdüberdeckten Kreuzgewölben etc. durch Beton oder Mauerwerk zur Verhinderung des Festsetzens von Sickerwasser; ferner das Einbringen schlechter Wärmeleiter und schalldämpfender Materialien in die Zwischenräume der Stockwerks-Balkenlagen bei Häusern (s. Deckenfüllung); 2. das Beseitigen von Löchern und Ritzen in Mauern, hei Gusseisen, Holzarbeiten unmittelbar vor dem Anstrich, mittelst Kitt (Spachteln). Die Wahl des Kittes hängt von der Art des Anstriches ab; bei Leimanstrich ist Leimkitt, bei Oel-farbenanstrich Oelkitt erforderlich. Zum Ausfüllen von Steinfugen, Ergänzen abgestossener Stellen an Wänden, Gesimsen dient harter Kitt oder Zement.

Ausfülllingsmasse, im Bergbau das unhaltige, in Schächten mit Erz abwechselnde Gestein.

Ausfüttern, im Wasserbau, die Bettung eines Kanals mit Thon ausstampfen.

Ausfugen. Bei Backstein - Rohbauten oder dem sogen. „Fugenbau“ ist die Art der Ausführung der Fugen für die Erscheinung des ganzen Bauwerks von grossem Einfluss, daher werden die Fugen entweder gleich, nach Aufführung von 4 bis 5 Schichten, oder erst nach ^

■i

Fig. 2.

Fig. 1.

Vollendung der ganzen Mauer ausgekratzt und Wk sauber ausgestrichen. Die erstere Art hat den |p Vorzug, dass es keiner späteren Einrüstung des Bauwerkes bedarf und dass der Fugenmörtel sich besser mit dem noch frischen Mörtel der Mauer verbindet. Die zweite

Art hält das Mauern selbst weniger auf und ergibt sauberere Arbeit. Das Auskratzen geschieht mit der Fugenkelle (s. d.) oder bei noch nicht erhärtetem Mörtel mit dem Fugenholz (s. Fig. 1), mit welchem auch die Steinkanten mehr geschont und die Anschlussflächen JL rauher erhalten werden. Das Ausfugen selbst erfolgt щ mit entsprechend gefärbtem hydraulischem oder Zementmörtel mittelst besonders gestalteter Fugeisen (s. Fig. 2), die, je nach der Form ihres Endes, den Fugen die тм Gestalt von „Voll-“ (s. Fig. 3 a, f, h) oder „Hohlfugen“ ||||

(s. Fig. 3, b, c, d g) geben, welche wiederum „ge-sehnittene“ (s. Fig. g, h) oder „vorgelegte“ (s. Fig. 3 d, e, /) Fugen sein können. Die vorgelegten Fugen

waschen sich durch den Regen leicht ab und sind daher weniger zu empfehlen.

Litteratur: Handbuch d. Arch., Darmstadt 1891, III. Teil, Bd. П, Heft 1, S. 60. — Wander ley, Die Konstruktionen in Stein, Leipzig 1878, S. 162. — Fleischinger und Becker, Der Backsteinrohbau in seinem ganzen Umfange, Berlin 1862.

Ausgebäude, s. v. w. Erker.

Ausgefülltes Mauerwerk, s. Füllmauer.

Ausgehen, Ausgehendes, s. Schicht.

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

b.

a.

ill

iSI

ОЭ

f.

3-

к.

HI

Fig. 3.

L. von Willmann.

Ausgeschlossene Gegenstände von der Bahnbeförderung. Nach dem Betriebsreglement des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen vom

1. Januar 1893 sind für den internationalen Verkehr der Bahnen des Vereins Deutscher Eisenbahnverwaltungen von der Beförderung ausgeschlossen:

1.    Gold- und Silberbarren, Platina, Gold, geldwerte Münzen und Papiere, Dokumente, Edelsteine, echte Perlen, Pretiosen und andere Kostbarkeiten.

2.    Kunstgegenstände, wie Gemälde, Gegenstände aus Erzguss, Antiquitäten.

3.    Leichen.

4.    Schiesspulver, Schiessbaumwolle, geladene Gewehre, Knallsilber, Knallquecksilber, Knallgold, Feuerwerkskörper, Pyropapier, Nitroglycerin, pikrinsaure Salze, Natronkokes, Dynamit, sowie alle anderen der Selbstentzündung oder Explosion ünterworfenen Gegenstände, ferner die ekelerregenden oder übelriechenden Erzeugnisse, insofern die in dieser Nummer aufgeführten Gegenstände nicht unter den bedingungsweise zugelassenen ausdrücklich aufgezählt sind.

Ferner finden die Bestimmungen des genannten Uebereinkommens keine Anwendung auf die Beförderung:

1.    derjenigen Gegenstände, welche auch nur in einem der am Transporte beteiligten Gebiete dem Postzwange unterworfen sind;

2.    derjenigen Gegenstände, welche wegen ihres Umfanges, ihres Gewichtes oder ihrer sonstigen Beschaffenheit, nach der Anlage und dem Betriebe auch nur einer der Bahnen, welche

an

der Ausführung des Transportes teilzunehmen haben, sich zur Beförderung nicht eignen;

3.    derjenigen Gegenstände, deren Beförderung auch nur auf einem der am Transporte beteiligten Gebiete aus Gründen der öffentlichen Ordnung verboten ist. Für den Verein Deutscher Eisenbahnverwaltungen, bezw. im Gebiete desselben, werden Gegenstände, deren Ein-und Ausladen besondere Vorrichtungen nötig macht, nur auf und nach solchen Stationen angenommen, wo derartige Vorrichtungen bestehen.

Ausserdem ist noch eine Reihe von bedingungsweise zugelassenen Gegenständen in diesem Betriebsreglement angeführt.    Georg Meyer.

Ausgdeichbeliälter, s. Reservoir.

Ausgleichen, s. Ausgleichungsrechnung.

Ausgleichfarbe, s. Wagenlackirung.

Ausgleichung auf der Station, s. Stationsausgleichung.

Ausgleichung der Erdmassen, s. Erdmassen Verteilung.

zu

zu lösen, die Beobachtungsergebnisse derart auszugleichen, dass die gesuchten Grössen als einheitliches Endergebnis aus sämtlichen vorliegenden Bestimmungen so gewonnen werden, dass jedes Beobachtungsergebnis dabei seiner Genauigkeit entsprechend berücksichtigt wird. Diese Aufgabe ist nach dem allgemeinen Ausgleichung prinzip zu lösen, die gesuchten Grössen so zu bestimmen, dass die aus ihren endgiltigen Werten folgenden Werte der beobachteten Grössen möglichst wenig von den Beobachtungsergebnissen abweichen. Bezeichnen x, y, z . . . die endgiltigen Werte der gesuchten Grössen, Ly, L.lf L₃, . . . . Ln die diesen entsprechenden ausgeglichenen Werte der beobachteten Grössen und 2h Л₂, Л₃,....Л„ die Beobachtungsergebnisse, so sind die endgiltigen Werte x, y, z,.... also derart bestimmen, dass die gewöhnlich als Beobachtungsfehler bezeichneten Abweichungen vi~L[ — Ли v₂ — Lz — Л₂, r₃ = Ld —    vn = Ln-—Лп möglichst

klein werden. Das zur Bestimmung solcher endgiltigen Werte einzuschlagende Verfahren richtet sich nach der Genauigkeit, die für die ausgeglichenen Werte verlangt wird und nach der Art der vorliegenden Aufgabe. In manchen Fällen werden die Beobachtungsergebnisse am zweckmässigsten im richtigen Zusammenhänge graphisch dargestellt und die gesuchten Grössen aus dieser Darstellung entnommen. Wenn z. B. die Stand- und Teilungskorrektion eines Federbarometers bestimmt werden soll, so werden am zweckmässigsten die Unterschiede zwischen den gleichzeitigen Ablesungen an einem Quecksilberbarometer und dem Federbarometer als Ordinaten zu den Ablesungen am Federbärometer als Abscisse

Ausgleichungsrechnung. Werden zur Bestimmung irgend welcher Grössen Beobachtungen angestellt, so begnügt man sich in der Regel nicht damit, nur so viele Beobachtungen zu machen, wie zur einfachen, nicht versicherten Bestimmung der gesuchten Grössen erforderlich sind, sondern man führt weitere überschüssige Beobachtungen aus, einerseits um die Ergebnisse gegen grobe Fehler (s. Beobachtungsfehler) zu sichern, andererseits um die Genauigkeit der aus den Beobachtungsergebnissen folgenden Werte vergrössern. Alsdann ist die Aufgabe

s-

zu

aufgetragen und darnach eine gerade oder gebogene Linie gesucht, die sich den Endpunkten der Ordinaten möglichst gut anpasst. Die Ordinaten dieser Linie geben dann für jeden Strich der Teilung die ausgeglichenen Werte der gesuchten Korrektionen. In allen wichtigen Fällen und wo keine besonderen Umstände ein anderes Verfahren bedingen, wird die Ausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate (s. d.) ausgeführt. Hierbei werden die gesuchten Grössen derart bestimmt, dass die mit Berücksichtigung der Gewichte der Beobachtungsergebnisse gebildete Quadratsumme der Beobachtungsfehler

P\ <’l t'i + p₂ V₂ V₂ + Ръ V₃ V₃ + - - • - Pn Vn vn = [p V v]

Otto Kall.

ein Minimum und die Genauigkeit der Ergebnisse ein Maximum wird.

Ausgleichungsröhren (Kompensationsrohre), nachgiebige Bohre, welche in gewissen Abständen in langen Strecken eiserner Wasserleitungsröhren oder eiserner Dampfleitungen angebracht werden, um durch stopf büchsartiges Ineinanderschieben oder Federn (wenn hufeisenförmig gebogen) die Längenveränderungen bei Temperaturwechsel unschädlich zu machen.

Hoch

Ausglühen, das Erhitzen bis zur dunklen Botglut und darauffolgendes langsames Erkalten von Metallen, um die durch die vorangegangene Bearbeitung entstandene Sprödigkeit zu beseitigen. Um die Oxydation bei Zutritt der Luft zu verhüten, erfolgt das Ausglühen in Muffeln (Gold und Silber beim Münzen), in Töpfen (Draht), oder in besonders konstruirten Oefen mit ruhender Flamme (grössere Bleche). Insbesondere werden geschmiedete Gegenstände aus Eisen, welche weich bleiben sollen, aber durch Schmieden allmälich hart geworden sind, ausgeglüht. So wird z. B. der Eisendraht ausgeglüht, damit er leicht biegsam werde, ohne zu brechen.

Ausglühmetall (Teil er si Iber), poröses Silber, das bei der Silbergewinnung durch den Amalgamationsprozess nach dem Ausglühen des Amalgams zurückbleibt.

Ausguck, s. Gefechts mast.

Ausguss, s. Kanalisation der Privatgrundstücke.

Ausgusskoefficient, Zahl, mit der das theoretische. Förderquantum (Cylinderquerschnitt x Kolbenhub X Hubzahl) der Kolbenpumpen (s. Pumpen) multiplizirt werden muss, um die thatsächlich geförderte Flüssigkeitsmenge zu erhalten.

Ausgussrohr, Ausgussventil, s. Luftpumpe, Lenzpumpe.

Theod. Goebel.

Aushängebogen, diejenigen Bogen, welche Verfasser, Korrektor, Verleger u. a. sofort nach geschehenem Druck erhalten, um sich von dessen Biclitig-keit zu überzeugen oder sie für spätere Hinweise u. s. w. zu verwenden. Der Name Aushängebogen soll dadurch entstanden sein, dass der Drucker diese Bogen beiseite hing und sie nicht mitzählte bei der Auflage; anderer Angabe nach sei er aus dem Gebrauch der alten Druckmeister, die ersten Bogen öffentlich in Universitäten und Gelehrtenschulen auszuhängen und für jeden darin gefundenen und ihnen angezeigten Druckfehler eine Belohnung zu zahlen, hervorgegangen.

Ausllängesägen, s. Sägen und Sagemaschinen.

Aushalten, s. Aufbereitung.

Aushauer, s. Blechbearbeitung.

Auslioler, s. Takelage.

Bosshard.

Auskarden, in der Baumwollspinnerei diejenige Karde, auf welcher die Baumwolle zum zweitenmal gekardet wird. Sie ist entweder eine gemischte Karde mit Tambours und Deckeln oder eine reine Deckelkarde, welche als arbeitende Organe nur Deckel hat. Im übrigen unterscheidet sie sich von der Vorkarde dadurch, dass sie keinen Briseur (Volant) hat und feinere Kardengarnitur besitzt als jene. Sie liefert das gekardete Material nur in Bandform ab und kommt zur Verwendung für Nummern über 40, welche nicht peignirt werden, aber eine intensivere und doch feinere Kardirung erheischen als gröbere Nummern. S. Karden unter Baumwollspinnerei.

Auskehlung’, an Holzarbeiten, Gesimsen etc. hohle Binne als Verzierung ; an Säulen werden die halbkreisförmigen Auskehlungen als Kanal ir un g bezeichnet.

Auskeilen, s. Schicht.

Auftrag (s. d.)

vom

Auskeilungslinie, die Grenzlinie des Ueberganges in den Abtrag (s. d.); s. Erdmassenberechnung.

Ausklaubeil, s. Trockene Aufbereitung.

Frühling.

Auskolkung oder Kolk heisst jede durch ausnahmsweise grosse Wasserströmung erzeugte Sohlenvertiefung, insbesondere z. B. jene, welche beim Durchbruch eines Deiches im Untergründe desselben entstanden ist. Sie zeigt infolge der lebendigen Kraft des die Bruchstelle durchströmenden Wassers die stärkste Ausbildung auf der Binnenseite des Deiches und weist nicht selten rJ iefen bis zu 10 und 20 m auf.

Auskragen, im Bauwesen, s. v. w. vorstehen, besonders von grösseren Bauteilen (Mauern, Erkern etc.) gebraucht.

Die Ueber-

Auskristal 1 isiren ist das Ausscheiden des Bestandteils aus einer Lösung in kristallisirter Form. Dasselbe kann nur dann erfolgen, wenn die Lösung in Bezug auf den sich ausscheidenden Körper übersättigt ist.

Sättigung erzielt man, indem man einer Lösung entweder das Lösungsmittel (durch Abdampfen) entzieht oder sie abkühlt, resp. erwärmt, je nachdem die Löslichkeit des auszukristallisirenden Körpers mit sinkender Temperatur abnimmt resp. steigt. Die Kristallisation erfolgt in um so kleineren Individuen, je stärker die Uebersättigung vor dem Auskristallisiren war und je intensiver nach dem Beginn desselben die eine Uebersättigung herbeiführenden Faktoren wirksam sind. Daher ist umgekehrt zur Erzielung grosser Kristalle langsame Abkühlung und Verdampfung der Lösung von Wichtigkeit. Da grosse Kristalle leicht Flüssigkeit einschliessen und so heterogene Zusammensetzung aufweisen, so erstrebt man häufig eine sehr feine Kristallisation. Ist eine Lösung in Bezug auf mehrere feste Körper übersättigt, so kann man das Auskristallisiren nur eines derselben herbeiführen, wenn sie nicht isomorph sind, indem man einen Kristall dieses betreffenden Körpers einführt. Die Ausscheidung von Kristallen aus einer Lösung erfolgt nur so lange, bis der Gleicli-gewichtszusand .zwischen der festen und flüssigen Phase eingetreten ist, d. h. bis die Lösung in Bezug auf den auskristallisirenden Körper gesättigt ist. Häufig enthalten die ausgeschiedenen Kristalle Lösungsmittel und zwar in ganzzahligem Molekularverhältnis gebunden, gewöhnlich Kristall wasser, seltener Kristall-alkohol, -benzol u. a. Manche Salze haben die Fähigkeit, solche Molekularverbindungen mit Wasser in verschiedenen Verhältnissen einzugehen; solche verschiedenen „Hydrate“ zeigen verschiedene Löslichkeiten und Kristallformen. So kristallisirt z. B. Ferrosulfat als FeSO^-Fl H₂0 monoklin (und rhombisch), als FeSOx-\- Ъ H4O triklin und als Fe S 0₄ + 4 H₂ О tetragonal.    Abegg.

Georg Meyer.

Auskiinftbureaux, im gewöhnlichen Sinne private Institute, welche Daten über die Kreditwürdigkeit von Gewerbetreibenden, Kaufleuten etc. sammeln und gegen Entgelt in vertraulicher Weise mitteilen. Solche Institute entstanden zuerst in den Vereinigten Staaten und in England (Merkantilagenturen, Firmen-hureaux). Das grosse Auskunftbureau von W. Schimmelpfeng (Hauptsitz in Berlin) veröffentlicht Jahresberichte über seine Thätigkeit. — Im engeren Sinne versteht man unter Auskiinftbureaux die von verschiedenen Eisenbahnverwaltungen auf grösseren Stationen eingerichteten Bureaux, um dem Publikum Gelegenheit zu geben, sich über Fragen in Betreff der Güter- und Personenbeförderung Auskunft zu holen und zwar sowohl auf dem Gebiete der eigenen Verwaltung als auch auf dem benachbarter Bahnen. Namentlich werden dem Publikum gute Katschläge bei einer beabsichtigten Keise darüber erteilt, auf welchen Strecken und mit welchen Zügen dieselbe am bequemsten und am vorteilhaftesten auszuführen ist. Auch für den Güterverkehr wird in gleicher Weise Auskunft erteilt. Die Auskunft selbst erfolgt stets unentgeltlich und zwar entweder mündlich oder schriftlich. Derartige Bureaux sind z. B. in Berlin, Hamburg, Leipzig, Erfurt, Strassburg i. E., AVien und Budapest eingerichtet.

Auskutten, s. Aufbereitung.

Ausladeholz, beim Oberharzer Bergbau s. v. w. Verzugholz (s. Gruben-z i m m erun g).

Ausladung, im Bauwesen, das Mass, um welches ein Sims oder überhaupt ein Bauglied über den zurückliegenden Teil vorstellt.

Auslangen, s. Auffahren.

Fluss.

f/fx

Auslage. Mit dem Namen „Auslage“ bezeichnet man diejenige Anordnung der Baulinie eines neuen Deiches nach erfolgtem Durchbruch, bei welchem der entstandene Kolk an der Binnenseite verbleibt. Sie wurde früher vielfach wegen ihrer grösseren Billigkeit ausgeführt; in neuerer Zeit wird sie jedoch nur selten von den Aufsichtsbehörden gestattet, weil sie eine in das Hochwasserprotil vorspringende Stelle der Deichlinie zur Folge hat. Diese bietet einen Angriffspunkt für Hochwasser, Wellen und Eisgang; auch wird die neue Deichstrecke in ihrem Bestände leicht durch den nicht verlandenden Kolk gefährdet. \

ii

im

Frühling,

Der Kolk vermittelt nämlich — namentlich bei dem Vor- w kommen von Sandschichten im Untergründe — das Ein- «è-dringen von Kuverwasser, wodurch die Bildung von ^ <? т d * Abrutschungen an der Binnenseite des Deichs gefördert wird. Zur Verminderung dieser Uebelstände dient die Anordnung eines sog. Kuverdeichs (vergl. die Fig.), indem das durchgesickerte Wasser zwischen diesem und dem Hauptdeich aufsteigt und dadurch die wirksame Druckhöhe des Aussenwassers vermindert.

Auslandsverkehr, s. Güterverkehr.

Auslass, im Wasserbau, mit Schütze versehener Seitenablass bei Mühlgräben, Kanälen.

Auslassschleuse, s. Schleuse.

Gutertnuth.

Auslassventil bei Dampfmaschinen ist dasjenige Steuerorgan, durch welches der Arbeitsdampf aus dem Cylinder austritt. Dasselbe ist entweder seitlich am Cylinder in besonders angeschraubten oder angegossenen Ventilkästen, meist jedoch am unteren Teile des Cylinders angeordnet. Im letzteren Falle wird selbstthätige Entwässerung des Cylinderinnern erreicht.

Auslaufen, beim Bergbau s. v. w. fördern (s. Förderung), und zwar die im Schachte zu Tage geförderten Massen aus dem Schachtgebäude zum Orte ihrer Bestimmung, z. B. zur Halde, zur Verladung, zur Aufbereitung. Die mit dieser Arbeit beschäftigten Arbeiter heissen Ausläufer. — Im Bauwesen s. v. w. ausladen, vorstehen. Treptow.

Auslaufgleis, s. Bahnhöfe.

Fig. 1. Konus- oder Lilienkakn.

i__

Auslaufhähne (Z ap fh ä h n e), dienen zur Entnahme der Flüssigkeiten aus Gefässen und Hohlleitungen. Man unterscheidet — wie auch bei den Durchgangshähnen — je nachdem der Abschluss durch einen durchbohrten Kegelstumpf (Konus, Lilie) oder durch ein Ventil oder durch eine das ganze G eliäuse abschliessende, gegen den Ventilsitz angedrückte Gummiplatte erfolgt , Kegel- (Konus-) Hähne, V entil-hähne, Gumminie der schraubhähne. — , ^

FF³

Fig. 3.

Niederschraublialm nach Frankfurter Modell.

Fig. 2. Gumminiederschraublialm.

Massstah 1 : 5.

Kegel- (Konus-) Auslauf hähne (Fig. 1) (jj werden nur bei ganz geringem Druck angewendet; bei höherem Druck verursachen sie durch den momentanen Abschluss zu starke Stösse. Gummi-niederschraubhälme (Fig. 2) wurden in früherer Zeit bei den städtischen Wasserleitungen vielfach angewendet, sind aber jetzt fast überall durch die Ventilhähne verdrängt. Das Material, aus welchem

Auslaufhähne gemacht werden, ist in einzelnen Fällen (Konushälme für die chemische Industrie, Pumpenhähne etc.) Gusseisen, sonst meistens Messing oder Rotguss. Die gewöhnlichen und am meisten angewandten Ventilhähne sind bezüglich des Durchgangsquerschnitts in den Gehäusen etwas knapp gehalten (Fig. 4), so dass oft nur die Hälfte des nominellen Querschnitts vorhanden ist; besser konstruirt in dieser Richtung, wie auch sonst vollkommener sind die (zuerst in Frankfurt a. M. angewandten) sogen. Frankfurter Ventilhähne (Fig. 3). Die Fabrikation der gebräuchlichen Hähne ist in den letzten Jahrzehnten in aussergewohnlicher Weise entwickelt und durch maschinelle Bearbeitung auf Spezialmaschinen eine sehr billige Herstellung ermöglicht worden. Wie bei allen Wasserleitungs-₍    liähnen sind auch bei den Auslaufhähnen alle Anschlussgewinde

_ nach den englischen Gasrohrgewinden gerichtet, weshalb auch ^ JhD—t⁻    die Bezeichnung der Dimension der Hähne sich noch immer

nach dem englischen Mass richtet.

Preise der Auslaufhähne in Messsing (Durchgangsweite in engl. Zoll):

Konushähne.......V': Ж ~ ; ³/s": Ж 2,10 ; V-’ Ж 2,85 : ³/₄": Ж. 3,85 ;

1": JL 5,85 ; 5/₄": JL 11.— ; Vk“: Ж 27,50. Ventilhähne, gew. Modell ¹/₄": JL 1,20; ³/g": Jl. 1,45; ¹lg": Jl. 1,60; ³/₄": JL 2,50;

Fig. 4.

Gewöhnliches Modell. Massstab 1 : 5.

1": JL 4,30; JL 8,80; H/g": Ж 11-80.

„ Frankf. „ i/₄'¹ : JL — ; ³/₈JL 2,50 ; i/₂JL 3,— ; ³/₄JL 5,90 ;

1 " : JL 7,10 ; % JL — ; 1V« ": JL —.

Blecken.

(s. Preisliste der Deutschen Wasserwerksgesellschaft in Höchst а. M.). Bezugsorte: Alle grösseren Installationsgeschäfte.

Auslauf leinen, s. Ballonnetz.

Auslaufstein, langer, durch die Umfassungsmauer geführter Stein mit Rinne, durch welchen das innen eingegossene Abfallwasser abfliesst. Besonders in früherer Zeit an einzeln stehenden Gebäuden, Burgen gebräuchlich.

Auslaugen (Ausziehen, Extrahiren), die löslichen Bestandteile einer Substanz durch ein Lösungsmittel von den unlöslichen trennen. Zweck des Verfahrens kann sowohl die Gewinnung der löslichen als auch der unlöslichen Bestandteile sein. Die Lösung wird gewöhnlich als Lauge (Auszug, Extrakt), das Unlösliche als Rückstand bezeichnet. Auslaugen unter Zuhilfenahme von massiger Wärme bezeichnet man als Digeriren, von Siedetemperaturen als Auskochen; ein blosses Aufweichen der Substanz in kaltem Wasser als Maceriren. Unter Infundiren versteht man das Uebergiessen der Substanz mit lieissem Wasser zum Zweck des Auslaugens; die gewonnene kalte Auflösung ist ein Infusum oder Aufguss (s. d.). Handelt es sich darum, aus einer Substanz die löslichen Bestandteile zu entfernen, weil ihre Anwesenheit im Endprodukt nicht wünschenswert erscheint, so bezeichnet man das Verfahren speziell als Auswaschen oder Aussiissen.

Für sehr flüchtige Lösungsmittel sind von kontinuirlich wirkende Apparate angegeben worden,

In der Technik ist das Auslaugen salziger, in Wasser löslicher Verbindungen der gewöhnlichste Fall. Man laugt Holzasche aus, um Pottasche, Alaunerze, um Alaun zu gewinnen. Fast immer findet eine Zerkleinerung des auszulaugenden Materials statt, um der lösenden Flüssigkeit möglichst viele Berührungsflächen zu bieten. Ferner wird in der Regel das Auslau gen unter Temperaturerhöhung des Lösungsmittels vorgenommen, weil fast alle Salze in lieissem Wasser leichter löslich sind, als in kaltem. Es ist dabei Grundsatz, reines Wasser mit bereits möglichst ausgelaugten Rückständen in Berührung zu bringen, um vollständiges Ausziehen zu erzielen. Der Umstand, dass stärkere Laugen sjiezifisch schwerer sind, als schwächere, erstere sich also am Boden der Auslaugegefässe befinden, wird in den verschiedenen, hier in Betracht kommenden Zweigen der chemischen Industrie zur Trennung der Laugen benützt. Früher gewann man in der Rübenzuckerfabrikation [1] den zuckerhaltigen Saft durch Maceriren und Auspressen des Rübenbreies, jetzt durch sogen, rationelles Auslaugen der Rübenschnitzel mittelst Diffussion (s. Zucker).

u. a.

Scheibler, Soxhlet

um mit einer verhältnismässig geringen Menge des Lösungsmittels ein vollständiges Auslaugen zu erzielen. Solche Apparate bestehen im Prinzip aus einem luftdicht verschlossenen Gefäss, in welchem das flüchtige Lösungsmittel die auszulaugende Substanz durchdringt. Yon der abfliessenden Lauge wird das Lösungsmittel beständig abdestillirt, in einem besonderen Teile des Apparates wieder verdichtet und von neuem auf die Substanz gebracht. — Bei der sogen. Verdrängungs- oder Deplacirungsmetliode benützt man das Eigengewicht einer Elüssigkeitssäule von grösserer Höhe zur Unterstützung der Auslaugearbeit (vergl. Real’s che, Romershausen’sche Presse).

Zur Vereinfachung der Arbeit des Auswaschens lässt man in der Regel die Waschflüssigkeit selbsttliätig in dem Masse zufliessen, als das Abfliessen der Lauge erfolgt. Für Laboratoriumszwecke haben derartige Vorrichtungen (Aussiissf laschen) Berzelius, Haug, G melin und namentlich Mohr [2j angegeben. — Ueber Auslaugen des Holzes s. Ho'lzkonservirung. Näheres über die Methoden des Auslaugens in der chemischen Technologie in [3].

Litteratur: [1] Stahmann, Handbuch der Zuckerfabrikation, 2. Aufl., Berlin 1885. — [2] Chem. Zentralblatt 1864, S. 496. — [3] Wagner, Handbuch der chemischen Technologie, 12. Auf!., bearbeitet von Fischer, Leipzig 1886.

Auslausen, im Bauwesen, hölzerne Keile (Läuse) in eine nicht passende Zimmerung treiben.

Auslegemaschine, s. Zündwaren.

S. auch Takelage.

Gutermuth.

Ausleger, hei Drehkranen der ausladende Teil des Krangerüstes; bei unveränderlicher Ausladung trägt derselbe an seinem äusseren Ende die Leitrolle für die Lastkette und ist in der Regel als stützender, auf Zerknicken beanspruchter oder als gebogener Blechträger ausgeführt. Bei veränderlicher Ausladung wird der Ausleger durch einen horizontalen Träger des Krangerüstes gebildet, auf welchen die Laufkatze sich verschiebt.

Auslegerboot, s. Ruderboote.

Auslesemaschine, s. Trieur.

Auslösung. Die Thätigkeit, durch welche die Umwandlung einer Energieform in eine andere veranlasst wird. Ein leichter Druck mit dem Finger entfesselt die Bewegungsenergie eines Schusses, der Lokomotivführer setzt durch einen Hebeldruck den Zug in Gang, durch den kleinsten Funken kann der grösste Brand entstehen (Umwandlung chemischer Energie in Wärme). Sieht man von der hier unwesentlichen Art der Widerstände ah, so genügt eine unendlich kleine Leistung, um die grössten Energiemengen umzuwandeln. Der Gesamtwert der Energie bleibt jedoch hei der Umwandlung konstant (siehe Energie).

Litteratur : Mohr, Al lg. Theorie der Bewegung und der Kraft, Braunschweig 1869, S. 115. — Saint-Venant, Comptes rendus 1877, Bd. LXXXIV, S. 419. — Weyrauch, Das Prinzip von der Erhaltung der Energie seit Bobert Mayer, Leipzig 1885, Кар. VII u. VIII. — Robert Mayer, Hie Mechanik der Wärme in ges. Schriften, 3. Aufl., Leipzig 1893, Aufsatz XIII.

Ausmahlstuhl, in der Müllerei ein Walzenstuhl mit glatten (Hartgussoder Porzellan-)Walzen, welcher die Ausmahlung (s. d.) besorgt.

Ausmahlung, in der Hoch- und Halbhoclimüllerei derjenige Prozess, durch den die aus dem Getreide entstandenen feinsten Griese (Dunste) zu Mehl vermahlen werden.

Weyrauch.

Ueber Ausmauerung der Tunnel s. Tunnelmauerung. Allsmelken der Fische s. Fischzucht, künstliche.

Ausnützung’ der Bahntelegraphenlinien zur Signalisirung, der Läutewerkslinien für den telegraphischen Verkehr. — Auf Nebenbahnen.

von Oer.

Ausmauerung’, im Bauwesen, die Ausfüllung eines Zwischenraumes oder einer Vertiefung mit Mauerwerk. Bei der Ausmauerung von Balken, überhaupt von Holzteilen, ist darauf zu achten, dass das Holz trocken ummauert werde, damit nicht die Feuchtigkeit des Kalkes vom Holz aufgenommen und dieses dadurch zerstört werde. Man umgibt daher die völlig trockenen Holzteile mit Zink, Schiefer oder hart gebrannten Dachsteinen, bevor man ausmauert. Bei Balken mauert man die Steine nicht direkt an die Balken an, damit ein kleiner Spielraum zum Ausweichen der beiden Enden hei Lageänderungen infolge Belastungen bleibt.

welche im allgemeinen keine durchgehenden Liniensignale besitzen, kann es zweckmässig erscheinen, an einer besonders gefährdeten Stelle den Wärter von dem Zugverkehr durch ein Signal, z. B. mittelst eines elektromagnetischen Läutewerkes, zu unterrichten. Um in solchen Fällen eine besondere Läuteleitung zu ersparen, kann man das Läutewerk in die Sprechlinie, welche den telegraphischen Verkehr zwischen den Stationen vermittelt, einschalten. Der für den letzteren erforderliche schwache Batteriestrom lässt den Anker des Läutewerks unbeeinflusst, so dass der Sprechverkehr ohne Störung erfolgen kann. Soll mittelst des Läutewerkes signalisirt werden, so schalten die beiden Nachbarstationen die zwischen ihnen liegende Sprechlinie aus der durchgehenden aus, indem sie die Enden der ersteren zur Erde führen. Gleichzeitig wird auf einer dieser Stationen ein Läuteinduktor in die erstere Linie eingeschaltet, dessen kräftiger Induktionsstrom das Läutewerk in Gang setzt. Umgekehrt kann auf Strecken mit durchgehenden elektrischen Liniensignalen (Läutewerke) die Läuteleitung für den Morseverkehr Verwendung finden, um eine zweite Sprechleitung zu ersparen. Die Morseapparate werden in die Läutelinie eingeschaltet; der geringe Strom für den telegraphischen Sprechverkehr beeinflusst the Läutewerke nicht.

Beim Abläuten führen die Nachbarstationen die Enden der zwischen

Köchy.

liegenden Leitung zur Erde, worauf die Läutewerke durch den Induktor ausgelöst werden. Ein Uebelstand dieser Anordnung besteht allerdings darin, dass die Hollen der Läutewerkselektromagnete den Widerstand der Linie für den Sprechverkehr erheblich vermehren, so dass stärkere Batterien erforderlich sind als bei gewöhnlichen Sprechleitungen.

Ausnützung* der Eisenbahnen, s. Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen.

Auspeilen, Tiefe und Beschaffenheit des Grundes in Häfen, an den Küsten etc. mit dem Senkblei untersuchen.

Auspfeifen, s. Sprengarbeit.

Auspflocken, s. Verpflocken.

Auspuffmascliinen, s. Dampfmaschinen.

Ausrecken, s. Schmieden.

Ausreiber, s. v. w. Reibahle (s. Reibahlen).

Albert Frank.

Ausreissen, des Feuers aus der Lokomotive, geschieht, indem die einzelnen Roststäbe mittelst des Rostspiesses oder des Schürhakens von ihren Auf lager stellen abgehoben und in den Aschenkasten geworfen werden, wobei gleichzeitig durch Schliessung der Klappen der Luftzutritt verhindert wird, um das Feuer verlöschen zu lassen. Ein solches Ausreissen des Feuers kann nötig werden, wenn aus irgend einem Grunde, z. B. durch Versagen der Speisevorrichtungen oder Entstehen von Undichtigkeiten der Wasserstand sinkt und nicht hoch genug gehalten werden kann, so dass ein Entblössen der Feuerkistendecke vom Wasser befürchtet werden muss.

Ausrenntalje, s. Laffetirung.

Ausrichtung*. Unter Ausrichtung begreift man im Bergbau diejenigen Arbeiten, welche im Gestein ausgeführt werden müssen, um bis an die abzubauende Lagerstätte oder bestimmte Teile derselben zu gelangen; so spricht man z. B. von der Ausrichtung einer tieferen Sohle oder eines verworfenen (s. Verwerfung) Teiles der Lagerstätte. Die Ausrichtungsbaue sind in der Regel Richtschächte, d. h. senkrechte Schächte, dann Querschläge (s. Strecke) und querschlägige Stollen (s. Stollen).    Treptow.

Ausringmaschinen. In den allermeisten Fällen werden lose Wolle oder Baumwolle, Garne und Stücke, die in der Bleiche oder Färberei in irgend welche Flüssigkeit getaucht waren, bevor man sie in eine andere Flüssigkeit oder zum Waschen gibt, auf mechanischem Wege vom Ueberschuss der ihnen anhängenden Flüssigkeit befreit, wenn die Reaktionen in den Bädern und auf den Fasern der Reihe nach einen glatten Verlauf nehmen sollen. Ohne jede Ausnahme aber entnässt oder entwässert man die Ware nach dem letzten Waschen im Wasser, um das nachfolgende Trocknen an der Luft, in der Warmhänge oder

auf den mit Dampf geheizten Trockenmaschinen, zu erleichtern, zu beschleunigen, bezw. durch Kohlen- oder Dampfersparnis zu verbilligen. Die Hilfsmittel für die mechanische Reinigung und Entwässerung richten sich nach der Form des in Arbeit genommenen Materials. Lose Wolle oder Baumwolle wird ausgepresst; Garnsträhne ringt (oder wringt oder windet) man aus; Stückware wird aus ge quetscht, so lange man kontinuirlich arbeitet, und sie wird ausgeschleudert (zentrifugirt), wenn die von einander abgetrennten Stücke möglichst viel Flüssigkeit verlieren sollen. Die genannten Operationen, sowie die für ihre Ausführung bestimmten Apparate und Maschinen dienen samt und sonders, jede nach ihrer Weise, demselben Zweck und werden deshalb am besten in einem Kapitel mit und neben einander durchgenommen. — Rohe Schafwolle wird wiederholt während des Waschens auf dem Leviathan (s. Woll-wäsche) und nach dem Reinwaschen ausgequetscht. Es dienen hierfür Quetschwal zenpaare, denen die Wolle von einem Elevator bezw. von einem endlosen Zuführtisch zugeschoben wird. Von den beiden horizontalen Metallwalzen ist die untere im Seitengestell der Waschmaschine fest gelagert, während der oberen, mit Seil umwickelten, mit Hebel, Zugstange und Pufferfeder belasteten Walze Spielraum für eine elastische Bewegung in senkrechter Richtung gelassen ist. Die Wolle, von den beiden Walzen vorne erfasst, wird zwischen ihnen durchgeführt, ausgepresst und von einem endlos laufenden Abführtisch auf der entgegengesetzten Seite entweder in einen zweiten Trog der Waschmaschine oder in einen Lagerkasten abgeliefert, werden von überschüssiger Flüssigkeit durch eine hydraulische Presse befreit. Die Ware betindet sich in einem auf dem Presstisch stehenden, oben offenen Rollwagen mit durchlöcherter Seitenwandung. Die obere Gegenjdatte der hydraulischen Presse aber trägt einen senkrecht nach unten gerichteten, mit Holz verkleideten Ansatz, der genau in den Innenraum des von unten heraufrückenden Warenkastens hineinpasst. Beim Hochgehen des Presskolbens und Presstisches wird dieser Ansatz die Wolle oder Garne im Kasten von oben herunter zusammenpressen und die Flüssigkeit heraus drücken, die durch die Löcher in der Seitenwandung des Kastens ihren Ausweg findet. — Garne wurden früher und werden noch in kleineren Bleicherei- und Färbereibetrieben in der Weise von Hand ausgewunden, dass man jeden einzelnen Strähn an einem horizontal in die Wand eingemauerten Holzpiiock aufhängt, eine ungefähr ¹/₂ m lange Holz welle durch den unteren Sack des Strahns steckt und diese nun horizontal bald von rechts nach links, bald umgekehrt dreht, um einen grossen Teil der Flüssigkeit aus dem Garne herauszuquetschen. Weniger Kraftanstrengung beansprucht das Zusammendrehen des nassen Garnes auf der Hand wringe, hei welcher das Garn horizontal zwischen zwei an senkrechten Pfosten befestigten eisernen Haken aufgehängt wird. Der eine von beiden Haken ist unbeweglich, der andere wird mit einer Handkurbel um seine horizontale Axe gedreht, wodurch das Ausquetschen oder Ausdrücken des Garnes erfolgt. Bei der Ausring- oder Wringmaschine ist das Zusammendrehen der Strähne einer Antriebscheibe und Zahnradübersetzung überlassen, die zwischen zwei neben einander gestellten Bottichen montirt sind (s. Abbildung). Die zwei benachbarten Seitenwände der Bottiche haben je eine Verlängerung nach oben, in welche je ein um seine horizontale Axe drehbarer Haken eingelassen ist, und von den beiden gegenüber liegenden Seitenwänden schaut je nicht drehbarer und rechtwinkelig nach oben gebogener Widerhaken zum Drehliaken hinüber. An diesen beiden Haken wird über jedem der beiden Tröge ein Strähn horizontal aufgehängt und dann das Zahnradgetriebe in Bewegung gesetzt, um das Garn zusammenzudrehen. Da hierbei der Strähn sich zusammenzieht, so ist den beiden nicht drehbaren äusseren Widerhaken in der Richtung die inneren Drehliaken eine horizontale Verschiebung gestattet, der jedoch

Garnsträhne, bisweilen auch lose Wolle,

em

gegen

beiderseits ein abwärts hängendes Gegengewicht so viel elastischen Widerstand leistet, dass die erforderliche horizontale Spannung des zusammengewundenen Strälms erhalten bleibt. Zugleich liegt der Strähn auf einem schief laufenden endlosen Lattenboden, der die ausgepresste Flüssigkeit (oder auch Schlichte)

von ihm abstreift und nach unten in den Trog fallen lässt. Mit der zweiseitigen Ausring- oder Auswindmaschine von A. Weimer in Manchester, welche unsere Abbildung vorstellt, soll ein geübter Arbeiter in einer Stunde 40 Bündel à 1 kg auswinden können. — Eine Garnauswindmaschine anderer Art wird von Duncan Stewart & Co. in Glasgow gebaut. Sie ist in mehreren englischen Türkischrotgarnfärbereien eingeführt und besteht aus zwei grossen Scheiben, die auf einem horizontalen Wellbaum einander vis-à-vis aufgesteckt sind. Senkrecht auf der Peripherie jeder dieser Scheiben sitzen mehrere Haken einander gegenüber, die gleichzeitig um ihre Axen sich zu drehen und im Kaum zwischen den beiden Scheiben in horizontaler Richtung sich zu nähern vermögen. Die in der Oelemulsion eingeweichten Garnsträhne werden, je zwischen zwei gegenüber liegenden Haken hängend, ausgewunden, indem man die beiden Scheiben eine Viertelsumdrehung um ihre Axe machen lässt, wobei die zwei Haken sich in umgekehrtem Sinn um ihre eigenen Axen drehen und zugleich der Verkürzung des Strahns in horizontaler Richtung nachgeben. Die nächste Viertelsumdrehung der Scheiben gibt dann den Haken eine entgegengesetzte Bewegung, öffnet den ausgewundenen und zusammengedrehten Strähn wieder und legt ihn auf einen schrägen Tisch hinter der Maschine ab. Für die teilweise Entwässerung von Garnsträhnen dient auch ein selbständig montirter Quetschapparat, dessen Presswalzen

Ш,

Big

. i: ■

ДР............................................................................

й llX&b

jjjjjp

entsprechend der oben angeführten (mit dem Leviathan verbundenen) Vorrichtung Ausdrücken der losen Schafwolle angeordnet sind. Die beiden gusseisernen, stark beschwerten Quetschwalzen, die in der Minute 10—15 Umdrehungen machen, empfangen die Garne vorne von einem, von unten nach oben schief gestellten Rollentisch und legen die entnässten Garne hinter der Maschine auf einen von oben nach unten schief abfallenden, glatten Tisch ab. dieselbe Kategorie gehört ferner die Wring-, häufiger Quetschmaschine genannt, die in den . Baumwollstückbleichen auch unter dem Kamen Squeezer bekannt ist. Die Ware geht, stückweise zusammengenäht, kontinuirlicli und im Strang zwischen den zwei schmalen Quetschwalzen hindurch, wird von ihnen ausgepresst und hinter der Maschine auf den Haufen gelegt, worauf man sie breit macht und über die heisse Cylindertrockenmasehine gehen lässt.

Squeezer mit Walzen von wesentlich geringerem Umfang, aber von der Länge einer ganzen Stückbreite, findet Verwendung, um breitgelegte Stücke zu entnässen, entfernt sich somit ein gutes Stück von dem Auswinden am Pflock, das ursprünglich auch mit Stückware vorgenommen wurde. Man begegnet der Breitquetsche als selbständiger Maschine, noch öfter aber findet man ein derartiges, mit Hebeln beschwertes Quetschwalzenpaar an Jiggern und Rollenkufen angebracht, die breitlaufenden Baumwollstücke während des Durchzugs oder beim Verlassen des Apparats kräftig auszudrücken. — Der Vollständigkeit halber soll auch noch der Wasserkalander (s. Kalander) kurz hier erwähnt werden, sofern er dazu dient, für manche Artikel die nassen Baumwollstücke

zum

zwar

um

⁷V

ÿjÿ

In

Ein

über ihre ganze Breite gleichmässig zu entnässen, bevor sie feucht gestärkt werden. — Entschieden das gründlichste und gleichmässigste Ausringen nasser Wolle, Garne oder Stücke, in der Bleiche, wie in der Färberei, besorgt die Schleuder- oder Schwingmaschine (s. Zentrifuge) ; nur unterbricht sie in der Fabrikation der Stückwaren das kontinuirliche Arbeiten und wird deshalb in grossen Betrieben am zweckmässigsten verwendet, wenn die zum Trocknen schliesslich fertigen Stücke einzeln vorgetrocknet werden. Die Schleudermaschine mit stehender Drehaxe ist vor ungefähr einem Menschenalter zum erstenmal in den Färbereilokalen der Baumwolldruckereien aufgetaucht und hat seitdem immer mehr Anerkennung und Verbreitung in der gesamten Textilindustrie sowohl als auch in der chemischen Industrie gefunden. In den ersten Zeiten wurde sie mit einer Handkurbel getrieben, was heute .noch bei den Zentrifugen kleinerer Färbereien und Waschanstalten zu sehen ist. Dann folgten die Zentrifugen mit mechanischem Friktionsantrieb oberhalb der für die Aufnahme der Ware bestimmten, senkrechten Trommel, deren cylindrisclie Seitenwand aus vielfach durchlochtein Kupferblech, wohl auch aus starkem Kupferdraht besteht. Die neueren Konstruktionen der vertikalen Schleudermaschinen haben den direkten Riemenantrieb unterhalb der Warentrommel adoptirt und durch diesen Unterbetrieb einen weit ruhigeren Gang der von einem starken gusseisernen Schutzmantel umgebenen und ca. 1000 Umdrehungen in der Minute machenden Trommel erreicht, neben dem weiteren grossen Vorteil, dass die in der Trommel liegende Ware nicht wie beim Oberbetrieb der fortwährenden Gefahr ausgesetzt ist, von obenher durch Schmieröltropfen verunreinigt zu werden. — Um die verschiedenen Methoden und Apparate für das Entnässen oder Entwässern von Textilstoffen mit einander zu vergleichen, hat Grotlie [1] besondere Versuche mit seidenen, wollenen, baumwollenen und leinenen Stücken und Garnen angestellt, und im Durchschnitt gefunden, dass, wenn durch Ausringen 45°/₀ und durch Auspressen 69 °/₀ des Wassergehalts aus einer nassen Ware entfernt werden, die vertikale Zentrifuge bei ¹/^fündiger Umdrehung 80°/₀ davon ausschleudert.—Weit älter als die vertikale Zentrifuge ist übrigens die Horizontal-Zentrifuge (s. Appretur der Wollstoffe und Zentrifuge) für Wollstoffe, die, wie z. B. schwere Tuche, Plüsche,

" ' •    _---Г

iinóiiiiumiiitii

Sammete u. s. w., durch Einlegen in die Trommel der Vertikal-Zentrifugen nicht zerknittert werden dürfen. Sie wurde im Jahre 1836 von Penzoldt

in Paris erfunden und erregte damals durch ihre grosse Leistungsfähigkeit, sowie durch das Originelle der Idee, die Zentrifugalkraft zum Entwässern von Tuchen zu benützen, grosses Aufsehen. Die ursprüngliche Konstruktion erfuhr dann verschiedene Verbesserungen, die zugleich und schliesslich zum Bau der Vertikal-Zentrifugen führten.

Litteratur : [1] H. Grotlie, Appretur der Gewebe, Berlin 1882, S. 616. — Fernere Quellen : G. Meissner. Die Maschinen der Appretur, Färberei und Bleicherei, Berlin 1872. — J. Ilerz-feld, JDas Färben und Bleichen, 2. Teil, Berlin 1890. -—-J. Zipser, Apparate der Wäscherei, Bleicherei, Färberei und Druckerei, Leipzig und Wien 1894.    Kielmeyer.

Ausriicken, beim Oberharzer Bergbau das Lösen des Loskorbes (s. d.) der Fördermaschine von der Hauptwelle.

Ausrücker, für Kupplungen, fassen in die Nut der beweglichen Muffe bei kleiner Kraft nur mit Stiften oder mit den balligen Enden der Gabel, besser mit Gleitklötzen, gewöhnlich mit Bingen, auch wohl mit hufeisenförmigen Ringstücken. Die Ringe, zweiteilig und durch Schrauben verbunden, haben in radialer Richtung Spielraum ent-

»• li:

~T

W-V;

■.i ... . ГИ I" .>• Ï '

СЖЗ

t¹

..-l Г Г 71 [ИГ' I,' I’

ГТ

■ <7

■Pi

j.

“Г

I iîj öil

^uiÿllSlSii

, пт    л    it    i гл ,    .    Fig. 1. Ausrücker für Kupplungen mit Ver

sprechend dem Ausschlag der Gabel. Huteisen- Stellung von Hand mit grossem Hetelverhält-

förmige Ringstücke erleiden nur dann gleichmässige ms

§§

Abnützung, wenn die Axe der Gabelzapfen durch den Schwerpunkt der wirklichen hufeisenförmigen Anlagefiäche geht, also die Wellenaxe nicht schneidet. Hie Gabel ist aus Flacheisen geschmiedet oder genietet, bezw. verschraubt, de nach Art und Grösse der Kupplung erfolgt die Verstellung von Hand mit grossem Hebelverhältnis und Steckstiften für die Endstellungen (Fig. 1) oder durch Schraubenspindel und Handrad (Fig. 2). Elektrische Ausrücker (Fig. 3, S. 605) und solche mit Drahtzügen ermöglichen die schnelle Abstellung eines Wellenstranges durch Auslösen einer Sperrklinke, wonach die Kraft einer

Шгbb--

■Г

:Sl

Г0.7Г1, i

er.

q-i-T ttti

Ja

г..

ti

ï—

x:

oxr-

!..

зцм

«Il

gagi

ВЕПАГТТ -,

Га

fl

rĄ

JL

_L

г.

jE,

ШТГ

И-АлГстгг“

nr

Шхш

П:

—1.

i®*

«г

ТГ

|!!ИШ

VJ

ISP»

■i

i_

m

NAH

i,,:

li

UHN

|||||; I.',! ''¹

v':»?

!>;i

I"

§x

Wir

щ1|

Zr’ir.i ■■ :

Fig'. 2. Ausrücker tur Kupplungen des Eisenwerks Wuelfel vor Hannover mit Verstellung durch Schraubenspindel und Handrad.

starken Feder oder eines Gewichtes (die man nach jedesmaligem Gebrauch wieder aufzielien muss) die Gabel der Kupplung ausrückt. — Ausrücker für Kiemen s. Riemenausrücker.    Lindner.

Arndt.

Ausrückung, in der Müllerei derjenige Vorgang an Walzenstühlen, durch welchen die gegen einander arbeitenden Walzen von einander entfernt werden. Sie hat stattzufinden, wenn der Stuhl leer arbeitet, das zulaufende Mahlgut also entweder aufgezehrt oder am Nachlaufen verhindert ist, und kann mittelst der Hand, aber auch, wenn der Walzenstuhl entsprechend eingerichtet ist, selbsthätig geschehen, sobald der Speiserumpf des Walzenstuhles leer wird (automatische Ausrückung). S. auch d. Art. Walzenstuhl.

gebaut, dass mittelst

so

Ausrückvorriclitungeil dienen zur Abstellung des Antriebs von Arbeitsmaschinen und Transmissionen behufs Stillsetzung derselben (s. Ab Stellvorrichtungen). Sie wirken entweder auf Kupplungen oder auf Kiementriebe (s. Transmission) und sind gewöhnlich

ihrer auch die Inbetriebsetzung der stillgestellten Maschine oder Maschinenteile wieder bewirkt werden kann.

Ausriisten der Lehrgerüste. Das zur Ausführung eines Gewölbes errichtete Lehrgerüst (s. d.) muss, nach Fertigstellung des ersteren und gehöriger Abbindung des Mörtels, abgesenkt werden, um darauf abgeschlagen werden zu können. Diese Ab-

Hartmann.

; -4

_l

II—

BflH

ни

liii!!'""',1

_r;f

Senkung muss möglichst allmälicli, langsam und gleichmässig geschehen, damit jeder Stoss und jede Erschütterung des in seinen Fugen noch nicht vollkommen fest gewordenen Gewölbes vermieden wird [1], [2] und [7]. Eine vollkommen gleichmässige Absenkung des ganzen Lehrgerüstes ist nur möglich, wenn die ein-    j§|

/einen Lehrbogen eine ~    „ |_.nnllL, -l'£2^

gemeinschaftliche Un- ■’^ZJ-t^ssSÊÉkÊÊê

-.-ii

.......

; fi jiiil

АгШяЯ

.......:(Ш щЛ

Irl

■Hl»

-•i!il,- -

К;

■ШшЩгт7 1 ■й !Ш

шт xi.“

WM ! !

terstützung erhalten, ; и also z. В. mit ihren -Enden auf gemeinschaftlichen Schwellen :

aufruhen und die Senk- i_aJ-—----

Vorrichtung sich unter diesen gemeinschaftlichen Schwellen befindet (s. Fig. 1). Werden die einzelnen Lehrbogen gesondert auf Senkvorrichtungen gestellt oder werden, wie

dies bei Lehrgerüsten Fig, 3. Elektrischer Ausrücker für Kupplungen des Eisenwerks Wuelfel vor Hannover.

mit direkt unterstützten Lehrgerüststreben für grössere Gewölbebauten vorkommt, nur die einzelnen Kranzhölzer auf ihren Streben unterkeilt (s. Fig. 2), so ist ein gleichmässiges Senken des ganzen Lehrgerüstes . ausgeschlossen. Es können nur die einzelnen Punkte hinter einander vorsichtig gesenkt werden. Als Senkvorrichtungen werden ausser Doppelkeilen und Keilsystemen [1], S. 56 u. [5]

(Neigung 1:4 bis 1:6) bei grösseren Gewölben Sandsäcke,

Sandtöpfe, [1] S. 62, [3] u. [4], und Senkschrauben, [1] S. 58, verwendet. Bei den ersteren rieselt der Sand, der trocken Ц und fein sein muss, nach Lösung der Schnürung bezw. nach Entfernung der Verschlüsse aus und wird dadurch ein langsames Senken der aufruhenden Last bewirkt. Bei Anwendung von Schrauben müssen dieselben gleichzeitig und gleichmässig niedergeschraubt werden.

Besondere Ausrüstvorrichtungen sind die beim Bau des Viaduktes über die Marne bei Nogent von Pluyette, [|l |j|;

[1] S. 70 u. [6], angewandten Senkscheiben, ferner der цЩ bei der St. Annenbrücke zu Hamburg im Jahre 1869 verwendete Exzentrik von Jutze, [1] S. 71 u. [8], und die Walz Vorrichtung von Char dard, [1] S. 72 u. [9] welche beim Ausrüsten der schiefen Brücke über die Chalaux bei Lonnes 1875 Verwendung fand.

f;

Ш-L

■"Р'л

gj

Fig. 1.

Fig. 2.

s)

Litteratur: [1] Handbuch d. Ing’.-Wiss. Bd. IV, Die Baumaschinen, Abt. III, Кар. XIV, S. 56. — [2] Handb. d. Arch., Teil III, Bd. II, Heft 3, S. 224, Darmstadt 1893. — [3] Annales d. ponts et chaussées 1879, S. 1. — [4] Zeitschr. f. Bauk. 1883, S. 350. — [5J Nouv. ann. de la constr. 1871, S. 54. — [6] Zeitschr. d. österr. lug.- und Arch.-Vereins 1860, S. 105. — [7] Zeitschrift d. Arch.- und Ing.-Vereins zu Hannover 1873, S. 492. — [8] Deutsche Bauztg. 1870, S. 49 und 57. — [9] Ann. d. ponts et chaussées 1880, Bd. I, S. 33.

L. von Willtnann.

Ausrüstung* der Feuerwehrmannschaft. Die vollständige Ausrüstung eines Steigers besteht in Helm, Steigergurte mit Gurtring und Vorrichtung zum Einhängen des Beiles und Seiles, Beil mit Beiltasche, Steigernder Bettungsseil mit zwei Seilhaken, Steigerlaterne und Schlinge. Für die Schlauchmannschaft kommen hiezu noch Schlauch halter, Holzhammer, Signalpfeife und Fausthandschuhe, für den Better der Bettungssack und eine Signal-huppe. Bei den Berufsfeuerwehren und hei denjenigen freiwilligen und Pliicht-feuerwehren, welche freistehende mechanische Leitern zu bedienen haben, wird die betreffende Mannschaft noch mit dem Gurthaken ausgerüstet. Ein Teil der Steiger und Better erhält als weitere persönliche Ausrüstung eine Bettungs-bremse (s. B e 11 u n g s a p p a r a t e) und einen Bauchschwamm (s. fi a u c h ар р ar at е), die Einreissmannschaft an Stelle des Steigerbeils eine Zimmeraxt nebst Tasche mit Vorrichtung zum Ansichhängen. Die Spritzenmannschaften, Hydrantenmannschaften und Wasserträger werden mit Helm und mit Gurte ohne Bing, ausserdem die Spritzenmeister mit Signalpfeife, Steigerlaterne und Holzhammer, die Hydrantenmänner mit Beil samt Tasche, Holzhammer und Signalpfeife, die Buttenträger mit einem an die Gurte angenähten Hinterleder ausgerüstet. Die Wachmannschaft trägt Helm oder Mütze und Seitengewehr bezw. Stab. Nicht ausgerüstete Löschmannschaften müssen mit einem Armband als Abzeichen versehen sein. Auch ist es zweckmässig, sämtliche ausgerüsteten Feuerwehrabteilungen mit einem Armband, für jede Abteilung von besonderer Farbe, auszurüsten. Hornisten und Trommler bekommen neben dem betreffenden Signalinstrument Helm und Gurte als Ausrüstung. Die ausgerüsteten Mannschaften bedürfen auch eines Uniformsrockes und zwar eines zweireihigen Tuchrockes mit Hornknöpfen und liegendem Kragen. Die Chargirten tragen neben der vollen Steigerausrüstung als besondere Auszeichnung am besten am Helm einen Bosshaarbusch, dessen Grösse und Farbe für den Kommandanten und die Abteilungsführer verschieden ist, ferner am üniformsrock Kragensterne, Goldborten oder Achselstücke. Der Kommandant ist mit einer doppeltönigen Signalhuppe, hie und da auch mit einem Sprachrohr versehen.

Der Helm wird aus Messing, Leder, Filz, Weissblech, Stahlblech, neuerdings auch aus Aluminium gefertigt. Er erhält einen nach auswärts gebogenen ringsum laufenden Augen-, Ohren- und Nackenschild, einen vom Nackenschild bis gegen den Augenschild über den Scheitel laufenden Kamm oder Baupe und ist mit einem ledernen Sturmband und innen mit einem Lederfutter versehen, muss überhaupt von solcher Form und so stark sein, dass der Feuerwehrmann gegen Verletzungen durch herabfallende Gegenstände möglichst geschützt ist. Der Helm muss insbesondere dem Druck mit den Daumen beider Hände vollständig widerstehen und es soll der Messinghelm sowie der Lederhelm, welche, abgesehen von dem noch nicht genügend erprobten Aluminiumhelm, vor denen aus anderem Material den Vorzug verdienen und von welchen der Messinghelm bei den süddeutschen, der Lederhelm bei den norddeutschen freiwilligen und Pflichtfeuerwehren und bei den Berufsfeuerwehren beinahe allgemein eingeführt ist, ersterer ein Gewicht von mindestens 650 g, letzterer ein solches von mindestens 600 g haben. Auch soll bei aufgesetztem Helm die Höhe des hohlen Zwischenraumes zwischen demselben und dem Kopfe nicht unter 3 cm betragen. Mit Ausnahme des Messinghelms, der keines Anstrichs bedarf, und vor allen anderen voraus hat, dass man /len Feuerwehrmann auch bei Nacht ^von weitem wahrnehmen und im Falle einer ihm bevorstehenden Gefahr rasch zurückrufen kann, erhalten sowohl Metall- wie Lederhelme einen schwarzen Lackanstrich. Der Helm des Berufsfeuerwehrmanns ist mit einem gegen Begen und Wind schützenden Nackenleder versehen.

Die St ei g er gurte soll mindestens 11 cm breit, aus guter Wolle dicht

gewebt, mit Zwilch gefüttert und mit zwei Riemen nebst Schnallen, zwei Ringen zum Einhängen des Steigerseils, einem solchen zum Einhängen des Beils nnd einem Gurtring versehen sein. Riemen, Schnallen und Gurtring sollen nicht allein am Gurtenzeug, sondern ausserdem noch an einem Besatz von Kernleder befestigt sein. Die Riemen und der Gurtringbesatz erhalten noch eine Extrabefestigung durch Kupfernieten. Der Gurtring erhält 1 cm Dicke. Mittelst des Gurtrings und der Gurte kann der Feuerwehrmann sich an seinem Seil herablassen und mittelst des in dem Gurtring hängenden Gurthakens kann der Steiger, auf der Leiter stehend, sich so an eine Leitersprosse hängen, dass er seine Arme frei bewegen und benützen kann. Der Gurthaken oder Gurtkarabiner muss mindestens 18 cm lang und 14 mm dick sein, eine verdeckte Feder mit der zum Schluss des Hakens erforderlichen Spannkraft sowie Zahnschluss haben, und es dürfen Scharnier und Schluss nur so tief eingeschnitten sein, dass die Wände noch stark genug sind. Man hat Gurthaken verschiedener Form, so den Berliner, den Leipziger, den Ulmer Gurthaken und andere. Der bimförmige Ulmer Gurthaken ist am meisten verbreitet. Gurte, Gurtring und Gurthaken sind durch Anhängen eines Gewichts von 100 kg auf ihre Widerstandsfähigkeit und Tragkraft zu prüfen. Man verwendet auch hänfene und lederne Gurte, die wollenen verdienen jedoch den Vorzug und sind deshalb am meisten verbreitet.

Das Steigerbeil besteht im wesentlichen aus der sogen. Fläche und der Spitze. Beide müssen gut angestählt sein. Der aus hartem Holz bestehende Stiel ist durch angeschraubte und eingesetzte Federn zu befestigen. Das Beil soll nicht über D/₂ kg schwer sein. Die aus starkem Leder zu fertigende Beiltasche muss dichten Verschluss haben, so dass weder die Fläche noch die Spitze des Beils hervortreten kann.

Das Steig er seil soll aus bestem Hanf, achtundvierzigfach gezwirnt, nickt unter 15 m lang, 9 mm dick, zur Schonung der Schlaufen mit Metallösen versehen und pro laufenden Meter mindestens 70 g schwer sein. Es wird auf seine Tragfähigkeit geprüft, indem man an das nach seiner ganzen Länge aufgehängte Seil ein Gewicht von 50 kg hängt und dieses 1,5 m hoch herabfallen lässt, wobei sich das Seil höchstens um 40 cm dehnen soll, ohne im übrigen eine Veränderung zu zeigen. An beiden Enden des Seils muss sich je ein Seilsicherheitsoder Karabinerhaken von mindestens 12,5 cm Länge und 1 cm Dicke und im übrigen von derselben Beschaffenheit wie der Gurthaken (s. oben) befinden. — Die Steigerlaterne ist entweder für Kerzen- oder für Oelbeleuchtung eingerichtet. Die für Kerzenbeleuchtung ohne Feder eingerichtete Laterne ist vorzuziehen. Die Laterne muss einen Strahlenbrecher, ein Reservekästchen haben, gegen Heisswerden oben durch einen Filzdeckel verwahrt und mit einer tauglichen Vorrichtung zum Einhängen in die Gurte versehen sein. — Die Seilschlinge ist 1,5 m lang, 8 mm dick und im übrigen ebenso beschaffen wie das Steigerseil und hat an dem einen Ende einen Seilkarabiner, am andern einen starken Ring. Mittelst der Schlinge kann sich der Feuerwehrmann im Notfall festbinden, um beide Arme frei zu haben, auch verwendet man sie beim Retten von Effekten, sowie beim Mangel eines Schlauchhalters (s. unten) zum Anbiuden des aufgezogenen Spritzenschlauchs an die Leiter.

Der Schl auch halt er ist aus Hanfgurtenzeug, 6 cm breit, mit Hafte und Haken zum Anfassen des Spritzenschlauchs und mit einem um sich selbst drehbaren Haken zum Einhängen in die Leitersprosse versehen. Die ganze Länge des Schlauchhalters beträgt mindestens 30 cm. Bezüglich des Rettungssackes s. Rettungsapparate.

Das Armband wird am besten aus Wolle gewebt, erhält eine Breite von mindestens 6 cm; als Grundfarben für die einzelnen Fe u e r w e hr ab t e il u n gen empfehlen sich gelb, rot, blau und weiss, welche Farben auch bei Nacht am meisten hervortreten.

Grosmann.

Litteratur: Grosmann, Ratgeber im Feuerlöschwesen, 2. Aufl., Stuttgart 1877.

Ausrüstung’ der Schiffe. Dieselbe umfasst alle Inventarien, Materialien (Kohlen, Schmiermaterial) und Zubehörteile, mit welchen ein Schiff versehen

werden muss, damit es nach Anbordnahme der Besatzung seeklar, d. h. zum Inseegehen bereit ist.

Tj. Schwarz.

Ausrüstung des Lokomotivkessels. Aach dem Bahnpolizeireglement für die Eisenbahnen Deutschlands muss jede Lokomotive mit wenigstens zwei Sicherheitsventilen (s. d.) versehen sein, von welchen das eine so eingerichtet ist, dass die Belastung desselben nicht über das bestimmte Mass gesteigert werden kann. Die Belastung der Sicherheitsventile inuss denselben eine vertikale Bewegung von 3 mm gestatten. Um die Dampfspannung im Kessel beobachten zu können, muss ein möglichst vollkommenes Manometer (s. d.) an jeder Lokomotive angebracht sein. Auf dem Zifferblatt des Manometers muss die grösste zulässige Dampfspannung durch eine in die Augen fallende Marke bezeichnet sein. -Jeder Lokomotivkessel muss wenigstens mit zwei von einander unabhängigen Vorrichtungen zur zuverlässigen Erkennung des Wasserstandes im Kessel versehen sein. Mindestens eine davon muss so eingerichtet sein, dass die Höhe des Wasserstandes vom Stande des Führers aus ohne besondere Probe fortwährend erkennbar ist. Auch muss an derselben eine in die Augen fallende Marke des niedrigsten zulässigen Wasserstandes angebracht sein. Werden Probirhähne (s. Wasserstandshähne) angebracht, so müssen deren mindestens zwei vorhanden sein, von welchen der unterste 100 mm über der Decke des Feuerkastens steht. Am Kessel sind wenigstens zwei von einander unabhängige Speiseapparate anzubringen, von denen mindestens einer unabhängig von der Bewegung der Lokomotive wirken kann und von welchen jeder einzelne zum Speisen des Kessels ausreicht. An der Einmündung der Speiseapparate in den Kessel müssen Ventile zur selbsttätigen Verhinderung des Wasserabflusses aus dem Kessel angebracht sein. Jede Lokomotive muss mit einer Dampfpfeife versehen sein. Zur Ausrüstung des Lokomotivkessels hat man ferner noch die Ablasshähne (s. d.) zu rechnen. Alb. Frank

Ausrüstungsbassill nennt man in einem Kriegshafen diejenige, meist durch Kaimauern mit Gleisen und Ladevorrichtungen für sich begrenzte Wasserfläche, in welche man die Schiffe führt, um dieselben zu einer längeren Fahrt aus-zurüsten. Diese Bassins sind meist mit den Magazinen umgeben, in denen die Ausrüstungsgegenstände aufgespeichert sind, und den Werkstätten, in denen dieselben nach jeder Reise reparirt oder gereinigt werden. — Die Schiffe fahren in diese Bassins, nachdem sie in den hinterliegenden Reparatur- und Trockendocks zur Seefahrt hergerichtet worden sind und warten in denselben, insofern keine günstige Reede vorliegt, den iGigenblick der Ausfahrt ab. S. Seehäfen.

Crd. Zschokke.

Aussaigern, s. unter Saigern.

Ausschachtung der Baugrube. Die Lösung des auszuhebenden Bodens geschieht meist mittelst Grabearbeit, bei festem Gestein mittelst Sprengarbeit (s. d.).

Schmitt.

Ist die Baugrube in kohärenten Bodenschichten auszuschachten, so können ihre Wandungen lotrecht sein; in lockeren Bodenarten sind sie geböscht herzustellen, bei grösseren Tiefen mit Banketten oder Bermen unterbrochen, so dass kein Nachstürzen erfolgt. Soll aber, wegen Beschränktheit des Raumes etc., auch in lockeren Bodenschichten die Baugrube mit lotrechten Wandungen ausgehoben werden, so müssen letztere während des Aiisschaclitens durch geeignete Zimmerung vor dem Zusammenstürzen bewahrt werden (vergl. Baugrube). Stösst man auf Wasser, so ist dieses auszuschöpfen (s. Trockenlegen der Baugrube). Baumstämme, grössere Steine etc. werden mittelst der Teufelsklaue (s. Steinzange) hervorgeholt; zur Hebung von Steinen kann auch der Steinkorb (s. d.) oder der Wolf (s. d.) verwendet werden. — Die Beseitigung (der Transport) der gelösten Bodenmassen geht in verschiedener Weise vor sich:

a. Bei geringer Tiefe der Baugrube mittelst Schaufelwurf; bei Tiefen über 2 m ist ein Umwerfen notwendig, wozu Zwischengerüste erforderlich sind, wenn man nicht durch den natürlichen Boden selbst die betreffenden Bühnen bildet, b. Bei grösseren Tiefen mittelst Eimer und Haspelwelle, c. Bei langgestreckten Baugruben am einfachsten mittelst Schiebkarren auf Laufdielen, d. Sind grosse Erdmassen auf beträchtliche Höhe zu fördern, so kann man vorteilhaft einfache Erdwagen auf geneigter Bahn mittelst Seil hinaufziehen lassen (s. auch Bremsberge). — Ausschachtung im Bergbau, s. Schachtbau.

Ausschalter für elektrische Ströme sind bestimmt, einzelne Teile elektrischen Anlagen mit anderen in Verbindung zu setzen, oder von denselben zu trennen. Insbesondere will man durch dieselben leitende Verbindungen mit der Stromquelle bersteilen oder lösen. So ist z. B. jeder Druckknopf, durch welchen eine elektrische Klingel in Thätigkeit gesetzt wird, ein Ausschalter einfachster Art. Drückt man ihn nieder, so verbindet man damit die Klingel mit der stromgebenden Batterie zu einem geschlossenen Stromkreise, während beim Loslassen eine Feder diese Verbindung wieder aufhebt. Von Ausschaltern im engeren Sinne, spricht man jedoch gewöhnlich nur in Anlagen für elektrische Beleuchtung, Kraftübertragung u. dergl. Weitaus am meisten verbreitet sind sie in elektrischen Beleuchtungsanlagen (s. Beleuchtung, elektrische) und dienen hier denselben Zwecken wie die Grashähne in Anlagen für Grasbeleuchtung. Durch Schliessen eines Ausschalters setzt man einzelne Lampen oder ganze Lampengruppen mit dem Stromerzeuger (Dynamomaschine, Akkumulatorenbatterie) in Verbindung und bringt dadurch die Lampen zum Brennen. Oeffnen solcher Ausschalter trennt die Verbindungen wieder und hat das Erlöschen der Lampen zur Folge.

von

Von jeder Lampe und von jedem sonstigen Apparat, in welchem elektrischer Strom nutzbar verbraucht wird (z. B. einem Elektromotor) führen bekanntlich zwei Leitungsdrälite bezw. Kabel zur Stromquelle hin, von denen der eine mit dem positiven, der andere mit dem negativen Pol der letzteren verbunden ist. Zum Unterbrechen des Stromes in der Lampe oder dergl. genügt es nun, wenn in einer der beiden Leitungen ein Ausschalter vorhanden ist, den man in diesem Falle einen einp o 1 i g e n Ausschalter nennt. Wo es sich jedoch darum handelt, stärkere Ströme, z. B. für ganze Lampengruppen, für Elektromotoren u. s. w. zu schliessen und zu unterbrechen, versieht man jede der beiden Leitungen mit einer Ausschaltevorrichtung, vereinigt jedoch beide zu einem einzigen Apparate, so dass durch Drehen eines Handgriffes beide Leitungen zugleich geöffnet oder geschlossen werden können. Der Apparat heisst in diessem Falle ein zweipoliger oder doppeltpoliger Ausschalter.

Ein einpoliger Ausschalter besteht im wesentlichen aus zwei festen Metallstücken, welche mit den beiden Enden der unterbrochenen Leitung durch Klemmschrauben verbunden sind, und ferner aus einem beweglichen Kontaktstück, das mittelst eines Handgriffes so gestellt werden kann, dass es entweder eine leitende Verbindung zwischen den genannten festen Kontakten bildet, oder aber von diesen entfernt steht. Zum guten Funktioniren des Ausschalters ist erforderlich, dass die Grösse der genannten Kontaktstücke, und ganz besonders die Grösse der Fläche, in der sie beim Schliessen des Ausschalters einander berühren, der Stromstärke entsprechend gewählt sei, die den Ausschalter durclifliesst. Man rechnet in der Kegel für jedes Ampère 5—10 qmm Kontaktfläclie. Ferner ist wichtig, dass beim Oeffnen des Ausschalters das bewegliche Kontaktstück sich möglichst rasch und möglichst weit von den festen Teilen entferne, weil andernfalls die Gefahr nahe liegt, dass der beim Oeffnen auftretende Funke in Form eines Lichtbogens zwischen den genannten Teilen weiter brennt, dieselben schmilzt und zerstört und dabei zu Feuersgefahr Veranlassung gibt. Man erreicht ein rasches Oeffnen des Kontaktes gewöhnlich dadurch, dass man mit dem beweglichen Kontaktstück eine kräftige Feder verbindet, die beim Schliessen des Ausschalters gespannt, beim Oeffnen ausgelöst wird. Die Auslösung geschieht, wenn man den Griff des Ausschalters so weit dreht, dass die Kontaktteile nur eben noch in Berührung sind. Da der bewegliche Teil sich gegen den Handgriff etwas verdrehen kann, so springt er auch, wenn man den letzteren nur langsam dreht, mit einem plötzlichen Kuck auf.

Da es nicht möglich ist, den Oeffnungsfunken ganz zu vermeiden, so führt man sämtliche Teile eines Ausschalters in feuersicherem Material aus, d. h. man montirt die Metallteile auf eine unverbrennliche Grundplatte aus Schiefer, Porzellan, Marmor oder dergl. und schliesst das Ganze, mit Ausnahme des Griffes, in eine Metallkapsel ein. Der Apparat hat infolge dessen, wenn er für kleine Stromstärken bestimmt ist, die Form einer runden Dose, und der Griff

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Vergl. auch den Art. Telegraph.

ist wie beim Halme einer Wasserleitung geformt. Für stärkere Ströme gibt man dem Ausschalter äusserlich die Form eines viereckigen Kastens, aus dem der Handgriff als Hebel hervorragt. Aus der Stellung des Griffes soll stets zu erkennen sein, ob der Ausschalter geöffnet oder geschlossen ist. Die neueren Dosenausschalter sind der Bequemlichkeit halber so eingerichtet, dass der Griff in derselben Richtung immer fort gedreht wird, und dass bei jeder um 90 oder 180° verschiedenen Stellung desselben abwechselnd Oeffnen und Schliessen erfolgt. Um einzelne Glühlampen bequem aus- und einschalten zu können, pflegt man häufig den Ausschalter in der Fassung, in welcher die Lampe angesetzt ist, anzubringen. Dem Griff gibt man in diesem Falle die Form, welche auch die Gashähne für einzelne Flammen haben. Für gewisse Zwecke sind Ausschalter in Verwendung, welche selbstthätig funktioniren (automatische Ausschalter). Sie sind bestimmt, z. B. bei Anwachsen der Stromstärke über einen gewissen Betrag eine Verbindung zu unterbrechen oder herzustellen, oder dieses beim Steigen oder Sinken der Spannung eines Stromes über gewisse Grenzen zu thun. In der Regel bestehen sie aus der Verbindung einer Ausschaltevorrichtung mit einem Elektromagnet, durch dessen Wirkung die erstere geöffnet oder geschlossen wird. Selbstthätige Ausschalter sind z. B. stets da vorhanden, wo eine Akkumulatorenbatterie zum Zwecke der Ladung, oder des gemeinsamen Speisens von Lampen, mit einer Dynamomaschine verbunden wird, und dienen in diesem Falle zum Schutze sowohl der Maschine als der Batterie, gegen zu hohes Anwachsen der Stromstärke.

Heim.

Litteratur: Heim, Die Einrichtung elektrischer Beleuchtungsanlagen für Grleichstrombetrieb, Leipzig 1892, 5. Abschnitt; Griinwald, Bau, Betrieb und Reparaturen der elektrischen Beleuchtungsanlagen, Halle 1887.

Ausschälung der Gewölbe oder Aus-

Ausschälung, im Bauwesen, das Beschlagen innerer Räume, besonders der Balkendecken, mit dünnen Brettern (Schalbrettern), damit die Wände berohrt und geputzt werden können, rüstung nennt man das Senken und Entfernen des Lehrgerüstes, wodurch das Gewölbe frei zum Tragen kommt. Wenn das Gewölbe geschlossen ist, so muss einige Zeit zugewartet werden, bevor man an die Ausrüstung schreitet. Diese Wartezeit ist abhängig von der Stärke des Gewölbes, vom Material, von der Witterung während des Baues; sie soll für grössere Gewölbe wohl nicht unter vier Wochen, wenn sehr nasse Witterung während des Baues herrschte, nicht unter sechs Wochen bemessen werden. Das Senken des Lehrgerüstes darf nicht plötzlich, sondern muss allmälich vor sich gehen, weil sonst Trägheitswirkungen der Gewölbsmasse die auftretenden elastischen Formänderungen bedeutend vergrössern und Schädigungen des Gewölbes herbeiführen könnten. Es werden daher die Lehrgerüste mit Ausrüstungsvorrichtungen versehen, welche ein allmäliches Senken ermöglichen. S. auch Ausrüstung der Lehrgerüste. Meian.

Allsscharten, weiche Stoffe mit einem mondförmigen Meissei (Aus-s c h a r t e i s e n) auszacken.

AllSSchiebetllür, im Ziegelofen Oeffnungen, durch welche die Lehmziegel in den Ofen ein- und nach vollendetem Brand wieder herausgefahren werden. Diese Oeffnungen sind während des Brennens zugemauert.

Ausschiessen, im Buchdruck die gesetzten Kolumnen auf dem Satzbrett (Ausschiessbrett) nach der Seitenzahl ordnen.

Ausschiffungskanone, s. Landungsgeschütz.

Ausschlacken, im Hüttenwesen den durch das Ansieden erhaltenen Metallkönig von Schlacken reinigen.

Ausschlägeln, in der Steinschneiderei Steine von zu dunkler Farbe auf der unteren Seite hohl schleifen, wodurch der Stein heller erscheint.

Ausschlag, im Wasserbau ein Stück Land stromaufwärts vor dem Winter- oder Hauptdeich; in Pottaschen- und Seifensiedereien Bezeichnung für ausgelaugte Asche.

Ausschlageisen, s. Zuschneidemaschinen.

Aussclilageklein, Ausschlagen, s. Trockene Aufbereitung. Ausschlagmaschine (Kartenschlagmaschine), s. Weberei.

Ausschleudermaschinen, s. Ausringmaschinen und Zentrifuge.

Gust. Herrmann.

Ausschlichten nennt man das Glatthämmern der aus Blech getriebenen Gegenstände. Es geschieht dies auf dem Polir stocke mit Hilfe des Ausschlichthammers oder geeigneter Treib- und Teller hä mmer, mit denen man die innere Fläche des Gegenstandes bearbeitet. — S. auch Blechbearbeitung.

wenn sie nur

Theod. Goébel.

Ausschliessungen, im Buchdruck diejenigen Metallstückchen, welche beim Setzen zwischen die Wörter gestellt werden zur Erzeugung der freien weissen Räume, und die deshalb um einige Millimeter niedriger sein müssen als die eigentlichen, Typenbilder tragenden Lettern. Die Ausschliessungen bestehen aus Gevierten, d. h. Metallstückchen, genau im Quadrat des Typenkörpers (Kegels), Halbgevierten, Drittelgevierten, Viertelgevierten, Sechsteln und Achteln, letztere, die Stärke eines typographischen Punktes besitzen, auch Haarspatien genannt; hei grösseren Schriftgattungen ist die Einteilung eine noch weitergehende. Sie dienen jedoch nicht allein zur Erzeugung der freien Räume, sondern auch zum Gleichmässigmaclien, AusscliHessen, der Zeilen, indem die Wortzwischenräume vermittelst der Ausschliessungen je nach Bedarf verbreitert oder auch verengert werden, um die Zeilen mit vollen Worten oder mit korrekten Wortteilungen endigen zu können und ihnen allen eine gleichmässige Breite und die für den Druck unerlässliche Festigkeit zu geben. — Quadraten, d. h. Ausschlussstücke von der Breite von 2, 3 oder 4 Cicerogevierten (ganze und halbe Konkordanzen), werden zum Füllen von Ausgangszeilen benützt und als Ausschluss bezeichnet.

Aussclimiegeil, im Bauwesen, das Verbrechen der äusseren Kanten bei Thür- und Fenstergewänden um mehr als 3 cm; ist die Verbrechung kleiner, so bezeichnet man es als Abfasen (s. d.).

Ausschnitt (Sektor) einer begrenzten ebenen Fläche heisst jedes Stück derselben, das durch zwei geradlinige Schnitte, die man von irgend einem Punkt im Innern der Fläche nach zwei beliebigen Punkten des Randes führt, erhalten werden kann. Ein Teil eines Körpers wird Ausschnitt genannt, wenn die ihn abtrennende Fläche dem Mantel einer Kegelfläche (im weitesten Sinne) angehört,

deren Spitze ein beliebiger Punkt im Innern des Körpers ist.

Berechnung der Inhalte von Ausschnitten im allgemeinen s. die Art. Quadratur und Kubatur; die Inhalte von Kreis- und Kugelausschnitten sind unter Kreis bezw. Kugel angegeben.

Allsschöpfen, der Baugrube, s. Trockenlegen der Baugrube.

Ausschütteln, in der Chemie, einer Lösung einen Stoff durch Schütteln mit einem andern Lösungsmittel entziehen, welches nicht mischbar mit der Lösung So konzentrirt man z. B. wässerige Jod- und Bromlösungen, indem man ie mit wenigen Tropfen Schwefelkohlenstoft ausschüttelt, weil letzterer ein ausgezeichnetes Lösungsmittel für Jod und Brom, im Wasser dagegen fast unlöslich ist.

Aussenberiue heisst derjenige Teil des Vorlandes, welcher sich an den eigentlichen Deichkörper, bezw. an die äussere Böschung desselben anscliliesst und insbesondere bei wichtigeren Deichen vorkommt. Ist das Vorland genügend hoch und breit, so bedarf die Aussenberme keiner besonderen Aufhöhung.

Sie erhält dann bei Seedeichen 10—25,    -§

bei Flussdeichen 5—10 m Breite und wird vielfach durch den Aussenberme-graben und den Binnenbermegraben von

abgegrenzt (Fig. 1). Eine Aufhöhung der Aussenberme wird erforderlich, das Vorland nur eine niedrige Lage besitzt. Die Berme erhält dann eine Dossirung von 1: 8 bis 1: 20, je nachdem der Deich weniger oder mehr exponirt ist, und schliesst mit dieser an (Fig. 2). Die Länge des Anschlusspunktes an

Betreffs der

Mehmke.

ist.

■j

)eme

dem Vorland bezw. dem Binnenlande

wenn

Jinnenteime

i№_

Fig. 2.

das Vorland bezw. den Deichkörper an die äussere Dossirung des Deiches

liegt in der Regel etwa 3 m unter Deichkrone. Fehlt zugleich dem Vorland die genügende Breite, so muss der Fuss der Aussenberme in stärkerer Neigung angelegt und demnach durch Pflasterung u. s. w. künstlich befestigt werden. Man pflegt den Fuss in diesem Falle so hoch hinaufzuführen, dass die eigentliche

Fig. 3.

Frühling.

Aussenberme unter Rasen gehalten werden kann und kein künstliches Schutzmittel er-fordert (Fig. 3). An Uferstrecken, weiche dem fortwährenden Angriff des Wellenschlags ausgesetzt sind, und an welchem der Deich zugleich nur eine geringe Vorlandbreite besitzt, lässt sich eine künstliche Befestigung der Aussenberme (und vielfach auch der anschliessenden Dossirung des Deiches) nicht vermeiden. Sie erfolgt durch Bestickung, Bespreutung, Hürden, Holzbekleidung, Steinpflasterung oder selbst durch Anwendung von Bohlwerken bezw. Futtermauern.

Albert Frank.

Aiisseiicyliiulerlokomotiven sind solche, bei welchen die Dampfcylinder ausserhalb der Rahmen liegen. Bei Lokomotiven, deren Rahmen ausserhalb der Räder liegen, befinden sich die Dampfcylinder immer ausserhalb der Rahmen. Bei Lokomotiven mit einem liegenden Rahmen befinden sich die Dampfcylinder ausserhalb oder innerhalb der Rahmen. Die Aussencylinderlokomotiven gestatten eine bequeme Beaufsichtigung, Wartung und Schmierung der treibenden Gestänge, lassen einfache, ungekröpfte Wellen der Treibaxe zu und finden deshalb eine sehr weite Verbreitung.

Aussendeich nennt man das Land zwischen dem Fusse eines Deiches und dem Meeresufer, das zum besseren Schutze des Deiches gegen die Strömung und den Wellenschlag, je nach der etwa möglichen Gefahr, eine Breite von 100 bis 300 m haben soll, meist aber eine grössere Breite erhält, damit man aus demselben den Boden zur allfälligen Erhöhung und Befestigung des Deiches entnehmen kann. — Bei Gefahr von Abbruch soll der Fuss des Aussendeiches künstlich befestigt und geschützt werden. S. Näheres unter Deich, erd. Zschokke. Aussenfall, s. Takelage.

Crd. Zschokke.

Ausseiifleetli (Aussentief) nennt man den Kanal oder die Rinne, in welche, seewärts eines Deiches, das Wasser aus einem Siele ausmündet und der dasselbe durch das Vorland in einen Fluss oder direkt ins Meer führt. Weil das Siel nur bei fallender See oder Ebbe geöffnet sein kann, um dem Binnenwasser den Abfluss durch das Aussenfleeth zu gestatten, so ist das Aussenfleeth so kurz als möglich zu wählen oder anzulegen, damit kein Gefällsverlust für das abzuführende Binnenwasser entsteht und derart eine möglichst vollständige Abfuhr desselben möglich wird. Dieselbe Rücksicht erfordert, dass das Aussenfleeth möglichst tief bleibe und nicht etwa durch Ablagerungen von Schlamm verlande, den die Flutströmung gerne dort niederschlägt und den der Strom des Binnenwassers während der Ebbe anders nicht leicht entfernen könnte. Man begrenzt zu dem Ende das Aussenfleeth gerne beiderseitig mit Dämmen, die an Flüssen mit Rasen, am Meere mit Bestickung oder Faschinen gegen die Strömung geschützt werden. S. auch Siele.

Aussenliaiipt, s. Schleuse.

Alissenliaut, im Schiffbau (s. d.) die äussere Wandung eines Schiffes.

Aussenken ist die Erweiterung eines Loches an der Mündung mit Hilfe eines Senkers, der entweder wie ein gewöhnlicher Bohrer für Metall mit zwei Schneiden oder wie eine Fräse mit vielen radial gestellten Schneiden wirkt.

In den meisten Fällen erhält die Aussenkung eine kegelförmige Gestalt (z. B. für die KöjFe von Holzschrauben), doch kommen auch kugelförmige und andere Aussenkungen vor, wofür den Senkern die entsprechende Form zu geben ist.

Gust. Herrmann.

S. auch Bohren.

Aussenkliiver, s. Besegelung.

Aiisseiileituiig-, s. Telegraph.

Alisseiiplanken, Aussenplatten, s. Schiffbau.

Ausseiirahmenlokomotiven sind solche Lokomotiven, bei denen die Rahmen ausserhalb der Räder liegen. Die Rahmen erhalten dabei einen weiten Abstand von einander und gestatten die Herstellung breiter Feuerkisten und grosser

Kostflächen. Die Federn lassen sich bequem über dem Kähmen anbringen. Die Dampfcylinder werden ausserhalb der Kähmen angeordnet und erhalten dadurch eine so weite Ausladung, dass sie bei Güterzuglokomotiven leicht in das Normalprofil des lichten Raumes fallen. Es ist also nur beschränkte Verwendung zulässig. Zugleich liegen die Gestänge des Triebwerks so weit aus einander, dass sie schwere Gegengewichte erfordern und die nicht ausgeglichenen Massen den ruhigen Gang der Lokomotive verhältnismässig stark beeinflussen. Die Lager liegen ausserhalb der Räder und sind deshalb bequem zu schmieren. Allein hei den Treib- und Kuppelaxen müssen die Lager entweder auf den Lagerhälsen der Kurbeln angebracht werden (Haifische Kurbeln, s. d.), wodurch sie grosse Durchmesser erhalten und grosse Reibungsarbeiten verursachen, oder sie werden unmittelbar auf die Axwellen gesetzt. In diesem Falle rücken die ausserhalb der Lager anzubringenden Kurbeln noch weiter hinaus und bedingen einen besonders grossen Abstand der Dampfcylinder von einander. Erstere Konstruktion findet sich besonders bei Güterzuglokomotiven, letztere bei Personenzuglokomotiven, weil liier die grosse Reibungsarbeit der Haifischen Kurbeln leicht zu Heisslaufen Veranlassung geben würde. Die Entfernung der Tragfedern, quer zur Bahnaxe gemessen, ist bei den Lokomotiven mit Aussenrahmen wesentlich grösser als bei denen mit Innenrahmen. Unebenheiten der Bahn beeinflussen deshalb den ruhigen Gang dieser Lokomotiven weniger als bei Lokomotiven mit Innenrahmen. Die Anschaffungskosten der Lokomotiven mit Aussenrahmen stellen sich nach den im Vereine deutscher Eisenbahnverwaltungen gemachten Erfahrungen höher als die der Lokomotiven mit Innenrahmen. Bezüglich der Unterhaltungs- und Betriebskosten hat sich indes ein Unterschied anderen Systemen gegenüber nicht bemerkbar gemacht.

Litteratur: Organ f. fl. Fortschr. d. Eisenbahnw., 9. Ergänzungsband, 1884. Albert Frank.

Aussensieltief (Aussentief), s. Aussenfleeth.

Crd. Zschokke.

Aussenvorsiel nennt man den Teil eines Sieles, welcher, im Gegensatz zum Binnenvorsiel, auf der Seeseite des Deiches gelegen, den Uebergang vom meist allseitig geschlossenen Hauptsiele zur Sieltiefe bildet. Dasselbe fällt somit in den Fuss der Aussenböschung des Deiches, ist infolge dessen nicht mehr bedeckt und stellt im Grundriss eine trichterförmige Erweiterung des Hauptsieles dar. Seine Bauart entspricht im allgemeinen derjenigen des Sieles und findet sich dort beschrieben.

Aussenwerk, in der Befestigungskunst, s. Festungsbau.

Aussenwillkel, in der Geometrie derjenige Winkel einer Figur, dessen Schenkel aus einer der Seiten und der Verlängerung der anliegenden Seite gebildet werden. Derselbe ergänzt den zugehörigen Innenwinkel stets zu 180°.

Aussiehtswagen werden im Eisenbahnwesen solche Personenwagen genannt, bei deren Bau auf Erzielung eines freien Ausblicks besonders Rücksicht genommen ist. Auf den Alpenbalmen der österreichischen Staatsbahnen laufen derartige Wagen, welche an einem Ende eine offene, überdeckte Veranda und daneben einen Salon besitzen, geräumig genug, um bei schlechtestem Wetter ■ alle Passagiere des betreffenden Wagens aufnehmen zu können. Sitzbänke sind auf der Veranda nicht angebracht, vielmehr werden dazu die im Salon aufbewahrten Feldstühle benützt. Diese Wagen werden auch wohl Verandawagen oder Breakwagen genannt und als letzte Wagen im Zuge, mit der Veranda nach hinten, eingestellt. Dieselbe Verwaltung besitzt indes auch geschlossene Aussichtswagen, deren Inneres einen einzigen Salon bildet. Die Seitenwände und Hinterwand bilden oberhalb der Fensterbrüstung gleichsam eine nur durch die Kastensäulen unterbrochene Glaswand, deren einzelne Teile nach Art der gewöhnlichen Wagenfenster herabzulassen sind. Die hintere Stirnseite ist oberhalb der Fensterbrüstung durch ein einziges, leicht bewegliches, durch Gegengewichte ausbalancirtes Fenster im Mittelrahmen geschlossen. Am vorderen Ende befindet sich eine Plattform mit Treppenstufen auf beiden Seiten, von welcher in der Wagenmitte eine Thür in den Salon führt. Am andern Ende des Wagens befinden sich zwei Seitenthüren, um bei grossem Andrange den Zu- und Abgang zu erleichtern. Ausser einem Diwan und zwei festen

Sesseln befinden sich im Salon zwölf zusammenlegbare Sessel mit Arm- und Rücklehnen, die nach Belieben aufgestellt werden können [1]. Auf der Strecke Wiesbaden-Langenschwalbach laufen Personenwagen I./IL, IL/IH. und III. Klasse der Königlich Preussischen Eisenbahndirektion Frankfurt a. M. mit grossen Spiegelscheiben in den Seitenwänden, um den freien Ausblick aus dem Wagen möglichst wenig zu hindern. Die Wagen haben eine Kastenlänge von 10 m und sind sämtlich mit mittlerem Längsdurchgange und Plattformen an den Enden gebaut und ruhen auf zwei zweiaxigen Drehgestellen. Die Unterkante der Fenster liegt 850 mm über dem Fussbodeu. Die überall 1120 mm hohen, in der ersten und zweiten Klasse 700 mm, in der dritten Klasse 600 mm breiten, mit Metallrahmen eingefassten Fensterscheiben sind sämtlich zum Oeffnen eingerichtet, gehen jedoch behufs Verhinderung des Hinauslehnens nur bis 1200 mm über Fussbodenoberkante herunter. Das Gewicht der Fensterscheiben ist in der ersten und zweiten Klasse durch Gegengewichte ausgeglichen [2]. Zu den Aussichtswagen kann man ferner auch die auf den meisten Bergbahnen üblichen seitlich offenen Personenwagen rechnen.

Albert Frank.

Litteratur: [1] Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw., 1876, S. 138 ff. — [2] Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw., 10. Ergänzungsband, 1893, II, S. 12 ff.

Aussichtverbauen. Nach gemeinem Recht kann die Befugnis, dem Nachbar die Aussicht zu verbauen oder durch Anpflanzungen auf dem eigenen Grund und Boden zu beschränken, nicht bestritten werden, es sei denn, dass das fragliche Gebiet mit einer entsprechenden Servitut (Servitus prospectus, Servitus ne j^rospectui officiatur) belastet ist.

Allssiedbäder, s. v. w. Abziehbäder (s. d.).

Ausspritzllähne, der Lokomotiv-Dampfcylinder, werden unter den Dampfcylindern an beiden Enden, nahe den Cylinderdeckeln, aber auch unter den Schieberkasten angebracht, um das kondensirte Wasser ablassen zu können. Sie erhalten eine senkrechte Durchbohrung von 10—13 mm Weite, die unten durch eine Schraube geschlossen ist, während die Ausspritzöffnung wagrecht angebracht ist. Der Abschluss erfolgt durch wagrechte Hahnkegel, die mit einander durch Hebel und Gestänge verbunden sind, um durch einen Hahnzug sämtliche Ausspritzhähne vom Führerstande aus öffnen oder schliessen zu können. Sie müssen stets bald nach Ingangbringung der Lokomotive geöffnet werden, weil die kalten Cylinder viel Dampf konclensiren. Aber auch während der Fahrt ist ihre Anwendung häufig nötig, wenn mitgerissenes Kesselwasser in die Cylinder gelangt ist, was an dem Schornsteinauswurf erkannt wird. Statt der Ausspritzhähne wendet man auch Ausspritzventile der Dampfcylinder an (s. d.). Albert Frank.

Ausspritzventile, der Lokomotiv-Dampfcylinder, haben denselben Zweck wie die Ausspritzllähne und werden in derselben Weise unter den Dampfcylindern und Schieberkasten der Lokomotiven angebracht, auch in derselben Weise gehandhabt wie die Ausspritzhähne (s. d.) Nur erfolgt hier der Abschluss durch ein Ventil, das mit einem unten durchtretenden cylindrischen Stift verbunden ist. Dieser Stift dient teils zur Führung, teils zur Hebung des Ventils, indem er auf einer mit dem Ventilhebel verbundenen exzentrischen Scheibe ruht und durch deren Drehung gehoben wird (Patentventile von Hayes und Schlacks), oder indem er auf einer an der wagrecht verschieblichen Zugstange angebrachten Keilfläche ruht und durch diese geöffnet wird (Anordnung von Gasebner). Der Schluss des Ventils erfolgt bei beiden Anordnungen durch das Ventilgewicht und den Dampfdruck.

Albert Frank.

um

Litteratur: Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw., 1880, S. 39 und 173. Ansstanzmesser werden in den verschiedensten Gewerben gebraucht, aus Leder, Webstoffen, Papier u. s. w. viele, der Grösse und Form nach übereinstimmende Stücke auszuschneiden, z. B. die Sohlen und Flecken für die Absätze (s. Absatz fl ec к stanzmaschine) von Schuhen, die einzelnen Teile der Handschuhe, allerlei Gegenstände aus Papier, wie künstliche Blumenblätter, Lampenschirme u. s. w. Ein solches Messer besteht im allgemeinen aus einem geschlossenen Rahmen von Stahl, dessen unterer Rand zu einer messerartigen Schneide von der gewünschten Form ausgebildet ist, während der obere ebene

und mit der Schneide parallele Rand dem Druck einer Hebel-, Schrauben- oder Exzenterpresse ausgesetzt wird. Wenn die Schneide infolge dieses Druckes in das darunter auf einer Unterlage von Holz oder Blei liegende Zeug oder Leder ein dringt, so tritt der gebildete Ausschnitt in das Innere des Messers ein und kann daraus nach dem Rückgänge der Presse entnommen werden, zu welchem Zwecke die Höhlung des Messers nach oben hin sich etwas erweitert. Die weiche Unterlage von Hirnholz oder Blei bewahrt die Schneide bei dem erforderlichen gänzlichen Durchschneiden vor der Zerstörung. Zuweilen braucht man das Messer in umgekehrter Lage, die Schneide nach oben gekehrt, indem man das Material, oft aus vielen dünnen Lagen bestehend, mit einem Bleihammer schlägt, bis die Ausschnitte im Innern des Messers nach unten fallen. Die Wirkungsweise dieser Messer ist nicht wesentlich verschieden von derjenigen der bekannten Locheisen, die von dem Riemer gebraucht werden, und der Hauer, womit die Klempner kreisrunde Scheiben aus dünnen Blechen ausschlagen.

Gust. Herrmann.

Ausstattung*, der Zeichnungen, s. Zeichnen, technisches.

Ausstecken, Aussteckung, s. Abstecken.

fié

Aussteimmg, Vermarkung der Dreiecksnetze der Landesvermessungen, der Gemarkungs-, Gewann- und Eigentumsgrenzen ist zu deren Sicherung notwendig. Den Grenzvermarkungen haben gütliche Vereinbarungen oder richterliche Urteile über den Verlauf der Grenzen voranzugehen. Sind solche erfolgt, so geschieht die Vermarkung durch verpflichtete Steinsetzer, gewöhnlich vermittelst Steinen, in weichem Boden vermittelst -starker Pfähle, an Felsen, Mauern vermittelst ein- _ gehauener Zeichen. Steine und Pfähle erhalten -bestimmte Grössen, ihre Mitten gelten als die ~

4>— -6-

Grenzpunkte. Bei Aussteinung von parzellirtem _

Gelände sollen die Steine möglichst in geraden -Linien, Steinlinien, gestellt werden, damit ein -verloren gegangener Punkt leicht wieder bestimmt werden kann. Längs der Wege werden die Steine zweckmässigerweise nicht in die Wegkanten, sondern etwas zurückgesetzt, damit sie beim Befahren der Wege nicht beschädigt werden. Durch Messen aller Steinlinien und Einträgen der Masse in die Pläne wird die Wiederauffindung verlorener Punkte ermög-

licht (s. Fig.).

Lubbergcr.

Ausstellungen. Eine Ausstellung ist im allgemeinen eine öffentliche Schaustellung, zunächst zur Förderung des Absatzes und des technischen Fortschrittes. Für die gewerbepolitischen Zwecke wurden solche Schaustellungen, nach dem Vorgänge der Museen Mazarins und der in der Mitte des vorigen Jahrhunderts aufkommenden Gemäldeausstellungen und Vergnügungsjahrmärkte oder Bazare, zuerst in Paris 1798 verwertet und zwar durch Vorführung der damals noch neuen Erzeugnisse der Grossindustrie (die früheren Ausstellungen in London und Prag kommen für die genannten Zwecke nicht in Betracht). Der Gedanke fand in der Folge auch in Frankreich, Oesterreich und Deutschland weitere Ausbildung; Frankreich hatte in der Zeit von 1817 bis 1849 sieben Landesausstellungen, schon damals je in fast fünfjährigen Pausen; die österreichische Industrie hatte solche Landesausstellungen in Wien 1835, 1839 und 1844, die deutsche zuerst je für den einzelnen Bundesstaat 1818 und 1824 in München, Berlin und Dresden, dann für das ganze deutsche Reich in Mainz 1842, Berlin 1844, Leipzig 1851. Ihre eigentliche mächtige Entwicklung aber als Wettbewerb in der Massenreklame nahmen die Ausstellungen erst mit dem Aufkommen des modernen Dampfverkehrs, mit welchem die Aussteller- und Besucherzahl leichter ins Massenhafte wachsen konnte. In gleicher Weise wie die Presse und Börse, sowie die Wanderung über See und in die Grossstädte, ebenso sind die Ausstellungen ein Erzeugnis und ein Gradmesser des Verkehrs. Damit ist zugleich gegeben, dass auch dieses Produkt des Verkehrs, wie jeder andere Fortschritt, nur mit Opfern erkauft werden konnte und von Anfang an ähnlich und aus gleichem Grunde, wie etwa die Eisenbahnen, seine naturgemässen Gegner hatte und noch jetzt hat. Seit 1851 haben Deutschland

Einen Anhaltspunkt über die zunehmende Bedeutung der Weltausstellung gibt die Beteiligung der deutschen Industrie: auf der Londoner von 1851 waren vertreten rund 1300 Firmen, 1855 in Paris 2175, 1862 in London 2875, 1867 in Paris 3388, 1873 in Wien 7524.

Als üniversalausstellungen haben sich ferner bezeichnet, aber nachträglich nicht erwiesen: die „Weltausstellungen“ in Sydney 1879 (mit angeblich 6 Millionen, nach Reuleaux 1,2 Millionen Besuchern), Melbourne 1880 und 1888 (letztere mit angeblich 8 Millionen Besuchern), ferner die in Moskau 1882, in Amsterdam 1883, Nizza und Kalkutta 1884, Antwerpen 1885, New-Orleans 1886, Brüssel und Barcelona 1888, Sydney und Melbourne 1888, Antwerpen 1894; (es waren dies wohl internationale, genauer koloniale, aber keine Weltausstellungen).

Seit Gründung des deutschen Reiches wurde wiederholt, letztmals 1891, die Idee einer Berliner Weltausstellung ernstlich ins Auge gefasst, aber bei der zurückhaltenden Stellung der Grossindustrie und der Reichsregierung immer wieder davon abgesehen, vielleicht zum Glück, da wir so erfahrene Arrangeure wie Paris oder Wien noch nicht besitzen.

Seit dem Wiener Krach von 1873 haben die Weltausstellungen sehr an Sympathien verloren; schon vorher hatte die englische Industrie, die von jeher dem Ausstellungswesen gegenüber eine reservirte .Haltung bekundete, eingesehen, dass für sie auf denselben nichts mehr zu holen sei, und sich deshalb schon 1867 an der Pariser nur dürftig beteiligt; auf den folgenden wurde ihre Beteiligung immer schwächer. Es ist naturgemäss, dass, je mehr der Umfang anschwillt, um so mehr auch die Schattenseiten hervortreten.

von

man

.Dass aber doch auch die Lichtseiten nicht fehlen, beweist schon ein Blick auf obige Tabelle über das Wachstum; hätte die Industrie von den Ausstellungen nicht noch mehr indirekte Vorteile als vor Jahrzehnten, so hätte die scharf rechnende Geschäftswelt schliesslich doch auf diese kostspielige Art Reklame und Repräsentation verzichtet. Der Fehler liegt mehr darin, dass den Ausstellungsgedanken, so gesund er an sich ist, durch geistlose Wiederholungen und Uebertreibungen matt gehetzt hat. Gab man ihm aber eine neue Fassung, z. B. durch räumliche (Bezirks- und Provinzialausstellungen) oder sachliche Beschränkung (Kunstgewerbe, Kleinkraftmaschinen), so nahm er wieder einen ungeahnten Aufschwung.

um (Erfurt 1894, Strassburg 1895, Berlin, Nürnberg, Stuttgart 1896, Kiel 1897 u. s. f.). Auch die Schweiz schliesst sich dem Reigen mit ihren kantonalen Ausstellungen (Winterthur und Luzern 1893, Zürich 1894)

(ausser der Münchener 1854) und Frankreich keine allgemeine nationale Industrie-Ausstellung mehr gehabt, da mit dem Jahre 1851 von England, dessen Industrie sich bisher von den Ausstellungen, abgesehen von einigen kleineren im Jahre 1843 (Manchester), 1845., 1847 und 1849 (je in London) ferngehalten hatte, die schon Jahrzehnte zuvor diskutirte Idee der Weltausstellungen ins praktische Leben übersetzt wurde. Solche fanden seitdem neun statt, nämlich:

Zahl der Besucher (auch der nichtzahlenden) in Millionen.

Zahl der Aussteller in Tausenden.

Einnahmen in; Millionen Mk.

8,2

1.    in London 1851 . . 13,9

9,9

28,1

27,5 (?)

2,4

7,9

15,2

25 (Ueberschuss 3 Mill. Mk.) 42,5 (?)

An Provinzialausstellungen sind speziell im deutschen Reiche in den letzten zwei Jahrzehnten sechsunddreissig veranstaltet worden; mit dem Jahre 1891 hatte so ziemlich jede Provinz ihre Ausstellung gehabt. Nunmehr geht aber seit dem Scheitern des Projekts der Berliner Weltausstellung der Turnus aufs neue im deutschen Reiche

an.

Grössere Ueberschüsse haben erzielt die Provinzialausstellungen in

1881    Breslau .

1882    Nürnberg 1885 Oldenburg 1885 Görlitz 188G Augsburg

1887    Freiburg .

1888    Wien . .

1889    Hamburg

Daneben gibt es aber auch nicht wenige Provinzial- und Spezialausstellungen, deren Geschäftsleitung ganz beträchtliche Unterbilanzen zu stände gebracht hat, so die von Halle im Jahre 1878 (100 000 di.), Frankfurt 1881 (400000 dl..). Nürnberg 1885 (300 000 Л), München 1888 (243000 «Л), Berlin 1889 (100000 *&).

Die gleiche Dezentralisation macht sich auch in England geltend; 1891 z. B. wurden in einer Woche neben den Londoner Ausstellungen noch deren vier weitere von Bedeutung in Liverpool, Saltaire, Manchester und Newcastle eröffnet. Für die deutsche Industrie bedeutet dieselbe eine schädliche Verzettelung von Kraft und Mitteln; eine gut geleitete deutsch-nationale oder Weltausstellung in Berlin hätte in geschäftlicher Beziehung, namentlich auch für unsern Export, und ferner in politischer Hinsicht mehr gefruchtet.

Grösseren Nutzen erbrachte seit 1873 die Konzentration auf bestimmte Gebiete, auf welchen die Technik in den letzten zwei Jahrzehnten die bedeutendsten Fortschritte zu verzeichnen hat. Zu ihnen gehört zunächst das Kunstgewerbe, für das die Münchener retrospektive Ausstellung von 1876 („Unserer Väter Werke“) geradezu epochemachend wirkte. Gleichzeitig war die Idee einer Ausstellung von Motoren und Kleinkraftmaschinen aufgetaucht; ihre Verwirklichung z. B. durch die Ausstellungen zu Erfurt 1877, Dresden, Wien und Steyer 1884, Hamburg, Köln, Mühlhausen i. Th., Nürnberg 1885, Karlsruhe 1886, Königsberg 1887, Glogau und München 1888, Brünn 1894 u. s. w. hat der Beschleunigung des Absatzes und dem kleingewerblichen Fortschritt wesentlich vorgearbeitet; neuerdings (Paris 1876, Wien 1883, Frankfurt 1892) benützte man die Ausstellung zur Propaganda für die Verwertung der Elektrizität als Betriebskraft. Am wirkungsvollsten aber haben sich die landwirtschaftlichen Ausstellungen erwiesen, deren Veranstaltung schon in den dreissiger Jahren begann und im Anschlüsse an die landwirtschaftlichen Kongresse in Bezug auf die Fortschritte in der Maschinenanwendung, in der Pferde-und Viehzucht weiter fruktifizirt wurde (Köln 1865, Paris 1876, Wien 1890). Von diesen drei Ausstellungsarten ist in den letzten zwei Jahrzehnten wohl jede alljährlich in der einen oder andern Stadt unternommen worden. Auf Anregung eines viel erfahrenen Ausstellungstechnikers, M. Eyth, hat die „Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft“ in Berlin für ihr Gebiet seit einem Jahrzehnt die Veranstaltung in nachahmenswerter Weise derart zentralisirt, dass sie eine solche alljährlich in einer andern Stadt Deutschlands übernimmt. Eine neue Seite gewann die Entwicklung des Ausstellungsgedankens mit dem Aulkommen der ständigen Ausstellungen: der Gewerbemuseen (South Kensington 1851), Kunstgewerbe-Ausstellungen (Magazin-Genossenschaften), Exportmusterlager (Stuttgart 1882). Wir verweisen hierüber auf die betreffenden Einzelartikel. — Von anderen Spezialausstellungen sind noch in der Erinnerung z. B. von Export-Ausstellungen die deutsch - brasilianische zu Porto - Allegre 1880 (das unpraktische Projekt einer „schwimmenden Ausstellung“, d. li. eines Exportmusterlagers auf lleisen, von dem 1890/93 in Deutschland und Nordamerika viel gesprochen und geschrieben wurde, wurde Wasser), die Amsterdamer Kolonialausstellung und die Ausstellung des orientalischen Museums in Triest, beide 1883; die sog. nationalen, alljährlich wechselnden Ausstellungen in London (Earls court, 1887 die amerikanische mit Buffalo Bill, 1888 die italienische und dänische, 1889 die spanische, 1890 die französische, 1891 die deutsche); deren Nachahmung wurde von den österreichischen, belgischen und italienischen Industriellen 1893 auch in der Schweiz (Zürich, Genf) versucht, Original und Nachahmung aber litten insgesamt an

1875    Dresden .

1876    München

1878    Hannover

1879    Offenbach 1879 Berlin

1879    Leipzig .

1880    Düsseldorf

1881    Stuttgart

in Taus, von Mk.

in Taus, von Mt.

138

210

32

58

Ol о

h-

50

367

90

30

18

242

400

zu

mangelhafter Organisation. Weiter sei folgender Spezialausstellungen gedacht: für Baugewerbe (Turin 1890, Lemberg 1894), für Hygiene, Unfallversicherung und Rettungswesen (1876 in Brüssel, 1883 und 1889 in Berlin), für Edelmetallwaren (1865 in Birmingham, 1885 in Nürnberg), für Patent- und Musterschutz (1881 in Frankfurt), für Sportwesen (1865 in Boulogne, 1867 in Haag, 1880 in Berlin und 1883 in London, je für Fischerei), Marineausstellung (1868 in Havre, 1871 in Neapel, 1891 in London). Besonders erfinderisch in diesen Spezialitäten erweisen sich Wien und London (South Kensington), in welchen beiden Städten alljährlich derartige Ausstellungen (mit beschränktem Programm) stattfinden. Nur für die 25 Jahre 1852—78 z. B. stellt die Encyclopaedia Britannica (9. Auf!., ßd. 8, S. 805) nicht weniger als 80 Landesausstellungen von grösserer Bedeutung — also ohne die internationalen Ausstellungen — zusammen; seitdem ist deren Zahl noch gewachsen; erfahrungsgemäss kommt heute für den Industriellen und Gewerbepolitiker alljährlich ein halbes Dutzend in Bezug auf die Beschickung oder wenigstens in Bezug auf den Besuch in Betracht.

unter Aus-

Reform des Ausstellungswesens. Seit nicht weniger als vier Jahrzehnten spricht man von einer solchen; geschehen ist in Deutschland noch nichts. Notwendig ist eine Reform nicht nur wegen der schon erwähnten Entkräftung des Ausstellungsgedankens, sondern auch gegenüber einer egoistischen, gleichsam wucherischen Ausbeutung Wehrloser durch die Unternehmer. Die Reklame durch Ausstellungs-Unternehmungen lastet, ähnlich wie das Reklame-Ansinnen mancher Pressunternehmungen, wie eine Art Steuer auf der Geschäftswelt. Die anfänglich so nützliche Einrichtung entartete im gleichen Grade, in dem allmälich die Personen der zum Wettstreit Aufrufenden und der Zweck des Wettbewerbes andere geworden sind. In den ersten Jahrzehnten nämlich, als die Presse und die private Initiative noch schwach war, trat die Regierung natur-gemäss als „Gründerin“ einer Ausstellung auf; seit einigen Jahrzehnten liegt die erste Anregung mehr in der Zuständigkeit der Feststadt, die Durchführung in der eines Vereins, ja sie ist, wie z. B. 1883 in Amsterdam, Gegenstand einer Aktienspekulation geworden. Zugleich hat sich auch in dem Zweck des Ausstellungswesens und damit in der Motivirung der jeweiligen Anregung eine Verschiebung vollzogen: ursprünglich bestand der Zweck in einer dreiseitigen Förderung, nämlich der Kunst und Industrie, dann des Verständnisses des Publikums, endlich des Ruhmes der Nation; heute handelt es sich nicht mehr um die hohe Politik, sondern um die „Gloire“ der Ausstellungsstadt. Mit dem Anwachsen der Grossstädte wurden mehr und mehr die scheinbar spontan aus dem blühenden Stand von Kunst und Gewerbe hervorgewachsenen Feste das Glied eines Systems nicht nur der staatlichen, sondern auch der kommunalen Politik, sie wurden ein Werkzeug der Fremdenindustrie. Diese Entwicklung ist die Folge der schon erwähnteji systemlosen und schablonenhaften Handhabung des Ausstellungsgedankens, unter der er entkräftet und degenerirt ist; andererseits ist ein Wettbewerb der Städte entstanden in Erhebung eines Tributs von der Industrie; unter Ausnützung der zersplitterten Konkurrenz — eine Spekulation hierauf liegt jeder Ausstellungseinladung zu Grund Übung einer Art Bann oder Monopol. Man redet da und dort von einer Verstaatlichung des Inseratenwesens, dringender wäre eine solche des in den Ausstellungen sich darbietenden Reklamemonopols.

Dieses Monopol kann nur durch eine aktive, planmässige und allezeit schlagfertige Ausstellungspolitik gebrochen werden. Hierzu bedarf es allerdings eines Stabes erfahrener Ausstellungstechniker, den die Reichsregierung immer noch nicht zur Seite hat. Den mächtigen nichtgewerblichen Interessen gegenüber ist es heute eine besondere Kunst erfahrener Gewerbepolitik, neue Arten des Ausstellungswesens zu ersinnen, bei denen sich die Industriellen auf billigste Weise mit dieser alljährlichen Tributerhebung abfinden können; die Entrepreneure sollen zuerst darlegen, ob sie sich diese schwere Kunst angeeignet haben, dann die nötigen Garantien bieten, z. B. bezüglich des Preisgerichts, der Rücklieferung der Ausstellungsgegenstände, der nachträglichen Verwertung der Ergebnisse, welche erst den Abschluss einer Ausstellung bilden u, s, w, Ein

solches Verlangen durchzusetzen, wäre den verschiedenen Interessentenverbänden ein leichtes. Ebenso leicht wäre eine Organisation der der Massenindustrie angehörigen Verbände (Hütten- und Eisenwerke, Spinnerei, Bierbrauerei, Sprit-, Papier- und Zuckerfabrikation), deren Stapel-und Gebrauchsartikel nach Muster gehandelt werden und die von einer öffentlichen Ausstellung auch schlechterdings irgend einen Vorteil nicht erwarten können, dahingehend, dass die Mitglieder sich solidarisch unter Festlegung einer Konventionalstrafe verpflichten, keine allgemeine Ausstellung zu beschicken; die einzig der Natur der Produktion entsprechende Ausstellung ist zunächst das Musterlager des Agenten, das nur von ernsten Kunden aufgesucht wird, eventuell ab und zu eine internationale Fachausstellung. Die gleiche „Abstinenzpolitik" könnten noch andere Industriezweige, z. B. die Buchdruckerei, die Uhrmacherei, Pianofortefabrikation u. a. mit Erfolg durchsetzen. Mit der Zeit wäre es den anderen Interessentenverbänden möglich, den Uebereifer mancher „Gründer“ dadurch zu dämpfen, dass sie prinzipiell das Ansinnen einer Platz miete zurückweisen. Die Gründer, welche die Ehren allein beanspruchen und einheimsen, sollen auch die Gründungskosten selbst tragen, nicht den Ausstellern aufladen. Endlich brächte das Zusammenstehen bei dein Arrangement (Kollektivausstellung, Vorführung des Arbeitsprozesses), bei der Vertretung während der Ausstellung, bei der Verwertung des Ergebnisses (z. B. für Submissionen) mehr Erfolg und eine wesentliche Verringerung der Kosten. Die mittleren Industriellen, welche noch den Hauptnutzen Ausstellung haben, sind in der Anwendung dieses Reklamemittels noch so ungeschickt, dass sie für die Ausstellung von Bravourstücken Summen ausgeben, die nie wieder hereingebracht werden können; es ergreift sie — wie die Ausstellungsstadt Association niedergehalten werden kann.

von einer

immer wieder eine Ueberspekulation, die allein durch die

Ein Bedürfnis für ein solches Zusammengehen zeigte sich schon auf der ersten Londoner, dann auf jeder folgenden Weltausstellung (vergl. „The Worlds Exposition Exhibitors Representing Co.“, Chicago 1893); vielleicht bringt die zunehmende Schädigung der Einzelinteressen doch noch ein solches zu stände. Die hauptsächlichste Reform allerdings läge in Deutschland darin, dass die Reichsregierung zielbewusst eingriffe.

Heute schon sollte die Industrie, wenigstens auf einem Punkte, der die Reichsregierung zu nichts verspflichten und doch viel nützen würde, bestehen, darauf nämlich, dass sie die fach wissenschaftliche Bearbeitung, die nachträgliche Verwertung des auf den Ausstellungen gebotenen Materials, sowie die kaufmännische Ausnützung der Erfolge (ständige Ausstellungen, Exportmusterlager) systematisch betreibt. Mustergiltig war dies schon 1867 von der französischen und österreichischen Regierung auf der Pariser Ausstellung organisirt. Verdienstliches in dieser Beziehung wurde auf deutscher Seite bisher fast ausschliesslich von privater Seite geleistet, so vom Verein deutscher Ingenieure und von Lessing 1893 für die Ausstellung in Chicago, von Wilhelm Mohr (über Antwerpen 1883), Fr. Pecht (über Paris 1867 und 1878, Wien 1873), Ludwig Pfau (über Paris 1878), Lützow (Kunst und Kunstgewerbe, Leipzig 1875), L. Pietsch (Drei Ausstellungen in Nord und Süd, 1885), Lothar Bucher (über die Londoner Ausstellungen von 1851 und 1862).

Huber.

Litteratur : Huber, Die Ausstellungen und unsere Exportindustrie, Stuttgart 1886. — Exner, Die Aussteller und die Ausstellungen, 2. Auf!., Weimar 1872. — Proudhon, Exposition perpétuelle, Paris 1855, wieder abgedruckt in Mühlberger Studien, 1891, S. 72—129. — Colmont, Histoire desexpositions, Paris 1853 (unkritisch). — Reuleaux, Der Weltverkehr und seine Mittel, 2. Aufl., Leipzig 1889, Bd. II, S. 71—435 (Umfang der Schilderungen steht weit über dem Werte des Inhalts). — Beer, Geschichte des Welthandels, Wien 1860, 1. Abt., S. 67.

Ausstockliiig von Wald und Baumpflanzungen und Ausgrabung aller Baumwurzeln ist als Vorbereitung jeder Kulturveränderung auf bisher bestocktem Boden notwendig.

Ausstopfmesser, ein in manchen Gegenden benütztes, messerartiges Pflastergeräte. Es dient zum sorgfältigen Verfüllen der Pflastersteinfugen mit Pflastersand. Nachdem das Pflaster gesetzt und vor dem Rammen mit nötigenfalls gesiebtem Saud bedeckt ist, wird die Spitze des Ausstopfmessers in die Steinfugen eim

geführt und durch rüttelnde Bewegung das Eindringen des aufliegenden Sandes in die Eugen bis zu möglichster Füllung derselben bewirkt.

Bräuler.

Gust. Herrmann.

Ausstossfeile ist eine von den Kammmachern zur Ausarbeitung der bereits mit Zähnen versehenen Kämme gebrauchte Feile von geringer Breite (12—15 mm) mit eingefeilten, etwas schräg gestellten Zähnen, wie sie für Horn gebräuchlich sind. S. auch Feilen.

Ausstossrohre, s. Torpedoarmirung.

Ausstrahlung, von einem Punkte nach verschiedenen Lichtungen hin erfolgende Ausbreitung; Ausstrahlung des Lichts, s. unter Licht; Ausstrahlung von Wärme an der Erdoberfläche, s. Geothermik.

Ausstrecken, s. Schmieden.

Ausstreichen, Aus g eh en, s. unter Schicht.

Ausstreichfeilen, s. Feilen.

Ausstreifen, der Fische, s. Fischzucht, künstliche. Ausstreuvorrichtung, s. Reihensämaschine.

Albert Frank.

Ausströmungskanal des Lokomotiv-Dampfcylinders. Der aus dem Dampfcylinder ausströmende Dampf entweicht zunächst durch den Einströmungskanal, durch welchen er eingetreten ist, und die Schiebermuschel in den Dampfausströmungskanal und von da weiter durch das Ausströmungsrohr und das Blasrohr in den Schornstein. Der Querschnitt des Ausströmungskanals wird durch den Dampfschieber um so mein* verengt, je mehr dieser den der Dampfeinströmung dienenden Kanal geöffnet hat, bezw. je mehr er sich zu diesem Zwecke aus der Mittellage entfernt hat. Man benützt daher die Weite des Ausströmungskanals meist so, dass bei stärkster Abweichung des Schiebers aus der Mitte die Oeffnung des Ausströmungskanals noch etwa gleich der Einströmungskanalbreite ist. Den Querschnitt des Ausströmungskanals macht man bei Güterzuglokomotiven etwa 0,12 der Kolbenfläche, bei Schnellzuglokomotiven etwa 0,14 der Kolbenfläche. Seine Länge gleich der der Einströmungskanäle, nämlich etwa 0,75 des Dampfcylinderdurchmessers.

Alisströmuilgsrohr, bei Lokomotiven, s. Dampf 1 eitungsrohre.

Ausstürzen, 1. einen Grubenbau, s. v. w. ihn ausfüllen (versetzen):

2. ein Fördergefäss, s. v. w. dasselbe entleeren.

Aussüssen, s. unter Aus lau gen.

Austern. Die echten Austern kommen auf der nördlichen Erdhälfte in etwa 60 Arten an den Meeresküsten von' 65° n. Br. bis in die Tropen in einer Tiefe von 2—50 m vor, sind meist im Alter von 12 Monaten geschlechtsreif und mit 3 Jahren zu marktfähiger Ware herangewachsen, erreichen aber durchschnittlich ein Lebensalter von 10—12 Jahren. Die wichtigste Spezies ist die an den europäischen Küsten vorwiegend sich aufhaltende gemeine Auster (Ostrea edulis L.). Sie lebt gesellig, an den ihr zusagenden Stellen oft in grosser Zahl, sog. Austernbänke bildend. Sie vermehrt sich in der wärmeren Jahreszeit (meist in den Monaten Mai bis August). Eine geschleclitsreife Auster lässt jährlich ¹/₂—2 Millionen Junge zwischen ihren Schalen heraus, ohne sich weiter um dieselben zu kümmern. Da die aus den Eiern entstehenden, den ausgewachsenen Austern wenig ähnlichen Larven in dieser Entwicklungsperiode sich sehr lebhaft bewegen und munter bis an die Oberfläche des Wassers heranschwimmen, können sie sich in grosser Entfernung von den ursprünglichen Bänken ansiedeln, werden auch wohl durch Meeresströmungen auf weite Entfernungen entführt. Die Larven sind in dieser Zeit vielerlei Gefahren ausgesetzt; ein grosser Teil derselben wird von ihren zahlreichen Feinden, insbesondere von Seesternen, Seeigeln, Baubfischen und verschiedenen Krebsarten verzehrt. Die Beweglichkeit der Larven, welche dadurch ermöglicht wird, dass dieselben in der ersten Lebenszeit ein eigenartiges Schwimmorgan besitzen, das sog. Segel, das wieder verschwindet, ist jedoch nur von kurzer Dauer. Bald sucht sich die junge Brut an Muschelschalen, Steinen oder auch wohl Holzteilen (sogen. Pfahlaustern) festzusetzen. Die Befestigung erfolgt dadurch, dass eine von der Auster abgesonderte kalkhaltige Substanz durch die linke (gewölbte) Schale hindurchgeschwitzt wird. Da diese Sekretion eine regelmässige und dauernde

ist, wird die Vereinigung mit dem ausgewählten Standort eine um so innigere und festere, je länger dieselbe bestellt. Die Austern können sich somit nur an solchen Stellen im Meere halten, wo feste Gegenstände zum „Anwachsen“ vorhanden sind, wo der Grund hart und fest ist, wo die Strömung immer wieder neue Nahrung (mikroskopisch kleine Pflanzen und Tiere, sowie in Zersetzung begriffene organische Substanzen) herbeischafft, wo Schlamm und Sand sich nicht ablagern, eine üppige Entwicklung von Pflanzen nicht stattfinden kann, und wo strenger Frost, gegen den die Austern sehr empfindlich sind, nicht auftritt. An den bewegten und von starken Sturmfluten sehr häufig heimgesuchten deutschen Küsten und bei unserem rauhen Klima, insbesondere mit Rücksicht auf die nicht selten auftretende grosse Winterkälte und starke Eisbildung, gedeihen die Austern weniger gut als in anderen, an geschützten Buchten reichen Meeren und in milderem Klima. Dass die Austern in der Ostsee nicht Vorkommen, dürfte einerseits auf den geringen Salzgehalt des Wassers, andererseits darauf zurückzuführen sein, dass hier Ebbe und Flut fehlt. Dagegen sind ca. 50 Austernbänke von je ca. 100 m Breite und ca. 1000 m Länge an 2—10 m tiefen Stellen an der Westküste Schleswigs vorhanden [4]. Nach Zahl und Ausdehnung grössere Austernbänke sind an der englischen, französischen und norwegischen Küste ; die bei weitem ergiebigsten finden sich aber auf nordamerikanischem Gebiet, wo die Auster zu einem wirklichen Volksnahrungsmittel geworden ist [2], [5].

Da die Austern nicht nur sehr nahrhaft (21—23 °/₀ Trockensubstanz von einer Zusammensetzung, welche etwa derjenigen der besten Fischarten entspricht), sondern auch als Leckerbissen sehr beliebt sind und teuer bezahlt werden [3], hat man schon im Altertum und unausgesetzt bis auf unsere Zeit verschiedene Methoden zu ihrer Vermehrung und Ausbreitung in Anwendung gebracht,    П

welche jedoch nur unter ganz bestimmten Verhältnissen ein günstiges    II

Resultat ergeben haben, während sehr viele Versuche misslungen sind, Austern an Stellen, wo sie von Natur nicht Vorkommen, anzusiedeln. Um die umherschwärmende Brut zu veranlassen, sich anzusetzen und Bänke j zu bilden, werden in der Nähe der natürlichen oder künstlich bereiteten I Bänke an flachen oder wenig tiefen Stellen des Meeres geeignete Gegen- j stände (Steine, Dachziegel, Austern-und Muschelschalen u. dergl.) nieder-gelegt bezw. versenkt oder Holzteile (Baumäste, Holzbüschel, Faschinen, I auch wohl Lattenkästen) an Pfosten, welche in den Meeresgrund zur Zeit j J der Ebbe eingeschlagen wurden, befestigt oder durch Belastung mit | schweren Gegenständen in der den Austern zusagenden Tiefe erhalten. || Geschlechtsreife Austern werden auch wohl in passende abgeschlossene || Teiche gebracht und die hier gewonnenen Jungen, nachdem sie

während der gefährlichsten Periode vor ihren Feinden geschützt z' worden sind (Schutzbrütung) entweder ins Freie gesetzt oder in

Mastteichen aufgezogen. Am zweckmässigsten hat es sich erwiesen, feirfi

Awewet Fig. 1.

Austern- oder Muschelrechen.

__П

die natürlichen Austernbänke eine gewisse Zeit lang zu schonen (d. h. nicht abzufischen) und von Zeit zu Zeit von Schlamm,

Pflanzen und schädlichen Tieren zu reinigen [2], [4], [5].

KUL⁴¹

Was den Fang der Austern betrifft, so kann ein Teil derselben zur Zeit der Ebbe von Hand gesammelt oder bei geringer Wassertiefe und genügender Klarheit des Wassers mit einer langgestielten Zange oder einer mit einem kleinen Beutel versehenen Harke (Fig. 1) heraufgeholt werden. Allein die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Anwendung diesei schonenden und daher beson-

ders empfehlenswerten Methoden der Austernernte

Fig. 2.

finden Sich leider Verhält- Wnischer Austemschraper.

nismässig nur selten. Im trüben Wasser und bei grösserer Tiefe können die wertvollen Schalentiere nur mit Hilfe des sog. Austernschrapers (Austernkratzers, Fig. 2) an die Oberfläche gebracht werden. Durch die Vorwärtsbewegung dieses Schleppgerätes werden die Austern am Meeresgründe von ihren Anhaftungs-

punkten gewaltsam abgerissen und in einen Beutel, der erheblich breiter als hoch und dessen vorderer Band, sowie Unterseite mit Eisen stark beschlagen vgjL ist, gesammelt. Zum Schleppen eines und besonders mehrerer Austernschraper (Eig. 3) sind schwere Fahrzeuge notwendig [1]. Meist werden für diesen Zweck vollgedeckte einmastige Segelschiffe benützt. Ehe die Austern zum Verkauf gelangen, werden sie, um ihnen einen angenehmen Geschmack zu verleihen, gewöhnlich erst einige Zeit in geeigneten, mit Brackwasser gefüllten Bassins untergebracht und auf das sorgfältigste abgespült.

Die Austernzucht gewinnt in volkswirtschaftlicher Beziehung к    stetig an Bedeutung, namentlich in den Ländern, wo die Zucht nicht

j\.    mit Schwierigkeiten verknüpft ist. So betrug beispielsweise der Ver-

Fig. 3.

Austeinfischerfahrzeug mit 4 Schrapern.

gehören, nehmen 13000 ha ein, wozu noch 1940 im Privatbesitz kommen. Beben den alten, weltberühmten Zuchtanstalten von Cancale (bei St. Malo), Courpules und Marennes (Charente) entstehen neue, so die Austernzucht von Arcachon westlich von Bordeaux, wo 200 ausgebeutete und 15259 ausbeutungsfähige Hektar sich befinden und wo im Jahr 270 Millionen gewonnen werden. Dann sind noch zu nennen: Sables d’Olonne (südlich von Nantes), Belon und Lorient. An allen diesen Plätzen gedeiht die französische Auster. Nun gibt es aber auch noch eine schlechtere Sorte, die portugiesische. Ursprünglich an der portugiesischen Küste gefunden, wurde sie durch ein Schiff, das durch den Sturm getrieben wurde, in die Gironde verschleppt. Diese Auster verdrängte hier und in der Bretagne die französische; leider ist sie weniger beliebt, da sie vorzüglich im Schlamm gedeiht und davon einen nicht angenehmen Geschmack annimmt. Trotzdem wird sie auch gefischt und verkauft, so im Jahr 1889 73 Millionen und 1890 sogar 637 Millionen Stück, was einen Erlös von 843000 Frcs., bezw. von 1 Million einbrachte. Erheblich grösser als in Frankreich ist der Austernverbrauch in England, wo allein in London alljährlich fast eine Milliarde Stück auf den Markt kommen. Als die besten echten englischen Austern gelten die aus den Züchtereien von Whitstable kommenden, dann die von Colchester (sogen. Grünbärte) und von Essex [6]. Am stärksten ist der Austernverbrauch in Nordamerika, den man auf rund 4 Milliarden im Jahr schätzt.

'Cÿ/N. brauch 1890 in Frankreich 823 Millionen Stück; ausgeführt wurden '% u ausserdem 347 Millionen und 183 Millionen an die Züchtereien abgegeben, so dass im ganzen 1353 Millionen gewonnen wurden, welche einen Wert von 13 Millionen Frcs. hatten. Die Austernzucht beschäftigt zurzeit in Frankreich 300000 Menschen. Die Austernanlagen, welche dem Staat

Siegliti.

, Litteratur : [1] Bertram, The^ harvest of the sea, 3. Aufl., London 1873. — [2] Broca, Etudes sur l’industrie huîtrière des Etats-Unis. 2. Aufl., Paris 1865. — [3] Busch, Der gerechte und vollkommene Austernesser, 2. Aufl., Hannover 1878. — [4] Möbius, Ueber Austern- und Miesmuschelzucht und die Hebung derselben an den norddeutschen Küsten, Berlin 1870; Derselbe , Die Auster und die Austernwirtschaft, Berlin 1877. — [5] Sturz, Austernbetrieb in Amerika, Frankreich und England mit Hinblick auf die deutschen Nordseeküsten, Berlin 1868. — [6] Tolle, die Austernzucht und Seefischerei in Frankreich und England, Berlin 1871.

Austiefen, s. Blechbearbeitung.

Austorfung, s. Torfgewinnung.

Austragen, in cler Aufbereitung das in dem Pochtroge klar geschlagene Erz durch das im Austrageloch befindliche Vorsetzblech mittelst AVasser hindurchspülen. Der dem Austrageloch zunächst befindliche Stempel heisst daher auch Austragstempel (Austräger).

Australisches Gummi, s. v. w. Akaroidharz (s. d.).

Austritt, im Bergbau der ausgeschnittene Weg in einem Torfstich, durch welchen die .Karren ausfahren.

Austritt (Austrittsstufe), im Bauwesen, oberste Stufe einer Treppe, auch letzte Stufe vor einem Podest.

Vergl. Wetterprognose und Sturm-

Ausübende Witterungskunde. Als solche bezeichnet man die Aufstellung von Wetterp r o gn о sen und den Erlass von Sturmwarnungen seitens der meteorologischen Zentralstellen.

w a r n u n g e n.

Litteratur: J. van Bebber, Handb. d. ausübenden Witterungskunde, Stuttgart 1885, 2 T.

Aus- und Einfalirtsweclisel, s. Bahnhöfe.    Grossman«.

Auswässerung, s. Freibord.

man ein Schiff, welches vorzugsweise die Beförderung von Auswanderern in überseeische Länder bezweckt. Für die Erbauung und Einrichtung dieser Schiffe bestehen besondere Vorschriften und Gesetze, welche in der .Hauptsache folgende Punkte festsetzen: Baumbedarf für

Auswandererschiff heisst

jeden Passagier, Menge des Proviants, Bau. der Schlafstellen, Art der Ventilation, der Beleuchtung, der Koch- und Lazareteinrichtung, der Aborte, Zahl der Rettungsapparate etc.

Litteratur : Johow, Hilfsbuch f. d. Schiffsbau, Berlin 1884.    Tj. Schwarz.

Aliswaschbolzen sind kegelförmige, mit Gewinde versehene Messingbolzen mit einer Länge von etwa 50 mm, einem grössten Durchmesser von etwa 50 mm, einem kleinsten Durchmesser von etwa 34 mm zum Verschluss der Auswaschlöcher (s. d.). Zum Anziehen des Auswaschbolzen dient ein quadratischer Ansatz von etwa 36 mm Quadratseite.    Albert Frank.

Auswaschen (Absüssen), in der Chemie die Entfernung der löslichen Bestandteile einer Substanz durch Behandlung mit einem Lösungsmittel; s. unter A uslau gen. — In der Elösserei, das geflösste Holz aus dem Wasser nehmen. — Im Bauwesen s. v. w. den Grund unterspülen.

Albert Frank.

Auswaschen des Lokomotivkessels. Das Kesselspeisewasser, mag es aus Flüssen oder Quellen entnommen sein, führt stets fremde Bestandteile mit sich, die teils mechanisch beigemengt, teils aufgelöst Vorkommen. Wird das Wasser im Kessel verdampft, so entweichen die Wasserteilchen, während die Unreinigkeiten Zurückbleiben, durch das nachströmende Speisewasser sich immer mehr ansammeln, zum Teil sich als schlammige Absonderungen, zum Teil als Kesselstein bildende Niederschläge aus dem Wasser ausscheiden und an den Wandungen des Kessels, der Feuerkiste und der Siederohre ansetzen. Solche Ablagerungen sind aber schlechte Wärmeleiter und erschweren deshalb den Durchgang der Wärme, sie verlangen zur Erreichung der nötigen Verdampfung eine stärkere Erhitzung der Kesselteile und lassen die Verbrennungsgase unter höheren Temperaturen in den Schornstein entweichen. Feuerkiste und Siederöhren leiden deshalb durch den Kesselstein und der Nutzeffekt der Lokomotive wird verringert. Um diesen Ablagerungen entgegen zu wirken, muss das Wasser in gewissen Zwischenräumen und zwar je nach der Güte des Kesselwassers und nach der Inanspruchnahme der Lokomotive in Zeiträumen von 8 bis 14 Tagen bezw. 800 bis 1400 Fahrkilometern der Lokomotive abgelassen und müssen die Ablagerungen thunlichst durch Abkratzen und Ausspritzen beseitigt werden. Dies geschieht in der Weise, dass man den Kesselstein mit Hilfe eines durch die Beinigungs-löcher eingeführten, am Ende hakenförmig gebogenen Drahtes abkratzt und sodann durch einen kräftigen Wasserstrahl mit dem Schlamm zugleich fortspült. Bei dem Ablassen des Kesselwassers sind rasche Temperaturwechsel der Kesselteile zu vermeiden, weil diese schädliche Spannungen und Undichtigkeiten herbeiführen können. Das Ablassen des Wassers soll daher erst geschehen, nachdem die Lokomotive etwa 12 Stunden ohne Feuer gestanden hat und genügend abgekühlt ist. Will man diese Zeitdauer abkürzen, so lässt man zunächst nur so viel Wasser ab, als man mittelst der Dampfstrahlpumpen nachfüllen kann, und kühlt so den Kessel allmälich ab. Hat das Wasser sich auf 60° C. abgekiihlt, so darf man es unbedenklich ablassen. Das Ablassen geschieht durch die am unteren Teile des Feuerkistenmantels angebrachten Ablasshähne (s. d.), während das Ausspritzen und Auskratzen der Ablagerungen durch die Auswaschlöcher (s. d.) erfolgt.

Aliswasclilöcher der Lokomotivkessel dienen dazu, den Kessel von Schlamm und Kesselstein zu reinigen. Sie bestehen teils aus kleinen, durch Schraubbolzen oder durch Luken geschlossenen Löchern, teils aus handweiten Oeffnungen, welche durch schmiedeiserne Deckel mittelst Stiftschrauben geschlossen werden. Die kleineren Auswaschlöcher werden da angebracht, wo die meisten Ablagerungen stattfinden, mithin am unteren Ende des Feuerkistenmantels, dicht über dem Verbindungsrahmen der kupfernen Feuerkiste mit dem Feuerkistenmantel, und zwar sowohl in den Ecken, als in den Seitenwänden, sowie in der Mitte der vorderen Bohrwand unterhalb der Siederohre. Durch die Ecklöcher im Feuerkistenmantel lassen sich die über dem Feuerkistenrahmen abgelagerten Teile gut erreichen, während man von der Bauchkammer aus den unteren Teil des Langkessels reinigt (s. Auswaschen).

Der Verschluss der Auswaschlöclier erfolgt vielfach durch kegelförmige,

mit Gewinde versehene Messingbolzen mit einer Länge von etwa 50 mm und einer Stärke von 50 bezw. 34 mm. Zum Anziehen dient ein quadratischer Ansatz, von etwa 36 mm Quadratseite. Doch hat diese Anordnung den Uebel-stand, dass bei Beschädigung der Gewindegänge die Dichtung der Löcher erschwert wird. Zweckmässiger sind deshalb ovale Reinigungsöffnungen, die durch entsprechende Luken geschlossen werden. Diese Reinigungsluken werden meist nach innen durchgeschoben und dann von innen her vor die Oeffnung gebracht, damit der Kesseldruck die Luke anpresst. Das Anziehen geschieht durch

Fig. i.

Fig. 2.

eine mit der Luke fest verbundene Schraube und einen über die Auswaschöffnung gesetzten Bügel, der der Schraubenmutter zur Unterlage dient. Die Dichtung wird durch umgelegte Hanfringe und Mennige erreicht. Fig. I—4 stellen solche Auswaschluken in */₃ der natürlichen Grösse dar, wie sie bei den Normallokomotiven der preussischen Staatsbahnen zur Anwendung kommen. Bisweilen werden die Luken auch von aussen vorgesetzt. In diesem Falle ist die Schraube mit einem Bügel versehen, der sich von innen gegen die Kesselwand setzt. Der Schraubbolzen tritt alsdann

durch die Luke, welche der Schraubenmutter als Unterlage dient. Die oben erwähnten, etwas Ц grösseren Oeffnungen werden oberhalb der Feuerkistendecke angebracht, Fig. 3. um auch diese gut reinigen zu können.

Auswechseln der Balken. An den Stellen, an welchen Schornsteine, Aufzüge, Abtrittschläuche, Treppen u. s. w. die Gebälke durchdringen, sind — entsprechende Oeffnungen auszusparen, was durch I Auswechseln einzelner Balken geschieht. Es ist also z. B. Balken M (vergl. Fig.) bei m abzuschneiden und mit einem Brustzapfen in den Wechselbalken N einzulassen, welcher Wechsel seinerseits wieder in die Balken P und Q eingezapft wird. Diese letzteren sind je nach der Belastung, welche sie erhalten, breiter zu nehmen als die übrigen Balken. Ueber jeden solchen Wechselstoss wird eine Klammer geschlagen (vergl. Balkenlage). Auch in Sparrenlagen ist für Schornsteine und Dachlichter Auswechslung erforderlich.

Auswechselrahmen sind diejenigen Teile einer eisernen Tunnelrüstung, welche die Auswechslung dadurch erleichtern sollen, dass diese Teile des vorläufigen Ausbaues ohne weiteres durch die entsprechenden Teile des endgiltigen Ausbaues — der Mauerung r ü stun g.

Fig. 4.

Albert Frank.

с¹

ersetzt werden können. Näheres s. Eisen-

von Oer.

Auswechslung der Zimmerung eines Tunnelbaues, macht sich beim Einbau der Lehrbögen (s. d.) und dem Ersatz des vorläufigen Ausbaues durch den endgiltigen — die Mauerung — erforderlich. Insofern hierbei die Wegnahme tragender und stützender Teile der Zimmerung notwendig wird, muss für die vorherige Uebertragung des Gebirgsdrucks auf die Lehrgerüste gesorgt werden. Näheres hierüber s. unter Tunnelmauerung.

Ausweichgleise (Nebengleise), s. Bahnhöfe.

Auswindemaschiuen, s. v. w. Ausringmaschinen (s. d.).

Aus wintern, der jungen Pflanzen infolge des Frostes, s. Ausfrieren.

Auswittern (A usblühen, Eff 1 or eszir en), das Entstehen eines lockeren kristallinischen, gewöhnlich weisslichen Anfluges auf der Oberfläche poröser Körper beim Austrocknen derselben. Die Flüssigkeit, welche die Körper durch-dungt, führt lösliche Substanzen desselben in Lösung über. Durch Kapillarität an die Oberfläche gelangt, verdunstet das Lösungsmittel und die gelöste Substanz kristallisirt. Auf diese W eise bildet sich z. B. ein Anflug von Traubenzucker

•von Oer.

auf getrocknetem süssen Obst, auf Mauern ein solcher aus verschiedenen Salzen (Mauerfrass). — Als Auswittern bezeichnet man ferner das Emporsteigen eines kristallisirenden Salzes (z. B. Zinkvitriol, Salmiak, kohlensaures Natron, doppelt-scliwefelsaures Kali etc.) aus seiner Lösung an den Gefässwänden. Diese Erscheinung beruht darauf, dass die Kristallisation am oberen Rande der Salzlösung beginnt, die Lösung sodann zwischen den Kristallen und der Gefässwand wie in Kapillaren aufsteigt, an der Oberfläche verdunstet und neue Kristalle absetzt, diese in der gleichen Weise wieder Lösung aufsaugen u. s. w., bis die gesamte Lösung verdunstet ist. Auf diese Weise überschreitet das kristalli-sirende Salz nicht selten den Rand des Gefässes und steigt auf der äusseren Seite desselben wieder herab. Zur Verhütung des Ausblühens fettet man den Gefässrand ein.

Aus Wringmaschinen, s. v. w. Ausringmaschinen (s. d.).

vom

an

Auswürflinge, vulkanische, entstehen dadurch, dass im Krater eines Vulkanes Teile des glutflüssigen Magmas oder einer durch Druck von unten eben geborstenen harten Oberflächenkruste des Magmas oder von den Wänden des Kraters losgerissene Gesteinsbruchstücke durch den von innen und unten wirkenden Druck aus dem Krater emporgesclileudert werden und auf dessen Aufschüttungskegel und in weiterer Umgebung niederfallen. Gewöhnlich geht die Bildung ausgedehnter Auswurfsmassen einer Eruption voraus. Ihre Zusammensetzung richtet sich nach der Beschaffenheit der dem auswerfenden Vulkan gerade eigentümlichen Lavamassen. Sind die Laven an Kieselsäure arme und an Magneteisen reiche Gesteine, dann werden die Auswürflinge ein basaltisches Aussehen haben, dunkelgrau, braun oder schwarz;" sind die Laven kieselsäurereich (Trachyte), so werden die Auswürflinge hell gefärbt, grau, weiss, gelblich sein. Meist enthalten sie viel Glas, Augit, Leucit, Olivin, Feldspat, Magneteisen u. s. w. In ihrer Anhäufung und späteren Verfestigung bilden sie geschichtete Tuffe, in der engern Umgebung des Kraters gröber als in der weitern. Man unterscheidet je nach der Grösse des ausgeworfenen Materials: 1. Vulkanische Asche, feinsandige bis staubartige Massen. Als das leichteste und feinste Material wird es auch am weitesten fortgetragen. 2. Vulkanischer Sand. Auswurfsmassen von sandiger bis etwa erbsengrosser Beschaffenheit und der Zusammensetzung, wie sie im allgemeinen die Lava des Vulkanes hat. In der Umgebung der erloschenen Eifeier Vulkane wurden viele sandige Auswurfsmassen angehäuft, welche als vorzüglicher Bausand zur Mörtelbereitung Verwendung finden. 3. Rapilli, (Lapilli), nuss- bis zollgrosse, meist poröse und glasigschaumige Brocken von runder Form mit eingeschlossenen Kristallen von Silikaten. Sie wechsellagern meist mit Sand und werden, wenn schaumig und porös, wie grober vulkanischer Sand mitunter zur Herstellung von Schwemmsteinen benützt (Bimsstein - Rapilli). 4. Vulkanische Bomben, grössere Brocken von Lavamassen, die, je nachdem sie in der Luft schon erkaltet sind oder noch in mehr oder minder weichem Zustand zu Boden fallen, verschiedene Formen zeigen, im ersteren Falle oft gedrehte, birnartige, kugelige, im zweiten Falle meist finden- und scheibenartige Formen. Vorwiegend sind auch diese Bomben meist glasartige, schaumige oder schwammartige, aufgeblähte Massen Aussehen der Glas- und Hochofenschlacken. In starken Anhäufungen umgeben sie wallartig den Krater der Vulkane (Eifel, Neuwieder Becken). Die grösseren (Krotze) werden für rauhes Mauerwerk im rheinischen Vulkangebiet vielfach benützt, nehmen ihrer schaumigen Beschaffenheit wegen den Mörtel leicht und geben sehr trockene, feste und verhältnismässig leichte Mauern. Leppia. Ausziehbare Röhrenkessel. Dieses Kessel-system hat allgemeine Verbreitung bei Lokomobilen [

(s. d.) gefunden und wird auch bei stationären Dampf- ij kesseln ausgeführt (vergl. auch Dampfkessel). Die j übliche Form der Lokomobilkessel mit ausziehbaren jjr-p Röhren zeigt nebenstehende Fig., in welcher das

Röhrenbündel bereits vom Kesselmantel getrennt dargestellt ist. Feuerbüchse samt Röhrensystem werden mit dem Kesselmantel bezw. mit der hinteren Kesselwand

40

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Schmitt.

niclit vernietet, sondern verschraubt und die Auflagfläche der Flanschen mit Gummiringen abgedichtet. Durch Lösen dieser beiden Verschraubungen kann die Feuerbüchse mit dem Röhrenbündel herausgezogen werden und ist letzteres dadurch für die Reinigung vollkommen freigelegt und zugänglich gemacht. Gutermuth.

Ausziehen der Pfähle, welche durch Einrammen oder in anderer Weise eingetrieben worden sind, geschieht: a. mittelst Wuchtbaum, wobei der Pfahl mittelst Kette gefasst und durch kräftige Schläge mit schweren Hämmern erschüttert wird; b. mittelst gewöhnlicher Wagenwinde, wenn der Pfahl nicht zu fest im Boden steckt; als Angriffspunkt für die Klauen dient eine um den Pfahl geschlungene, durch eingeschlagene Klammhaken befestigte Kette ; c. mittelst hölzerner oder eiserner Schrauben, welche paarweise unter einem übergelegten starken Querbalken aufgestellt werden ; d. mittelst hydraulischer Presse ; e. indem man den Auftrieb des Wassers benützt, sei es, dass man ein Schiff mit Wasser füllt, den Pfahl daran befestigt und alsdann das Wasser wieder auspumpt, sei es, dass man das eine Ende eines Schiffes schwer belastet, am niedergesenkten Ende den Pfahl befestigt und alsdann die Last nach dem andern Schiffsende bringt; f. am und im Meere durch Wirkung von Ebbe und Flut. Ausziehgleis, s. Bahnhöfe.

Ausziehspitzen (punto tirato, point tiré, drawn work, Lacis), genähte Spitzen, bei denen durch Entfernen von Fäden aus einem dichten leinwand-bindigen Gewebe ein Zellengrund hergestellt und die Erhaltung der rechteckigen Zellenform desselben durch dichtes Umwinden der zurückbleibenden Fadengruppen mit einem Nähfaden gesichert ist. Von den Grundzellen eingeschlossene Musterfiguren werden teils durch grössere quadratische oder sternförmige Stoffreste gebildet, die beim Ausziehen der Fäden zurückgelassen wurden, teils entstehen sie durch Ausfüllung der Grundzellen mit eingenähten, sich kreuzenden Fäden oder dicht an und über einander gelegten Stichen. S. auch

Hugo Fischer.

unter Spitzen.

Ausziehtusche, s. Zeichenmittel.

Auszug, s. Fernrohr, Okular.

um

Auszugsvorrichtungen bei Brücken, Dilatations- oder Kompensationsvorrichtungen, nennt man jene Vorkehrungen, die bei eisernen Brücken von grösserer Spannweite angebracht werden, um die durch Temperaturwirkung hervorgerufenen Längenänderungen in der Fahrbahn auszugleichen. Sie werden insbesondere bei Eisenbahnbrücken notwendig, bei welchen die Schienen mit der Tragkonstruktion in fester Verbindung sind. Man hat sie zwar in einigen Fällen selbst bei grösseren Spannweiten weggelassen, indem man bei der Befestigung . der Schienen dafür sorgte, dass sich die Schienen bei einer Temperaturänderung auf der Tragkonstruktion verschieben können, wobei die Grösse der entstehenden Schienenlücken durch den Spielraum in den Löchern der Laschenbolzen begrenzt wurde. Bei grösserer Länge des dilatirenden üeberbaues ist aber diese Anordnung wegen der dadurch bedingten ungünstigen Erhaltung des Gleises nicht empfehlenswert. Zweckmässiger ist eine vereinzelt (bei der österreichischen Nordbahnbrücke über den alten Donauarm) angewendete Anordnung, bei welcher an dem beweglichen Brückenende einige (vier) verschiebbare kurze Schienen eingelegt sind, welche durch Hebelwerke derart verbunden werden, dass sich die durch die Längenänderungen des Üeberbaues erzeugte Lücke zu gleichen Teilen auf mehrere Zwischenräume verteilt. In den meisten Fällen ist aber bei längeren Brückenüberbauten der Längenausgleich an einen Punkt, an das Brückenende, gelegt und hier durch die Auszugsvorrichtung das Passiren der Schienenlücke unschädlich gemacht. Die Konstruktion dieser Auszugsvorrichtungen findet man verschieden durchgeführt: 1. Die beiden Schienen werden zur Hälfte überplattet, so dass die Badkränze an den Stossstellen eine halbe Kopffläche zur Unterstützung finden. Diese Auszugsschienen erhalten glockenförmiges oder rechteckiges Profil und auf der Innenseite des Gleises werden Zwangschienen angeordnet, den Spurkranz nicht in die Schienenlücke gelangen zu lassen. 2. Eine stoss-freiere Ueberfülirung des Bades über die Schienenlücke, daher weniger rasche Abnützung erreicht man durch die Auszugsvorrichtungen mit Lasche, bei welchen

gewöhnliche breitbasige Schienen durch eine überplattete Lasche derart verbunden sind, dass letztere das Rad beim Uebergang über die Lücke unterstützt, zu welchem Behufe die Lauffläche der Lasche an der Schienenlücke mit sanfter Steigung erhöht ist. Natürlich sind Auszugschienen und Laschen mit Schraubenholzen in länglichen Löchern verbunden. 3. Am vorteilhaftesten für den regelmässigen Uebergang der Fahrzeuge sind die Auszüge mit Spitzschienen, bei welchen die bewegliche Schiene in eine Spitze oder Zunge ausläuft, welche sich an die etwas abgebogene feste Schiene nach Art der Weichenzungen anschliesst. Die Spitzschiene muss hiebei in jeder Stellung fest an die Stockschiene angepresst werden, was durch entsprechende Führung ihres Fusses erreicht wird. Nach dieser Art sind beispielsweise auch die Auszugsvorrichtungen an der Firth-of-Forth-Brücke konstruirt, und zwar ist bei den zwischen den Kragarmen und den Mittelträgern befindlichen eine grösste Verschiebung von 61 cm vorgesehen.

Melatt.

Aliszwickeil, das Ausfüllen der durch die Unregelmässigkeit der Bruchsteine beim Bruchsteinmauerwerk entstehenden Hohlräume mit kleinen Steinen oder Steinsplittern (Zwickern); s. Bruchsteinmauerwerk. Auszwinimascliine, s. Zwirn.

Autograph, s. Hektograph.

1 Teil fein

Autographic, ein Umdruckverfahren auf der Steindruckpresse, vom litho* graphischen Steine oder von einer Zinkplatte, zur raschen und billigen Herstellung von kaufmännischen Zirkularen, Preiscouranten, Plänen, Baurissen etc. Man schreibt oder zeichnet mit lithographischer Tusche oder autographischer Tinte auf gewöhnliches glattes Schreibpapier oder auf präparirtes autographisches Papier ; letzteres kann man sich selbst bereiten, indem man es mit einer Mischung aus 4 Teilen Stärke, 1 Teil Tragantligummi, 2 Teilen Leim pulverisirter spanischer Kreide und l/₂ Teil Gummigutti überstreicht, welche Mischung man nach Auflösung der einzelnen Ingredienzien und Zusammenkochen mit Kleister durch ein Tuch seiht und nach dem Erkalten zum Bestreichen des Papiers mit einem Schwamm verwendet. Ist das Papier trocken, so kann es in Gebrauch genommen werden ; durch zu langes unbenutztes Liegen verliert es an Kopirfähigkeit. Die Schrift oder Zeichnung muss vor dem Ueberdrucken, das am besten auf einen erwärmten Stein oder eine Zinkplatte zu erfolgen hat, auch vollkommen trocken sein; hat man sie (mit der Bildseite natürlich) der Platte zugekehrt, auf eine solche gelegt, so wird das Papier auf der Rückseite mit verdünntem Scheidewasser benetzt und durch die Presse gezogen, worauf Schrift oder Zeichnung nach Ablösung des Papiers und Abwaschen der Kleisterschicht auf Platte oder Stein erscheinen werden und nach schwacher Aetzung in gewöhnlicher lithographischer Weise oder auf besonderen autographischen Pressen gedruckt, auf Zinkplatten auch für die Buchdruckpresse hochgeätzt werden können, in welchem Falle man das Verfahren als Autotypographie bezeichnet. Autographisches Papier ist dem gewöhnlichen Schreibpapier, das keine ganz scharfen Umdrucke gibt, vorzuziehen.    Theod. Goebei.

Autokatalyse ist, nach einer von Ostwald [1] stammenden Bezeichnung, ähnlich wie die Katalyse (s. d.), eine durch die Wirkung von Wasserstoffjonen hervorgerufene innere Reaktion eines Körpers, deren Jonen (s. d.) hier dem sich gewissermassen „selbst katalysirenden“ Körper oder einem seiner Zersetzungsprodukte entstammen. Ist der sich zersetzende oder sich autokatalysirende Körper keine Säure, also nicht im stände, Wasserstoffjonen zu bilden, so kann in völlig reinem Zustande eine Autokatalyse nicht von selbst beginnen, wie z. B. bei Amylacetat, welches jedoch bei spurenweiser Gegenwart von freier Essigsäure durch deren Wasserstoffjonen in Amylen und Essigsäure zu zerfallen beginnt und dann durch die so hervor gerufene Vermehrung der Säure resp. Jonenmenge immer schneller weiter zerfällt. In umgekehrtem Sinne ändert sich die Geschwindigkeit solcher autokatalytischer Reaktionen, deren Verlauf eine Verminderung der Wasserstoffjonen mit sich bringt, wie der Uebergang von Oxysäuren in Laktone, welch letztere keiner elektrolytischen Dissociation unterliegen. Hier verschwinden gleichzeitig mit der (teilweise dissociirten) Oxysäure ihre die Reaktion treibenden Wasserstoffjonen [2]. Bei Reaktionen letzterer

Art gelingt es, durch Zusatz eines Salzes der betreffenden Oxysäure, wenn sie selbst nur schwach dissociirt ist, die Autokatalyse so gut wie aufzuheben, indem so die Menge der Wasserstoffjonen, ihr Dissociationsgrad herabgesetzt wird. Die Autokatalyse ist also nur scheinbar als eine freiwillige Reaktion eines einzigen Körpers oder einer einzigen Art von Molekeln zu bezeichnen, da sie ohne die Gegenwart von Wasserstoffjonen, die ja als selbständige Molekelgattung zu betrachten sind, nicht erfolgt. Dem entspricht auch, dass sie nicht der Geschwindigkeitsgleichung unimolekularer Reaktionen, sondern der bimolekularer folgt (vergl. Artikel Reaktionsgeschwindigkeit).

Litteratur : [1] Бег. d. Kgl. Sachs. Ges. d. Wissensch. 1890, S. 189.— [2] Hjelt, Ber. d. deutsch, chem. Ges. 24, 1236; Henry, Żeitschr. phys. Chem. 10,96; Collan, ebenda 10, 130 (1892). Abegg.

Autoklaven, Druckkessel, sind Gefässe, in welchen Chemikalien zum Zweck der gegenseitigen Einwirkung auf eine oberhalb ihres Siedepunktes liegende Temperatur erhitzt werden. Ihre hauptsächlichste Verwendung finden sie bei der Fabrikation der als Zwischenprodukte der Teerfarbenindustrie wichtigen sekundären und tertiären Amine, sowie bei den auf die Benützung von Kalk gegründeten Verfahren zur Verseifung der Fette. Die Autoklaven stellen stehende oder auch liegende, häufig mit Rührwerk versehene Cylinder aus Gusseisen, Schmiedeeisen oder Kupfer von ent- Ш sprechender Wandstärke dar, welche über freiem Feuer, im Oel- resp. Metallbad oder mittelst Wasserdampf erhitzt werden. Ein mit der erforderlichen Armatur ausgerüsteter, in ein Bad eingesetzter Autoklav mit Rührwerk, wie er bei der fabrikmässigen Ge- ^ winnung der alkylirten Aniline benützt wird, 11 ist in nebenstehender Fig. abgebildet. — |1|§P Gusseiserne Autoklaven werden gewöhnlich ^Ajj| zum Schutz des Metalles gegen die Ein- Jjjjjj Wirkung saurer Agentien inwendig emaillirt. Чг Zweckmässiger ist es jedoch, an Stelle eines emaillirten Autoklaven einen nicht email-lirten zu benützen und in diesen einen jjffjlL sehr dünnwandigen, mit Email versehenen Kessel von etwas geringerem Durchmesser einzusetzen, welcher, sobald er Schaden gelitten hat, ohne besondere Umstände durch einen neuen ersetzt werden kann. Auf diese

na

ü ft

uv

Я jfpli

JiiMS

JÄjfc Iplt

SS

Weise lassen sich die erheblichen Kosten, welche die von Zeit zu Zeit erforderliche Neuemaillirung des schweren Hauptkessels verursachen würde

Anstatt

ersparen.

emaillirter gusseiserner Einsatzkessel benützt man wohl auch solche aus Steinzeug, welche zwar gegen raschen Temperaturwechsel empfindlich, gegen Säuren jedoch sehr beständig sind. — Gusseiserne Autoklaven liefern als Spezialität; de Dietrich & Cie., Niederbronn, Eisass; Mannheimer Eisengiesserei, Gebr. Bolze, Mannheim; L. Scriba, Höchst а. M.; Friedr. Spies Söhne, Barmen-Wichling-hausen; Wilhelmshütte, Eulau-Wilhelmshütte, Reg.-Bez. Liegnitz. Kupferne Autoklaven: C. Heckmann, Berlin S.O.; W. Alilbach, Höchst a. M. Einsatzge-fässe aus Steinzeug: L. Rohrmann, Krauschwitz bei Muskau, O.-L.

Automat (Destillirapparat von Jlges), s. Spiritusfabrikation.

Automaten sind mechanische Vorrichtungen, welche nach meist unsichtbar angeordneter Auslösung einer Hemmung (durch leichten Zug oder Druck) bestimmte mechanische Funktionen selbstthätig verrichten (wie die Springzeiger und Schlagwerke an Uhren, die Spieldosen, Wasserspring werke etc.) oder die Vornahme bestimmter Manipulationen gestatten (das Ausziehen von Schubladen, die Entnahme begrenzter Flüssigkeitsmengen, die Oeffnung von Gucklöchern für gewisse

Häuser mann.

Zeit, die Benützung einer AVage etc.). — Der zur Auslösung der Hemmung erforderliche leichte Druck wird bei den in neuerer Zeit am meisten verbreiteten Verkaufsautomaten, den automatischen Wagen etc. durch ein Geldstück bestimmter Grösse hervorgerufen. Ist z. B. hei einem Verkaufsautomaten mit dem Schiebekasten A das gezahnte Blech S derart verbunden, dass dieses letztere durch die Feder F immer nach oben geschoben wird, so ist ein Herausziehen deshalb unmöglich, weil dem sperrenden Blechstück S die Kante C die Vorwärtsbewegung verbietet. Fällt aber durch den Einwurfskanal E ein bestimmtes Geldstück auf die Sperrung S, so wird diese herabgedrückt, und der Schieber A kann heraus gezogen werden. Statt der Feder kann auch ein Hebel angebracht sein, der mit einem Arme die Sperrung unmittelbar bewirkt, während der zweite Arm durch das Gewicht des herabfallenden Geldstückes bewegt wird und so die Ausrückung bewerkstelligt. Die ersten derartigen Verkaufsautomaten wurden von P. Everill in London angefertigt. Den verschiedenen Zwecken entsprechend, hat man den Verkaufsautomaten verschiedene Formen gegeben; man muss jedoch immer auf eine solche Abmessung des Einwurflochs (Maul) achten, dass eine missbräuchliche Benützung durch Einwerfen minderwertiger Gegenstände (Knöpfe u. s. w.) unmöglich und die Sperrung nur durch das der Münze eigentümliche Gewicht ausgelöst wird. Verkaufsautomaten werden nicht nur zum Vertrieb von Schokolade, Cigarren, Büchern, Postkarten, Bahnsteigkarten, Getränken, wohlriechenden Flüssigkeiten u. s. w. benützt, sondern auch dazu, um den Schlüssel zu einem versperrten Baum, z. B. einem Abort auf dem Bahnhof u. s. w., zu liefern. Sie gewinnen immer mehr praktische Bedeutung, da sie die Anwesenheit eines persönlichen Verkäufers überflüssig machen und dadurch wesentliche Ersparnisse ermöglichen, abgesehen von deren geringem Baumbedürfnis, was an verkehrsreichen Plätzen, wie z. B. auf den Bahnhöfen, in Ausstellungen u. s. w., von grosser Bedeutung ist.

Unter den im Altertum bekannten Automaten erwähnt die Sage : die wandelnde Statue des Dädalus aus Athen, die fliegende hölzerne Taube des Aasytos aus Tarent (400 vor Chr.), die kriechende Schnecke des Demitrios Phalereos, der Mensch des Ptolemäos Philadelphos. Aus dem Mittelalter werden genannt : der Thürhüter des Albertus Magnus, Bischofs von Begensburg (1193—1280), die Automaten des gelehrten Mönches Boger Bacon (1214—1294), die laufende Fliege, sowie der fliegende Adler des Begiomontan (1436—1476). Seit der Erfindung der Taschenuhren oder der lebendigen Nürnberger Eier zu Anfang des 16. Jahrhunderts durch Peter Henlein (nicht Hele), gest. 1542, beschäftigten sich die Mechaniker Nürnbergs und Augsburgs vielfach mit Anfertigung von mechanischen Kunstwerken, welche mit Uhren oder Planetarien in Verbindung gebracht wurden. Hierher gehören u. a. der Schlossermeister Kaspar Werner (gest. 1545), der Schlossermeister Hans Bullmann (gest. 1535), Juunelo Torriano, der Mechaniker Kaiser Karls V., Hautsch, Forster u. a. Unter den mit beweglichen Figuren ausgestatteten künstlichen Uhrwerken nennen wir: die astronomische Uhr am Bathause zu Prag (1474), die künstliche Uhr am Michaelischörlein zu Nürnberg, 1509 verfertigt von dem Schlossermeister Georg Heuss, die astronomische Uhr des Strassburger Münsters (1547—1580), die astronomische Uhr in der Marienkirche zu Lübeck (1561—1565) u. s. w. Aus dem 17. und 18. Jahrhundert seien erwähnt die besonders aus dem Schwarzwalde kommenden Kuckucksuhren, ferner : der Flötenspieler, der Klarinettenbläser und die Ente des Mechanikers Vaucanson (1709—1782) aus Grenoble, sowie die von Jakob Dooz (1721—1790) aus Chaux de Fonds und seinem Sohne H. L. Dooz (1752—1791) gefertigten Figuren, als: ein schreibender und zeichnender Knabe, ein klavierspielendes Mädchen und die von diesen beiden für König Ferdinand VI.

von

Spanien gefertigte Uhr mit Planetarium u. s. w. Das tändelnde Wesen der Bokokozeit Avar sehr dazu geeignet, derartige Spielereien zu fördern, so dass man sich nicht nur mit kleinen, einzelnen Figuren begnügte, sondern mechanische Theater und Zusammenstellungen fertigte, wie die durch Wasser getriebenen

Kunstwerke zu Hellbrunn bei Salzburg. Am meisten Aufsehen erregte jedoch neben den beiden sprechenden Köpfen des Abbé Mical (gest. 1789) die sprechende menschliche Figur von Wolfgang von Rempelen (1734—1804) aus Pressburg und ein automatisches Orchester von Mälzel, das später für 400000 Dollars nach Amerika verkauft wurde. Auch diese Kunst fand bald Nachahmer; die bekannte Familie Kaufmann aus Dresden fertigte verschiedene automatische Musikwerke, Chordaulodien und Harmonichord genannt, sowie einzelne Figuren, Spieldosen und Uhren. Die Kunst, derartige Musikwerke herzustellen, wurde in diesem Jahrhunderte immer weiter verbreitet, und es werden nun an den verschiedensten Orten Spieluhren, Orchestrions, Appolloniken, Symphonien, Aristons, Herophons u. s. w. hergestellt, die automatisch arbeiten.    yuims Hoch.

Automatische Feuermelder, s. Alarmvorrichtungen. Automatische Minen, s. Seeminen.

Arndt..

Automatische Müllerei heisst diejenige Müllerei, bei welcher durch die Art der maschinellen Einrichtung ein kontinuirliclier Durchgang des Mahlgutes vom ersten bis zum letzten Prozesse ermöglicht ist, ohne dass ein zeitweises Aufspeichern irgend eines Zwischenproduktes und ein zeitweises Weiterverarbeiten desselben eintritt.

Automatischer Selbstrettungsapparat, s. Kettungsapparate.

Automatischer Stich, s. Oefen, metallurgische.

Automatische Signale, im Eisenbahnbetrieb, Signale, die durch Eisenbahnzüge selbsttliätig, d. h. ohne Vermittelung menschlicher Bedienung gestellt bezw. in Betrieb gesetzt werden. S. Bahnzustands sign aie.

Automatische Wage, in der Müllerei etc. Vorrichtung zum selbstthätigen Verwiegen eines fortwährend rinnenden Getreidestromes etc. Es ist unstatthaft, an Stelle des Wägens das Messen zu setzen, weshalb die selbstthätige Entleerung des Wiegegefässes immer nach Erreichung einer bestimmten Gewichtshöhe, nicht nach Füllung eines bestimmten Hohlmasses, zu geschehen hat. Die verbreitetste automatische Getreidewage ist die von Reuther & Keisert in

E [Й]

в/ Il а I l;

/ Buffer ^ №

Hennef a. d. Sieg. Fig. 1 zeigt diese Wage im Ruhezustände. (Die Darstellung ist eine im Interesse der Deutlichkeit vereinfachte, schematische). Dem Trichter A läuft das Getreide ständig zu. Von dort strömt es durch den unteren Auslauf zeit-

'4-

V |o o 0:0 oo.l

weilig in das Wiegegefäss В, welches nach jedesmaliger Füllung mit der vor-WL schriftsmässigen Gewichtsmenge um Punkt \_JC nach links herumschlägt und die Frucht ( aus der mit einer Klappe versehenen Auslassöffnung D heraus in einen unter der Wage angebrachten Trichter laufen lässt. Fig. 3 zeigt in der punktirten, mit Bi bezeichneten Linie die Stellung des umgeschlagenen Wiegegefässes. Die Anzahl dieser Entleerungen wird durch ein Zählwerk (2) registrirt, und da die

i.    Skala gleich die entsprechenden Gewichte

am

enthält, so kann man die in einer gewissen Zeit durch die Wage kontrollirten Gewichtsmengen jederzeit unmittelbar ablesen. Die Grundform der Wage ist durch den Wagebalken E, die an seiner rechten Seite hängende Gewichtsschale F und das an der linken Seite aufgehängte Wiegegefäss В gekennzeichnet. Diese Aufhängung ist vermittelt durch die Hängesäulen G, welche die Drehpunkte G für das Wiegegefäss tragen. Damit das Wiegegefäss В nicht vorzeitig überkippen kann, greift ein an der Hängesäule G drehbarer Haken H über einen Wiegegefäss В befindlichen Anschlag J (Fig. 1) und hält das Gefäss in seiner aufrechten Lage fest. Die Füllung darf im Interesse geringen Zeitaufwandes in keinem zu dünnen Strahl erfolgen, andererseits aber lässt sich mit einem starken

Strahl keine genügend genaue Abwägung erzielen. Daher ist die Einrichtung getroffen, dass vor endgiltiger Absperrung des Getreidestromes eine Verminderung desselben eintritt, und zwar dadurch, dass kurz vor Erreichung der vorschrifts-mässigen Füllung die Mündung des Trichters A durch eine Klappe verschlossen wird, welche nur kleine Oefthungen zum ferneren Durchlässen eines schwachen Getreidestromes besitzt. Diese Klappe К wird nämlich durch einen mit ihrer Dreliaxe verbundenen Hebel L zurückgehalten, welcher sich gegen einen am Wiegegefässe В befindlichen Anschlag M lehnt. Gibt dieser Anschlag den Hebel frei, so fällt er in seine tiefste Lage, und gleichzeitig legt sich die Klappe К vor die Einflussöffnung (s. Fig. 2). Eine Bürste N dient hierbei als Abdichtung. Dieses Freigeben des Hebels L geschieht auf folgende Weise: Es ist Vorsorge getroffen, dass die linke Seite des Wagebalkens E und mit ihr das Wiegegefäss B, bereits vor Erreichung der den Gewichten auf der Schale F entsprechenden Getreidefüllung ein wenig herabsinkt. Mit den Hängestangen der Gewichtsschale ist nämlich ein Angriffspunkt О für einen um den Punkt P drehbaren Hebel Q verbunden, welcher bei der tiefen (Ruhe-) Stellung der Gewichtsschale an seinem linken Ende durch ein Gewicht R belastet wird. Dieses Gewicht nämlich ist um Punkt S drehbar und mit der Rolle T durch einen Winkelliebel verbunden. Dadurch lastet in der in Fig. 1 gezeichneten Lage ein durch R erzeugter Gewichtsdruck auf dem Hebel Q, und dieser Druck entlastet die Gewichtsschale F, bewirkt also, dass ein Sinken des Wiegegefässes bereits vor Beendigung der Füllung beginnt. Dadurch aber sinkt der Anschlag M mit herab und gibt den Hebel L frei, wodurch die in Fig. 2 dargestellte Lage der Klappe К herbeigeführt wird. Der völlige Abschluss des Getreidezulaufes geschieht nun auf folgende Weise.

J:j

Fig 2.

\Z (' . .

ъх kl"G

FS

Qf

Infolge der zum Teil noch vorhandenen entlastenden Wirkung des Hebels Q sinkt das Wiegegefäss aufs neue herab, dicht bevor die gewollte Füllung erreicht ist. Durch die entsprechende Drehung des Wagebalkens E wird SGL ein mit ihm verbundener Zeiger U nach rechts Hffr bewegt und drückt mit dem an seinem    ]K

-B.

Fig. 3.

Ende befestigten Stift V gegen einen Hebel W, welcher ein Einknicken des bisher gestreckten (Fig. 1) Kniegelenkes X Y (Fig. 3) herbeiführt. Dadurch wird ein zweiarmiger, um Punkt Z drehbarer Hebel herabgezogen, welcher mit der zweiten Absperrklappe Г verbunden ist, so dass diese nun den C-— weiteren Zulauf gänzlich abstellt. Das andere Ende desselben Hebels trägt eine abwärts hängende Gabel A (Fig. 1), welche durch die eben beschriebene Bewegung nach aufwärts gezogen wird (Fig. 3). Dadurch stösst sie gegen den mit dem Haken H verbundenen, nach unten ragenden Ansatz &, wodurch der ganze Haken H gehoben und dem Gefässe В das Umschlagen in die Lage Bl (Fig. 3) und dadurch die Entleerung möglich wird.

Durch die bei der Entleerung eintretende Aenderung der Schwerpunktslage kehrt das Gefäss von selbst in die Anfangslage (B) zurück und stellt dabei selbstthätig den ganzen Mechanismus für ein neues Spiel wieder ein. Der Anschlag J fängt sich hinter dem Haken H, Anschlag M nimmt den Hebel L in seine erste Lage mit zurück und dieser hebt ausser der Klappe К auch die Klappe Г mittelst eines Ansatzes wieder in die Höhe, wodurch die Gabel А wieder in die tiefe und das Kniegelenk XY wieder in die gestreckte Lage kommt.

r'.

is

Die Richtigkeit der Wage kann jederzeit geprüft werden, indem man eine Füllung ohne Ausleerung herbeiführt. Das geschieht durch Entfernung des Anschlages 0, die- sich leicht durch Umlegen des kleinen mit 0 verbundenen Hebelchens A nach links bewirken lässt. Der Haken H kann dann durch die

hochgehende Gabel 0 nicht ausgelöst werden. Man muss dann nach geschehener Füllung den Einfluss des Hebels Q aufheben, indem man das linke Ende soweit

fl

Г* SP

'fc

:'!i:

Sill

il

il

hebt, dass die Beriih-bei О aufhört.

rung

Spielt dann die Wage nicht ein, ist also zu viel oder zu wenig Frucht in den Behälter gelangt, so beweist dies einen zu späten oder zu frühen Schluss der

Klappe Г. Durch Verschieben des Gewichtes «S’kann nach beiden Richtungen hin Abhilfe geschaffen werden, indem durch Verschiebung nach links der Einfluss des Hebels Q vergrössert, also ein früherer Abschluss herbeigeführt wird, während die Bewegung von 3 nach rechts diesen Einfluss verringert, also ein späteres Absperren des Getreidestromes erzeugt. Fig. 4 zeigt die äussere Gestalt der Wage in ihrer praktischen Ausführung, jedoch ohne den sie sonst umgebenden Staubmantel.

Autoplastik, s. v. w. Naturselbstdruck (s. d.).

Autotypie, ein von G. Meisenbach in München erfundenes und 1882 patentirtes Verfahren zur Zerlegung der vollen Töne photographischer Aufnahmen, sie mögen nach der Natur, nach Tusche- oder gemischten Zeichnungen, Oelgemälden etc. gemacht sein, in feine Punkte, so dass sie auf Metall übertragen und hochgeätzt werden können für die Buchdruckpresse, oder auch auf den lithographischen Stein zum Druck auf der Steindruckpresse. Dieses Zerlegen erfolgt durch Einschieben von ganz feinen Glasnetzen zwischen Objektiv und Aufnahmeplatte, die während der Aufnahme auch um eine Viertelwendung gedreht werden können, so dass das Punktnetz um so feiner und in der Reproduktion weniger auffällig erscheint. Durch die Erfindung der Autotypie hat die Illustration von Werken, Zeitungen etc. einen ungemeinen Aufschwung gewonnen, da schon einige Stunden zur Herstellung druckfertiger Clichés genügen, die sich auch ganz bedeutend billiger stellen als Holzschnitte. Autotypie - Clichés lassen sich auch trefflich zur Herstellung von Farbendrucken, denen damit eine

Moss type, Ives

mm

AS

\wmmm

vf

üfflHiniinnnHiiiHiiimWÜii

Fig. 4.

Arndt.

aquarellartige Weichheit gegeben werden kann, anwenden, type, half-tone process etc. sind amerikanisch-englische Bezeichnungen für

Theod. Goebel.

vermittelst autographischen Umdrucks

Autotypie.

AutotypogTapliie, der Druck von erzeugten Hochätzungen auf der Buchdruckpresse. S. Auto graphie.

Auxiliarkreuzer heisst man die transatlantischen Dampfer von grosser Geschwindigkeit (17 — 22 Knoten per Stunde), welche im Kriegsfall als Kreuzer Verwendung finden sollen. England, Deutschland und Frankreich

besitzen deren eine grössere Zahl. Durch eine Staatsbeihilfe werden die Schiffe schon beim Neubau so eingerichtet, dass sie in kürzester Zeit zu militärischen Zwecken mit Erfolg verwendet werden können. Sie haben dementsprechend nachstehende Bedingungen zu erfüllen: 1. Grosse Sicherheit der Schwimmfähigkeit durch Anwendung einer grossen Anzahl wasserdichter Abteilungen (s. Drainageeinrichtung). 2. Anordnung der Kohlenbunker derart, dass Maschinen- und Kesselanlage Kohlenschutz gegen feindliche Geschosse besitzt. 3. Vorkehrungen auf Oberdeck zur Aufstellung von Schnellfeuerkanonen. 4. Einbau eines Baumes nach Art der Kriegsschiffe zuin Stauen von Munition. 5. Geschützte Lage der Ruder- und Steuereinrichtung, möglichst unterhalb der Wasserlinie.

Tj. Schwarz.

Tj. Schwarz.

Auxiliarmasciliiie heisst man die Schiffsmaschinen, welche auf Segelschiffen und Schulschiffen eingebaut werden, um bei Windstille oder widrigem Winde, sowie beim Einlaufen in Häfen, Docks etc. die nötige Triebkraft zu geben. Bei Fahrt unter Segel wird dann die Schraube entweder gelüftet oder man lässt sie sich im Wasser frei drehen, indem die Schraubenwelle von der Kurbelwelle losgekuppelt wird. Die Auxiliarmaschinen finden neuerdings vielfach auf den grossen eisernen Segelschiffen — drei bis fünf Masten, — welche schon zum Betrieb der Hilfsmaschinen (Ankerspill, Winden, Lenzpumpen etc.) Dampfkraft an Bord haben, Anwendung.

Alixometer, zur Bestimmung der Vergrösserung eines Fernrohres von Adams angegebenes Instrument; vergl. den Art. Dynameter.

Avant-train (Vorkrempel bei Krempeln), s. Streichgarnspinnerei.

Aventurine, dem Aventurin ähnliches Steingut, bei dessen Herstellung die Thonmasse eine Beimengung von Glimmer erhält.

Aventurinfehlspat, s. Feldspat.

Aventuringlas (A v a n t u r i n g 1 a s), ein halbdurchsichtiges Glas von hellbrauner, roter, auch grüner Farbe, enthält zahlreiche goldgelbe, metallisch glänzende Pünktchen. Sowohl die Zusammensetzung als auch die Herstellung des Aventuringlases waren bis auf die neueste Zeit unbekannt. Nach Wöhler bestehen die glänzenden Pünktchen aus oktaedrischen Kristallen von metallischem Kupfer, auch nach H. Schwarz [1] sind sie kleine Kupferkristalle, während v. Pettenkofer und Hautefeuille [2] der Meinung sind, dass jene Pünktchen aus kieselsaurem Kupferoxydul bestehen. — Gegenwärtig ist man jedoch, namentlich infolge der Untersuchungen v. Pettenkofers, im stände, ein dem alten venezianischen Aventuringlas, das früher besonders auf Murano bei Venedig fabrizirt wurde, völlig gleichwertiges Produkt zu erzeugen ; die Gläser aus den böhmischen und bayerischen Glashütten stehen den venezianischen in nichts mehr nach.

Zur Darstellung des Aventuringlases wird Glas mit Kupferoxydul und Hammerschlag oder Hämatinon (s. d.) mit Eisenfeile geschmolzen [3]. Es scheidet sich dabei metallisches Kupfer in glänzenden Kristallflitterchen aus. Die Glasmasse muss sehr langsam erkalten, weil sonst die Kristallflitterchen nicht die hinreichende Grösse erlangen. Ein solches Glas erscheint wie mit Goldschaum ausgefüllt, wenn die Kupferblättchen so zahlreich sind, dass die Grundmasse fast verschwindet. Ein dem echten Aventuringlas ähnliches Glas erhält man nach J. Pelouge [4], wenn man 250 Teile Sand, 100 Teile Soda, 50 Teile kohlensauren Kalk und 40 Teile doppeltchromsaures Kali schmilzt. Ein solches Chromaventurin enthält kristallinisch glänzende Flitter von Chromoxyd, ist grün und zeichnet sich besonders dadurch aus, dass es bei heller Beleuchtung glänzende Lichtreflexe zeigt. Chromaventurin lässt sich leicht in grösseren Massen hersteilen und wird daher ebenfalls viel zu Kunstgegenständen verarbeitet.

Litteratur: [1] Dingl. polyt. Journ. 186, S. 28. — [2] Bull. d. soc. d’encouragement 1861, S. 609. — [3] Wagner, Jahresber. der chem. Technologie 1855, S. 147 und 1857, S. 176. — [4] Dingl. polyt. Journ. 179, S. 155.

Aventurin quarz, s. Quarz.

Avenue, s. Strassenbau.

Avers, bei Münzen die Vorder- oder Hauptseite, auf welcher die Umschrift beginnt, im Gegensatz zum Revers, der Rückseite mit Wappen oder symbolischen Darstellungen und der Wertbezeichnung.

Avertirungssignal (Vorsignal), s. Bahnzustandssignale.

Avidität. Sättigt man ein Gemisch zweier Säuren in äquivalenten Mengen durch eine zur völligen Neutralisation beider unzureichende Menge einer Basis, so verteilt sich letztere an die beiden Säuren in einem gewissen von deren Natur abhängigen Verhältnis. Dasselbe erfolgt, wenn man* zu dem Neutralsalz einer Säure die äquivalente Menge einer andern hinzufügt. Man erhält so durch Vergleich der Basismengen, die die Säuren bei ihrer Konkurrenz mit einander erhalten, ein Maas für ihre relative Verwandtschaft zu der Basis, die von J. Thomsen [1] mit dem Namen „Avidität“ belegt ist. Dieselbe steht in keinem Zusammenhang mit den von Berthelot irrtümlich als „Affinität“ bezeichneten Wärmetönungen der Säuren bei ihrer Neutralisation. Die folgende Tabelle gibt die von Ostwald [2] auf volumchemischem und optischem Wege ermittelten Resultate. Die Zahlen sind die Anzahl Prozente der Basis, welche die an erster Stelle stehende Säure der äquivalenten Menge des Neutralsalzes der zweiten entzieht.

Kali

Natron Ammon Mittel

Salpetersäure : Dichloressigsäure Salzsäure Trichloressigsäure Milchsäure Trichloressigsäure

Milchsäure Essigsäure Buttersäure Isobuttersäure Propionsäure Glykolsäure Buttersäure Isobuttersäure

. 77 . 74 . 71

77

75

76

75

73

74

71

71

71

11

92

92

92

. 92 .    97

. 43 . 25 . 21 .    19

. 22 . 57 . 46 . 44

Die relativen A viditäten sind, wie ersichtlich, wenigstens bei den einbasischen Säuren von der Natur der Basis unabhängig, bei mehrbasischen liegen die Verhältnisse wegen der Bildung saurer Salze komplizirter (Thomsen). Es lässt sich mit Bestimmtheit schliessen, dass auch die Aviditäten der (einsäurigen) Basen unabhängig von der Natur der (einbasischen) Säuren sind. Die Avidität der Säuren und Basen steht in nahem Zusammenhänge mit ihrer elektrolytischen Dissociation; sie ist um so grösser, je mehr dieselben dissociirt sind, und zwai annähernd proportional ihrem Dissociationsgrad [3], so dass die Dissociations-koefficienten (s. d.) ein von der Verdünnung der Säuren und Basen unabhängiges Mass für ihre Stärke darbieten, während die Avidität proportional dem Dissociationsgrad mit der Verdünnung veränderlich ist. Die Zahlen obiger Tabelle gelten für */з normale Lösungen.

Litteratur: [1J Thomsen, Thermochem. Untersuchungen, Leipzig 1884. — [2] Ostwald, Journ. prakt. Chem. (2) 18, 353 (1878). — [3] Arrhenius, Zeitschr. physik. Chem. 5, 15. Abegg.

Avignonbeeren, s. v. w. Gelbbeeren (s. d.).

Aviso heisst man seetüchtige, schnelllaufende Kriegsfahrzeuge mit leichter Armirung von 500—2000 Tonnen Deplacement, welche den Kundschafter- und Nachrichtendienst zu versehen bestimmt sind. Dieselben wurden anfangs als Raddampfer gebaut, später baute man sie als Einschraubenboote, neuerdings durchweg als Zweischraubenboote S. Kriegsschifftypen.

Aviviren, in der Färberei, s. Alizarin, Türkischrot und Seidenfärberei; in der Zuckerfabrikation, das Wiederbrauchbarmachen der bereits benützten Knochenkohle.

Avogadro’s Hypothese, s. unter Gas.

Avoirdupois, das seit 1855 an Stelle des Troygewichts (s. d.) eingeführte englische Handelsgewicht, auch in den meisten englischen Kolonien und in den Vereinigten Staaten gebräuchlich. Es gilt für alle Ware mit Ausnahme von Gold, Silber, Platin, Juwelen, Arzneien und Münzen und hat 7000 englische Grän (Troy-Grain). 5760 Grän machen 1 Troypfund (Pound-Troy), also 1 Pfd. Avoirdupois = 1,21528 Troypfund, 1 Troypfund = 0,82286 Pfd. Avoirdupois. Das Pfund Avoirdupois wird eingeteilt in 16 Unzen (Ounces) à 16 Drachmen

Ameisensäure

96

46

23

97

48

23

97

46

24

>>

)>

Essigsäure

>»

21

19

19

20

56

48

49

18

21

55

47

47

20

19

21

56

47

47

Tj. Schwarz.

(Dram) à 3 Skrapel (Scruples). 28 Pfcl. Avoirdupois = 1 Quarter, 4 Quarters oder 112 Pfd. Avoirdupois = 1 Hundredweight (abgekürzt Cwt), Hundred oder Cent-weiglit (Zentner), 20 HundredAveights oder 2240 Pfd. Avoirdupois = 1 Гоп, 14 Pfd. Avoirdupois = 1 Stone. 1 Pfd. Avoirdupois = 453,59265 g; 1kg = 2,20462 Pfd. Avoirdupois, letzteres = 0,90718 Zollpfund, = 0,80997 Wiener Pfd. 1 Hundredweight == 50,8023 kg. — Vergl. auch S ch if fs verni es sung.

Albert Frank.

Axàllbrüche sind die infolge der Beanspruchung der Axen an deren Umfange entstehenden Querrisse, die anfangs als feine Bisse an der Oberfläche auftreten, allmälich aber unter dem Einflüsse der stets wechselnden Biegungen weiter eindringen und schliesslich, wenn sie nicht früh genug entdeckt werden, zum völligen Bruche der Axe führen. Die mit einem Axbruche verbundene Gefahr macht deshalb eine zeitweilige sorgfältige Untersuchung der Axen nötig. Beim ersten Entstehen fallen diese Bisse nicht immer leicht in die Augen. Bei Axschenkeln verfährt man deshalb wohl in der Weise, dass man sie sorgfältig abputzt und sodann mit einem schweren Hammer gegen die Stirnfläche schlägt. Die hierdurch verursachten Schwingungen veranlassen ein Austreten von О eispuren aus dem Biss und führen so zu seiner Entdeckung. Für die Entdeckung von Axanbrüchen sind bei vielen Verwaltungen Belohnungen ausgesetzt. Nach der vom V. d. E. V. geführten Statistik der Axanbrüche haben sich nach dem Durchschnitt der Jahre 1883 bis 1887 5,9% Anbrüche an der Innenseite der Nahe, 63,13 % in der Nabe selbst und 14,27 % im Axschenkel gefunden. Der grosse Prozentsatz der Anbrüche in der Nabe selbst erklärt sich durch die starke Beanspruchung der äussersten Fasern in der Längsrichtung beim Aufpressen der Bäder auf die Axe, wodurch der Anlass zu kleinen Einrissen gegeben werden kann. Im Jahre 1887 sind von 64313 beobachteten Lokomotivaxen 0,306%, von 49031 Tenderaxen 0,383%, von 940184 Wagenaxen 0,239% angebrochen. Die Tenderaxen liefern somit den stärksten Prozentsatz der Anbrüche, was wohl darauf zurückzuführen ist, dass sie sämtlich gebremst werden und daher besonders starken Stössen ausgesetzt sind.

Albert Frank.

Axbrüche. Trotz der sorgfältigen Untersuchungen der Axen auf Anbrüche kommen immer noch eine grosse Anzahl von völligen Brüchen der Axen vor. Nach den Ermittelungen des V. d. E. V. sind im Jahre 1887 bei Tendern 0,049%, bei Lokomotiven 0,039%, bei Wagen 0,013 % der gesamten beobachteten Axen gebrochen. Von den Axbrüchen der Wagen entfallen 65—73% auf Güterzüge. Auch finden sich 50—55% Axsclienkelbrüche, obgleich die Zahl der in den Axschenkeln gefundenen Anbrüche nur 14,27% sämtlicher Anbrüche beträgt. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass die Axschenkel-Anbrüche durch das in die feinen Bisse sich hineinreibende Lagermetall überdeckt werden und die Zeit vom ersten Beginn des Anbruchs bis zum völligen Bruche bei den Axschenkeln kürzer ist als in der Nabe, wo die Axe durch die Nabe selbst einen gewissen Halt bekommt. Bei den mit gekröpften Kurbeln versehenen Treibaxen der Lokomotiven mit Innencylindern ist die Beanspruchung der Axe und daher die Gefahr des Bruches verhältnismässig gross. In England, wo diese Lokomotiv-konstruktionen besonders häufig sind, stellt man diese Axen aus sehr gutem Gussstahl her, revidirt dieselben mindestens allmonatlich in Bezug auf die Kurbelarme, die dem Bruche am meisten ausgesetzt sind, ohne jedoch die Lagerstellen frei zu legen, und nimmt Bevisionen der ganzen Axe vor, so oft die Lokomotive aus anderen Gründen hochgenommen werden muss. Dabei werden die Anbrüche so frühzeitig gefunden, dass ein wirkliches Brechen der Axen im Betriebe nur selten vorkommt.

Axbüchsen für Eisenbahnfahrzeuge (Axlagerkasten) sollen die Last des Fahrzeugs auf die Axen übertragen. Befinden sich letztere in drehender Bewegung, so entsteht eine Beibungsarbeit, welche eine Abnützung der reibenden Flächen und Erwärmung von Axschenkeln und Lager mit sich bringt. Man versieht daher die Axbüchsen mit besonderen Lagerschalen, um sie nach der Abnützung leicht erneuern zu können, und stellt sie aus einem gleichartigen Metall her, weicher als das der Axe, damit letztere möglichst wenig angegriffen wird. Als Lagermetall eignet sich: 1. harte Bronze aus Kupfer und Zinn, wobei man etwa

82 Teile Kupfer mit 18 Teilen Zinn zusammen schmilzt, 2. Weissmetall aus etwa 6 Teilen Kupfer, 11 Teilen Antimon und 83 Teilen Zinn, bei dessen Herstellung auf möglichst innige Mischung gesehen werden muss. Das Weissmetall wird unmittelbar in die Axlagerkasten eingegossen oder es wird auch wohl zur Ausfütterung der Bronzelager benützt. Letztere werden stets für sich hergestellt und in die Lagerkasten eingesetzt. Die Weissmetalllager schmelzen bei eintretender Erwärmung leichter als die Bronzelager und können daher die Zapfen eher gefährden, weil beim Herabsinken des Lagerkastens auf den Zapfen die Lagerfläche sehr ungünstig ist. Da die an der Auflagerfläche entstandene Reibung Wärme erzeugt, welche zum Teil an den Lagerkasten abgegeben und von diesem nach aussen geführt wird, zum Teil aber in den Zapfen eintritt und durch diesen weiter geleitet werden muss, so kann man die Erhitzung des Zapfens dadurch vermindern, dass man dem Lager eine möglichst grosse Berührungsfläche mit dem Lagerkasten gibt. Bei den Axbüchsen mit eingegossenen Weissmetalllagern geschieht das schon durch die Art der Einbringung. Bei der Ausführung der Bronzelager wird diesem Umstande oftmals nicht genügend Rechnung getragen. Phosphorbronze, erhalten durch Zusatz von 0,5% bis 1% Phosphor zur Bronze, hat bei den Verwaltungen des Vereins Deutscher Eisenhahnverwalt. im allgemeinen keinen guten Erfolg gehabt [1]. Die Form der Lagerschale, insbesondere der Bogen der Auf lagerfläche ist nicht ohne Einfluss auf die Reibungsarbeit. Ist p₀ der Flächendruck auf den Zapfen in der Richtung der Resultirenden (Fig. Iя und P), so ist der unter einem Winkel a zur Resultirenden bezw. zur Senkrechten gerichtete Normaldruck p—p₀ cos a und es ist der Zapfendruck

1. P=p₀-—-(sin «, cos «, + «,)

wenn d den Durchmesser, l die Länge des Zapfens und 2 a, den Bogen der Auflagerfläche bedeuten. (Vergl. Axen.) Die Umfangskraft к zur Ueberwindung des Zapfenreibungswiderstandes ist aber bei einer Reibungswertziffer f:

«/

k = 2    d а I — p₀ fell j*cos « da, oder

о    0

2. к —pof dl sin.

'■4t

pcos*

<---

Führt man hier den Zapfendruck P nach Glei---j—chung 1. ein, so ergibt sich:

J:_    2 Pf sin a,

sin «, cos «, -f «,

Fig. 1 a.

Fig. i b.

Setzt man darin :

«, = 90, so wird k —1,27 Pf „ к —1,17 Pf „ к = 1,1 Pf

«, = 60, »

«, = 45, „

Der Reibungswiderstand к nimmt also mit dem Bogen der Auflagerfläche 2 a, ah. Unter einen Winkel 2 a, = 90° geht man indes nicht, weil sonst der Flächendruck p₀ zu sehr wächst. Bei den Treibaxlagern, лее lebe nicht nur dem senkrechten Zapfendrucke ausgesetzt sind, sondern auch den Seitenschub der Kolbengestänge aufzunehmen haben, wählt man den Winkel der Auflagerfläche etwa 2 a, = 150°. Um die Reibung möglichst zu verhindern, müssen die Axbüchsen mit Schmiervorrichtungen versehen sein. Auch müssen die Lagerflächen vor Staub und Schmutz geschützt werden. Die Axbüchsen sind ferner mit Führungsleisten zur Aufnahme der Axgaheln zu versehen und so einzurichten, dass sie den Tragfedern zur Stütze dienen können. Als Schmiermittel diente früher vielfach feste Schmiere, konsistentes Fett, namentlich fand die Palmölschmiere grosse Verbreitung; später kamen die dünnflüssigen Pflanzenöle sehr in Aufnahme, insbesondere verwendete man gut gereinigtes, säurefreies Rilböl. In neuerer Zeit gelangen reine Mineralöle mit sehr gutem Erfolge in Gebrauch [2].

Die Axbüchsen der Wagen befinden sich ebenso wie die Zapfen der Wagenaxen ausserhalb der Räder und sind daher bequem zugänglich. Siebestehen der Lagerschale, dem in der Regel zweiteiligen, aus Ober- und Unterteil zusammengesetzten Lagerkasten mit Schmiervorrichtung und Staubabschluss. Die

aus

ił

II

W,

wm

га

v -Г -чЛ-с/.. у - -

л

__1 - J

.га it

Verbindung zwischen Ober- und Unterteil muss zuverlässig und dabei doch leicht herzustellen und wieder zu lösen sein. Die Schmiervorrichtung wird entweder im Oberteil oder im Unterteil oder in —\    beiden angebracht. Die obere Schmierung

erfordert nur einen Oelbehälter, aus welchem das Oel durch Saugedocht in einen Schmierkanal geführt wird, ist deshalb in sehr ein-

-] fâcher Weise herzustellen und in

J Ordnung zu halten und versagt ( M    J selten. Tritt dennoch einmal wegen

-fin------f - Oelmangels Erwärmung ein, so

kann man ohne weitere Umstände

Pi

L-rarai li:

jrpffr

ГГ!

dem Zapfen von oben Oel zuführen und dadurch ein künftiges Warmii laufen hindern. Allein die obere Schmierung j| führt leicht zur Oelvergeudung, weil das von oben dem Zapfen zuge-führte Oel den Unterlagerkasten allmälich füllt und ! sodann bei weiterem Zutritt überfliesst und H verloren geht. Die untere Schmiervorrichtung ist nicht so einfach als die obere und kann deshalb leichter versagen als diese.

Ist irgend etwas daran in Unordnung, so wird meistens der Unterkasten gelöst werden müssen, j um sie wieder in guten Zustand zu bringen. Dagegen kann der Schmierer den Oelstand im Unterkasten leicht

tief genug halten, um ein Ueber-fliessen zu verhüten. Am besten ist es daher,

Oberkasten und Unterkasten mit Schmiervorrichtung zu versehen, in der Kegel die untere zu benützen und die obere nur dann in Gebrauch zu nehmen, wenn bei angehendem Warmlaufen dem Zapfen rasch Oel zugeführt werden soll. — Die Normal-Axbüchsen der preussisclien Staatsbahnen (Eig. 2 a bis 2d, 3a und 3b) [3] sind zum Teil für Bronzelager, zum Teil für Weissmetalllager eingerichtet. Erstere besitzen frei-

fr ;s

-V.io Y/l

—Uli

Fig. 2 a.

Bi

1-e4

LtJ

Ir

шш

Ir

rà

*0,

га/

Fig. 2 Ъ.

-<E4r--jrro:E3- lich eine

nur

geringe Berührungsfläche mit dem äusseren Lagerkasten, so dass die Wärmeabgabe an diesen zu wünschen übrig lässt. Es ist dies ein wesentlicher —•

<d

Fig. 2 c.

SN

____vra

Fig. 2 (1.

Grund mit dafür, dass diese Bronzelager häufiger warm laufen als die Weiss -metalllager. Beide Arten von Axbüchsen sind mit oberer und unterer Schmierung versehen. Der Oberkasten besitzt einen Behälter für den Oeleinguss, aus welchem das Oel mittelst Saugedocht durch einen Kanal einem zweiten Behälter über dem Zapfen zugeführt wird. Bei den Weissmetalllagern (Big. 3 a und 3 b) wird dieser zweite Behälter durch die Wandungen des Oberkastens, bei den Bronzelagern (Big. 2 a und 2 b) durch deren ringsum laufende obere Bänder gebildet. Auf diese Weise wird dem zweiten Behälter nur reines Oel zugeführt, weil etwaige Unreinigkeiten sich schon in dem ¹ für den Oeleinguss bestimmten Behälter absetzen können.

-P

ЪГУУУУУУуЯ

'У.

Ш.

fr

ЩШЩ !

L U-'___nr--к--------*u- • , I

■Æ

Fig. 3 a.

! Die Unterkasten sind mit dojipelten Böden versehen, von denen der obere zur Aufhängung und Eüh-rung eines Schmierpolstergestells dient. Das I Anpressen des Schmierpolsters gegen den I Zapfen erfolgt durch Spiralfedern. Herabhängende Saugedochte führen das Oel dem j Schmierpolster zu. Der doppelte Boden ! dient zugleich noch dazu, eine Trennung des ! vom Zapfen abtropfenden gebrauchten Oels von dem frischen zu bewirken, welches durch den unteren Oeleinguss in den Baum zwischen beiden Böden gelangt. Zum Schutz gegen Staub sind beide Lagerkastenteile da, wo der Zapfen in die Axbüclise eintritt, mit Binnen zur Aufnahme eines Bilz-ringes versehen, welcher sich um den Schaft der Axe legt und so einen Abschluss der Lageröffnung bildet.

Die Verbindung von Ober- und Unterkasten geschieht durch einen schmiedeeisernen Bügel B, dessen beide Augen an den Zapfen des Oberkastens aufgehängt sind. Beide Enden des Bügels werden zu dem Zwecke im warmen Zustande zusammengebogen. Am unteren Ende erhält der Bügel eine durch übergeschobene Hülse nebst Splint in ihrer Lage gesicherte Schraube, durch welche der Unterkasten gegen den Oberkasten gepresst wird, h    pjin ejne seitliche Verschiebung beider Kastenteile zu

AU

ГТТ

1-0

Fig. ЗЪ.

verhüten, ist der Oberkasten mit drei Stiftschrauben s versehen, deren vorspringende Bolzen in entsprechende Löcher des Unterlagerkastens ein-greifen. Diese Anordnung zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine rasche Lösung und Wieder-befestiguiig des Unterkastens ermöglicht. Die Bülirungsleisten F zur Aufnahme der Axgabeln sind nur am Oberlagerkasten angebracht, damit die Losnalnne des Unterkastens ohne Entfernung “i des Axgabelschlüssels erfolgen kann. Zur Stützung I der Tragfedern befindet sich über der Mitte LlJ des Zapfens eine ebene wagrechte Bläche, in deren Mitte ein cylindnscher Bolzen von etwa 30 mm Stärke eingreift. Der Kopf dieses Bolzens tritt in den Bederbund der Tragfedern ein und verhindert dadurch deren seitliche Verschiebung. — Statt des Bügels werden auch wohl zwei oder vier Schrauben angewandt, um Oberund Unterkasten mittelst Blanschen zu verbinden [4]. Zur Verbesserung des Staubabschlusses sind zahlreiche Konstruktionen zur Ausführung gelangt |5], [6], [7].

In neuerer Zeit hat sich auf den preussischen Staatsbahnen eine nach amerikanischem Muster ausgebildete Axbüchsenanordnung für die Personenwagen Eingang verschafft, bei welcher Ober- und Unterteil aus einem Stück bestehen und die Schmierung nur von unten erfolgt. Die durch Big. 4 a bis Big. 4d dargestellte derartige Axbüclise ist für Wagen mit freien Lenkaxen bestimmt. Das mit Weissmetall ausgefütterte Bronzelager trägt den Lagerkasten mittelst einer etwa 20 mm starken gusseisernen Einlage e, die das Einbringen und

Entfernen der Lagerscliale ermöglichen soll, ohne den unteren Spielraum б zwischen Lagerkasten und Schaft grösser als etwa 12 mm nehmen zu müssen. Um die Lagerschale zu entfernen, wird nämlich der Lagerkasten so weit angehoben, dass die Einlage e frei wird, nach vorne vorgezogen und durch die in der Stirnseite befindliche Oeff-nung entfernt werden kann. Eine Vertiefung auf der Unterseite der Einlage dient dabei einem durch den Deckel eingeführten Haken zum Angriff. Hach Entfernung der Einlage e lässt sich auch das Bronzelager leicht herausnehmen. Auf dem umgekehrten Wege erfolgt dessen Ein- m bringung. — Beim Eingiessen des Oels durch \ dieselbe Oeffnung der vorderen Stirnwand ist darauf zu achten, dass der Oelspiegel bei wag-recliter Stellung der Axe noch etwa 15 mm unter der hinteren Lageröffnung bleibt, weil sonst beim langsamen Durchfahren von Kurven oder beim Halten in denselben wegen der Ueberliöhung der äusseren Schiene ein Austiiessen des Oels erfolgen könnte und erhebliche Oelverluste eintreten würden. Im

CD

Fig. 4 а.

vorderen Teile der Axbüchse sind daher Oelmarken angebracht, um dem Schmierer die richtige Füllung zu erleichtern. Die in der vordem Stirnwand befindliche Oeffnung wird durch einen Deckel überdeckt, dessen Lage durch den Druck einer Spiralfeder gesichert wird Schmierpolster, welche auf dem Boden der Axbüchse ruhen und sich vermöge ihrer Elastizität an den Axschenkel anschmiegen, versehen diesen mit dem nötigen Oel. Eine den Axschaft umfassende Holzscheibe mit Filzeinlage bildet auf der hinteren Seite der Axbüchse einen Staubabschluss und ruht in einer nach oben durchgehenden, aber durch ein aufgeschraubtes Blech überdeckten Binne. Wegen der Vereinigung des Ober- und Unterteils der Axbüchse zu einem Stücke muss nämlich liier die Holzscheibe

-ЕЖЩ

//yJi

(Fig. 4d).

Щ

iS

LL

Fig. 4 1.

von oben in ihre Binne eingebracht werden.

''

Da, wie schon erwähnt, die durch Fig. 4 a bis Fig. 4d dargestellte Axbüchse für Wagen mit freien Lenkaxen bestimmt ist, so befinden sich ihre Führungsleisten nur ausserhalb der Axbüchsen und erhalten bei mittlerer Stellung der Axe einen Spielraum von 12 mm auf beiden Seiten in der Axrichtung und von 16 mm quer zur Axrichtung. Die ganze 1Д—1 Führung des Wagenkastens fällt somit den \ 0 / /

Fig. 4 c.

ЯЦ1

m y,.

Fig. 4 d.

Tragfedern zu. Um diese besonders sicher . { J J mit den Axbüchsen zu verbinden, greifen die Federbunde mit 63 mm langen und 40 mm dicken Zapfen in die Axbüchsen ein und sind zur weiteren Sicherung durch einen kräftigen Keil damit verbunden. — Statt des Gusseisens hat man auch wohl Stahlblech zur Herstellung der Axbüchsen benützt [8]. Die Schmierung der Wagen-axbüclisen geschieht im allgemeinen nach Bedarf. Bei manchen Verwaltungen findet statt dessen eine periodische Schmierung statt , wobei die mit Mineralöl gefüllten Axbüchsen durch Schrauben verschlossen und erst nach einigen Monaten von neuem gefüllt werden [9].

Die Axbüchsen der Lokomotiven werden auch aus dem Lager, dem Oberkasten und dem Unterkasten gebildet, sie weichen aber von den hier besprochenen Anordnungen namentlich dann ab, wenn die Axschenkel innerhalb der Bäder liegen, weil sie in diesem Falle auf beiden Seiten offen

bei Lokomotiven mit Innenrahmen eine Hufeisenform und werden aus Schmiedeeisen oder Stahlguss hergestellt. Bei Anwendung von Schmiedeeisen wird

zuerst ein Stück von untenstehender Form (Fig. 6) r=J ausgeschmiedet und mittelst eines halbcylindrischen Hammereinsatzes in ein Gesenk hineingeschlagen. Gleichzeitig wird die obere Form des Schmierbehälters durch das Gesenk gebildet. Die Führungsleisten werden dagegen durch Aushobeln erhalten. Damit die Axbüchsen nicht durch Abnützung leiden, werden die senk-Figi 5 c>    rechten Seitenwände mit ]förmigen Bronzeschuhen aus

gefüttert.— Von dem durch einen Blechdeckel oben geschlossenen Schmierbehälter führen zwei Kupferröhrchen das Oel mittelst Saugedochten dem Axschenkel zu.

Das gehrauchte Oel gelangt in einen ] unter dem Axschenkel befindlichen gusseisernen Unterkasten, der auf beiden

ir¹

Fig. 6.

Seiten mit Binnen zur Aufnahme von Filzringen versehen ist, um einen Staubabschluss zu gewähren, und auf seinem Boden ein federndes Schmierpolster erhält, um den Axschenkel auch von unten ITT    ТТЛ

mit Oel zu versehen. -— Die Axbüchsen sind    '

;.....X

щщшт. ym

Fig. 7 b.

Fig. 7 a.

sein müssen. Die Lager werden aus Weissmetall oder aus Bronze hergestellt. Um gegen den Oberkasten weder eine Drehung noch eine Verschiebung ausführen zu können, werden sie aussen polygonal gestaltet und greifen mit vor-ШШШШт springenden Bändern an beiden Enden oder auch mit vorspringenden Ansätzen in der Mitte (Eig. 5 a bis 5 c) in den Oberkasten ein Bei Lauf- und Tender-axlagern gibt man der Auflagerfläche einen Bogen von 90° bis 120°, bei Treib-axlagern von etwa 150°. Die Oberkasten müssen sich innen der Form der Lager anpassen, auf beiden Seiten mit ihren Führungsleisten die Axgabeln (s. d.) umfassen und oben mit einem Schmierbehälter versehen sein. Sie erhalten daher

II

11

Ar

à-

j. -

Fig. 5 a.

/!

У;

Fig. 5 Ъ.

entweder so eingerichtet, dass sie den darüber liegenden Tragfederbund mittelst Federstütze oder den unter ihr befindlichen Tragfederbund mittelst eines Gehänges tragen. Im ersten Falle erhält der Oberkasten über der Ax-schenkelmitte eine wagrechte Stützfläche zur Aufnahme der Federstütze. Dabei kann die Befestigung des gusseisernen Unterkastens in folgender bei den Hor-malaxbüchsen der preussischen Staatsbahnen bewährten Art erfolgen. Die Seitenwände des Oberkastens reichen , unter den Unterkasten herab und sind hier mit Schlitzen AJ) J zur Aufnahme eines Biegels versehen, welcher den ... Unterkasten tragen soll und dessen seitliche Verschiebung dadurch hindert, dass er sich zwischen zwei Bodenrippen legt. Der Biegel ist so kurz, dass er, seitlich verschoben, mit seinem einen Ende herabgelassen und sodann nach dieser Seite hin entfernt werden kann, um ein Losnehmen des Unterkastens zu ermöglichen. Seine Lage muss deshalb auch durch einen Bolzen mit Scheibe und Splint gesichert werden. Auf diese Weise lässt sich der Unterkasten leicht lösen und wieder befestigen Soll die Tragfeder an der Axbüchse aufgehängt werden, so lässt man die Seitenwände des Oberkastens weit genug herabreichen, um einen etwa 45 mm starken Bolzen aufnehmen zu können und hängt daran das Federgehänge auf (Fig. 7a und 7b). Der Unterkasten wird hierbei durch zwei kleinere Bolzen gehalten.

Litteratur: [1] Organ f F. cl. Ebw., 6. Supplmbd., S. 237. — [2] Organ f. F. d. Ebw., 9. Supplmbd., S. 276. — [3] Glasers Ann. f. Gew. u. Ew., 1879, S. 171. — [4] Organ f. F. d. Ebw., 1888, S. 145. — [5] Organ f. F. d. Ebw., 1888, S. 139. — [6] Organ f. F. d. Ebw., 6. Supplmbd., S. 289. — [7] Engineering, 1888, II, S. 426. — [8] Engineering, 1890, I, S. 741. — [9] Organ f. F. d. Ebw., 9. Supplmbd., S. 268.    Albert Frank.

Aug. Schmidt.

Axe (lat. axis) heisst bei jedem rotirenden Körper oder System von Körpern diejenige gerade Linie, welche hei der Rotation (s. d.) in ihrer Lage verharrt. Auch ohne Bewegung heisst so die Mittellinie jeder symmetrischen Anordnung. So spricht man in der Geometrie von der Axe einer Parabel, einer grossen und einer kleinen Axe der Ellipse etc. In der Mechanik spielen unter den unendlich verschiedenen Linien, um welche ein starrer Körper in Rotation versetzt werden kann, eine besondere Rolle die sogen. Hauptträgheitsaxen, drei auf einander senkrechte gerade Linien, deren jede die Eigenschaft hat, dass bei der Rotation des Körpers um dieselbe die aus der Rotation entspringenden Zentrifugalkräfte der einzelnen Teile sich das Gleichgewicht halten; zwei derselben sind stabile, eine die labile Axe. In der Architektur spricht man von den Axen eines Gebäudes, Längsaxe, Quer-axe, in der Astronomie von der Himmelsaxe, Erdaxe, Axe der Ekliptik, deren erste die die Himmelspole verbindende gerade Linie ist, um welche die scheinbare tägliche Bewegung des Himmelsgewölbes erfolgt (sie ist die Verlängerung der Erdaxe); die dritte ist die zur Ebene der Erdbahn oder zur Ebene der scheinbaren jährlichen Sonnenbahn senkrechte Gerade, um welche die erste, die Himmelsaxe, die Bewegungen der Präzession und Nutation vollführt. Man spricht in der Physik von der Axe eines Magnets (Verbindungslinie der Mittelpunkte seiner nord- und südmagnetischen Wirkungen), von einer magnetischen Axe der Erde, von der Axe eines Kugelspiegels, einer Linse, eines Linsensystems (Mikroskops, Fernrohrs), bei den doppelbrechenden Kristallen von den optischen Axen, d. h. den Richtungen, in welchen das Licht ohne Doppelbrechung durch den Kristall geht; die einaxigen Kristalle haben nur eine, die zweiaxigen zwei solcher Richtungen (s. Doppelbrechung). Beim letzteren Gebrauch bezeichnet das Wort keine bestimmte Linie mehr, sondern nur noch eine bestimmte Richtung, die durch jede andere parallele Richtung im Kristall vertauschbar ist. Ebenso ist es mit dem Gebrauch des Wortes Axe in der Kristallographie, denn die kleinsten Teilchen eines Kristallindividuums sind alle unter sich gleich beschaffen und parallel gelagert. Axen heissen die drei (oder vier) Hauptrichtungen, auf welche die Richtungen der Kristallflächen bezogen werden ; die Richtung einer Fläche ist bestimmt durch die Verhältnisse der Längen, welche die Fläche von den einzelnen xAxen abschneidet.

Mehmke.

Axe. Mit diesem Worte pflegt man in der Geometrie gerade Linien zu bezeichnen, die in irgend einer Hinsicht eine ausgezeichnete Lage besitzen, sei es in Bezug auf Kurven oder Flächen von besonderer Beschaffenheit oder ein System solcher (z. B. Axen von Kegelschnitten, Flächen zweiten Grades, Symmetrieaxe, Aehnlichkeitsaxen von drei Kreisen oder drei resp. vier Kugeln), sei es in Bezug auf ein Beziehungs- oder Abbildungssystem oder eine Bewegung oder eine geometrische Verwandtschaft (z. B. Koordinatenaxe, Projektions-axe, Drehungsaxe, Schraubenaxe, Affmitätsaxe, Kollineationsaxe). Zuweilen wird zur Verstärkung noch Haupt- vorgesetzt, z. B. Hauptaxe von Kegelschnitten oder Flächen zweiten Grades. S. auch die Artikel Kegelschnitte, Flächen zweiten Grades u. s. w.

Weyrauch.

Axe eines Stabes. Diejenige Linie, welche die Schwerpunkte aller senkrecht zu ihr gedachten ebenen Schnitte (Querschnitte) durch den Stab enthält. Ist die Axe eine gerade Linie, so hat man es mit einem geraden Stab zu thun. Neben diesem kommen in der Technik am meisten Stäbe mit einfach gekrümmter (in einer Ebene liegender) Axe vor. In der Biegungslehre wird die Stabaxe nach Eintritt der Biegung elastische Linie (s. d.) genannt (s. auch Axe, neutrale).

Axe, neutrale. Wenn ein Stab gebogen wird, so können die Fasern zwischen zwei vor der Biegung angenommenen Querschnitten teils verlängert,

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

teils verkürzt werden. Bei einfacli gekrümmten Stäben entsteht jedoch unter den Voraussetzungen der technischen Biegungstheorie (s. Biegung) beim Ueber-gang von den verlängerten zu den verkürzten Fasern eine unendlich dünne Schicht senkrecht zur Biegungsebene (Ebene der Stabaxe nach der Biegung), in welcher die Entfernung der Querschnitte und damit die Länge der zwischenliegenden Fasern keine Aenderung erlitten hat. Sie heisst die neutrale Schicht, während ihr Durchschnitt mit einem Querschnitt die neutrale Axe des letzteren genannt wird. Wirken an einem geraden Stabe alle äusseren Kräfte einschliesslich der Stützenreaktionen senkrecht zur Stabaxe in der Biegungsebene, so fällt die neutrale Schicht mit der Axschicht, die neutrale Axe mit dem Durchschnitt von Axschicht und Querschnitt zusammen. Liegt die neutrale Schicht zwischen zwei Querschnitten ausserhalb des Stabs, dann sind entweder alle Fasern zwischen denselben verlängert oder alle verkürzt. Den ersten Fall hat man z. B. bei Ketten (s. d.), während der zweite bei elastischen Bogen gewöhnlich ist. Die neutrale Axe wird auch vielfach Null-axe oder Nulllinie genannt, weil in ihr die Längenänderungen der Fasern und damit die Normalspannungen des Querschnitts gleich Null sind. S. auch Biegung.

Weyrauch.

Axe, in der theoretischen Mechanik, s. Rotation.

Axen, im Maschinenbau, unterscheiden sich von den Wellen dadurch, dass sie keine oder nur geringe Verdrehung erleiden. Sie werden nach den in ihnen auftretenden Biegungsmomenten unter Zurechnung der etwaigen Drehmomente, z. B. bei Wasserradaxen, berechnet. Die graphische Berechnung der Momente eignet sich höchstens für zusammengesetzte Belastungen ; sonst ermittelt man die Momente nur an den Lagern und Nabenstellen. Aus einem Biegungsmoment Mh und einem Drehmoment Md erhält man das resultirende ideelle Biegungsmoment mit hinreichender Genauigkeit:

Mi Mb + \ Md, wenn Mb |> Md Mi = £ (Mb + Md), wenn M a Mi.

Schliesslich ist M, wie ein reines Biegungsmoment Mh in die Festigkeitsgleichung einzusetzen M, — —. s. Die zulässige Spannung ist s = 500 kg/qcm für Stahl,

Lindner.

400 für Schweisseisen, 250 für Gusseisen, 60 für Eichenholz. Hohle gusseiserne Axen erhalten annähernd gleichmässige Wandstärke. Von dem theoretischen Körper gleicher Festigkeit weicht man ab, indem man die Lagerstellen mit Rücksicht auf Fläch en druck und späteres Nachdrehen stärker nimmt (z. B. an Eisenbahnwagenaxen mit s = 500 kg/qcm Spannung an der Zapfenwurzel, gegen etwa 1000 am Schaft innerhalb der Nabe) ; dass man ferner die Nabensitze erhöht zur Erleichterung beim Abdrehen und beim Aufbringen der Naben, sowie um die Keilnuten frei auslaufen zu lassen und dass man die Uebergänge cylindrisch oder auch konisch (statt nach der kubischen Parabel) bildet.

von

Axen, für Eisenbahnfahrzeuge, dienen zur Aufnahme der Räder Lokomotiven, Tender und Wagen mittelst der Axen köpfe und tragen die Axlager mittelst der Zapfen, Axschenkel oder Axhälse. Die Teile zwischen den Axenköpfen und Zapfen heissen Axschafte. Im allgemeinen werden die Axen durch Rotationsflächen mit einer gemeinsamen Drehungsaxe begrenzt. Nur die gekröpften Axen weichen hiervon ab. Diese finden bei Lokomotiven mit innenliegenden Cylindern Anwendung, wobei die gekröpften Teile der Axe die Kurbelzapfen zur Aufnahme der Treibstangenlager bilden. Bei den Axen der Wagen, der Tender und der Lokomotiven mit Aussenrahmen befinden sich die Zapfen an beiden Enden, bezw. ausserhalb der Räder, bei Lokomotiven mit Innenrahmen liegen sie dagegen innerhalb der Räder. Als Material der Axen dient Tiegelgussstahl, Bessemerstahl oder Martinstahl, seltener noch Schweisseisen. Die Herstellung der geraden Axen geschieht in der Weise, dass der rohe Stahlblock von achtkantiger Form mit einer Dicke gleich dem dreifachen Durchmesser der fertigen Axe unter dem Dampfhammer ausgeschmiedet wird. Zuerst erfolgt das Strecken des Rohblocks, darauf das Rundschmieden und sodann das Ausschmieden der Axschenkel. Nachdem die

fertiggeschmiedete Axe im Flammofen bei niedriger Hitze nochmals geglüht ist, lässt man sie unter Bedeckung von Asche langsam erkalten und bearbeitet sie dann weiter auf der Drehbank. Der Gewichtsverlust beim Schmieden beträgt etwa 30 °/₀ der fertiggeschmiedeten Axe, die in allen Durchmessern eine 10 mm grössere Dicke als die fertig gedrehte Axe erhält.

Zur Herstellung der gekröpften Axen oder Kur be laxen wird ein quadratischer, schwach pyramidaler Stahlblock von 700 bis 800 mm im Quadrat gebildet, dessen Länge im Verhältnis zum Durchmesser wie 1:1 bis V/₂:1 steht und dessen Gewicht etwa doppelt so gross ist als das der fertigen Axe. Zur bequemeren Handhabung ist der Stahlblock mit einer angegossenen Stange versehen.

Bei der ersten Totalhitze erfolgt das Ausschmieden des ßohblocks auf ein Prisma von der annähernden Länge der Boliaxe, von der Bruttokurbeldicke und der Bruttokurbelhöhe. In der zweiten Totalhitze werden die Teile AA, A, A„ B B (Fig. la und lb) unter ą dem Dampfhammer mittelst Г des Schrotmeisseis herausge-arbeitet, und ausserdem dieV Lochungen CC, C,C, vorge--nommen. In einer dritten und

В c.c, 1Д,

|B

c, c.

Fig. 1 а.

VH

vierten Teilhitze findet das Rundschmieden der Axenenden statt. In einer fünften Hitze wird der zwischen den Kurbeln liegende Axenteil weisswarm gemacht, die eine Kurbel mittelst des Dampfhammers festgehalten und die andere Kurbel mittelst eines angeschraubten langen Hebels und mit Hilfe des Hebekrahns um 90° gedreht. Der so verdrehte Axenteil wird nach einer sechsten Hitze sauber behämmert. Zur weiteren Bearbeitung gelangen die Axen sodann auf die Hobelbänke und Drehbänke [1]. — Ueber die Untersuchungen, welche mit den fertigen Axen angestellt werden und die Bedingungen, denen die Axen bei der Abnahme entsprechen müssen, s. Axproben.

Bei der Berechnung der Axen hat man solchen Axen, welche lediglich zum Tragen dienen, nämlich den Wagen axen, Tenderaxen und Laufaxen der Lokomotiven, und solchen Axen, welche zum Tragen und Antreiben der Lokomotiven dienen, nämlich den Treib- und Kuppel-der Lokomotiven. Erstere werden lediglich auf Biegung in Anspruch genommen, letztere auf Biegung und Verdrehung.

Es soll zuerst eine Axe berechnet werden, welche lediglich zum Tragen

beiden Enden liegen. Die

Fig. 1 Ъ.

zu unterscheiden zwischen

axen

IV-

-H*— T---

dient und bei welcher ausserdem die Zapfen an Zapfen haben eine Entfernung von Mitte bis Mitte L (Fig. 2) einen Durch---i£ i rr_⁻4j messer d, eine Länge l. Der Abstand von " '    ⁴    TiP Mitte Zapfen bis Mitte Rad sei a, der Abstand

Wr -H Fig. 2.

-ЦГ yon Mitte Rad bis an das äussere Ende des ! Axenkopfes c und bis an das innere Ende der Kabe b, der Halbmesser des Rades sei r. Der Abstand von Mitte bis Mitte Rad sei s und der senkrechte Schwerpunktsabstand des Fahrzeugs über der Axe h. Es sei ferner Q die Last, welche von einer Axe zu tragen ist. Dazu kommt noch eine Horizontalkraft H beim Durchlaufen der Fahrzeuge durch die Kurven, infolge der Fliehkraft, welche sich durch den Druck der äusseren Schiene gegen den Spurkranz geltend macht, sobald die Geschwindigkeit des Fahrzeugs grösser ist als der Ueberhöhung der äusseren Schiene entspricht. Infolge dieser am Hebelarme r angreifenden Horizontalkraft H stellt sich nach den Gleichgewichtsbedingungen der Zapfendruck des

äusseren Zapfens auf ~    und der senkrechte Raddruck des äusseren Rades

während auf der gegenüber liegenden Seite die von H abhängigen Glieder negativ sind. An jeder Stelle muss das Widerstandsmoment

auf y H

der Axe mindestens gleich der Summe der für diese Stelle geltenden Biegungsmomente sein. Setzen wir den Durchmesser an beliebiger Stelle D und be

zeichnen die Summe der Biegungsmomente mit MB, so ist MB = -r-,- D³ zu setzen •/82- . .

1/ — Mlt, worin б die zulässige Beanspruchung der Flächeneinheit

und D

bedeutet. Bei Berechnung der Zapfen muss dieser Wert б kleiner angenommen werden als für die übrige Axe, weil der Zapfen der Abnutzung unterworfen ist und deshalb allmälich dünner wird. Die Zapfenstärke soll aber noch nach vieljähriger Benützung genügen.

Für die Berechnung der Zapfen ist ausserdem die richtige Wahl des Oberflächendrucks von grosser Wichtigkeit, weil einerseits die Abnützung mit dem Flächendrucke wächst und nicht zu gross werden darf, und weil andererseits das Heisslaufen der Zapfen vermieden werden muss. Lässt man einen Zapfen längere Zeit in seinem Lager laufen, bis er sich völlig eingelaufen hat, so wird er in der Richtung des resultirenden Zapfendrucks sich in das Lager einarbeiten. Da nun im eingelaufenen Zustande die Normaldrücke proportional der Dicke der Abnützungsschichten des Lagers sein müssen, so ergibt sich der Normaldruck p an beliebiger Stelle, deren Radius mit der Richtung der Resultirenden den < a einschliesst, p — p₀ cos а, wenn p„ den Flächendruck in der Richtung der Resultirenden, also für a = o bedeutet (Fig. 3 a und 3 b). Nimmt man an, dass der Flächendruck in der Richtung der Zapfenaxe gleichmässig verteilt sei,

so wird ein unendlich schmaler Streifen da einen Vertikaldruck

—. lp COS а . da

aufnehmen. Ist daher der Bogen der Auflagerfläche 2 ä{ und der Zapfendruck P, so muss _stattfinden

•l

<—

r«j

p=2L

toi Ä.

Fig. 3 a.

Fig. 3 b.

l p cos « . da — d l p₀

d l Po , .    . s

--2 (sin «! COS «1 ajj.

fCl

cos а² da

Wird der Bogen der Auflagerfläche 2 cq P - dl Po j

Soll der Zapfen so berechnet werden, dass die zulässige Beanspruchung auf Zug б und der zulässige Druck p₀ nicht überschritten wird, so hat man nur

Mb = P ^    ~ d»,

woraus durch Vereinigung mit der vorstehenden Grleichung folgt:

und d

und =

= jt, so wird 4 P nTlV

zu setzen

P.

16 i a 7i d

Nach §171 der technischen Vereinbarungen des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen und nach § 38 der Normen für den Bau und die Ausrüstung der Haupteisenbahnen Deutschlands sind die Bruttolasten Q pro Axe angegeben, welche bei Zapfen von gewissen Abmessungen, Länge l und Durchmesser d „ zulässig sind. Diese Angaben beziehen sich also auf solche Zapfen, bei denen die Spannung oa und der Flächendruck poa infolge der Abnützung den höchsten zulässigen Wert erreicht haben. Aus diesen für Flussstahl gemachten Angaben berechnet sich öa — 6,6 kg per Quadratmillimeter, poa — 0.0047 da, da — 2,2 уrqk und 1= 19,2 ida-

Neue Zapfen muss man mit entsprechend grösserem Durchmesser versehen, während die Länge als unveränderlich betrachtet werden kann. Zur Berechnung neuer Zapfen bei Flussstahlaxen erhält man den vorerwähnten Angaben der technischen Vereinbarungen sich gut anschliessende Werte, wenn man setzt:

6„ = 4,4 kg per qmm, p0H = 0,0035 dn, dn = 2,54 yj'çï, l = 17,8 ^dn.

Für die Axen der Personen-, Gepäck- und Postwagen soll eine um 20°/o verminderte Bruttolast für die Axe angewendet werden. Der übrige Teil der

MB = ~2~ + H Vä + ’’ ~ wird. Die entsprechenden Durchmesser berechnen sich nach der Formel Dx — 1,155 \fMif, bezw. D₂ — 1,155 \J Mb¹¹ , doch soll die Stärke in der Nabe bei den Axen der Personen-, Post- und Gepäckwagen nicht unter 115 Millimeter betragen.

Axe ausser den Zapfen ist der Abnützung nicht unterworfen; man kann daher der Rechnung eine Spannung ö — 6,6 kg zu Grunde legen, wie für den abgenützten Zapfen. Bei Anwendung von Schweisseisen sind die Belastungen um 16% zu vermindern. Das grösste Biegungsmoment findet sich auf der Innenseite der Nabe. Unter Beibehaltung der oben angenommenen Bezeich-,umgen ist dasselbe    H ^a + b)+r

Von der Innenkante der Nabe nimmt das Biegungsmoment bis zur Mitte der Axe ab, wo es zu

,,+Tł-d)

Die Axenköpfe werden zur besseren Befestigung der Räder schwach kegelförmig gestaltet nach einer Neigung 1:400. Zwischen Axenkopf und Zapfen befindet sich ein cy lindrischer Schaft, dessen Durchmesser durch die zu beiden Seiten der Axschenkel nötige Anlaufstärke von etwa 15 mm bedingt wird. Die Normalaxe der preussischen Staatsbaimen für Personenwagen und für Güterwagen mit 5 Tonnen Ladegewicht pro Axe erhält folgende Hauptabmessungen

L = 1956 mm l — 170 mm DY = 131 mm

Bei den Axen für 7,5 Tonnen Ladegewicht wird l = 200, d — 110

a, a

230 mm

■= 95 mm Z>2 ~ 120 m.

gesetzt.

Bei Lokom о tivlauf axen, deren Axschenkel innerhalb der Räder liegen, kann man die Horizontalkraft H vernachlässigen, weil sie das Bieguugsmoment der Axe vermindert. Das» grösste Biegungsmoment liegt hier auf der Innen-

zu setzen, wenn a den Abstand von

~2

kante des Axschenkels und ist MB

Mitte Rad bis Mitte Axschenkel bedeutet.

Lokomotivtreibaxen für Innenrahmen [2] erhalten Halslager innerhalb der Räder, während die Radsterne mit Naben zur Aufnahme der Kurbelzapfen versehen werden. Die von den Dampfmaschinen ausgeübten Drehmomente werden daher unmittelbar auf die Räder übertragen, so dass die Ax-wellen ebenso wie die Laufaxen lediglich auf Biegung berechnet werden können.

Treibaxen mit aussen liegenden Rahmen werden an den Enden der Axwellen mit aufgesetzten Kurbeln versehen, die bei Güterzuglokomotiven so eingerichtet sind, dass ihre Naben die Lagerflächen zur Aufnahme der Axlager bilden. Es sind dies die sogen. Hall’sclien Kurbeln (s. d.). Bei Personenzuglokomotiven erhalten die Axwellen Halslager, während die Kurbeln ausserhalb derselben auf die Axwellen aufgezogen werden , (Fig. 4). Bei den Hall’schen Kurbeln lässt sich näm-

it---

-i lieh der Zapfenabstand kleiner ausführen und damit

Fig. 4.

zugleich ein geringerer Abstand der Cylindermitten : erreichen, was für Güterzuglokomotiven wegen der tiefliegenden Dampfcylinder von grosser Wichtigkeit ist, damit sie nicht in das Normalprofil des lichten Raumes hineinreichen. <’ Im zweiten Falle liegen die Dampfcylinder höher und reichen i deshalb nicht so leicht in das Normalprofil des lichten Raumes. Hier zieht man es deshalb vor, die Lager auf die Axwellen selbst II ' zu setzen, um geringe Zapfendurchmesser und damit zugleich Щ j geringere Reibungsverluste zu erzielen. Bei den Treibaxen mit Aussenrahmen macht sich der Einfluss des wagerechten Spurkranzdruckes H in derselben Weise geltend wie bei den oben besprochenen Wagenaxen, weshalb auch die Biegungsmomente MB bezogen auf die senkrechte Ebene in derselben Weise zu ermitteln sind. Dazu tritt aber noch das Drehmoment Mr = Po, welches durch den Schub P der Schubstange

auf den Kurbelzapfen an dem Hebelarm, bezw. dem Kurbellialbmesser q hervorgerufen wird. Hie Durchmesser der Axwelle sind daher nach der Formel

D =    J/4 Mb + 5 fMß² +

Mt*

zu ermitteln. Zu prüfen bleibt dabei, ob an keiner Stelle durch den Schub P in der wagerechten Ebene ein grösseres Biegungsmoment als das in der senkrechten Ebene gefundene herbeigeführt wird, weil sonst dies Moment der Rechnung zu Grunde gelegt werden müsste.

T r e i b a X e n mit gekröpften Kurbeln kommen bei Lokomotiven mit Innencylindern zur Anwendung. Der Einfluss des wagerechten Spurkranzdruckes wirkt hier günstig auf das Biegungsmoment ein und kann j deshalb vernachlässigt werden. Ist Q die Axbelastung und a der Abstand von Mitte Bad bis Mitte Lager (Fig. 5), so ist

CQ

___t _

_! das Biegungsmoment in der Welle zwischen den Lagern

: Мл = a.

statt, wenn beide Kurbeln bei ausgelegter Steuerung um 45° gegen die mittlere Schubrichtung geneigt stehen. Bei einem Schubstangendruck P und einem Kurbelhalbmesser @ ist alsdann das Drehmoment rund Mr =0,7 Pq.

Diese Werte für M,₍ und Mr sind zur Berechnung des Wellendurchmessers D in die Gleichung

i-f-4

""'V ^ J

\k

-4

Fig. 5.

Die stärkste Beanspruchung auf Torsion findet

T) =    j/з Mb + 5 ^Mb² + M

rT

einzuhihren. In der Begel wendet man für die Treibaxen der Lokomotiven für Hauptbahnen Axwellen von 180 bis 190 mm an.

Litteratur: [1] Heusingers Handbuch für Eisenbahntechnik, Ed. III, S. 735.— [2] Glasers Ann. f. Gew. und Bauw. 1879, S. 206 und 315.

Axendrehung der Erde. Schon unter den «Griechen gab es einzelne, welche eine Umdrehung der Erde um ihre Axe für wahrscheinlicher hielten [1] als umgekehrt eine Umdrehung der Himmelskugel um die Weltaxe. Ecphantus, Hicetas, Seleucus, Aristarchus werden uns bestimmt als solche „Vorläufer des Copper nicus“ namhaft gemacht [2]. Im späteren Mittelalter nahm Nikolaus Cusanus den Gedanken in seiner Weise wieder auf, und bald nachher stellte Nikolaus Coppernicus (1473—1543) die These von der Erdrotation mit vollster Sicherheit auf, ohne allerdings im stände zu sein, dieselbe mit anderen als mit Wahr-scheiulichkeitsbeweisen zu stützen. Wirkliche mechanische Beweise kennt man erst seit zweihundert Jahren, und zwar lassen sich dieselben in zwei Gruppen ordnen [3j : Frei fallende Körper fallen östlich von ihrem Ausgangspunkte nieder, und jeder horizontal bewegte Punkt erleidet eine sich stets steigernde Bichtungs-ablenkung, auf der Nordhalbkugel nach rechts, auf der Südhalbkugel nach links. Alle übrigen angeblichen Beweise sind wissenschaftlich wertlos [4]. Die Fall-versuehe brachte zuerst Newton in Vorschlag, und dieselben wurden auch durch Guglielmini, Benzenberg und Beicli mit solcher Präzision ausgeführt, dass die Beweiskraft dieser Experimente über allen Zweifel erhaben dasteht [5]. Was die Azimutalveränderung anlangt, auf deren allgemeine Bedeutung zuerst Ferrel aufmerksam gemacht zu haben scheint, so spricht sie sich in den verschiedensten Naturerscheinungen aus. Auf Eisenbahnen wird die eine Schienenreihe mehr abgenützt als auf der andern; an den Ufern von Flüssen unserer Hemisphäre wollte man schon vielfach wahrnehmen, dass das rechte weit stärker als das linke erodirt werde (sogen. Bär’sches Gesetz); vor allem aber wurde festgestellt, dass die Schwingungsebene eines irgendwo auf der Erde (nur nicht unter dem Aequator) aufgehängten Pendels eine leicht den Augen erkennbar zu machende Drehung erleidet, für welche es keine andere Ursache geben kann als eben die Axendrehung der Erde [6]. Unter der geographischen Breite (p ist, wenn a den Weg in der Zeiteinheit, c eine Konstante bedeutet, der Betrag der Deviation in der Zeiteinheit gleich ac sin ep zu setzen [7]. Es ist somit endgiltig bewiesen, dass im Verlaufe von 24 Stunden, in einem Sterntage, das Erdsphäroid sich einmal um seine kleine Axe dreht, und zwar scheint diese Botationsbewegung

Albert Frank

als eine gleichförmige betrachtet werden zu dürfen. Allerdings scheint die Erd-phvsik hiegegen Protest einlegen zu müssen, denn da der Erdkörper frei im Welträume schwebt und unausgesetzt Wärme ausstrahlt, so muss er sich abkühlen, und jede Abkühlung hat eine Zusammenziehung im Gefolge, als deren Konsequenz wiederum eine Beschleunigung der Rotation zu erwarten wäre. Allein in den historischen Zeiten macht sich dieser Prozess anscheinend noch nicht geltend, denn indem Laplace* die altgriechischen Beobachtungen mit den neueren verglich, fand er, dass im Laufe von 2000 Jahren der Sterntag völlig der gleiche geblieben sei. Ganz minimale, gerade noch durch den Kalkül zu konstatirende Schwankungen in der Länge des Sterntages dürften nach den Forschungen von Newcomb [8], Glasenapp und Schönfeld [9] wohl nicht aus-zuschliessen sein, was vielleicht damit zusammenhängt, dass ja auch die Erdaxe (s. den Art. Polhöhe) nichteine absolut stabile ist, sondern kleine periodische Veränderungen ihrer Lage erfährt [ lOj. Für alle praktischen Zwecke jedoch kann vorläufig daran festgehalten werden: Die Zeit, welche die Erde zu einer Umdrehung braucht, ist unveränderlich.

Litteratur: [1] R. Wolf, Handbuch d. Astronomie, ihrer Geschichte u. Litteratur, 2. Buch, Zürich 1891, S. 542 ff. — [2] Schiaparelli, Die Vorläufer des Copperidcus im Altertum, deutsch von Curtze, Leipzig 1876. — [3] Günther, Handbuch d. mathem. Geographie, Stuttgart 1890, Abt. III.

—    [4] Günther, Die sichtbaren und fühlbaren Wirkungen der Erdrotation, Humboldt, 1. Jahrg., S. 328 ff., S. 359 ff. — [5] Reich, Fallversuche über die Umdrehung der Erde, Freiberg 1832.

—    [6] Toucault-Gariel, Recueil des travaux scientifiques, Paris 1878 (erste Mitteilung in den

„Comptes Rendus“ von 1851). — [7] A. J. Pick, Der Foucault’sche Pendelversuch, Zeitschr. f. d. Realschulw., 1. Jahrg., S. 135 ff.; S. 211 ff.; S. 393 ff. — [8] Newcomb, On the possible Variability of the Earth’s Axial Rotation, as investigated by M. Glasenapp, Boston 1874. — [9] Schönfeld, Neuere Untersuchungen über die Konstanz der Rolationszeit der Erde, Ausland 1879, S. 181 ff — [10] Förster, Die periodischen Aenderungen der Lage der Erddrehungsaxe, Verhandlungen der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin, 1891, Nr. 2.    Günther.

Axendruck, s. Druck.

Axenkreuz ist gebildet durch die Schnittlinien der drei Koordinaten-ebenen eines rechtwinkeligen Koordinatensystems und dient als Grundlage für die Konstruktionen der Axonometrie (s. d.).

Axenlibelle heisst eine Libelle (s. d.), die dazu dient, die „Kippaxe“ eines Messungsinstruments unmittelbar horizontal zu legen oder bei feineren Instrumenten die Neigung dieser Axe gegen den Horizont direkt zu messen. Die Fassung dieser Libelle, die für kleinere Instrumente als „Setzlibelle, Aufsatzlibelle, Reitlibelle oder Stützenlibelle“, für grössere (z. B. transportable oder fest aufgestellte Durchgangsinstrumente u. s. f.) aber fast stets als „Hängelibelle“ ausgeführt wird, zeigt im ersten Fall zwei unten gabelförmig (|/\|-förmig) gestaltete Stützen zum Aufsetzen der Libelle auf die „Zapfen“ der Axe, im zweiten Fall zwei Haken zum Anhängen an diese Zapfen. Die „Zapfen“ sind die gut gehärteten, stählernen, genau kreisförmig und möglichst genau nach demselben Durchmesser abgedrehten Enden der zu nivellirenden Kippaxe. Bei grösseren Instrumenten, z. B. Durchgangsinstrumenten, grossen Universalinstrumenten kommen hier äusserst feine Libellen vor, und da bei der beträchtlichen Entfernung zwischen beiden Zapfen (Länge der Kippaxe) die „Fassung“ der Libelle auf grosse Länge frei tragen muss, so ist bei der Konstruktion dieser Fassung aufs sorgfältigste zu beachten, dass von ihr das Libellenglas keine schädliche Spannung erhalten kann.

Ferner sind neben den vertikal wirkenden Korrektionsschrauben stets auch seitlich wirkende Justirschraub en anzubringen, um den Fehler der Libelle beseitigen zu können, der daher rührt, dass Libellenaxe und Gebrauchslinie der Libelle (Aufsatz- oder Anhängelinie) in ihrer Fassung nicht in einer Ebene, sondern windschief gegen einander liegen; man erkennt dies durch seitliches Neigen der auf die Axe aufgesetzten Libelle, wobei die Blase sich nicht verschieben darf. Grosse, fest aufgestellte Passageninstrumente werden mit Axen-libellen von etwa 1", transportable Passageninstrumente oder grosse Universalinstrumente mit Libellen von 2—3/; Empfindlichkeit (je auf 1 Par.-Linie) ausgerüstet, kleinere Universalinstrumente mit 5"-, 6"- etc. Libellen. — Die Anwendung der Axlibelle beruht auf dem Satz: Wenn man eine Libelle in

irgend welcher Fassung auf ihrer Aufsatzlinie (z. B. Schnur für grobe Hänge-libelle, Ebene für „Tischlibelle“ oder hier Axzapfen für Axlibelle) genau umsetzt (so dass also die beiden Stützpunkte der Libelle genau vertauscht werden), so rührt ein etwaiger Unterschied im Stand des Blasenmittelpunktes in der ersten und zweiten Lage der Libelle zur Hälfte her von der Unrichtigkeit der Libelle (nichtparallele Lage der Libellenaxe und der Gebrauchslinie, Aufsetz- oder Anhängelinie der Libellenfassung) und zur Hälfte von der nicht horizontalen Lage der Linie, auf (an) der die Libelle umgesetzt (umgehängt) wurde. Bei feinen Libellen wird jene Unrichtigkeit der Libelle nicht völlig wegzubringen gesucht (was, je feiner die Libelle, desto schwieriger ist und desto kürzer sich erhält), vielmehr nur in kleinen Grenzen gehalten; die Libelle wird beim Gebrauch stets umgesetzt.— Um also die Neigung einer Axe mit der Axlibelle zu messen, die Axe zu nivelliren, hat man unter der vorläufigen Voraussetzung zweier genau gleicher kreisförmiger Zapfen die Libelle in den beiden Lagen aufzusetzen und durch Ablesung der Blasenenden an der Libellenteilung den Stand des Blasenmittelpunkts zu ermitteln. Der Fehler der Libelle, der Winkel zwischen Libellenaxe und der Benützungslinie der Libelle an ihrer Fassung kommt dabei nicht in Betracht, er wird eben durch das Umsetzen eliminirt und kann höchstens bei rasch auf einander folgenden Bestimmungen, während derer er sich nicht verändert, als Kontrolle dienen. .Je nach der Bezifferung der Libellenteilung ist aber etwas verschieden zu rechnen: bei weniger feinen Libellen liegt der Teilungsnullpunkt gewöhnlich in der Mitte der Länge, oder vielmehr die Teilung ist in der Mitte auf ein

Fig. 1.

10

10

40    45

15    20    25    30

35

1U

15

2U

25 3U Fig. 2.

bestimmtes Stück unterbrochen, das meist gar nicht eine bestimmte Anzahl von Libellenteilen umfasst, und man hat in diesem Fall je von dem ersten Striche zu beiden Seiten der Unterbrechung nach jeder Seite hin a5~ 4Ü 45 5u zu zählen: 0, 5, 10 . . . oder auch a, a +5, a+ 10 . . . (vergl. Fig. 1); bei feinen Libellen geht die Libellenteilung und ihre Bezifferung fast stets von einer Seite zur andern hin vollständig durch (vergl. Fig. 2).

Als Beispiel der Anwendung mag das folgende dienen: die Neigung der Kippaxe eines Universalinstruments (mit exzentrischem Fernrohr) ist zu bestimmen. Man kann nach einander zweierlei Libellen verwenden, die eine mit dem Teilungsnullpunkt in der Mitte, ihre Empfindlichkeit ist 4", 52, eine zweite mit von einem Ende ausgehender Teilung und Bezifferung, ihre Empfindlichkeit ist 2", 25. Die Neigung г der Axe soll als positiv bezeichnet werden, wenn das „Kreis-Ende“ der Kippaxe höher liegt als das „Fernrolir-Ende“. Die Zapfen der Axe sind vorläufig als genau gleich angenommen. Man hat für diese beiden verschiedenen Arten von Libellen folgende Rechnung (p bedeutet Partes der Libelle).

Zweite Libelle, mit Teilungsnullpunkt am einen Ende.

Erste Lage der Libelle. Nullpunkt der Teilung am К reis-Ende. Ablesung am К reis-Ende — 12p, 4 Ablesung am Fernrohr- Ende = 36p, 7 Zweite Lage der Libelle. (Lib. umgesetzt.) Nullpunkt der Teilung am Fernrohr-Ende. Ablesung am К reis-Ende — 40 p, 0 Ablesung am Fernrohr-Ende — 15p, 8

Erste Libelle, mit Teilimgsnullpunkt in der Mitte.

Erste Lage der Libelle.

Ablesung am К reis-Ende =    7P, 4

(odor aucli z. B. 17,4)

Ablesung am Fernrohr-Ende = 6P,8

(oder auch z. B. 16,8)

Zweite Lage der Libelle. (Lib. umgesetzt.)

am Kreis-

nde = 8P, 5

(oder auch 28,5)

am F e r n г о h r -

Hl

nde = 5p 8

(oder auch ^5,8)

Man hat damit :

* = ł {U,4 -6,8) + (8,5 -5,8)}

3,3

Man hat damit:

i = i{(40,0 + 15,8) - (12,4 + 36,7)}

= -f- — ■ - -f lp, 67 oder, da 1 Pars der Libelle - 2",25, i — -f- 3",8,

— +    ~ 4 0P, 82 oder, da

1 Pars der Libelle

4", 52,

i — + 5", 7, d. h. die Neigung der Kippaxe ist derart, dass sie in der Pachtung gegen das Kreis-Ende hin um 3",7 ansteigend von der Horizontalen abweicht.

Beim Passageninstrument im Meridian „bezieht“ man die Neigung der von Westen nach Osten gerichteten Kippaxe „auf das Westende“, ch h. man gibt der Neigung das Zeichen {+}, je nachdem die verlängerte Axe das Himmelsgewölbe

im postend über dem Horizont schneidet. Man hat dann als allgemeine Regel: die Axneigung mit ihren richtigen Vorzeichen ist in Libellenteilen gleich dem arithmetischen Mittel der vier Ablesungen, die man in den zwei Lagen der Libelle an den Blasenenden macht, wenn bei durchgehender Libellenteilung die

zwei Ablesungen bei der Libellenlage : Nullpunkt    alsj^^A jangeschriehen

werden, während im (hier aber nur ausnahmsweise vorkommenden) „Fall“ der in der Mitte unterbrochenen Libellenteilung (und Zählung nach beiden Seiten

hin) in jeder Lage der Libelle die Ablesungen am Blasenende im poTtenl :i^s Inegativ! anzuschreiben sind. Die Neigung in " erhält man in beiden Fällen

durch Multiplikation der so in Libellenteilen erhaltenen Zahl mit der Empfindlichkeit der Libelle in "). Im Vorstehenden sind die beiden Zapfen genau gleich angenommen worden; wenn eine Ungleichheit der Durchmesser vorhanden ist, so ist die nach den gegebenen Vorschriften ermittelte Neigung dafür noch zu verbessern. Diese Verbesserung beträgt [1]:

j •__i ^1    ^2

Jl = ±-2~ '

wobei ц und i₂ die je mit Umsetzung der Libelle erhaltenen Neigungen der obern Zapfenmantellinie (als Umsetzlinie der Libelle) in der ersten und zweiten Lage der Axe (Axe auf den Lagern umgelegt, also Kippaxenenden vertauscht; man spricht gewöhnlich von beiden К reis lag en der Axe, nämlich Kreis О und Kreis W oder Kreis links und Kreis rechts) nach den obigen Vorschriften bedeuten, ferner W den halben Winkel der Lagerflächen \ / die zur Aufnahme der Axe dienen, und w den halben Winkel der Aufsetz- oder Anhängeflächen jeder der beiden Libellenstützen oder Haken (s. oben) bezeichnet. Meist sind W und w so nahe einander gleich, dass man statt des obigen Ausdrucks einfacher schreiben kann

sin W

sin W -f- siu w

dabei ist (it—i₂) durch eine grosse Zahl von Versuchen zu bestimmen und das Vorzeichen von Ai in jedem Fall so zu nehmen, dass die in beiden Kreislagen sich ergebenden Neigungen (deren Unterschied konstant sein soll) durch Anbringung von Ai einander genähert werden.

werdenden

Bei feinen Instrumenten müssen übrigens nicht nur die Durchmesser der Kippaxzapfen geprüft, sondern es muss auch die Form der Zapfen (auf etwaige Abweichung vom Kreisquerschnitt) untersucht werden ; den — rasch bedeutend Einfluss einer geringen Elliptizität der Zapfen hat besonders R. Wolf gezeigt [2]. Die Methode, Kippaxen von Meridianfernrohren ohne Libelle zu nivelliren mit Hilfe des Quecksilberhorizonts (Nadirhorizonts) geht auf Bohnenberger zurück [3] ; auf eine Methode, die Zapfen eines Meridianinstruments ohne Libelle zu prüfen (Methode der Interferenzen von Fizeau) kann ebenfalls nur verwiesen werden [4].

Oft (und, wenn die Einrichtung des Instruments dieses Verfahren ermöglicht, vielfach ganz zweckmässig) wird auch die Axenlibelle nicht, wie oben angenommen, um gesetzt, sondern auf oder an der Axe stehend oder hängend, zugleich mit dieser umgelegt, wodurch man ebenfalls den Libellenfehler eliminiren kann. Aus den Ablesungen bei der ersten und zweiten Lage der Axe erhält man hier das arithmetische Mittel der Axneigungen in beiden Lagen; z. B. für den Fall eines „Instruments im Meridian“ (Kippaxe О—W)

Ir (Ч + Ч) = I [(Щ + tv₂) — fin -f o₈)],

wo w und о die Ablesungen an der durchlaufend bezifferten Libelle am West-und Ostende der Blase bedeuten. Aus diesem Mittel erhält man die wirkliche Neigung i für jede der Lagen durch Addiren oder Subtrahiren der Korrektion für Zapfenungleichheit. Die Methode setzt im Vergleich mit der des Umsetzens der Libelle allein in jeder Lage des Fernrohrs grosse Konstanz der Unterstützungspunkte der Axe voraus, also sehr feste Aufstellung und kurze Zwischenzeit; in vielen Fällen ist sie aber der andern vorzuziehen (z. B. bei Zeit- oder Azimutbestimmung mittelst Sterndurchgängen im Vertikal des Polarsterns u. s. f.).

Hammer.

Litteratur: [1] Ableitung dieser Gleichung in jedem der schon mehrfach angeführten Lehr- oder Handbücher der geographischen Ortsbestimmung oder sphärischen und praktischen Л i n momie. — [2] Wolf, Handbuch der Astronomie, II (1), Zürich 1892, S. 40—41, wo auch weitere Litteraturangaben zu finden sind. — [3] Vergl. besonders „Neue Methode, den Index-fehler eines Höhenkreises zu bestimmen und die Horizontalaxe eines Mittagsfernrohrs zu berichtigen ohne Lot oder Libelle“, Astron. Nachr., W. 89 (1826). — [4] Hamy, Untersuchung der Zapfen u. s. f., Compt. rend., Tome CXYII (1893), S. 659 u. f.

Vonderlinn.

Axenmassstab dient bei axonometrischen Konstruktionen zum Aufträgen der axonometrischen Koordinaten eines Punktes. Die Längeneinheit des Mass-stabes ist gleich dem Cosinus des Neigungswinkels der betreffenden Axe zur axonometrischen Bildebene.

Axenmoment eines Paares. Ein Streckenpaar, z. B. ein Kräftepaar oder ein Rotationspaar von Winkelgeschwindigkeiten (P, —P) hat ein Moment gleich der Fläche Pp des Parallelogramms, welches von den Strecken des Paares gebildet wird. Da das Paar stets einen bestimmten Sinn (Uhrzeigersinn oder diesem entgegengesetzten) hat, so tritt das Moment mit einem bestimmten positiven oder negativen Zeichen in die Rechnung ein. Man stellt daher den Zahlenwert des Momentes durch eine Länge dar, welche man auf dem irgendwo auf der Ebene des Paares errichteten Perpendikel aufträgt, mit einer Pfeilspitze versehen, welche nach derjenigen Seite der Paaresebene in den Raum hineinzeigt, von wo aus ein Auge den Sinn des Paares mit der Uhrzeigerbewegung harmonirend erkennt (s. Fig.). Diese Länge heisst das Axenmoment des Paares. Würde man die Fläche des Parallelogramms in ein Parallelogramm verwandeln, dessen Höhe gleich der Längeneinheit ist, so stellt die Grundlinie desselben das Axenmoment dar. ■— Das Axenmoment ist deswegen von Wichtigkeit,

_*pweil es die Zusammensetzung der Paare erleichtert. Für die

-P

aus

/ Axenmomente gilt die ganze Streckentheorie, insbesondere die / Resultantenbildung. Die Resultante eines Systems von Axen-momenten (Schlusslinie des Polygons der Axenmomente) ist das Axenmoment des den Paaren äquivalenten Paares und liefert daher unmittelbar das resultirende Paar selbst. Poinsot hat zuerst die Paare als besonderes Element in die Mechanik eingeführt [1] und durch deren Axenmomente die Analogie nachgewiesen, welche zwischen der Reduktion der Einzelstreckensysteme und der Reduktion von Paaren besteht. Es zeigt sich hienach, dass die Streckentheorie (s. d. u. [2]) die gemeinsame Grundlage verschiedener Zweige der Mechanik ist und Sätze des einen Zweiges durch blosse Analogie den entsprechenden des andern Zweiges abgeleitet werden können. Dies wissenschaftliche Phänomen tritt insbesondere vielfach in der Mechanik [2] auf.

Litteratur: [1] Poinsot, L., Eléments de statique, Paris 1848. — [2] Schell, W., Theorie iler Bewegung und der Kräfte, 2. Aufl., Leipzig 1879/80.    Schell.

Axenpolygon. In der Mechanik kann ein Kräftepaar (s. d.) durch eine Linie oder Axe dargestellt werden, die auf der Ebene des Paares senkrecht f.    steht und deren Länge dem statischen Momente des Paares nach

i V irgend einem Massstabe gleich ist. Der Drehungssinn des Kräfte-:    \ paars wird durch einen Pfeil dargestellt. Ist der Pfeil gegen den

4" :

K.

\ Beschauer gerichtet, so dreht das Kräftepaar im Sinne der Uhrzeiger um die Axe und umgekehrt. Da Kräftepaare in ihrer Ebene verschoben oder in parallele Ebenen verlegt werden können, ohne dass ihre Bedeutung und Wirkung sich ändern, so kann man die sie ersetzenden Linien oder Axen durch beliebige Punkte des Raumes legen. Sind mehrere Kräftepaare zusammenzusetzen, so * kann man statt dessen ihre Axen zusammensetzen, als ob sie Kräfte wären, die durch einen Punkt gehen. (S. Kräftepolygon.) Man erhält dabei das Axenpolygon. Im allgemeinen muss das Axenpolygon in zwei Projektionen gezeichnet werden. In der Figur sind A‘ und A“ die Projektionen des willkürlich gewählten Ausgangspunktes

oder Poles. Kx, iśf₂ und Къ sind die Projektionen von drei gegebenen Kräftepaar-axen. M stellt deren Summe oder Mittelkraft dar. Die Ebene, in der diese Mittelkraft wirkt, stellt auf der Richtungslinie von M senkrecht. Ihr Drehungssinn wird durch den Pfeil von M bestimmt. Gehen die Ebenen der gegebenen Kräftepaare durch ein und dieselbe gerade Linie, so genügt für deren Zusammensetzung eine Projektion, weil in diesem Falle sämtliche Axen in einer Ebene liegen.

W. Ritter.

Axgabelbacken sind Stahlwinkel, welche mit den Axgabeln der Eisenbahnfahrzeuge vernietet oder verschraubt werden, um diesen eine ausreichende Führungsfläche für die Lagerkasten zu geben. Näheres s. unter Axgabeln.

Fig. 1 a.

1°

Fig 1 c.

rffr

il

ii

Fig. 2 a„

™ïl| Fig.

Axgabeln (Axhalter) dienen zur Führung der Axlagerkasten, welche wegen der elastischen Aufhängung der Fahrzeuge gegen diese senkrecht verschieblich sein müssen, um dem Spiele der Tragfedern Rechnung zu tragen. Seitlich werden die Axgabeln von den Führungsleisten der Lagerkasten umfasst, um die seitliche Verschiebung zu beschränken. Bei den Eisenbahnwagen werden die Axgabeln aus Flacheisen von etwa I 20 mm Dicke und 75 mm Breite hergestellt, wobei je ein senkrechter Stab mit einer geneigten Strebe durch Schweissung verbunden wird (s. Fig. 1 a und 1 b). Die oberen Enden dieser Axgabeln werden mit dem Untergestell des Wagens vernietet, die unteren Enden dagegen durch einen xYxgabeischlüssel 8 verbunden, um die einzelnen Teile der Axgabeln gegen einander abzusteifen. Da wo die Axgabeln der Abnützung durch die Lagerkasten am meisten ausgesetzt sind, finden sich Verstärkungen durch aufgenietete Stahlwinkel, die sogen. Axgabelbacken BB, welche einerseits eine grössere Gleitfläche bieten, andererseits nach erfolgter Abnützung leicht erneuert werden können. Die Axgabeln der Lokomotiven werden dadurch gebildet, dass dem Rahmen Ausschnitte erteilt werden, welche zur Führung Fig- 1 b-der Lagerkasten mit aufgeschraubten Stahlwinkeln, den Axgabelbacken В (Fig. 2a und 2b), versehen werden. — Bei den Laufaxen der Lokomotiven werden beide Axgabelbacken einer Axgabel senkrecht gestellt. Bei den Treib-axen wird nur die eine Axgabelbacke einer Axgabel senkrecht gestellt, während die andere etwa eine Neigung 1 : 15' gegen die senkrechte erhält, um einem Stellkeile K (Fig. 2 а, 2 b u. 2 d) zwischen Lagerkasten und Axgabelbacke Platz zu machen. Dieser von oben oder von unten einzustellende Stellkeil dient dazu, den durch Abnützung zwischen Lagerkasten und Axgabeln entstandenen Spielraum auf bequeme Weise beseitigen zu können. Es ist das nötig, weil die senkrechte Bewegung der Treibaxlager unter den Seitenschub der Kolbengestänge erfolgt und deshalb die Abnützung vermehrt wird, zugleich aber entstandene Spielräume zu Stössen zwischen Lagerkasten und Axgabeln Veranlassung geben.

Fig. 2 c.

Zur Verstärkung des Rahmens wird unterhalb des Rahmenausschnitts ein Ax-gabelschlüssel S (Fig. 2a und 2c) an- Fig. 2d. gebracht. Die Axgabeln der Tender werden entweder gerade so hergestellt wie bei den Eisenbahnwagen, wenn die Untergestelle der Tender ebenso

ausgeftihrt werden, oder sie werden so hergestellt, wie die der Lokomotiv-laufaxen werden.

wenn zu den Untergestellen der Tender Rahmenbleche verwendet

Albert Frank.

Axhalter, s. Axgabeln.

Axialkraft eines Stabs wird vielfach eine Kraft genannt, deren Richtungslinie mit der Stabaxe zusammenfällt. Es kann sich dabei um Zug oder Druck handeln. Greifen an einem geraden oder einfach gekrümmten Stabe beliebige äussere Kräfte in einer Ebene durch die Stabaxe an, so lässt sich die Resultante R

schnitts X auf den Stabteil auf der andern Seite desselben wirkt, für die gewöhnlich betrachteten kleinen Formänderungen ersetzen durch eine in der Richtungslinie der Axe bei x wirkende Kraft AU, eine in der Ebene des Querschnittes wirkende Kraft Tx und ein Moment in Hinsicht des Axpunktes bei x Mu. Jene Kraft Nx wird als Axialkraft des Stabes bei x bezeichnet. S. auch Angriffsmoment, Biegung, Bogen.

Axin, s. Age.

Axillit (Glasstein, Afterschörl), vorwiegend Thouerde-Beryll-Eisen-oxydul-Silikat = H(CaFeMn)₃ AllBSiiOie (43,46%$г"0₂, 16,33°/₀ Л₂0з, 5,61% %'%, 2,8% i%<9₃, 6,78% Fe 0, 2,62 Mn 0, 1,73% MgO, 0,11% K,0, 1,45 % Na-iO im Axinit von Bourg d’Oisans), kristallisirt triklin tafelartig mit scharfen Kanten; auch derb; muschelig brechend; Härte 7; spez. Gew. 3,3; stark glas-glänzend, durchsichtig, nelkenbraun, violett, rot oder blau; dichroitisch. Schmilzt leicht vor dem Lötrohr zu dunkelgrünem Glas, das von Salzsäure völlig zersetzt wird. Keine Kristalle von Bourg d’Oisans in der Dauphiné und Santa Maria (Tessin) werden mitunter geschliffen und als Schmuckstein für Ringe, Busennadeln u. dergl. benützt.

Axiom bedeutet so viel als eine Hypothese, auf welcher eine Wissenschaft aulgebaut wird, also z. B. in der Mechanik ein Satz, der nicht bewiesen werden kann. Alle Beweise in den mathematischen Wissenschaften sind Reduktionsmittel der Erkenntnis, d. h. sie sind Methoden, eine zusammengesetzte oder später auftretende Wahrheit auf einfachere oder frühere zurückzuführen. Es wird daher Grundsätze geben dürfen, welche nicht auf einfachere oder frühere zurückzuführen, vielmehr als von solcher Evidenz anzusehen sind, dass sie eines Beweises nicht bedürfen. In der Mechanik haben sich die Ansichten der Gelehrten in diesem Punkte noch nicht scharf geschieden. Diejenigen, welche Bewegung als ein geometrisches Phänomen, einen Wechsel der Lage und Konstitution eines geometrischen Gebildes ansehen, können keine anderen Axiome zulassen, als die der Geometrie und der Zulassung der geometrischen Disziplinen zur Erkennung mechanischer Vorgänge. Dahin gehört vor allem die Zulassung der Theorie der Strecken und der Punktgrössen, wie sie Möbius und Grassmann eingeführt haben. Auf ihnen beruht die Theorie der Bewegungszustände und der Kräfte. Diejenigen dagegen, welche die Mechanik als physikalische Wissenschaft ansehen und sie für eine Beschreibung der Vorgänge in der Natur erklären, bedürfen der Axiome, wie sie Newton in seinen principiis philosophise naturalis mathematiea aufgestellt hat. Diese drei Sätze, denen das Kausalitätsprinzip zu Grunde liegt, sind: 1. Jeder Körper verharrt im Zustand der Ruhe oder der geradlinigen Bewegung, so lange er nicht durch äussere Kräfte zur Aenderung dieses Zustandes gezwungen wird (Prinzip der Trägheit der Materie); 2. die Aenderung der Bewegung ist proportional der bewegenden Kraft und erfolgt in der Richtungslinie derselben und 3. die Kraftwirkungen zwischen zwei Körpern sind stets einander entgegengesetzt gleich (Prinzip der Aktion und Reaktion). Diese Sätze vermitteln die Anwendung der Begriffe und Sätze der theoretischen Mechanik auf die Natur, können aber nicht als Axiome dieser Wissenschaft selbst gelten. Sie können auch nicht experimentell begründet werden.

Der Physik muss gestattet sein, Hypothesen (Axiome) nach Bedürfnis zu konstruiren, abzuändern oder

Disziplinen, zu denen man die heutige theoretische Mechanik rechnen kann, obgleich sie noch sehr unvollkommen ist, darf dies nicht gestattet sein. Sie hat

mit welcher der Stabteil auf einer Seite eines beliebigen Quer-

Weyrauch.

Leppla.

zu

verwerfen; den streng mathematischen

nur nach dem Vorbilde der Geometrie zu arbeiten und ist in der That selbst giossenteils Geometrie. Ihre Definitionen von Geschwindigkeit, Beschleunigung, Kiaft, Masse etc. sind rein geometrisch zu fassen und in der Anwendung dieser Wissenschaft, die mit rein gedachten Dingen zu thun hat, auf die Wirklichkeit, ist streng zu untersuchen, mit welchem .Rechte oder in welchem Grade von Annäherung ein Körper oder ein physischer Vorgang als ein Punktsystem oder ein Bewegungszustand aufgefasst werden darf, wie sie die theoretische Mechanik voraussetzt und voraussetzen

muss.

zu wünschen übrig. Vergl. auch den Art. Kraft.

Litteratur: Muirhead, The laws of motion, Philosoph. Magaz. June 1887, S. 473—503.

Schell

Ks gibt eine physikalische (technische) Mechanik und sie ist wissenschaftlich als experimenteller Zweig vollkommen berechtigt, muss aber möglichst scharf getrennt werden von der reinen Theorie, die ihre Sätze beweist und ihre Untersuchungen führt, wie die Geometrie. Diese letztere leistet der ersteren bedeutende Stützen, darf sich aber seihst nur auf die Mathematik gründen, der sie als Zweig angehört. Die schon erwähnten Newton’schen Axiome sind Sätze der physikalischen Mechanik. Sie sind in neuerer Zeit auf ihre Schärfe und ihren Sinn geprüft worden und lassen manches an Bestimmtheit nach Form und Inhalt

Axiometer, s. Steuereinrichtung.

so dass also beim Vorhandensein

Axkilometer. Hierunter versteht man im Eisenbahnwesen die Zurücklegung eines Weges von 1 km für eine Axe von zwei oder drei Axen unter einem Wagen die Leistung des Wagens für 1 km zwei, bezw. drei Axkilometer beträgt. Bei der Berechnung der Prämien für. Ersparnisse an Brennmaterial für Lokomotiven oder an Schmiermaterial für Lokomotiven und Wagen z. B. wird diese Einheit zu Grunde gelegt. Georg Meyer.

Axlager für Eisenbahnfahrzeuge sind diejenigen Teile der Ax-büchsen, tvelche unmittelbar auf den Axschenkeln aufruhen und die Last des Fahrzeugs darauf übertragen. Sie bestehen aus Bronze oder Weissmetall und werden in den beiden ersten Fällen passend bearbeitet in die Axbüchse eingesetzt, im letzteren Falle in die Axbüchse eingegossen. Näheres s. Axbüchsen. Axminster Teppiche, s. Teppiche.    Albert Frank.

Axoide. Die Bewegung eines Körpers aus einer Lage in eine andere kann, wrie die Kinematik (s. d.) lehrt, stets durch Drehung um eine bestimmte feste Gerade p und Verschiebung längs derselben, resp. durch eine Schraubenbewegung um diese Gerade p als Axe ersetzt werden. Eine bestimmte Bewegung eines Körpers 8 in Bezug auf einen ruhenden Körper A betrachten wir aus unendlich kleinen auf einander folgenden Bewegungen hervorgehend. Eine Bewegung des Körpers 8 aus einer Lage in eine unendlich nahe Lage gegen den ruhenden Körper A können wir demnach durch eine unendlich kleine Schraubenbewegung um eine bestimmte Gerade p als Axe ersetzen, und diese Gerade p wird die Pol axe dieser unendlich kleinen Bewegung genannt. Die mit der Geraden p zusammenliegende Gerade p, welche mit dem bewegten Körper 8 verbunden gedacht wird, und die mit der Geraden p zusammenliegende Gerade ж, welche mit dem ruhenden Körper A verbunden gedacht wird, verschieben sich während der unendlich kleinen Schraubenbewegung in einander. Die Lagen ж aller Polaxen p, welche den auf einander folgenden unendlich kleinen Bewegungen entsprechen, bilden in dem ruhenden Körper A eine Regelfläche П und die Lagen p aller dieser Polaxen p bilden in dem bewegten Körper S eine Regelfläche P. Diese beiden resp. mit dem Körper A und S verbunden gedachten Regelflächen Л und P heissen die Axoide. Die Bewegung des Körpers 8 gegen den ruhenden Körper A kann man demnach auch betrachten als eine gleitend-rollende Bewegung der Regelfläche P auf der ruhenden Regelfläche Л, die sich beständig längs einer gegen die beiden Körper bewegte Polaxe p berühren.

Denken wir uns zwei Körper 8, A gegen einander in Bezug auf einen ruhenden Körper @ bewegt, so bewegen sich die zu S, A gehörenden Axoide P, Л beide gleitend-rollend gegen einander. Drehen sich z. B. die beiden Körper 8, £ resp. gleichförmig um die festen windschiefen Axen s, ö, wie es bei hyperbolischen

Rädern der Fall ist, dann sind Axoide P, II einschalige Rotationshyperboloide mit den Axen s, б und die Gerade p, in welcher diese Axoide sich berühren, ruht in Bezug auf den ruhenden Körper <B. Schneiden sich die beiden Axen s, 6, wie es bei Kegelrädern vorkommt, dann sind die Axoide P, П Rotationskegel-Hächen mit gemeinsamer Spitze, die nur auf einander rollen und nicht gleiten. Sind die beiden Axen s,ö parallel, wie es bei cylindrischen Rädern der Fall ist, dann sind die Axoide P, П rollende Rotationscylinderflächen.

Burmester.

Litteratur: Belanger, Cinématique, Paris 1864, p. 75. — W. Schell, Theorie d. Bewegung u. d. Kräfte, Leipzig 1879, Bd. I, S. 157. — Reuleaux, Kinematik, Braunschweig 1875, S. 84. — Grrashof, Theoretische Maschinenlehre, Hamburg u. Leipzig 1883, Bd II, S. 9.

.....j..................

Axonometrie nennt man das Projektionsverfahren, welches ein parallelperspektivisches Bild eines Körpers vermittelst der Koordinaten seiner Punkte liefert. Man unterscheidet dabei zwischen der rechtwinkeligen und schief-winkeligen Axonometrie, je nachdem die projizirenden Strahlen zur Bildebene senkrecht stehen oder unter einem von 90 Grad verschiedenen Winkel gegen letztere geneigt sind. In beiden Fällen liegt dem Projektionsverfahren ein Koordinatensystem zu Grunde, dessen Koordinatenebenen auf einander senkrecht stehen und der Grundriss-, Aufriss- und Seitenrissebene der gewöhnlichen orthogonalen Projektion entsprechen. Die drei Koordinatenebenen schneiden sich nach dreien auf einander senkrecht stehenden Geraden, den Koordinatenaxen ; letztere bilden das Axenkreuz. In Fig. 1 ist Grundriss, Aufriss und Seitenriss eines Punktes a samt seinen Koordinaten, bezogen auf das Koordinatensystem X Y, Z in rechtwinkeliger Projektion, dargestellt. Fig. 2 gibt das entsprechende axonometrische Bild hierfür. Die Linien X₀, Y₀, Z₀ sind die axonometrischen Koordinatenaxen, sie bestimmen das axonometrische Bild des Axen-kreuzes. Die Strecken oQax, oaay, o₀az sind die axonome-Fte- ь    trischen Koordinaten des Punktes a, durch sie ist dessen

axonoinetrisches Bild a₀ konstruirbar. Die Punkte at, at, a.t in Fig. 2 stellen den axonometrischen Grund-, Auf- und Seitenriss des Punktes a beziehungsweise dar. Zwischen den axonometrischen und den wirklichen Koordinaten eines

Punktes bestehen die Verhältnisse °~ , yy-,    \ ihre absoluten Werte sind

г.

2.

Verhältnisse

Hiernach bestimmen sich die Winkel a, ß, у und die Verkürzungs-y = cos а, у = cos ß, у = cos y, wenn l die Länge einer von dem

kleiner als die Einheit und hängen lediglich von der Grösse der Neigungswinkel a, ß, у der Axen X, Y, Z gegen die Bildebene ab; sie heissen die Verkürzungsverhältnisse der axonometrischen Projektion und sind bestimmt, sobald das axonometrische Bild des Axenkreuzes gegeben ist. Die drei Koordinatenebenen schneiden die Bildebene nach einem Dreieck, x₀ y₀ z₀ (s. Fig. 3), dessen Seiten auf den Axenbildern Xa Y₀ Z₀ bezw. senkrecht stehen.

Koordinatenanfangspunkte о auf den Axen X, Y, Z aufgetragenen Strecke bezeichnet. Sind die Verkürzungsverhältnisse ermittelt, so bestimmen sich mittelst derselben aus den wirklichen Koordinaten eines Punktes dessen axonometrische Koordinaten, woraus sich dann das axonometrische Bild des Punktes konstruiren lässt.

Kennt man aber die Verkürzungsverhältnisse, was in der Regel der Fall ist, so folgen auf Grund elementarer geometrischer Betrachtungen [1] eine Reihe von Kon-\ J struktionen für das axonometrische Bild des Axenkreuzes. Die ip“ bequemste Konstruktion ist wohl die folgende : Mit drei Grössen w, n, p, die sich zu einander verhalten wie die Verkürzungs-Flg' ³' Verhältnisse, bildet man die Werte шг, ri¹, рг und mit diesen als Seitenlangen ein Dreieck; dann fallen dessen innere Halbirungslinien mit den Axenbildern der zugehörigen axonometrischen Projektion zusammen.

Als besondere axonometrische Projektionsarten sind gebräuchlich: 1. die tnm et rische oder anisometrische Projektion, die Grössen m, n und p

sind von einander verschieden; 2. die dimetrische oder monodi met rische Projektion, es ist m = p ; 3. die isometrische Projektion, es ist m = n = p]

4. die Uebereckprojektion (s. d.).

Zur Herstellung des axonometrischen Bildes eines Körpers eignet sich am besten die schiefwinkelige Axonometrie, weil bei ihr das axonometrische Bild des Axenkreuzes beliebig wählbar ist und ausserdem auch die Verkürzungsverhältnisse willkürlich angenommen werden dürfen [2]. Am gebräuchlichsten ist auch hier die isometrische Projektion m = n~p. Die Axonometrie dient auch als selbständige Projektionsmethode, mittelst welcher sich alle darstellend geometrischen Aufgaben, die sich auf Lagen- und Grössenverhältnisse beziehen, direkt, d. h. ohne Transformation, auf den rechtwinkeligen Grund- und Aufriss lösen lassen, sobald bei der rechtwinkeligen Axonometrie das Bild des Axenkreuzes gegeben ist, bei der schiefwinkeligen aber noch ausserdem die Verkürzungsverhältnisse gewählt sind [3].

Vonderlinn.

Litteratur: [1] Vonderlinn, Lehrbuch des Projektionszeichnens, Stuttgart 1892, III, 2. — [2] Pelz, Zur wissenschaftlichen Behandlung der orthogonalen Axonometrie, Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften, Wien 1880—1884. — [3] Pohlke, Darstellende Geometrie, Berlin 1860, 1. Abteilung.

Axproben. Das Verfahren zur Untersuchung der Axen in Bezug auf die Güte des Materials vor der Abnahme, wird durch die Lieferungsbedingungen von vornherein zwischen den Lieferanten und den Eisenbahnverwaltungen vereinbart. Die Axproben bestehen in Schlagproben und Zerreissproben, ausgeführt mit einzelnen Axen, deren Befund dann für eine bestimmte Gruppe jedesmal massgebend ist. Zu dem Zwecke sind z. B. die aus einer Schmelzung hergestellten Flussstahlaxtvellen bis zur stattgefundenen Prüfung streng geschieden zu halten und dem Prüfungsbeamten als zusammengehörig zu bezeichnen. Letzterer erhält die Befugnis, von einer gewissen Anzahl (in der Regel 50) fertigen Axwellen, bezw. bei Anlieferung einer geringeren Stückzahl von jeder Teillieferung ein Stück beliebig auszuwählen und zu Schlag- und Zerreissproben zu verwenden. Da zu den Eisenbahnwagenaxen jetzt hauptsächlich Flussstahl verwendet wird, so soll hier auf die dafür üblichen Proben näher eingegangen werden. Nach den Lieferungsbedingungen der preussischen Staatsbahnen für Fl us s st ahl w ag enax w eil e n sollen die in der Habe 130 mm starken Axen bei einem Freilager von 1500 mm durch Schläge eines Fallbärs, welche auf die Mitte der Axe nach derselben Richtung ausgeübt werden, mindestens 200 mm durchgebogen werden können, ohne zu brechen oder sonstige Mängel zu zeigen. Der Grundbau des Fallwerks soll aus einem Mauerkörper gebildet werden, dessen Höhe mindestens 1 m betragen muss. Das Gewicht für den Untersatz der beiden Auflager soll mindestens 10000 kg betragen und aus einem Stück Gusseisen bestehen, an welchem die Auflager für den zu prüfenden Körper sicher befestigt, z. B. verkeilt werden. Die Auflager der Axwellen erhalten halb-cylindrische Form von 50 mm Halbmesser und sind ausserdem in ihrer Mitte sattelförmig gestaltet. Das Herausspringen der Axen aus den Auflagern nach erfolgtem Schlage soll verhindert werden, ohne deren freie Lagerung zu beeinflussen. Das Bärgewicht beträgt 600—1000 kg. Die Schwerlinie des Bärs soll in die Mittellinie der Bärführung fallen, die Hammerbahn nach einem Halbmesser von nicht unter 150 mm abgerundet sein. Die einzelnen Schläge sollen ein Arbeitsmoment von 3000 kg haben. Nach jedem Schlage erfolgt eine Messung der Durchbiegung in der oberen Fläche der Axwellen in Bezug auf die ursprüngliche Entfernung der Auflagepunkte. Zum Messen ist ein stangenzirkelartiges Instrument mit einem senkrecht beweglichen, mit Millimeterteilung versehenen Schieber in der Mitte zu benützen. Die Temperatur des Probestückes ist festzustellen.

Bei einem Drittel der Probestücke ist die Schlagprobe bis zum Bruch fortzusetzen; nötigenfalls ist der Bruch des Probestückes durch Einkerbung desselben herbeizuführen. Mit den durch Schlag geprüften Axwellen sind auch Zerreissversuche vorzunehmen. Zu diesem Zwecke werden aus dem am wenigsten verbogenen Teile der Axwellen Versuchsstäbe kalt herausgearbeitet und auf einer Zerreissmaschine geprüft. Dabei soll die Zugfestigkeit für das Quadrat-

millimeter bezogen auf den ursprünglichen Querschnitt des Probestabes mindestens 50 kg betragen. Entspricht die geprüfte Axe den gestellten Anforderungen nicht oder nur teilweise, so wird die Annahme aller zu derselben Schmelzung gehörenden Axwellen abgelelmt. Bei der Kaiser Franz Josef-Bahn hat man sich von der Güte der Axen dadurch überzeugt, dass die rohen Axen 100 mm länger geliefert, die Endstücke eingedreht, abgeschlagen und warmen und kalten Materialproben unterzogen sind.

Albert Frank.

Litteratur: Organ f. F. d. Ebw., 6. Supplemented., S. 235.

Weyrauch.

Axschicht gerader oder einfach gekrümmter Stäbe (s. Axe eines Stabs) heisst eine unendlich dünne Materialschicht, welche die Stabaxe enthält und senkrecht zur Ebene der letzteren, d h. in der Biegungslehre senkrecht der Biegungsebene, liegt. Vor der Biegung entspricht die Axschicht bei geraden Stäben einer Ebene, bei einfach gekrümmten Stäben einer allgemeinen (')linderHäche mit der Stabaxe als Leitlinie. S. auch Biegung.

pçn

Fig 4.

Fn

Axt ist das bekannte, zum Spalten des Holzes und zum Zurichten gröberer Ifolzstücke dienende keilförmige Schneidwerkzeug, das mittelst einer Oeffnung, О ehr oder Haube am Ende eines etwa 0,9 m langen eschenen oder weissbuchenen Stiels (Helm) befestigt wird und dessen von beiden Seiten zugeschärfte Schneide von etwa 80 bis 100 mm Breite nur selten gerade, meistens mehr oder minder gekrümmt ist und mit dem Stiel in derselben Ebene liegt. Von dem Beil unterscheidet sieh die Axt hauptsächlich durch ihre grösseren Abmessungen, sowie dadurch dass das Beil meistens nur von einer Seite her zugeschärft ist, auch in der Regel nur mit einer Hand geführt wird. ■—

Fig. 5.

mm

Der Zimmermann gebraucht hauptsächlich die Zimmeraxt, auch Bundaxt oder Bandhacke genannt, Fig. 1, die, rechtwinkelig zum Stiel gemessen, etwa 0,3 m lang und an der geraden Schneide 85 bis 100 mm breit ist; ferner die Queraxt (Zwerchaxt), Eig. 2, die 0,5 m lang und zu jeder Seite des Stiels mit einer Schneide versehen ist, von denen die dünne und zweiseitig zugeschärfte bei a etwa 40 mm Breite hat und in der Richtung des Stiels stellt, während die 25 c w breite starke Schneide b einseitig zugeschärft und quer zum F,U ²- Fig. я. Stiele gestellt wird, und die Stichaxt oder Stossaxt, Fig. 3,

К/

\ on 0,5 m Länge und der überall gleichen Breite von 60 mm. Die Schneide ist auch hier nur auf der einen Seite zugeschärft, auf /fJÄ welcher auch die Längskanten bei ab auf etwa 0,1 mm gebrochen щ||| sind. Dieses Werkzeug wird fast immer ohne Stiel gebraucht, indem

es an der Haube c erfasst und stossend benützt wird.

^    hauptsächlich zum Spalten dienenden Holzhauer-

yj\    äxte haben je nach der örtlichen Gewohnheit sehr ver-

r,,

kJ

vA sehiedene Formen, die sowohl in Bezug auf ihre Breite und •Ja Dicke als auch auf die Krümmung der Schneide, sowie die Geil stalt der Haube und des Blattes von einander abweichen. Fig. 4 A zeigt eine in Westfalen gebräuchliche Axt zwischen 2i/i und 4 Pfund und Fig. 5 eine Hamburger Axt im Gewichte zwischen 3 und 5 Pfund. Als vorzügliches Werkzeug hat sich r    auch in Europa die amerikanische Axt, Fig. 6, vielfach ein-

Fig. 7.

yj

Fig. ß.

jjj gebürgert, die vermöge der nach der Länge wie Breite vorhandenen sanften Wölbung und der hohen Glätte der Blatt-, lachen beim Spalten sehr geringen Widerstand findet. Der g( m iwei te und vermöge seiner geringen Dicke elastische Stiel wird aus (lern zähen Hickoryholze gefertigt. Diese Aexte sind durchweg aus bussstahl, wahrend andere Aexte noch vielfach durch Umbiegung *    isenstabes behufs Bildung der Haube geschmiedet werden,

wobei man die Schneide durch Anstählen bildet, indem man ein Stück Stahl zu ischen die Enden des Eisenstabes legt und mit ihnen zusammenschweisst.

Zu den Aexten gehören auch die S p i t z - nnd S t о p f h а с к e n der Eisenbahnarbeiter, deren Form und Gebrauch aus Fig. 7 deutlich ist.

Von den Aexten und Beilen unterscheiden sich die Texel oder Dechsel hauptsächlich durch die Stellung der Schneide senkrecht zum Stiele; s. Texel.

Litteratur : Karmarsch, Mechan. Technologie, 5. Aufl., Hannover 1875.

Axzahlen im Eisenbahnzuge, s. Belastung der Eisenbahnzüge. Azale. aus Krapp (s. Farbstoffe, pflanzliche) mit siedendem Holzgeist ausziehbarer gelber Farbstoff.

Azalin, Azalinplatten, s. Photographie.

Azimut ist derjenige Winkel, den die Yertikalebene in einem Punkte mit der Meridianebene bildet. Im rechtwinkeligen ebenen, sphärischen oder sphäroi-dischen Koordinatensysteme wird die Bezeichnung auch übertragen auf diejenigen Winkel, welche beliebige Richtungsebenen mit den zum Meridian des Koordinatenanfangspunktes parallelen Ebenen einschliessen (s. Meridiankonvergenz). In diesem Falle werden zuweilen andere Bezeichnungen geltraucht, z. B. Richtungswinkel (preussische Landesaufnahme), Neigungswinkel (preussische Katasterverwaltung), Direktionswinkel (bayerische Landesvermessung). Die geodätischen Azimute werden stets von Nord (0°) über Ost (90°), Süd (180°) nach West (270°) gezählt, nur ausnahmsweise, z. B. bei den badischen Vermessungen, beginnt die Zählung im Süden. — In gleicher Weise nennt man magnetische Azimute die Winkel, welche beliebige Richtungen mit der Richtung des magnetischen Meridianes bilden. Die Azimute können als „astronomische“ entweder unmittelbar gewonnen werden durch Bestimmung des Winkels zwischen der astronomisch festgelegten Meridianrichtung und der betreffenden geodätischen Richtung (Orientiren einer Dreiecksseite; s. Basis) oder als „geodätische“, durch Uebertragung von dem Azimut einer bekannten Richtung aus mit Hilfe des von beiden Richtungen eingeschlossenen Winkels (Azimutübertragung, s. d.). — Die magnetischen Azimute werden mit Hilfe der Bussole (Kompass) bestimmt, Näheres s. unter Azimut be Stimmung.

Azimutale Abbildung' ist dem Grundgedanken nach die unmittelbare Aufzeichnung der Polarkoordinaten (s. d.) beliebiger Punkte vom Anfangspunkt der Koordinaten aus auf einer Zeiclmungsebene. So ist z. B. die Aufzeichnung von Punkten durch Richtungsstrahlen und Entfernungen aut einer Messtiseh-station eine azimutale Abbildung. In übertragener Bedeutung nennt man „Azimutale Abbildung“ die Darstellung des geographischen Koordinatennetzes der Erdkugel in einer Ebene auf Grund des angedeuteten Prinzips. Zum Anfangspunkt des zur Konstruktion dienenden Polarkoordinatensystems wird ein für den gerade vorliegenden Fall geeigneter Punkt der Kugel^ (Hauptpunkt, Kartenmittelpunkt) gewählt. Es sollen nun beliebige andere Kugelpunkte in Beziehung auf diesen Anfangspunkt in einer Zeiclmungsebene dargestellt werden, welche im Koordinatenanfangspunkt berührend an die Kugel gelegt sei. Werden durch den Anfangspunkt und die darzustellenden Punkte Azimutalebenen gelegt, liefern deren Schnitte mit der Zeichnungsebene unmittelbar die

von irgend einer Richtungsaus gezählt.) Auf diese

Gust. Herrmann.

Reinhertz:.

so

zu ver

zeichnenden Richtungsliuien. (Die Azimute werden linie, z. B. der Meridianrichtung des Hauptpunktes Richtungslinien sind sodann die sphärischen Abstände vom Hauptpunkte aus zu übertragen. Diese Uebertragung kann nach verschiedenen Methoden erfolgen, entweder können die Punktorte auf den Richtungslinien derart bestimmt werden, dass sie ganz allgemein eine Funktion der sphärischen Entfernungen sind, oder es können die Punktorte durch geometrische Ij ebertragung gewonnen werden, indem auf dem durch den Hauptpunkt gelegten und entsprechend verlängerten Kugelradius irgend ein Punkt gewählt wird, von dem aus durch Sehstrahlen die Kugelpunkte auf die Bildebene perspektivisch projizirt werden (perspektivische Abbildung). — Da die Uebertragungsmethode für alle Richtungslinien dieselbe ist. so bilden sich zum Anfangspunkt zentrische Kugelkreise (Horizontkreise) auch wieder als Kreise ab; wird z. B. als Hauptpunkt ein Erdpol gewählt, so

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

42

stellen sich die Breitenkreise als konzentrische Kreise, die Meridiane als Radien dar (normale, azimutale Abbildung). — Bei jeder Abbildung von Kugelpunkten auf der Ebene (Verebnung der Kugel) tritt eine Verzerrung in der gegenseitigen Lage der Punkte auf; diese Verzerrung ist verschiedener Art und abhängig von

winkeftreu

eicftentrj

Ci

sä

vermittelnd

fläcnmreu

zwi

inkeltréiPUT-

Mläznentreu

der Methode der Uebertragung. Werden z. B. die sphärischen Entfernungen unverändert auf den Kichtungslinien abgebildet, so tritt in diesen keine Verzerrung ein, der Entwurf ist $3» in diesen Hauptkreisen unverzerrt, er ist „hauptkreislängen treu“ [2] oder „speichentreu“ [3]. Dabei werden aber die Oerter der auf verschiedenen Richtungslinien liegenden Punkte so verschoben, dass weder die von den Verbindungslinien dieser Punkte eingeschlossenen Winkel noch die von solchen Linien umschlossenen

Fi g. b

200

*A

'*0

Eiguren in Bezug auf Grösse und Form im Abbild und Urbild einander entsprechen ; die Karte ist also weder „winkeltreu“ noch „flächen-treu“. Diese Eigenschaften lassen sich aber je für sich dadurch erzielen, dass unter Aufgabe der „Speichentreue“, also bei Verzerrung der Distanzen, entsprechende Uebertragungsniethoden gewählt werden. So z. B. liefert diejenige geometrisch-perspektivische Uebertragung, bei welcher der Strahl])unkt im gegenüberliegenden Kugelpunkte (am Endpunkte des Durchmessers des Hauptpunktes) gedacht wird, eine „winkeltreue“ Abbildung, es ist dies die sog. stereographische Abbildung. Wird zur Bestimmung des Ortes eines Punktes die Länge der zugehörigen Kugelsehne auf der ^    Richtungslinie abgetragen, so wird

&Ш

\    der Inhalt des hiermit beschriebenen

■ло° — des Kart

-Milte

< Hp.t]iL

,n kts )

Jj.

ff. SSV

Kreises gleich dem Flächeninhalt der entsprechenden Kugelhaube; diese Uebertragungsmethode lieferte „liä-chentreue“ Abbildungen (Lamberts ~ flächentreue Projektion). Die LVber-/г0.₈₀. tragungsmethoden lassen mannig-fache Modifikationen zu, wobei die sc* Bedingung erfüllt werden kann, dass diese oder jene Eigenschaft mehr oder weniger erzielt werde, je nach dem vorliegenden Zweck; solche

a. Abbildungsarten nennt man „ver-| ⁵⁵1м- mittelnde“ (Näheres darüber in [1] 1 -⁶⁰-! und [2]). Eine Vergleichung der-Fig. 2.    artiger Entwürfe gibt Fig. 1. Wird

der Hauptpunkt in den Erdpol, den Aequator oder einen beliebigen Erdpunkt gelegt, so haben wir entsprechend die normale, transversale oder schiefaxige azimutale Abbildung.

Zur Erleichterung )tfäll die geogra-

Eiil Beispiel zii einem schiefaxigen 20°-Netze von Asien, mit dem Hauptpunkte in 40° nördlicher Breite und 100° östlich Greenwich mit längentreuen Hauptkreisen gibt Fig 2. Zur Konstruktion derartiger Kartennetze müssen л<Hlj Hauptpunkte und einem bestimmten Anfangsazimut aus die Richtungslinien u.uli den Koordinatennetzpunkten gezogen und die entsprechenden Entfernungen je nach der Uebertragungsmethode abgemessen werden.

zusammen-

( lesei Konstruktion hat Hammer [2j für verschiedene H ]) use lien Koordinaten in azimutale umgewandelt und in gestellt.

Litteratur: [1] Tissot, Die Netzentwürfe geographischer Karten; autorisirte deutsche Bearbeitung von Hammer, Stuttgart 1887. — [2] Hammer, Ueber die geographisch wichtigsten Kartenprojektionen, insbesondere die zenitalen Entwürfe, Stuttgart 1889. — [3] Breusing, Das Verebnen der Kugeloberfläche, Leipzig 1892.

Reinhertz

Hammer.

Azimutal kreis. Wenn an einem altazimutal aufzustellenden (der Klasse der Theodolite an gehörigen) Messungsinstrument der praktischen Astronomie oder Geodäsie der zur Messung der Horizontalwinkel bestimmte Teilkreis viel feiner behandelt ist als der Höhenkreis (viel grösseren Durchmesser und viel feinere Lesung besitzt als dieser), oder wenn der Höhenkreis ganz fehlt, so nennt man diesen Theodolit wohl auch Azimutal- oder Horizontalkreis. Vergl. die Art. Theodolit, Astronomischer Theodolit, Azimutalquadrant und Universalinstrument.

Azimutalprojektion, s. Azimutale Abbildung.

Azimutal quadrant, Quadrans azimuthalis (oder Orichalcicus) hat Tycho Brahe ein von ihm in Messing ausgeführtes altazimutales Messungsinstrument (vergl. die Art. Azimutalkreis, Astronomischer Theodolit, Univers alinstrument) genannt, das aus horizontalem Vollkreis und vertikalem Viertelkreis bestand; bei 2 Ellen Durchmesser des ersten und l¹^ Ellen Halbmesser des zweiten erreichte Tycho mit der Transversaleneinrichtung Ablesung bis auf 1'. Die Einrichtung dieses Instruments ist übrigens viel älter, schon der Azimutalquadrant der Araber zeigt sie; an dem berühmt gewordenen grossen Instrument von Meragali waren über dem Horizontalvollkreis zwei Höhenquadranten angebracht, um gleichzeitig die Höhen zweier Sterne messen zu können, deren Azimutunterschied am Horizontalkreis abgelesen wurde. — Aus solchen altazimutalen Instrumenten Tycho’s, Jost Bürgi’s, Hevel’s, Römer’s (der vielleicht zuerst den Höhenquadranten durch einen Vollkreis ersetzte) entwickelte sich, besonders unter den Händen englischer Mechaniker, allmälich der Theodolit und das Universalinstrument [1].

Hammer.

Litteratur: [1] Eine kurze Skizze dieser Entwicklung gibt z. B. Wolf, Handbuch der Astronomie, II (I), Zürich 1892, S. 48—50.

Azimutalwinkel, s. Horizontalwinkel.

Azimutbestimimmg. Die Aufgabe, die Meridianlinie in der Ebene des Horizonts des Beobachtungsorts festzulegen zum Zweck der „Orientirung“. Für weniger genaue Bestimmung geht man oft direkt auf diese Kord-Südlinie aus, im allgemeinen liegt aber heutzutage die Aufgabe immer so, dass die gesuchte Linie indirekt festzulegen ist: man hat zu bestimmen das Azimut einer Geraden (Vertikalebene), die einerseits durch den Standpunkt, anderseits durch einen gegebenen Zielpunkt bestimmt ist. Man kann geodätische und astronomische Methoden dieser Meridian- oder Azimutbestimmung unterscheiden.

am

1.    Unter jenen ist zu nennen 1. die Anwendung der Magnetnadel: liest man an einer Bussole das „magnetische Azimut“ einer Richtung ab, so hat man, wenn der Wert der magnetischen Deklination für Beobachtungsort und -Zeit und der Kollimationsfehler der benützten Bussole bekannt sind, auch sofort das verlangte Azimut der angezielten Richtung. Die Genauigkeit einer solchen Bestimmung wechselt mit der verwendeten Bussole (und der Genauigkeit ihrer Untersuchung) von der Hand- oder Stockbussole bis zur feinen Fernrohrbussole oder dem „magnetischen Theodolit“ (mit korrespondirenden Beobachtungen Deklinatorium) von einigen Graden bis zu einer Anzahl von Sekunden.

2.    Im trigonometrischen Netz ist die geodätische Bestimmung eines Azimuts einfach. Das Netz der trigonometrischen Punkte (einer Landesvermessung) ist „orientirt“, d. h. die ж-Ахе des Koordinatensystems, auf das die Punkte bezogen sind, ist der Meridian des Nullpunkts (+ ж fast stets nach Norden, so dass in der Geodäsie auch die Azimute vom Nordpunkt des Horizonts aus rechts herum von 0° bis 360° gezählt werden). Ist Px der Standpunkt mit den geodätischen Koordinaten (xu ?q), P₂ der Zielpunkt mit den Koordinaten (x₂, y₂), so ist (mit hier meist gestatteter Vernachlässigung der sphär. Korrektionsglieder) der Richtungswinkel (P[ P₂) gegeben durch

und aus ihm erhält man durch Hinzufügung der Meridiankonvergenz (s. d.) = tg    . Qu (wo (p\ die Polhöhe von P, ist) auch sofort das Azimut.

3. Für feinere Azimutübertragung auf geodätischem Weg durch die Winkel einer Haupttriangulirung vergl. den Artikel Geodätische Ueber-t rag un g der geographischen Koordinaten.

1Г. Im engern Sinn sind unter Azimutbestimmung stets direkte astronomische Methoden zu verstehen. 1. Die einfachste und für manche Zwecke noch heute genügende direkte Methode zur Bestimmung der Nord-Südlinie in der Horizontal-ebene ist die uralte mit Benützung der Sonne und des Gnomons (vergl. diesen Artikel): wie zur Bestimmung der Zeit, so haben die Alten verschiedene scio-therische Instrumente auch zur Bestimmung der Mittagslinie verwendet. Viel schärfer als das Festhalten des „kürzesten Schattens“ auf der Horizontalebene (Tischebene) ist das gleichlanger Schatten vormittags und nachmittags mit Hilfe von konzentrischen Kreisen um den Fusspunkt [1]. [2].

2. Bestimmung der Meridianlinie mit Hilfe des Auf- und Untergangspunkts der Sonne ist nur in weiter Ebene oder zur See als erste Näherung brauchbar; vergl. die Artikel Auf- und Untergang der Gestirne, A b e n d w e i t e.

3.    Uebergangen können werden die astrognostischen Methoden (Antritte von Sternen an einem Senkelfaden u. s. f.). Von den Methoden, die zur Ausführung eines altazimutalen Instruments bedürfen, seien genannt:

4.    Verfolgt man mit dem Kreuzfaden eines solchen Instruments, durch Drehung der Alidade und Aenderung der Höhe einen Stern, so entspricht die maximale (bei Zirkumpolarsternen auch die minimale) Erhebung des Kohrs der Kulmination des Sterns und die Ablesung am Horizontalkreis legt die Nord-Südlinie fest. Da aber ein Gestirn in der Nähe der Kulmination seine Höhe langsam verändert, so ist das Verfahren nur als Näherung brauchbar. Nimmt man übrigens irgend eine Uhr zu Hilfe und liest fortwährend Höhenwinkel des Sterns ab, wobei man die zugehörigen Zeiten und Ablesungen am Horizontalkreis notirt (es genügt Messung in einer Fernrohrlage bei stets einspielender Höhenlibelle, da der Indexfehler des Höhenkreises gleichgiltig ist), so kann man, wenn nur Kippaxe und Zielaxe gut richtig liegen, in kurzer Zeit durch graphisches Aufträgen (abgelesene Zeiten als Abscissen, zugehörige Ablesungen am Höhenkreis als Ordinaten) in höchst einfacher Weise eine recht erträgliche Meridianbestimmung erhalten, mit kleinem Instrument auf 1—2'; vergl. auch d. Art. Polhöhenbestimmung (Zirkummeridianhöhen).

5. Ferner ist zu erwähnen die Methode der „korrespondirenden Höhen" (vergl. d. Art. Zeitbestimmung), die die Methode der „indischen Kreise“ (vergl. [1]) nachahmt. Ein Stern wird vor und nach seiner Kulmination bei genau unverändert eingestelltem Höhenkreis des Fernrohrs (einspielende Libelle!) in den Fadenschnittpunkt gebracht und dazu der Horizontalkreis abgelesen. Ist a| die Ablesung für die erste, a₂ für die zweite Einstellung (beide berichtigt, vergl. d. Art. Astronomischer Theodolit) und ist die Deklination des

Gestirns unveränderlich

des Fernrohrs entspricht. Da man sich bei langem Zwischenzeiten auf unveränderte Stellung des Horizontalkreises nicht verlassen wird, nimmt man lieber einen Zielpunkt („Marke“ oder „Mire“) hinzu, dessen Azimut vom Aufstellungspunkt aus dann bestimmt wird: vor der ersten und nach der zweiten Einstellung des Sterns wird jener Zielpunkt ebenfalls eingestellt. Selbstverständlich wird man jei Punkt und Stern sowohl bei als a₂ nach einander mehrere Einstellungen machen m passenden Zwischenräumen. Ist das Gestirn die Sonne, deren Scheibe man ku der ersten und zweiten Beobachtung den Horizontal- und den Vertikal-a en g eichzeitig in zwei zum Vertikalfaden symmetrischen Lagen berühren uss , so ist u egen der Deklinationsänderung das Mittel der berichtigen Ablesung cty un a<i noch mit der „Meridianverbesserung“ zu versehen. Aus der ersten

Gleichung I im Art. Astronomisches Dreieck folgt, dass diese an --+3-, dem

so ist    die Ablesung, die der Meridianzielung

in Bogensekunden (aus dem astronomischen Jahrbuch) und 21 die ganze Zwischenzeit der beiden Beobachtungen in Stunden (mittlerer Zeit, an jeder überhaupt brauchbaren Uhr mit beliebiger Standkorrektion genügend abzulesen) bedeuten,

sogen, imverbesserten Meridian, anzubringende Verbesserung, wenn fi“ die stündliche Aenderung der Ô

G.

r"t

m“ —

cos cp sin (15 t)°

Die Polhöhe cp muss (genähert) bekannt sein. Grosser Genauigkeit ist übrigens diese Methode nicht fähig, da die gleichzeitige Berührung des Sonnenrandes zwei Fäden bei gut einspielender Höhenkreislibelle schwierig zu bewerkstelligen ist. (Verf. hat in der That vielfach ebenso gute Ergebnisse als mit der Randberührung durch die bequemere Methode erhalten, in dem schwachen Fernrohr eines kleinen Theodolits vier Fäden auszuspannen, die ein Quadrat von etwa 25' Seite bezeichnen und nun direkt den Sonnenmittelpunkt anzuzielen).

6. Aus einer gemessenen Sternhöhe kann man das Azimut ableiten, wenn die Polhöhe des Beobachtungsorts bekannt ist. Ist z die (für Refraktion, bei Sonne und Planeten auch für Parallaxe und Halbmesser verbesserte) gemessene Zenitdistanz in einem bestimmten Augenblick, ô die Deklination des Gestirns (bei

_ P -f- 8 — z

beträgt.

an

veränderlichem à für den Augenblick der Messung) und setzt man s so ist das Azimut a des Sterns bei der Beobachtung zu rechnen aus

cos s ■ sin (s — 8) cos (s + z) sin (s — cp)'

Vor und nach der Einstellung des Sterns wird wieder der irdische Zielpunkt eingestellt; hierbei sind die Instrumentalfehler von geringem. Einfluss; an den Horizontalkreisablesungen bei Anzielung des Sterns aber sind die Korrektionen für Ъ und c (vergl. d. Art. Astronomischer Theodolit) anzubringen. Man kann in wenigen Minuten vier oder sechs Sätze messen, die eine recht gute Bestimmung des Meridians, z. B. mit kleinem Instrument auf 10", gestatten. Diese Methode, die der Uhr nicht bedarf, ist (mit entsprechender kleiner Abänderung) namentlich früher allgemein mit Spiegelinstrumenten befolgt worden : mit dem Sextanten wurde die Höhe des Sterns oder der Sonne und Iler Positionswinkelabstand (bei der Sonne abwechselnd linker und rechter Rand) von der Marke gemessen u. s. w. Die Messung der Höhe des Sterns kann man sowohl im Fall der Anwendung des altazimutalen Instruments als des Sextanten durch Uhrablesung ersetzen, wenn die Uhrkorrektion für die Zeit der Beobachtung genügend genau bekannt ist [3]. Eine Reihe weniger wichtiger oder üblicher Methoden wird hier übergangen, um etwas ausführlicher die für feinere Messungen gebräuchlichste Methode zu erläutern.

cos 8

COSp’

• Selbst

7. Diese Methode ist die Messung des Horizontalwinkels zwischen einem langsam sich bewegenden (d. li. möglichst nahe beim Pol stehenden) Stern, auf der Nordhalbkugel stets dem Polarstern mit gegenwärtig nur Н/з⁰ Poldistanz, und der Mire, unter Voraussetzung der Kenntnis der geographischen Breite des Beobachtungsorts und der Uhrkorrektion. — Beobachtet man die beiden grössten Digressionen (s. d.) des Polsterns, in denen er sich sekundenlang in einem bestimmten Vertikalkreis bewegt, so entspricht das Mittel der Ablesungen für beide dem Meridian. Weder Breite noch Zeit braucht bekannt zu sein; die Beobachtung ist aber nicht bequem und nicht scharf. Besser ist, bei bekannter Zeit und Polhöhe nur eine Digression zu benützen, die Beobachtungen dieser Digressionszeit möglichst genähert auszuführen und sie sodann ganz in derselben Art, in der man Zirkummeridianhölien auf den Meridian reduzirt (mit Benützung derselben Tafel, die hier gebraucht wird; vergl. d. Art. Polhöhenbestim-m u n g) auf den Augenblick der grössten Digression zurückzuführen. Der Stundenwinkel der letztem folgt aus cos t{ =    ? ihr Azimut aus sin % = =t

für feinere Messungen braucht man die Uhrkorrektion nicht auf Is genau zu kennen, für gröbere Messung mit einem Feldmesstheodolit (auf 20" z. B.) nur auf etwa V‘2m? so dass hier jede beliebige Taschenuhr für die Beobachtung

"ciiügt [4]. Ein Nachteil der Methode aber ist, dass die Zeit der Digression oft gar nicht benützt werden kann wegen der Notwendigkeit, den irdischen Zielpunkt einzustellen (nachts ohne besondere Einrichtungen nicht möglich) und bei möglichst ruhigem Bild (tagsüber im Sommer meist nur wenige Stunden Sonnenuntergang). — Am allgemeinsten üblich ist deshalb die Horizontal-winkelmessung zwischen dem Polarstern zu beliebiger (genau bekannter, und mit Rücksicht auf die soeben für die Marke angedeutete Bedingung zu wählender) Zeit und dieser Mire. Die Uhrkorrektion muss nicht so scharf bekannt sein, wie für andere feine Ortsbestimmungen, z. B. genügt hier in jedem Fall 0,2⁸; wenn sie weniger genau bekannt ist, z. B. nur auf 0,5⁸ oder Is, so empfiehlt es sich, die Beobachtungen womöglich nicht weit von der grössten Digression zu entfernen. Die Beobachtung ist so einzurichten: Zielaxe auf die Marke gerichtet; Nivellirung der Kippaxe; scharfe Einstellung der Marke in dieser Fernrohrlage I; Einstellung des Polarsterns in F. L. I; Nivellirung der Axe; Umlegen; Einstellung des Polarsterns in F. L. II; Nivellirung der Axe; Einstellung der Marke; Nivelliren der Axe. Die Nivellirungen der Axe (vergl. <1. Art. Axenlibeile) müssen beim Polarstern sehr sorgfältig gemacht werden, da bei seiner Anzielung das Fernrohr, in unsern Breiten wenigstens, einen sehr grossen Höhenwinkel hat ; bei der Marke ist weniger genaue und weniger häufige Bestimmung der Neigung der Kippaxe erforderlich, z. B. kann der nächste Satz ohne neue Nivellirung beginnen. Um die periodischen Teilungsfehler des Kreises zu eliminiren, werden die Ablesungen auf verschiedene Stellen so verteilt, dass, wenn im ganzen n Sätze gemessen werden sollen, zwischen je

zwar

vor

zweien der Kreis um gedreht wird. Wenn es möglich ist, sind ferner zur

Elimination der aus der Unsicherheit des Polaris-Orts entspringenden Fehler, ferner der Personalfehler (vergl. d.) bei Einstellung auf Polaris u. s. f. die Beobachtungen auf diametrale Stellen der Tagesbahn des Sterns zu verteilen. Die Azimute von Polaris zu den Stundenwinkeln t werden am bequemsten nach der Formel :

sin t

oder tg a =

tga =

ctg S sec <p sin t

1 — ctg S tg Cf) cos t

sin cp cos t — cos cp tg 8

(a vom Nordpunkt des Horizonts aus gezählt) unter Benützung der Albrecht’sehen Hilfstafeln berechnet [5], die kürzer zum Ziel führen, als die oft empfohlenen Reihenentwicklungen [6]. Das Endresultat ist (vergl. d. Art. Astronomischer Theodolit; ferner [7]) unter Voraussetzung eines von links nach rechts bezifferten Kreises :

a„i — ap + Am — Ap + hm ctg zm — bp ctg zP + c (cosec zp — cosec z,,i) + 0", 32

COS Cp

sin Zp

wobei bedeuten am das gesuchte Azimut der Mire von Norden aus gezählt, ap das im Augenblick der Beobachtung vorhandene Azimut des Polarsterns, A'm das Mittel der Ablesungen der Horizontalkreismikroskojm bei Einstellung der Marke, Ap ebenso beim Polarstern, bm und bp die Neigungen der Kippaxe bei Einstellung auf Marke und auf Polarstern (bp ist +, wenn das Westende höher liegt, bin +, wenn das linke Ende der Kipjiaxe, also bei gegen Norden gelegener Marke ebenfalls das Westende höher ist; über die Bestimmung von b mit dem richtigen Vorzeichen s. d. Art. Axenlibeile), c den. Kollimationsfehler der

Zielaxe (das    Zeichen bei c gilt für Höhenkreis pQgf j beim Polarstern,

(rechts} ^ei c^er Mire), zp und zm die Zenitdistanz des Polarsterns und die der Marke [zm ist genügend konstant und meist von 90° wenig verschieden, zp kann (ohne Rücksicht auf die Refraktion) von (90° — cp-j-p) bis (90° — cp—p) variiren (p Poldistanz des Polarsterns)] ; endlich liefert das lezte Glied den Einfluss der täglichen Aberration. Einzelberechnung jedes Beobachtungssatzes ist der Zusammenfassung mehrerer Beobachtungen vorzuziehen.

so kann man ihr Azimut

■ f fr E\n° AVe.^ere. S(dmrfe Methode für Feldbeobachtungen auf guten Pfeilern u>t schliesslich die mit Hilfe des transjiortablen Passageninstruments. Liegt die ^ ai^e, um deren Azimut es sich handelt, um nicht mehr als den Azimutal-V inkel ± p sec cp links oder rechts vom Meridian,

unmittelbar durch diese Methode bestimmen ; im andern Fall muss man erst das Azimut einer möglichst nahe an der Meridianlinie liegenden Hilfsmarke ermitteln und dann mit Hilfe der Horizontalwinkelmessung zwischen ihr und der Marke selbst das gesuchte Azimut erhalten. Vergl. zu der Aufgabe gleichzeitiger Azimut- und Zeitmessung auch d. Art. Zeitbestimmung, Hansteen-Döllen’sche Methode [8]. Zur Bestimmung des Azimuts der Meridianmarken fest aufgestellter Passageninstrumente vergl. d. Art. Durchgangsinstrumente und Zeitbestimmung (Passageninstrument).

Auf Besonderheiten der Azimutmessung in niedern Breiten oder sehr hohen Breiten einzugehen (im Pol würde der Begriff des astronomischen Azimuts mit dem speziellen Meridian des Beobachtungsortes verschwinden und es ist daraus zu sehen, dass in sehr hohen Breiten genaue Azimutmessung schwierig wird) würde hier zu weit führen. Dagegen wird noch ein Wort über die sogen. Azimuttafeln der Nautik am Platz sein. Das Bedürfnis der Schiffsführung, ohne Beclmung rasch das Azimut einer bestimmten Sonnen- (oder Stern-)Peilung mit genügender Näherung zu erhalten, hat eine ganze Azimuttafellitteratur hervorgerufen; auch am Land können diese Tafeln für weniger genaue Rechnungen gebraucht werden. Sie geben für bestimmte Stundenwinkel-, Breiten- und Deklinationsintervalle die Azimute meist auf 1'. Die Polaris - Azimuttafeln der Conn, des Temps sind in [6] erwähnt, die wichtigsten andern Tafeln in [9] zusammengestellt. Ueber den Azimutkompass der Nautik vergl. d. Art. Bussole (an Bord) [10].

Zahlenbeispiele zu den Methoden 5.—8. sind in den schon mehrfach genannten Lehrbüchern der sphärischen und praktischen Astronomie nachzusehen [11]. — Die Genauigkeit der feinsten Azimutmessungen mit transportablen Instrumenten ist heute bei etwa ± 0,2" bis +0,3" m. F. angelangt. Vergl. darüber die am Schluss von [11] angegebenen Schriften.

Litteratur: [I] Ueber diese „indischen Kreise“ vergl. Wolf, Handbuch der Astronomie, I (2), Zürich 1891, S. 389—90. — [2] Ueber die Azimut-Methoden des Hyginus u. A. vergl. z. B. Cantor, Die römischen Agrimensoren und ihre Stellung in der Geschichte der Feldmesskunst, Leipzig 1875; ferner über denselben Gegenstand und ähnliche sciotherische Aufgaben überhaupt Mollvveide in Mon. Corresp., Bd. 28 (1813), S. 396 ff., wo auch Angaben über ältere Litteratur sich finden. — [3] Noch heute brauchbare Anleitung zur Anwendung des Sextanten für die Azimutmessung gibt Bohnenberger, Anleitung zur geogr. Ortsbestimmung etc., Göttingen 1795; Bohnenberger mass z. B. zur Orientirung seiner topogr. Karte des Herzogtums Wirtemberg das Azimut Tübingen - Kornbühl mit einem nur vierzölligen Sextanten. Yergl. ferner z. B. Wislicenus, Handbuch geogr. Ortsbest., Leipzig 1891, S. 258—261. — [4] Vergl. über diese Methode z. B. Campbell, Handbook of Practical Astronomy, Ann Arbor 1891, S. 122—126; ferner Albrecht, Formeln und Hilfstafeln für geogr. Ortsbest., 3. Auf!., Leipzig 1894, S. 90—91. — [5] Albrecht, a. a. O. S. 88 und S. 237 ff. — [6] Vergl. z. B. Valentiner, Beiträge z. kürz. u. zweckm. Behandlung geogr. Ortsbest, mit Hilfstafeln, Leipzig 1869; Astrand, Astr. Nachr., Nr. 1901; Block, Hilfstafeln zur Berechnung der Polaris-Azimute, St. Petersburg 1875; Jordan, Grundzüge astron. Zeit- und Ortsbest., Berlin 1885 (S. 121—130 und S. 139—141). Es ist hier auch noch zu bemerken, dass man für geringere Ansprüche an Genauigkeit, z. B. 1' im Azimut, gar keine Rechnung notwendig hat, durch die neuerdings in manchen Ephemeriden sich findende, fertig ausgerechnete Tafel der Polaris-Azimute; z. B. enthalten die letzten Jahrgänge der Conn. d. Temps regelmässig diese Tabelle. — [7] Albrecht, a. a. O., S. 93. — [8] Ferner zu dem angedeuteten Verfahren Albrecht, a. a. O., S. 94—98. Verwandt mit der Döllen’schen Methode ist die von W. Struve, Azimut und Zeit durch Messung von Azimutaldifferenzen zwischen dem Polarstern und einem Fundamentalstem zu bestimmen, vergl. Struve, Beschr. der Breitengradmess, in den Ostseeprov. Russlands, Dorpat 1831, S. 104, 317—519. — [9] Lange in allgemeinem Gebrauch waren die „Azimuth Tables“ von Lynn, zuerst London 1829 (Breite + 60⁹ bis —60°); sie sind jetzt ersetzt durch die Azimut-Tafeln, die die englische Admiralität herausgegeben hat (von Burdwood berechnet), in einzelnen Teilen erschienen, z. B. „Tables of the Sun’s True Bearing or Azimuth“ für 49° und 50° Br., London 1862, für 51° und 52° Br. London 1862, für rp 30° bis <p = 60° London 1866 u. s. f. ; auch für höhere Breiten, z. B. (p — 70° bis <p — 81°, London 1852 u. s. w. Daneben bestehen noch eine grosse Zahl von englischen Tafeln, die z. T. die Burdwood’sche fortsetzen, z. B. Davis, Sun’s True Bearing or Azimuth Tables, <p — + 30° bis — 30°, London 1875 u. ö. (sehr weit verbreitet, Text in allen Sprachen, Zeit-Intervall 4m). Ferner sind zu nennen die ebenfalls viel gebrauchten Azimut-Tafeln der italienischen Marine (Albini, Azim. del Sole etc.) von 61° N. bis 61° S. Breite reichend mit dem Intervall 1° in Breite und in Deklination und dem Zeitintervall 10m, die Azimute auf 1' liefernd und die ebenso eingerichteten Tafeln der Marine der Vereinigten Staaten (Schröder and Southerland, Azimuth Tables, U. S. Hydrogr. Off., Washington 1893), die eine Revision der englischen und der vorigen vorstellen. — [10] Ferner die Handbücher der Nautik, z. B. das deutsche amtliche „Handbuch der nautischen Instrumente“, 2. Auf!., Berlin 1890, S. 381 ; ebend. auch Einzelheiten über die nautischen Meridianbestimmungsaufgaben. — [11] Wislicenus (auf drei Meth. beschränkt),

Caepari (ziemlich vollständig), Jordan (drei Methoden); ausführlich Brünnow, Savvitsch-Peters Herr-Tinter, Wolf (auch historisch) u. s. f. Es ist nur noch darauf aufmerksam zu machen, dass manche der verbreitetsten und besten amerikanischen Lehrbücher der sphärischen und praktischen Astronomie, namentlich die von Loomis, Chauvenet, den Gegenstand, als der Geodäsie angehörig, nur streifen oder sehr kurz abmachen; eine Ausnahme macht Doolittle, Treatise on 1‘ract. Astronomy, as applied to Geodesy and Navigation, 4, Aufl., New-York 1893 (S. 519—552). Vergl. ferner ausser den speziell angeführten Schriften (für feine Messungen auf Feldstationen besonders Albrecht), auch noch: Craig, Azimuth, a treatise on this subject, New-York 1887, ziemlich vollständig, und Pizzetti, La determinazione dcgli Azimut, Turin 1886, der besonders .Methoden für Feldinstrumente behandelt und z. B. eine gute Modifikation der in [8] erwähnten .Methode von Struve gibt; für feine Bestimmungen ferner besonders die Publikationen über geodätische Arbeiten (für ältere Messungen einzelne amtliche Werke über Landesvermessungen, z. B. in Württemberg, Bayern u. s. f.), aus neuerer Zeit z. B. die Publikationen des amerikanischen ( 'oast Survey, vor allem aber die zahllosen Veröffentlichungen über Azimutmessungen, die die (früher mitteleuropäische, dann europäische Gradmessung, jetzt) internationale Erdmessung hervorgerufen hat. Auf einzelnes davon hier einzugehen, ist ganz unmöglich; die „Verhandlungen etc.“ der Erdmessung bringen periodisch Nachweise über diese Azimutmessungen und ihre Veröffentlichung.

Hammer.

Azimutkompass, s. Kompass.

Azimut Übertragung* ist die Methode, das Azimut einer Strecke aus demjenigen einer anliegenden Strecke mit Hilfe des von beiden Strecken ein-geschlossenen Winkels abzuleiten (s. Triangulirung und Polygonzug). — Die Azimutübertragung auf dem Sphäroid wird in Verbindung mit unmittelbaren Azimutbestimmungen und Polhöhenmessungen benützt, um für kleinere Gebiete bei schief zur Meridianrichtung liegenden Strecken die Elemente des Erd-ellipsoides zu ermitteln.

Reinhertz.

Litteratur : Helmert, Die mathematischen und physikalischen Theorien der höheren Geodäsie, Leipzig 1880, 1. Teil, S. 602. — Baeyer, Das Messen auf der sphäroidischen Erdoberfläche, Berlin 1862. — Bessel u. Baeyer, Gradmessung in Ostpreussen, Berlin 1838: Die bayerische Landesvermessung in ihrer wissenschaftlichen Grundlage, München 1873, S. 533.

Azofarbstoffe, s. Farbstoffe, künstliche organische.

Azoische Bildungen nennt man in der Geologie diejenigen Gesteine, welche die ältesten versteinerungsführenden Schichten unterlagern und ohne Spuren von vorweltlichen Lebewesen sind, also vornehmlich die sog. kristallinen Schiefer, Gneisse, Granulite, Glimmerschiefer, Hornblendeschiefer u. s. w., kurz alle Schichten und Gesteine, welche älter als Cambrium sind.    Leppia.

Azorubin (Echtrot), Farbstoff, durch Einwirkung von o-Diazonaphthalin-sulfosäure auf o-Naphtholsäure erhalten; färbt Wolle fuchsinrot.

Azot, s. V. w. Stickstoff.

Azoverbindungen, organische Substanzen, welche die Gruppe— N=N—, die Diazogruppe, beiderseitig mit Benzolkernen verkettet, enthalten. Man hat unter ihnen die Azoxy-, Azo- und Hydrazoverbindungen zu unterscheiden. Die wichtigsten unter diesen sind die Azokörper. Diese sind gelb, rot oder braun gefärbte, indifferente Substanzen von grosser Beständigkeit; unlöslich in Wasser, löslich in Alkohol. Durch Oxydationsmittel werden sie in Azoxy-, durch gelinde Reduktionsmittel in Hydrazoverbindungen umgewandelt, während sie bei energischer Reduktion aromatische Basen liefern. Von den Bildungsweisen sei nur die durch 1\ eduktion ^der Nitrokörper in alkalischer Lösung erwähnt, z. B. durch Natriumamalgam, Zinkstaub und Natronlauge, alkalische Zinnoxydullösung u. s. f. Bei dieser Reaktion entstehen alle drei Arten von Azoverbindungen, und man hat so einen stufenmässigen Uebergang von den Nitrokörpern zu den aromatischen >us(!u, während diese bei der Reduktion in saurer Lösung aus jenen sofort entstehen, ohne dass es gelingt, die Reaktion bei einem der Zwischenglieder aufzuhalten. Man hat also:

+ 3/V <J(i i/ö ' ^Г\ ' + /:7₂ > Ge 7/5 ~~    + H₂^ G нь — NH_J_ Щ G ¹¹ ь —

СъНь—N/ ⁰ GЩ — N Azoxybenzol    Azobenzol

NH,

G H₅ — NOo

c₆h₆~no₂

2 Mol. Nitrobenzol

G H₅ — NH₂

2 Mol. Anilin,

und

G Щ—NH

Hydrazobenzol

■D    G нв . NOo V 3 H₂ = C₆ /4. NH₂ -f 2 Н₂ О

>es°u< mes Interesse beanspruchen unter den Azoverbindungen die Amidoazo-tritt wf, Azoverbindungen, welche sich von den Azokörpern durch Ein-voii Amido- bezw. Oxygruppen in einen der Kerne ableiten. Z. B.

G Щ — N = N— C₆ H₄ • ОН. Oxyazobenzol.

G H₆ N==N— c₆ H₄ — Nlf₂,

Amidoazobenzol

Diese gelb, rot bis braun gefärbten Substanzen, gleichzeitig Azoverbindungen und Basen bezw. Phenole, sind schon Farbstoffe. Durch Zinn und Salzsäure oder durch Schwefelammonium werden sie an der Stelle der doppelten Bindung gespalten, so dass zwei Amidoverbindungen entstehen:

Св Щ — N=N— C₆ //4 N(СЩ)₂ + 2 H% = C₆ Hb — NH₂ -f NII₂ — C₆ Щ — N(CH₃)Z.

Ce U-, N =N-NH (C₆ H₆) Umladung C₆ He — N— N— Св II4 — NIC Dia zoamidobenzol

Ce Нь 5    -5 Ce H§ ITmlagerimg Cß V/5 — N = N— Ce П4 . OH

Oxyazobenzol.

Die Amidoazoverbindungen entstehen durch Umlagerung der Diazoamido-verbindungen, durch Kombination von Diazoverbindungen mit tertiären Aminen, oder durch Nitrirung der Azoverbindungen und Reduktion der entstandenen Mononitroazoverbindungen. Die Oxyazoverbindungen entstehen durch Umlagerung der Azoxyverbindungen und durch Einwirkung von Diazoverbindungen auf Phenole.

Amidoazobenzol.

—•>

Azoxybenzol

CtH₆-N=N.a + C₆Hb-N(CH₃)s Diazobenzolcblorid

Dimethylanilin

■> C₆ Hb — N— N— Ce Щ - N (CH₃)2 Dimethy lamidoazobenzol.

Ce Hb —N= N. CI + CG Нь. OH Phenol

Diazobenzolchlorid

-> C₆ Щ — A= N — Ce OH Oxyazobenzol.

(S. auch Farbstoffe, künstliche organische und Diazoverbindungen.')

Litteratur: Beilstein, Handbuch der org. Chemie, 2. Auf!., Hamburg und Leipzig 1890, Bd. III, S. 1119 ff.    m. Kerp.

Aztekische Baukunst, erreichte etwa in der Zeit des frühen Mittelalters in Mexiko eine hohe Blüte, d-ie sich in zahlreichen mächtigen Monumentalbauten manifestirte, die aber leider von den spanischen Eroberern in barbarischer Weise verwüstet wurden. Die vorhandenen Denkmäler charakterisiren sich vor

allem durch kolossale Dimensionen und eine überladene schwülstige Ornamentik. Die erste Stelle nehmen die Tempelbauten, die sog. Teocallis, ein. Dieselben bilden zumeist mächtige, in mehreren Absätzen aufsteigende Stufenpyramiden, die mit grossen Hofanlagen und zahlreichen Wohnungen der Priester in Verbindung stehen. Eine breite Treppe führt auf die Spitze der Pyramide, wo die gefangenen Feinde dem aztekischen Kriegsgott Huitzlilopoclitli geopfert wurden. Die bedeutendsten Tempelüberreste finden sich zu Papantla, Xochicalco, Guatusco und Tehuantepec. Die ornamentale Ausschmückung der Bauwerke bestellt zum grossen Teil in einer überladenen, unverständlichen Flächendekoration, die mit plastischen Formen, welche die phantastischesten Gestalten annehmen, in Verbindung treten und so manche Aehnlichkeit mit indischen Bauten bekunden.

von Schu bert-Soldern.

Litteratur: J. D. von Braunschweig, Ueber die alt amerikanischen Denkmäler, Berlin 1840. — Bastian, Die Kulturländer des alten Amerika, ebd. 1878, 2 Bde.

Azulmsäure, Azulminsäure, scheidet sich bei der freiwilligen Zersetzung der wässerigen Lösungen von Cyan, Blausäure und Cyankalium als braune Flocken ab. Beim Stehen von Blausäure, welche mit etwas Wasser und einer Spur Ammoniak versetzt war, bildet sich ein rötlich-schwarzer Körper, dessen Hauptmasse aus Azulminsäure von der Zusammensetzung CaH₃N₃0 besteht [1]. Eine Säure der Zusammensetzung C₄ H₅ Ns О wird neben Oxamid und Oxamin-säure durch Einleiten von Cyan in wässeriges Ammoniak ebenfalls als braune Flocken erhalten [2]. Diese noch wenig untersuchten Körper fasst man unter dem Kamen Azulminsubstanzen zusammen.

W. Kerp.

Litteratur: [1] Gautier, Annales de chimie et de physique (4), 17, 158; Millon, Jahresbericht der Chemie, 1861, 337. — [2] Emmerling, Jacobsen, Berichte der deutschen chem. Gesellschaft, 4, 947.

Azurblau, s. Smalte.

Azuriu (Az ul in), blauer Farbstoff, durch Erhitzen von Korallin mit Anilin und etwas Benzoesäure erhalten; nicht mehr gebräuchlich.

Azurit, s. Kupferlasur.

als Abkürzungszeichen bedeutet auf modernen Münzen ganz allgemein die zweite Münzstätte des Landes, auf den neuen deutschen Reichsmünzen Hannover, auf den preussischen von 1750 bis 1H22 Breslau, auf den österreichischen Krem ni tz. — In der Chemie ist В das Zeichen für Bor, hei Aräometerangaben bedeutet es Baume. Yergl. auch AAAA.

Ba, in der Chemie Zeichen für Baryum (s. d.).

Baader’sclies Gebläse, ein einfach wirkendes Kolbengehläse, hei welchem ein unten offener hölzerner Kasten ABCD (s. Big.) in einem zweiten Kasten EFOH auf und nieder bewegt wird. Der obere Kasten ist durch eine Lederoder Hanfdichtung EF gegen den unteren Kasten abgedichtet, während der Abschluss der im beweglichen Kasten enthaltenen Luft gegen die Aussenluft durch das im unteren Kasten enthaltene Wasser bewirkt wird. Die Ein- bezw. Ausströmung der Luft in bezw. aus dem oberen Kasten erfolgt durch die über den Wasserspiegel hervorragenden Rohre UV und WX, deren ersteres mit einem nach oben aufschlagenden Ventil V, dem Säugventil, deren letzteres mit einem in das Rohr sich öffnendem Ventil W, dem Druckventil versehen ist [1]. — Das Gebläse fand in früheren Zeiten Anwendung bei hüttenmännischen Prozessen und zu Ventilationszwecken, d ist jedoch gegenwärtig allerwärts durch Schrauben- und Schleudergebläse bezw. Kapselgebläse verdrängt. Dasselbe ist 1787 von dem schottischen Arzte Joseph Baader erfunden und 1791 zuerst durch den Erfinder selbst in Deutschland bekannt gemacht worden. Eine ausführliche Beschreibung seines Gebläses veröffentlichte Baader 1794 [2] in deutscher Sprache.

Litteratur: [1] Weissbach-Herrmaim, Lehrb. d. Ing.-Mechanik, 2. Aufl., Braunschweig 1H80, 5. T., 2. Abt. — [2] Beschreib, eines neuerfundenen Gebläses, Göttingen 1794. von Ihering.

Baake, an Land aufgerichtete Stangen oder Holzgerüste mit Lattenwerk, welche als Markzeichen für die Schiffahrt dienen; s. unter Baken.

Babbits Metall, s. Zinnlegirungen.

Babcock- und Wilcox-Kessel, s. Wasserröhrenkessel.

Bablah, s. Gerbstoffe.

Babylonische Bauweise. Die vorhandenen Reste der Baukunst in Babylon sind jedenfalls viel jiingern Datums als die der ägyptischen Kunst, denn von den mächtigen Baudenkmalen der ältesten Zeit ist nichts mehr vorhanden. Der Grund hierfür ist im wesentlichen darin zu suchen, dass das Land keine Bausteine besitzt. Infolge dessen wurden sämtliche Bauten aus gebrannten, noch weit häufiger aus ungebrannten Ziegeln hergestellt, die dem Einfluss der Zeit nicht den entsprechenden Widerstand entgegen zu setzen vermochten. An der Stelle, wo einst die weltberühmte Stadt Babylon stand, befinden sich heute Schutthügel, Birs-i-Nimrud genannt, welche ein Lieblingsaufenthalt von Räubern und wilden Tieren sind. Die an diesen Stellen angestellten Ausgrabungen haben mindestens so viel erwiesen, dass die fabelhaften Nachrichten der alten Schriftsteller über die Stadt keine grossen Uebertreibungen enthalten. Dieselben berichten bekanntlich, dass Babylon von einer Mauer umgeben Avar, die eine Länge von 480 Stadien besass und eine solche Breite hatte, dass ein Viergespann auf

fl

Л 4L.;

für

I

J3-

Л'

z-'jl i

A. -■

1

.i ;

derselben bequem umwenden konnte. Die Stadt wurde durch den Euphrat in zwei Teile geteilt, wovon ein jeder von Wall und Mauer umzogen war und ein Kriegslager enthielt. Die Strassen waren teils parallel, teils senkrecht auf den Euphrat gerichtet. In der Mitte der einen Stadthälfte befand sich der Tempel des Belus (babylonische Turm) und in der Mitte der anderen die Königspaläste. Der Tempel des Beins bildete eine gewaltige Stufenpyramide von quadratischer Gestalt, deren Seiten angeblich eine Länge von 200 m besessen haben und deren Höhe dieselbe Dimension erhalten sollte, so dass dieser Tempel in der That das höchste Bauwerk der Erde dargestellt hätte (mit Ausschluss des Eiffelturmes), wenn er zur Vollendung gelangt wäre. Diese Pyramide bestand aus acht immer kleiner werdenden Etagen, welche den damals bekannten sieben Planeten geweiht waren. Eine sanft ansteigende Kampe führte zur Spitze; hier befand sich ein Tempel, den die Gottheit angeblich nachts häufig besuchte. Aus diesem Grunde stand hier ein goldenes Ruhebett und ein goldener Tisch, jedoch kein Altar. Am Fusse der Pyramide befand sich dagegen der eigentliche Kulttempel mit dem Altar, einem Stuhl, einem Tisch und einem Schemel, alles aus lauterem Golde hergestellt, wie die alten Berichte lauten. In der Mitte des andern Stadtteiles befanden sich zwei Königspaläste, ein älterer und ein jüngerer. Letzterer Avar von Nebukadnezar errichtet, welchem auch die als Weltwunder gerühmten „hängenden Gärten der Semiramis“ zugeschrieben werden. Diese Gärten bestanden aus grossartig angelegten künstlichen Terrassen, die mit prachtvollen Tempeln, kleinen Pavillons, mächtigen Fontänen sowie grossen Parkanlagen geschmückt waren. — Alle diese Prachtbauten bilden heute formlose Trümmerhaufen, von welchen wohl die interessantesten die Ruinen von Wurka sind. Dieselben bilden einen grossen Gebäudekomplex, der aus gebrannten Ziegeln errichtet wurde und auf einer ca. 15 m hohen, aus Luftziegeln erbauten Terrasse stand. An einzelnen Teilen dieses Palastes sind Fassadenbildungen sichtbar, die Holzkonstruktionen in Gips nachbilden. An einer andern Stelle findet sich ein interessantes Mosaik vor, das durch 16 cm lange, an ihrem breiteren Ende farbig glasirte Kegel aus gebranntem Thon gebildet wird. Die mit Asphalt versetzten Kegel wurden einfach in eine Lehmwand eingetrieben, und so entstanden durch mannigfaltige Anordnung eine Reihe geometrischer Muster.

von Schubert-Soldern.

Bach, fiiessendes Wasser von geringer Tiefe und Breite. Bäche entstehen sowohl aus Quellen (Grundwasser), als auch aus Regen- und Tauwasser. Nach der Entstehungsweise unterscheidet man : Regen- (Wi 1 d-) oder Giessbäche, welche in trockener Zeit ganz seicht sind und nur durch Regengüsse oder Tauwasser anschwellen; Quellbäche, deren Wasserstand nie unter bestimmte Masse sinkt; Gletscherbäche, die durch das Schmelzwasser der Gletscher gespeist werden; nach dem Orte ihres Laufes: Waldbäche, meist Giessbäche in Wäldern, und Steppenbäche, die sich in Steppen und Wüsten ohne bestimmte Mündung im Sande verlieren; nach der Art des Laufes: Faulbäche (Faulflies se), die in Niederungen mit sehr wenig Gefall und Sturz - oder Rauschbäche, die mit starkem Gefall fliessen und oft jäh herabstürzen. Löst sich dabei das Wasser in Staubregen auf, so bezeichnet man sie als Staubbäche. Bacliabsclilag. Kleinere Gewässer, welche infolge geringen Gefälls oder sonstigen Gründen durch Schlamm und Pflanzenwuchs erheblich verunreinigt werden und deren Wasser in einen Seitenkanal abgeleitet werden kann, werden zum Zweck der Reinigung von Zeit zu Zeit abgeschlagen, d. h. wasserfrei gemacht. Insbesondere geschieht dies bei langen Werkkanälen, an welchen eine grössere Zahl von Benützungsanlagen, Mühlen, Fabriken, Wässerungsschleusen u. s. w. liegen, damit die Besitzer ohne gegenseitige Störung die notwendigen Reparaturen an ihren Wasserbauten machen können. Es ist dies meist genossenschaftlich oder polizeilich geregelt.

Baclier’s Schwandband, s. Klärung der Waschwässer.

Bachkraut. Die Verkrautung von Bächen und Kanälen kann für deren Instandhaltung sehr lästig werden. In seichtem Wasser und bei fruchtbarem Boden wachsen vom Ufer herein Wasserpflanzen aller Art. Zwischen ihnen

aus

Lubberger.

schlägt sich der vom Bach mitgeführte Sand und Schlamm nieder, bietet den Pflanzen stets wieder neuen Boden und verengert das Bachbett immer mehr. Aber auch im tiefen fliessenden Wasser gedeihen gewisse Pflanzen, wie der Wasserhahnenfuss (Ranunculus aquatilis), die Wasserpest (Elodea canadensis), oft in üppigster, der Schiffahrt und der Eischerei hinderlich werdender Fülle [1]. Wenn der Bach abgeschlagen werden kann (s. В ach ab sch lag), so ist die Beseitigung der Verunkrautung nicht schwierig. Andernfalls, im tiefen Wasser, muss ein Ausstechen oder Ausmähen vom Schiff aus erfolgen. Hierzu geeignete Berate, besondere Sicheln, Sensen und die in Frankreich gebräuchlichen Ketten von Sensenblättern finden sich abgebildet in [2].

Lubberger.

Litteratur: [1] Leuuis-Frank, Synopsis der Pflanzenkunde, 3. Aufl., Hannover 1883, Bd. I, S. 730 fl'. — [2] Pereis, Landwirtschaftlicher Wasserbau, 2. Auf!., Berlin 1884.

Lubberger.

Bacllschall. Erfahrungsgemäss entstehen bei Hochwassern oft die grössten Schäden infolge Abtreibens schlecht konstruirter und unterhaltener Stauanlagen und Brücken, sowie unterspülter Bäume und infolge Einstürzens unterkolkter oder sonst schadhafter Uferwände. Die Hölzer sperren sich in engeren Bachstrecken und bedrohen den Bestand der noch widerstandsfähigen Bauten, die Wege am Ufer werden unsicher, die mitgerissenen Sand- und Kiesmassen lagern sich an seichteren Stellen wieder ab, die Gefahren steigern sich von Strecke zu Strecke. Diesen Uebelständen vorzubeugen, von Grund aus entgegenzuwirken, rechtzeitig die entsprechenden Schutzmassregeln zu stände zu bringen, auch willkürliche Handlungen einzelner: Erhöhung von Wehren, Anlage von einengenden Bauten u. s. w. zu verhindern, ist der Zweck der Bachschauen, d. h. regelmässiger Begehungen der Bachläufe und Besichtigungen der Anlagen daran durch die technischen und Verwaltungsbehörden unter Zuzug der Interessenten. Solche Schauen sind insbesondere von Wert an denjenigen Gewässern, welche nicht in einen Staatsflussbauverband aufgenomraen sind und also nicht ohnehin unter ständiger behördlicher Aufsicht stehen.

Bacllteich, s. Teichwirtschaft.

Baciliellen, s. Seidenspinnerei.

Tj. Schwärs

Back nennt man im Schiffbau den vordersten Teil des Schiffes oberhalb dos Oberdeckes, welcher oben durch das Backdeck abgeschlossen ist. Die Back hat im allgemeinen den Zweck, das Oberdeck gegen überkommende Seen zu schützen. Es birgt meist die Spillmaschine, die Aborte sowie die Räume für feuergefährliche Gegenstände in sich, während auf der Back die Ankerlagerung augeordnet ist.

Tj. Schwarz

Backbord nennt man auf einem Schiffe die links von der Mittelschiffsebene liegende Seite desselben, wenn man dasselbe mit dem Gesicht nach dem Л orsteven gerichtet betrachtet. Alle auf der gedachten Seite des Fahrzeuges befindlichen Teile des Rumpfes, der Takelage u. s. w. werden durch Vorsetzen des Wortes Backbord (abgek. В. B.) von den nämlichen Teilen der entgegengesetzten (Steuerbord-)Seite unterschieden, z. B. Backbord-Stringer, Steuerbord - Anker.

Backe, s. Bemastung.    tj. Schwarz.

Backen bedeuten bei verschiedenen Werkzeugen zwei (oder auch mehrere) Teile, zwischen die ein Gegenstand geklemmt wird. In diesem Sinne spricht man den Backen der Schraubstöcke und Feilkloben, ebenso von denen einer Zange zum Festhalten sowie zum Abkneipen. Mehrere solcher Backen finden sich bei den sogen. Futtern, die hei Drehbänken zum Festspannen von Arbeitsstücken, Bohrern u. s. w. verwendet werden (s. Backenfutter). Bei den Kluppen zum Gewindeschneiden nennt man die einzelnen zum Einschneiden der Gewindegänge dienenden Teile die Backen oder Schneidbacken. — S. auch Brotfabrikation.

Baekenbolirer, s. Schraub en schneid en.

Backapparat, Einrichtung an Bord der Schiffe zur Herstellung von Brot und anderen Backwaren. Sie sind auf Schiffen für grössere Reisen allgemein eingeführt und finden meist im Kombüsenraum Aufstellung. Ihre Grösse richtet sich nach der Besatzungszahl der Schifte. Die Backhitze wird entweder durch Kohlenfeuerung oder durch Dampf, welcher durch Schlangenrohre geht, erzeugt.

von

Herrmann.

Backenbremse, s. Bremsen.

Backenfei]eil heissen die Feilen, deren man sich bedient, um die Quer-streifen herzustellen, welche auf den Backen der Feder- und Taschenmesser zur Verzierung angebracht werden, zwischen denen sich das Gewinde des Messers befindet. Die Backenfeilen werden auf zwei gegenüberliegenden Flächen, die der herzustellenden Verzierung entsprechend gerippt sind, mit einfachem Feilenhiebe versehen, während die beiden anderen Seiten glatt bleiben. Von den gehauenen Flächen ist die eine zum Verarbeiten mit gröberem, die andere, zur Vollendung dienende mit feinerem Hiebe versehen.

Backenfutter sind Vorrichtungen zur Befestigung von Arbeitsstücken oder Bohrern und ähnlichen Werkzeugen an der Drehbankspindel durch Vermittelung von mehreren radial к verschieblichen Backen, welche das Arbeitsstück ИШ1 oder Werkzeug zwischen

sieli festklemmen. Das . jig⁷ einfachste Futter dieser m W Art ist mit zwei Backen |||| a b, Fig. 1, versehen, die Щ in Schlitzführungen der Scheibe S durch Schrauben, deren vierkantige Köpfe bei s sichtbar sind, verstellt werden können.

Zum besseren Festhalten, namentlich dünnerer

Herrmann.

■i

rig. 2.

■W

В. von Drähten und Bohrern,

Gegenstände,

gibt man den Backen b auch eine solche Form,

Fig. 2, dass sie mit einzelnen Rippen und Schlitzen in einander greifen. Grössere Futter werden mit drei (seltener vier) Backen ausgeführt, die sich in unter 120° gegen einander geneigten Schlitzen verschieben.

z.

—ia»

Fig. А

Um hierbei

schnell den Gegenstand zu zentriren, trifft man

die Einrichtung vielfach so, dass alle Backen sich I|S|P

■Mill

тШж

gleichzeitig und in glei- i ehern Betrage verschieben, ||| wozu man die Umdrehung irgend einer der drei Schrauben s, Fig. 3, mittelst des Zahnringes r und der Kegelrädchen h auch auf die beiden an-Bei

Iwilliilüihrii'

Fig. 3.

deren überträgt.

einem andern Futter, Fig. 4, sind an den die Backen A tragenden Schiebern C zahnartige Hervorragungen angebracht, zwischen welche die einzelnen Windungen einer nach einer archimedischen Spirale geformten Rippe eintreten, die auf der ebenen Stirntläche des Ringes D befindlich ist, so dass durch die Umdrehung dieses Ringes alle Backen gleichmässig verschoben werden. Die Schraube В kann dazu dienen, um jede Backe A einzeln in ihrem Halter C zu verstellen. Bei dem insbesondere zum Bohren dienenden Futter, ß Fig. 5, werden drei oder vier Backen E dadurch \ zentrisch zusammengedrückt, dass die Hülse D I auf C geschraubt wird, wobei die kegelför- 1 mige Höhlung von D auf die schrägen Backen E keilförmig wirkt. S. auch Drehbank.

Litteratur: Weissbach-Herrmann, Ing.-u. Maschinenmech., Braunschweig 1893, Teil III, Abt, 3, S. 942.

Backenhobel, s. Hobeln.

Fig. 5.

Fig. 4.

il

Herrmann,

Backenquetsche, s. Steinbrecher.

Backenschiene (Anschlagschiene), die Schiene des fortlaufenden Eisenbahngleises, an welche sich die Zunge der Weiche (s. d.) anlegt.

Backen schmiege (Klebe schmie ge), im Bauwesen der schräge, sich an den Gratsparren anlegende Verschnitt eines Schifters (s. Schiften).

von Tiedemann.

Backhäuser, ländliche, werden selten als selbständige Gebäude, in der Regel in Verbindung mit dem Wirtschaftsgebäude, mindestens aber mit dem Waschhause (s. d.) errichtet. Zum Betriebe der ländlichen Bäckerei gehören nur zwei Räume, nämlich 1. die Vorstube, ein heizbares Zimmer von 20 bis 25 qm Grundfläche zum Bereiten und Formen des Teiges, und 2. der Backrau in, von dem aus der Backofen (s. d.) beschickt wird. Dieser Raum muss mindestens die gleiche Tiefe wie der Backofen mit Vorgelege erhalten, damit die Beschickung des Backofens möglich ist. Feuersichere Ueberwölbung des Backraumes ist empfehlenswert. Ueber Bäckereianlagen für den gewerblichen Betrieb s. Brotfabrikation.

Backkohle, s. Brennstoffe.

Backmillde (Backtrog), Gefäss zur Bereitung des Brotteiges, früher aus Holz, jetzt fast nur noch aus Schmiedeeisen, innen verzinnt, gefertigt. Backmulden aus Holz werden innen sehr rasch uneben und rauh, wodurch der weiche Teig sich festsetzt und nach und nach üblen Geruch erzeugt. Ferner kann sich der Arbeiter beim Kneten des Teiges durch Holzsplitter leicht verletzen. Die genannten Nachteile sind bei den leicht zu reinigenden schmiedeeisernen Backmulden nicht vorhanden. Letztere müssen wegen der Säurebildung des Teiges

_ gut verzinnt, innen glatt und ÊÈf ohne Naht gearbeitet sein.

' SYSTEM ' VVERNE'fi -PFLEIDLRL'R,

Fi

IIIi In kleineren Betrieben wer-Ш den die Mulden mit Schrau-Щ heil an dem Boden befestigt; w in grösseren Brotfabriken, f wo man den Teig mittelst Knetmaschinen knetet, bedient man sich fahrbarer

Backmulden (s. Fig.), welche den Teig von der Knet-■ m as chine weg zur Weiterverarbeitung an einen beliebigen Arbeitstisch transportiren. Derartige Backmulden müssen mit lenkbaren Wagenrollen versehen sein. In den Feldbäckereien sind ausschliesslich eiserne Backmulden in Verwendung. Mit Deckel versehen, dienen die Backmulden auch als Arbeitstische, insbesondere bei Feldbäckereien. Das Anbringen von Deckeln mit Scharnieren empfiehlt sich ferner noch deshalb, weil dadurch eine gleich-massige Temperatur des Teiges erzielt und jede Verunreinigung verhindert wird. Die Backmulde findet auch Verwendung in der Biscuit- und Teigwarenfabrikation (s. d.).    Fr. Oerfel.

Backofen, ländlicher. Die auf dem Lande gebräuchliche Form des Backofens wird durch die beigegebenen Abbildungen im Grundriss und zwei Schnitten dargestellt. Die Abmessungen des Ofens sind nach folgender Tabelle zu wählen.

Um

‘ ■ Ute

Fain bare Backmulde von Werner & Pfleiderer, Cannstatt.

Mehl verbrauch Länge

Scheffel |

Liter

Breite | Scheitelhöhe || Melilverbraucli Länge | Breite j Scheitelhöhe

Meter

Scheffel |

Liter

Meter

330

3,44 3,67 3,75 3,95 4,01

Allgemein rechnet man auf einen Scheffel Mehl 1,2 qm Grundfläche des Ofens. — Die Heizung ist periodisch. Es wird ein starkes Feuer in dem Ofen entzündet, das teils unmittelbar, teils durch die Hauchabzüge über dem Gewölbe

ел ^ о: ю и

0,94    0,41

1,25 I 0,46 1,71    0,51

385

440

1,88

0,57

495

2,19

0,62 j 10

550

2,51

2,51

2,51

2,82

3,02

0,62

0,62

0,62

0,67

0,72

dieses und die Lehmausfüllung darüber erhitzt. Vor der Backofenthür ordnet man gern einen Bauchfang an, der die beim Auflodern des Feuers hervorquellenden Bauchmassen abführt. Der Baum über dem Backofen wird zuweilen zu einer Wärmrölire

ifp m

1Ш

eingerichtet, in der Obst gedörrt werden kann--л

Querschnitt

an

L'ö'nQer.schn'itt

Backöfen legt man gern ausserhalb der Wohn-Щ i gebäude, sei es als Anbau oder als selbstän- ; T _diges Gebäude, weil die Bäume darüber¹. J den Backtagen stark erwärmt werden, fU |

von Tiedemann.

Ueber Anlagen für den gewerblichen Betrieb s. Brotfabrikation.

Backofensteiii, s. Tuffe und Trachyt.

Backpulver, s. Brotfabrikation.

Backspiere hiess ursprünglich auf Baaschiffen die Spiere zum Aussetzen des Unterleesegels (s. Besegelung).

Grundriss

Auf Kriegsschiffen auch ohne Takelage dient die Backspiere zum Festmachen der Beiboote im Hafen.

Backstag, s. Takelage.

Backstagwind, s. Besegelung.

Je nach der Art der Formung unterscheidet

Der Farbe nach sind die Backsteine je nach

Backsteine oder Ziegel sind künstliche, gebrannte Bausteine aus Thon. Ihre Fabrikation ist eine der ältesten Grossindustrien der Erde, und die Thonlager am Mittel- und Unterlaufe der Flüsse haben das Aufblühen grosser Kulturzentren häufig befördert, man Hand strich- und Maschinen steine; letztere sind erst seit der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts mit der Erfindung und Einführung des Kingofens durch Friedrich Hoffmann in Aufnahme gekommen und haben eine rege Maschinenindustrie hervorgebracht. Durch das Brennen wird der geformte Thon entwässert, verliert unter Schwindung die Fähigkeit, durch Wasser wieder aufzuweichen, und wird dadurch wetterbeständig. Mit steigender Brenntemperatur vermindert sich die anfangs grosse Porosität und mit dem Beginn der Erweichung im Feuer entstehen unter stärkerer Schwindung die sogen. Klinker. Die besseren Sorten von Mauersteinen, insbesondere von Maschinensteinen, werden als Verblendsteine (Verblender) zur Verkleidung von Backsteinfassaden verwendet (Siegersdorfer, Bitterfelder, Bathenower Verblender). Diese werden nach Farbennuancen sorgfältig sortirt und in Verblender erster und zweiter Qualität geschieden, ihrem grösseren oder geringeren Eisengehalt und der Art des Brandes in den verschiedensten Stufen, vom hellen Bosa bis zum tiefen Dunkelrot gefärbt; kalkhaltige Steine mit wenig Eisen geben je nach der Schärfe des Brandes hellgelbe bis grünliche Färbung ; thonerdereiche und eisenfreie Steine sind weiss. Häufig bekommen die Backsteine zur Erzielung einer bestimmten Farbe vor dem Brennen einen Ueberzug aus bestimmtem Thonschlamm, Engobe genannt, oder sie werden mit einer Glaser versehen. Für die Haltbarkeit solcher Ueberzüge ist die Ueber-einstimmung in der Brandschwindung für beide Teile, sowie gute Adhäsion und möglichst dichter Scherben (s. d.) wichtig. Sehr poröse Steine, also Schwachbrand, blättern* bei Frost leicht ab. Je nach der verschiedenen Baumausfüllung durch Thonsubstanz bei gleichem Format unterscheidet man Vollsteine und Hohlsteine. Die Vollsteine werden auch häufig zwecks Verminderung des Einheitsgewichtes durch pulverförmige organische Substanzen, wie Sägemehl, Torfmull, Kohlenstaub, gemagert und liefern die porösen Steine, hie und da auch Tuffziegel genannt. Sie sind besonders für leichte Zwischenwände geeignet, besitzen hohe Ventilationsfähigkeit (bis 5G°/₀ Zwischenräume) und Schallsicherheit, sind dagegen wenig tragfähig. Die Hohlsteine dagegen haben bei sonst gleichen Vorteilen den Vorzug noch grösserer Druckfestigkeit als die Vollsteine, weil die Masse beim Durchtritt durch die Mündung der Strangpressen wesentlich verdichtet wird. Die Hohlsteine stellen entweder einen an beiden Schmalseiten offenen Kasten mit Wänden von mindestens 20 mm Dicke und viereckigen oder runden

672

Backsteine

Löchern dar und werden dann als Läufer verwendet ; Steine mit Querlöchern dienen als Linder und die senkrecht zur Lagerfläche gelochten Steine als Ecksteine. Da Vollsteine selten als Verblender dienen, sondern meist hinter den Hohlstein-verblendern zur Hintermauerung, so heissen sie, insbesondere die ordinären Handschlagsteine, auch Hintermauerungssteine.

Als Format der Backsteine ist allgemein üblich die Gestalt eines Parallelepipeds. Zweckmässige Abmessungsverhältnisse entstehen, wenn mit Rücksicht auf die Dicke der Stoss- und Zwischenfugen die Länge der Steine nicht genau , in Vielfaches der Breite bildet, sondern zwei Steinbreiten plus Fugendicke die Steinlänge ausmachen. Einige teils historische, teils gegenwärtig übliche Formate von Backsteinen sind folgende:

Aegypten .

Rom .    .

Länge in mm Breite in mm Dicke in mm

.    . 410

200

212

212

100—130

40

495

495

50

Deutsches Normalformat Deutsches Verblenderformat Oesterreich, Wiener Format

Bayern .......

Schweiz, Normalformat .

„    Zürich ....

„    Lausanne, Lochstein

457

250

255

290

305

120

125

f40

1—340    160-162

250

280

280

120

135

150

44

65

70

65

60—67

60

60

120

Frankreich, Paris . England, London . Holland, Utrecht . Amerika, New-York

220

107

45

228,6(9")    114,3(41/2") 63,5(2Va")

220

105

50

219

105

у:

66,5

Wenn man eine immer einzuhaltende Fugendicke f und eine der drei Abmessungen teststellt, so ist das Format der Backsteine allgemein bestimmt durch folgende

Beziehungen: 1= 2b-hf= 4=h+ 3/; b =    h — b ^    (s. Fig. 1).

Als feststehende Abmessung eignet sich nach den Beschlüssen des Deutschen Vereins für Fabrikation von Ziegeln, Thonwaren, Kalk und Zement am besten die Dicke h der Steine, weil diese ein gewisses Mass, nämlich 65 mm, nicht

überschreiten soll, um gleichmässig gut durchzubrennen. -> , Wird die Fugendicke f zu 10 mm genommen , so h ergeben sich dann nach obigen Formeln h = 65 mm, n ÿb ⁼ 140 nim, und l — 290 mm. Diesem Format ent-\ spricht das österreichische Norjnalformat genau, ist * aber etwas unhandlich und schwer, daher für Staatsbauten in Deutschland fast allgemein das kleinere deutsche Normalformat, dessen Dicke nach obigen Formeln 55 mm sein sollte, vorgeschrieben ist. Um regelrechte Verbände zu erzielen, genügen aber diese ganzen Steine noch nicht; es sind noch Stücke derselben notwendig, die durch Halbteilung und Viertelteilung gebildet werden. Bei Maschinenverblendern werden diese Teilstücke auch separat maschinell hergestellt, bei Handstrichsteinen stets durch Behauen, was viel Abfall und Aufenthalt ergibt. Stücke von voller Steinbreite und drei Viertel der Länge, heissen Dreiquartier, Stücke von der vollen Breite und zwei Viertel der Länge Zw ei quartier (halber Stein), Stücke von der vollen Steinbreite und ein -y ^jjj    Viertel der Länge Quartier (Einquartier), Stücke

AWTŻWA von der ganzen Länge und halber Breite L ä n g s -quartier oder Riemchen. Um das Behauen von Verblendsteinen zu erleichtern und die Schwierigkeiten der Beschaffung von verschiedenen Teil-F)g'²'    stücken zu beseitigen, hat Rühne die sogen,

kormalverblender geschaffen (Fig. 2). Dieselben gestatten ein bequemes I eilen durch Zerschlagen und deshalb die Bestellung nur ganz weniger Sorten.

I‘iir die Flächen werden a/₄ "Steine und für die Ecken ³/uSteine verwendet,

.....^

Fi*. Г

0 1 0 3 №

И 0000

...t

......

E 1И

die mit einem Spaltschlitz zwischen zwei Hohlräumen und mit einer entsprechenden Nut auf einer Seite versehen sind, wodurch beim ²/₄-Stein die Trennung in zwei ¹/₄-Steine und beim ³/₄-Stein in ¹/₂-iSteinstück und ^-Stein-stück mittelst eines Schlages mit dem Maurerhammer ermöglicht ist. Letztere werden auch Universalsteine genannt. Für Konstruktionszwecke anderer Art als die gewöhnlichen Backsteinverbände dienen in verschiedenen Ländern sein-verschiedene Dimensionen, Formen und Profile, die sogen. Formsteine, s. auch Gewölbe-, Brunnen-, Kamin-, Gesims-Steine.

Die Qualitätsprüfung der Backsteine geschieht nach den Beschlüssen der „Konferenzen über einheitliche Untersuchungsmethoden bei der Prüfung von Bau- und Konstruktionsmaterialien“ nach folgenden Grundsätzen: 1. Bei der Prüfung einer Lieferung sind immer die schwächst gebrannten Steine auszusuchen.

2. Ziegel sind auf ihre Druckfestigkeit in ungefähr würfelförmigen Stücken zu prüfen, die durch Aufeinanderlegen je zweier halben Steine erhalten werden, welche durch eine schwache Mörtelfuge aus reinem Portlandzement zu verbinden und an ihren Druckfiäclien durch Ueberziehen mit einer ebensolchen Mörtelschichte abzugleichen sind. Es sind dabei mindestens sechs Probestücke zu prüfen. 3. Ferner ist das spezifische Gewicht der Ziegelsteine zu bestimmen.

4. Zur Kontrolle der Gleichmässigkeit des Materials ist die Porosität der Steine zu ermitteln. 5. Backsteine sind auf ihre Frostbeständigkeit zu prüfen. 6. Auf Vorhandensein löslicher Salze sind die Steine ebenfalls nach einheitlicher Methode zu prüfen. 7. Die Prüfung auf Vorhandensein von kohlensaurem Kalk, Schwefelkies, Marienglas und ähnlichen Stoffen soll in erster Linie am ungebrannten Stein erfolgen. Die Druckfestigkeit gilt für Backsteine als Hauptwertmesser. Die deutschen Normalien fordern für die drei Qualitätsstufen, die sie unterscheiden: Qualität I Mindestfestigkeit 200 kg pro qcm; Qualität II .160 kg; Qualität III 120 kg pro qcm. Backsteine unter letzterer Grenze sind bereits sehr weich, porös und zerreiblich und sollten nur für schwach oder ganz unbelastete Zwischenmauern verwendet werden. Die schweizerischen Normalien verlangen: II. Klasse: Handstrichsteine 180 kg, Maschinenvollsteine 200 kg, Lochsteine 220 kg, horizontal durchlochte Steine 100 kg pro qcm. I. Klasse: Maschinenvollsteine 280 kg, Lochsteine 300 kg pro qcm. Die Klinker besitzen je nach der Art des Scherbens sehr verschiedene Festigkeiten und schwanken von 250 kg bis über 3000 kg pro qcm. Ausser der Festigkeit ist insbesondere die Wetterbeständigkeit wichtig, und da diese nicht nur von der Porosität sondern auch von Beimengungen löslicher oder veränderlicher Natur abhängt, sind die Bestimmungen 4 bis 7 wertvoll. Die löslichen Salze bewirken schädliche Ausblähungen und werden sicher nur durch Zusätze während der Fabrikation, z. B. durch kohlensauren Baryt, unschädlich gemacht. Der Kalkgehalt im gebrannten Stein soll höchstens 30°/₀ in feinster Zerteilung betragen. Alkalische Salze werden durch saure Fluosilikate unlöslich gemacht, indem die Wände damit behandelt und dann mit Wasser abgewaschen werden. S. auch Fluate.

M. Hauenschild.

Litteratur: Handbuch der Architektur, Darmstadt 1883 und 1884, I. und III, 1. — Notizblatt des deutschen Yer. f. Fahr, von Ziegeln u. Thon waren etc.

Backsteintliee, s. Th ее, chinesischer.

Backsteinverband. Der Verband einer Backsteinmauer beruht auf den für die drei Abmessungen der künstlichen Steine (Backsteine, s. d.) in einem Lande angenommenen Massen, weshalb auch die Stärke einer solchen Mauer nicht in absoluten Massen, sondern in Steinlängen angegeben wird. Man spricht also von einer „einen halben Stein“, „einen Stein“, „anderthalb Steine“ u. s. w. starken Mauer. Um ferner mit solchen künstlichen Steinen überhaupt einen Verband her-stellen zu können, müssen sie der Bedingung genügen, dass unter Berücksichtigung eines entsprechenden Zwischenraumes für den Mörtel (die Fuge), zwei Steinbreiten einer Steinlänge und zwei Steindicken einer Steinbreite gleich sind. Dies trifft beim neuen österreichischen Normalziegelformat zu, das 290 mm für die Länge, 140 mm für die Breite und 65 mm für die Dicke besitzt. Das in Deutschland seit 1869 eingeführte Normalziegelformat hat 250 mm Länge, 12 mm Breite und 65 mm Dicke. Während das österreichische Normalformat also

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

beiden ausgesprochenen Bedingungen genügt, erfüllt das deutsche nur die erste Bedingung und ist daher mit deutschen Steinen die Vereinigung von dach gelegten Steinen mit gestellten Steinen in ein und derselben Mauerschicht nicht möglich. Dagegen hat das deutsche Normalformat den Vorteil, dass bei Annahme von 12 mm starken Lagerfugen genau 13 Schichten auf einen Meter gehen, wodurch die Massenberechnung sehr vereinfacht wird. In Bayern ist ein grösseres, in Norddeutschland zum Teil ein kleineres Format gebräuchlich. In anderen Ländern sind ebenfalls verschiedene Formate in Anwendung, jedoch lassen sich mit allen diesen Formaten die gebräuchlichsten Verbände herstellen. Ausser den ganzen Steinen sind (namentlich für Eck- und Endverbände) noch 'Feile derselben erforderlich wie: Dreiquartiere, Zweiquartiere, Einquartiere und Längsquartiere, die teils von den Ziegeleien geliefert, teils vom Maurer durch Behauen hergestellt werden; das letztere ergibt viel Bruchstücke und fordert zur möglichsten Sparsamkeit in der Verwendung solcher Teilstücke auf. Als allgemeine Regeln können für den Backsteinverband gelten:

•1. Die Stossfugen zweier über einander liegenden Schichten dürfen nie in ein und dieselbe Vertikalebene fallen, sondern es müssen die Stossfugen der einen Schicht durch die Steine der darunter oder darüber liegenden Schicht um V, oder 'ly-Stem überbunden werden.

2.    Die zur Stirn senkrechten Stossflächen ein und derselben Schicht können ganz oder teilweise durch die ganze Mauer hindurchgehen.

3.    Im Innern der Mauer sind so viel als möglich Binder anzuordnen, damit möglichst viel Ueberbindungen von ł/₂-Stein sich ergeben.

4.    .Jede Schicht soll möglichst viele ganze Steine enthalten und nur so viel Teilstücke, als zum Verbände unumgänglich notwendig sind.

Die verschiedenen möglichen Verbandarten Binderverband, Blockverband, engl. Verband, Kreuzverband, Schornsteinverband, gotischer oder polnischer Verband, holländischer Verband, Festungsverband, figurirter Verband etc. s. unter diesen Bezeichnungen.

Litteratur: Breymann, Allgem. Baukonstruktionslelire, Bd. I: Die Konstruktionen in Stein,

Handbuch d. Arch., Darmstadt 1884, III. Teil, Bd. I, S. 19. — Deutsche Bauztg. 1869, S. 146, 257, 269, 281, 630. — A. F. Fleischinger und W. A. Becker, Die Mauerwerks- oder Steinkonstruktionen, Berlin 1859. — Beilageblätter der Baugewerksch. zu Holzminden: Mauer-konstruktionen, Leipzig 1879. — Der Verband der Mauersteine, Berlin 1881. — P. Chabat, La brique et la terre cuite, Paris 1881. — Schaupensteiner, Die Lehre vom Bauverband etc., Leipzig 1882. — J. Lacroux, La brique ordinaire, Paris 1883—84.

Backsung, s. Lafettirung.

Backtisch und -bank nennt man an Bord der Kriegsschiffe die zum Fsseu der Mannschaften dienenden Tische und Bänke. Dieselben, mit eisernen umklappbaren Füssen versehen, werden bei „Klar Schiff“ unter Deck verstaut.

Bad, im transitiven Sinne das Benetzen und Abwaschen (Reinigen) des Körpers oder eines Körperteiles (Teilbad) mit Wasser oder das Einhüllen mit Gasen, Asche, Sand, Erde, Schlamm, Laub, Oel etc. bei nachfolgender Reinigung. Alle Bäder, deren Wirkung auf den menschlichen Organismus nur oder vorzugsweise nur von dem Arzte übersehen werden kann, heissen Heilbäder; wird nicht natürliches Wasser, sondern ein anderer Stoff' (rein oder als Zusatz zum Wasser) zum Baden benützt, so nennt man das Bad ein medizinisches.

Ilielier gehören: Ameisenbäder, animalische Bäder, Arzneibäder, Aschenbäder, Baldrianbäder, Eisbäder, Eisenbäder, elektrische Bäder, Erdbäder, Gasbäder, Heubäder, Inhalationsbäder, Jodbäder, Kiefernadelbäder, Kleienbäder, Kohlen-säurebäder, komprimirte Luftbäder, Kräuterbäder, Laubbäder aller Art (Birken, Buchen, Eichen, Walnuss, Weiden etc.), Laugenbäder, Leimbäder, Malzbäder, Milchbäder, Moorbäder, Oelbäder, Rauchbäder (erhalten durch ganze oder teil-weise Verflüchtigung trockener Arzneistoffe), Salzbäder, Sandbäder, Schlammbäder, Schneebäder, Schwefelbäder, Senfbäder, Sonnenbäder, Sublimatbäder, annmbäder, Tropfenbäder, Weinbäder, Zerstäubungsbäder u. s. w. Enthält das zum Baden benützte Wasser mineralische Bestandteile oder Gase in einer das normale Mass überschreitenden Menge oder an seinem Ursprünge konstant eine

5. Aufl., Stuttgart 1879/80, S. 5. — Wanderley, Die Konstruktionen in Stein, Leipzig 1878,

8. 2.

L. von Willmann.

Man unterscheidet Akratotliermenbäder (Wildbäder), d. h. solche ohne belangreiche mineralische Nebenbestandteile (indifferente: Badenweiler 26,4° C., Brennerbad 22,5° 0., Johannisbad 29,6°C., Landeck 22—29° 0., Liebenzell 23—25°0., Neuhaus 34—35° C., Römerbad 36—37° 0., Schlangenbad 27,5—32« C., Tobelbad 28,8« 0., Tüffer 33—37« C., Wildbad 33-37» C. u. s. f. Wärmesteigernde: Bath 42—47° C., Bormio 38°C.,Daruvar42—47° 0., Gastein 35 -48,4° C., Krapina-Teplitz 41,8—43° C., Luxeuil 30—56° 0., Neris 45—51° C., Plombières 19—70° C., Ragatz, Pfäffers 34—38° C., Teplitz-Schönau 28—48° 0., Warmbrunn 35—42° 0. u. s. f.), Säuerlingsbäder oder alkalische Mineralwasser (Alkalische Säuerlinge: Bilin, Fachingen, Fellathalquelle, Geilnau, Giesshübel, Krondorf, Preblau, Salzbrunn, Teinach, Vals, darunter warm: Brüx, Mont-Dore, Neuenahr, Vichy etc. Alkal. muriat. Säuerlinge: Asmannshausen, Ems, Gleichenberg, Luhatschowitz, Radein, Roisdorf, Royat, Szcawnicza, Selters, Tönisstein etc. Alkalisch salinische Säuerlinge: Elster, Franzensbad, Füred, Marienbad, Rohitsch, Tarasp, darunter warm: Bertrich, Carlsbad). Soolbäder und Seebäder (Kochsalzwasser: Baden-Baden [mit Lithium], Bett, Dürkheim, Frankenhausen, Homburg, Kissingen, Salzschlirf [mit Lithium], Also-Sebes, Arnstadt, Balarue, Battaglia, Bourbons-les-bains, Cronthal, Homburg, Kissingen, Mergentheim, Mondorff, Nauheim, Neuhaus, Neu-Rakoczy, Niederbronn, Pyrmont, Rehma, Schmalkalden, Soden, Wiesbaden etc. Seebäder : Ahlbeck, Blankenberghe, Boulogne, Brighton, Cranz, Colberg, Cuxhaven, Dangast, Dieppe, Dierenow, Dover, Düsternbrook, Fécamp, Hastings, Helgoland, Heringsdorf, Langroog, Margate, Misdvy, Norderney, Ostende, Putbus, Ramsgate, Sassnitz, Scheveningen, Swinemünde, Travemünde, Trouville, Warnemünde, Westerland, Wight, Wyk, Zinnowitz, Zoppot u. s. w.). Schwefelbäder (Schwefelkochsalzwasser: Aachen, Baden i. d. Schweiz, Burtscheid, Mehadia, Piatigorsk, Uriage, Szobrancz, Weilbach etc. Schwefelkalkwasser : Baden bei Wien, Grosswardein, Pystjan, Schinznach, Trentschin, Warasdiu [Thermen], Eilsen, Laugenbrücken, Meinberg, Neundorf etc. Schwefelnatriumwasser: Amélie-les-bains, Bagnères de Luehon, Barèges, Cauterets, Eaux-bonnes, St. Sauveur, le Vernet u. s. w.). Stahlbäder (eisenhaltige Wasser, Eisensäuerlinge: Altwasser, Bocklet, Brückenau, Cudowa, Driburg, Elster, Franzensbad, Freienwalde, Griesbach, Hofgeismar, Imnau, Königswarth, Liebenstein, Liebwerda, Niederlangenau, Pyrmont, Reinerz, Rippoldsau, St. Moritz, Schandau, Schwalbach, Spaa, Teinach u. s. w). Gasbäder (kohlensaure Gase und Schwefelwasserstoff: Driburg, Franzensbad, Homburg, Marienbad, Meinberg, Nauheim, Pyrmont, Szliacs etc.). Moor- und Schlammbäder (meistens in hölzernen Wannen). Eisenmoorbäder: Augustusbad, Bocklet, Brückenau, Elster, Flinsberg, Franzensbad, Freienwalde, Hofgeismar, Königswart, Langenau, Liebwerda, Lobenstein, Marienbad, Muskau, Polzin, Pyrmont, Reiboldsgrün, Reinerz, Spaa, Sieben etc. Schwefelschlammbäder : Acqui, Aix-les-bains, Kemmern, Loka, Pystjan, Uriage, Warasdin. Seeschlammbäder : Hapsal, Hellevisk, Marstrand, Oesel, Sande-Fjord, Sewastopol etc.

höhere Temperatur, als sie der mittleren Jahrestemperatur daselbst entspricht, so führt es den Namen Mineralwasser bezw. Therme und die Bäder heissen Mineralwasserbäder bezw. Thermalbäder.

Abgesehen von der Wirkung des Bades bei mineralischen und arzneilichen Zusätzen übt den Haupteinfluss auf das menschliche Befinden die Temperatur des Badewassers. Insofern unterscheidet man indifferente Bäder von ca. 35°C. (ungefähr der mittleren Körpertemperatur des Menschen), welche konservirend und beruhigend wirken, das Gefühl der Ermüdung beseitigen und vorzüglich gegen Nervenleiden anzuwenden sind; wärmeentziehende Bäder mit Temperaturen unter 35 ⁰ 0. von antifebriler, den Stoffwechsel im Körper beschleunigender, die Haut zum nachteilslosen Ertragen grösserer Temperaturwechsel befähigender Wirkung ; war me steigernd e Bäder, welche die Wasserabgabe durch die Haut vergrössern, hautauf lockernd und die Resorption flüssiger Bestandteile im Blute fördernd wirken und mit Erfolg zur Heilung gichtischer und rheumatischer Leiden angewendet werden. Der Hauptvorteil, der im übrigen beim Baden erreicht wird, besteht in der Reinigung der Haut und der Verjüngung derselben. Vergl. die sub [1] bis [9] enthaltenen Abhandlungen über Balneotherapie.

Im intransitiven Sinne versteht man unter Bad jede Einrichtung, welche das Baden ermöglicht; inbegriffen ist in der Regel auch der ganze Gebäudekomplex, welcher die Badeeinrichtungen enthält (Badeanstalt), oder der Badeplatz bei Bädern im Freien an Bächen, Flüssen und Seen. Die Badearchitektur umfasst also im allgemeinen die Errichtung und Ausstattung der Badeanstalten und zwar sowohl jener, welche jedermann gegen Bezahlung eines Eintrittsgeldes zur Verfügung stehen (öffentliche Bäder) und unter den Namen Flussbad, Kurbad, Seebad, Volksbad, Gesellschaftsbad etc. bekannt sind, als auch jener, welche hauptsächlich und teilweise unentgeltlich gewissen Bevölkerungsklassen dienen, wie: Schulbäder, Arbeiterbäder, Militärbadeanstalten u. s. w., endlich der privaten (häuslichen) Badeeinrichtungen (s. d.).

In allen Badeanstalten unterscheidet man sodann speziell Einrichtungen

()7łi

für Teilbäder (Fussbäder, Sitzbäder, Halbbäder etc.), Sturzbäder, Wellenbäder, Wildbäder, Vollbäder, Schwimmbäder, Brausebäder, Heissluftbäder, Dampfbäder, Duschen aller Art und die früher erwähnten medizinischen Bäder. Unter die Begriffe: römisches Bad, irisches Bad, römisch-irisches Bad, türkisches Bad, russisches Bad, finnisches Bad etc. fallen Zusammenstellungen einiger der ebengenannten Badeformen in bestimmter Keihenfolge mit allerlei Hebenprozeduren. Unentbehrlich sind in allen grösseren Anstalten sodann noch besondere Räume zum Ausruhen, zur Erholung, Frisirsäle, Operationszimmer u. s. w. Vielfach wird auch Heilgymnastik in besonderen Räumen betrieben und durch Gartenanlagen, Wandelhallen etc. Gelegenheit zur Bewegung im Freien geboten.

Das griechische Bad ist uns nur ungenau bekannt; es soll acht Abteilungen gehabt haben : das Aus- und Ankleidezimmer, das Knet- und Salbzimmer, das Zimmer vor der Schwitzen be, die Sehwitzstube, die Trockenstube, das warme Bad und das Abkühlungszimmer.

um

Das römische Bad, wie es im Altertum entwickelt war, ist aus verschiedenen gut erhaltenen Uebcrresteu ziemlich genau zu erkennen. Beschreibungen der Badeanstalten und des Badelebens finden sich in den Nummern [10] bis [16] des Litt eraturverzeichnisses. In der Regel enthielten die grösseren Bäder folgende Räume: Hypocaustum (Heizzimmer für die Erwärmung des Wassere, der Eussböden etc.), Atrium, Vestibulum, Exedra (Vorhof, Vorhalle), Apodyteri i Auskleidezimmer), Frigidarium (kaltes Bad), Natatio (Schwimmhalle), Tepidarium (Warmluft-

FRAUEN

MÄNHER

Ti

im

S=;

c i c i c Ha

oooapoa

DOpfiODO

oaooooo

caooooo

ooaoooa

oooooao

OOÜODOO

H'

10

10

го Meter

I i/. 1- Altrömischoa Bad in Badenwoiler. Л Apodyterium. В Tepidarium. С Caldarium. D Frigidarium. E Vestibulum. F Atrium. G Conisterium. H Palästra. I Solium.

gemach und lauwarmes Bad), Solium (Einzelbad, Zellenbad), Caldarium, cavatio calda (heisses "der warmes Bad) mit Labrum (Kaltwasserbecken), Sudatorium, Laconicum (Schwitzbad), ( ’'misterium, Unctuarium (Salbzimmer), Destrictarium (Massirzimmer), Palästra (Raum für Leibesübungen), Latrina (Abtritt) ; ausserdem meistens noch Gärten, Wandelgänge, Spielsäle etc. Iii obenstehender Figur haben wir die Anordnung des römischen Bades in Badenweiler (nach Weinbrenner) dargestellt [30].

Irische Bäder, erstmals 1856 von Dr. Barter aus Urquhart in Irland (bei Cork) ein-gofiihrt, wenden im Schwitzbade sehr heisse Luft an, sind aber den altrömischen im übrigen ähnlich [ 17]. Man heisst deshalb Badeeinrichtungen, welche ausser den altrömischen Gemächern noch Bäume mit sehr heisser Luft enthalten, römisch-irische (auch römisch-türkische).

Türkisches Bad oder orientalische Bäder sind für die irischen bezw. römisch-irischen I Icissluft-Schwitzbäder vorbildlich gewesen. Wesentlich ist beim türkischen Bad ausser dem Schwitzen im heissen Luftraum (vielfach bei überrieseltem Fussboden) die Massage, das Abreiben des Körpers mit wollenen Tüchern, das Einseifen, Einsalben etc. [18], [19]. Gebadet wird der Körper nach dem Schwitzen meistens nur in Wannen mit warmem Wasser.

Russisches Bad ist in der Hauptsache ein Dampfbad (Dunstbad), wobei der Dampf in den gewöhnlichen Badestuben durch Uebergiessen heisser Steine mit Wasser über einem <)fen produzirt wird; die Transpiration wird teilweise durch Peitschen mit Birkenruten erhöht. Nach dem Bade erfolgt das Eintauchen in kaltes Wasser (auch Schneebäder). Selbstverständlich sind die modernen russischen Bäder zur Zeit den bei uns üblichen ähnlich und die Produktion von \\ asserdampf geschieht mittelst Dampfkessel (vergl. [20], [21], [22] und [6], [7]).

b innieches Bad ist ebenfalls ein Dampfbad in stark geheiztem Raum. Der Badende liciit aid Holzpritschen (Schwitzbänken), unter welchen künstlich zugeleiteter Dampf aus-stnimt [23]. Nach dem Schwitzen folgt Abseifen, Abwaschen in lauwarmem Wasser, das in Kübeln bereit steht, und sodann in einem Nebenraum kalte Regendusche.

Aegypter, Perser, Araber [24] etc. hatten ähnliche Badeformen wie die Römer: überall neben dem Bade mit kaltem oder warmem Wasser das Schwitzbad in heisser Luft und Wasser-dumpf. Eine eigentümliche Badeform ist die japanische in lieissem Wasser [8].

Grössere moderne Badeanstalten enthalten fast ohne Ausnahme ein Schwimmbad, entweder in gedeckter Halle für Sommer und Winter oder ungedeckt, nur zur Benützung in der warmen Jahreszeit. Die Badehalle sollte in unserem Klima im Mittel 20° C. (möglichst konstant), das Wasser 20 bis 23 °C. Temperatur haben (im Winter etwas mehr wie im Sommer). Den Bassins ist wenigstens 72 qm Wasserfläche und eine mittlere Tiefe von 1 bis 2 m zu geben; selbstverständlich ist die Bassinfläche nach der Frequenz des Bades einzurichten. Die Wassertiefe ist an verschiedenen Stellen der künstlichen Bassins verschieden gross: in dem für Kinder reservirten Teil (etwa ^з) 0,50 m bis 0,70 m; in dem, gewöhnlich durch ein Drahtseil geschiedenen Teile für Erwachsene und Freischwimmer (etwa ²/₃) 0,70 m bis 3,5 m, letztere Tiefe unterhalb der Sprungbretter für Hochsprung. Die Bassinsohle muss einen gleichmässigen Uebergang (ohne Staffeln) von der Minimal tiefe zur Maximaltiefe zeigen. Bei konstantem Wasserzuflusse ist der letztere so einzurichten, dass eine Neufüllung innerhalb zehn Stunden möglich wird; als Minimum ist demgemäss eine Wassermenge von 72000:36000 = 2 Selmndenliter erforderlich. Kann der Wasserzufluss in ter mit tir end (bei künstlicher Wasserförderung oder Speisung aus grossen Sammelbehältern) stärker und schwächer gehalten werden, so ist dafür zu sorgen, dass während der Benützungszeit pro Quadratmeter Bassinfläche 60 bis 100 1 pro Stunde zufliessen und überdies das für eine tägliche Neufüllung erforderliche Quantum (der Bassininhalt in zehn Stunden während der Nacht) geliefert werden kann. Grössere Wasserzuflüsse sind erwünscht, aber nicht unbedingt nötig. — Bei Flussbadeanstalten, die von Quellbächen gespeist werden, deren Temperatur auch im Sommer selten über 14 bis 15° C. ansteigt (z. B. bei dem Schwimmbad in Freiburg i. B.), werden besondere Vorwärmebassins eingerichtet, d. h. flache, etwa 0,50 m tiefe Behälter, in welchen das Wasser unter Tags durch Insolation eine höhere Temperatur annimmt.

In der Regel erhält das Schwimmbassin eine rechteckige Form ; Breite zu Länge werden verschieden gewählt, wie aus nachstehender Tabelle ersichtlich :

Badeort

Bassinfläche Breite В Länge L

qm

Litteratur :

2691

1150

533

450

349

334

324

307

293

288

252

232

230

154

129

124

116

109

00 Ю 00 ОТ Ю ОТ N    ОТ Ю ОТ 05 т-Н

05 nf со of od of со of сГ от от of т-Г r-Г od i> ocf t>

СО I—i Г-н г—I    гНННт—I H Н т-Н т—!

Г—    от

05 !>• ^Н СО 05 nf >сГ b.Tl<H(SOO»OlOi(i(5 СО t— -тф СО СО ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ ОТ т—t ОТ ОТ т-Н т-Н т-Н т-Н

“ос с» -i Vi

MeiooHiooi>tcoiotDTjioH®toco

t7. V. <зэ„¹ q. от. oo q io o. t» i> œ œ    oi

rH Ю СО ОТ ОТ т-Н ОТ ОТ ОТ г-н т-Н гн ОТ т-Н т-Н гН от

f—II-li-il-II-1 I-и-f—II-II-l|-И-II-Г—II-ir—1|-1

Ю 00 00 tc to rr to tO Ю 00 oo LO Ю tO ю LO LO to

■ I'    ii    л    u    1    11    'I    'I    "    "    -'i    'I II    n II_I

05

OO

Die am häufigsten wiederkehrende Verhältniszahl von Breite zu Länge ist rund 1,80 und scheint sich dieselbe praktisch überall bewährt zu haben, wo mit geringer Geschwindigkeit strömendes Wasser das Schwimmbad durchzieht. Bei stark strömendem Wasser (Flussbäder) ist die Länge grösser zu wählen, da andernfalls die Balm von dem Schwimmer zu rasch zurückgelegt und der letztere zu belästigend häufigem Aufsteigen gezwungen wird.

Können die Schwimmbassins direkt in den gewachsenen Boden fundamentirt werden, so erfolgt deren Herstellung aus Mauerwerk und Beton ; liegt der Bassinhoden hohl, so sind schmiedeiserne Bassins ([27], S. 826) oder Monierkonstruktion ([29], S. 104) empfehlenswert. Wände und Sohle erhalten am besten eine Verkleidung mit Mettlacher Plättchen oder glasirten Kacheln, vielfach auch nur Zementputz ; erstere sind der grossen Peinlichkeit wegen vorzuziehen. Die Auskleidezellen sind, wenn möglich, von zwei Seiten zugänglich anzulegen, so dass

lir deni Hade zugewendete Seite nur von Entkleideten betreten wird. Für l i-Im ! Lui!- und Lehrlaufvorrichtungen, Leitscliienen um den Fand des Bassins Лiibaltcii, Brausen, Sprungbretter, Einsteigetreppen etc. ist vorzusorgen. N.di.-n - hierüber in den sub [25j bis [40] angeführten Abhandlungen.

Das Schwimmbad behagt vielen Badelustigen deswegen nicht, weil hit-г u'••in* irisam mit anderen in demselben Wasser sich befindet; je nach Um-Nt.ind.ii in( dies ein berechtigter Einwand. Die grössten Unzuträglichkeiten ’licht man durch Vorschrift von Reinigungsbädern für die Badenden vor Ueber-gang in das Schwimmbassin, durch Anbringen von Spuckgelegenheiten etc. beseitigen. Im allgemeinen liegen in der intensiven Körperbewegung beim Schwimmen und der Abhärtung und Erfrischung, die das kühle Wasser ge-uahrt, andererseits grosse Vorzüge, vorausgesetzt, dass der Aufenthalt nicht üh. r fünf und bei starker Bewegung nicht über zehn Minuten ausgedehnt wird. К i blutarme und nervöse Badegäste ist vor dem Uebergang in das Schwimmbad ein Krwürniungsbad angezeigt.

Di. älteste, am meisten angewendete und weitaus wichtigste Badeform ist da Wannenbad — die Reinigung des Körpers in einer gewöhnlich 250 bis '»«iii I Wasser fassenden Wanne und das nachträgliche Abspülen mit lauwarmer od.-г kalter Dusche, also mit ganz reinem Wasser (vergl. die Artikel Bade-•iiii ichtuna. häusliche, Badewannen). In allen modernen Badeanstalten uiunn hiefür ( lelegenlieit geboten sein. Am besten liegen die Wannen versenkt,

■    twa mit zwei Treppenabsätzen (drei Stufen) von 250 mm Breite und Höhe, als.» de Sohle der Wanne 750 mm unter dem Fussboden. Eine Breite 7 5«) nun und eine Länge von 1750 mm sind passende Masse für normale Einrich-' ni '. ii. Luxuswannen (sogen. Nobelbäder etc.) erhalten grösseren Wasserinhalt.

Die Badeprozedur im Dampfbad und Heissluftbad bezw. die römisch-irisch- (römisch-türkische) Badeform erläutern wir am besten an einem Beispiele und wählen hiezu die sogen. Gesellschaftsbäder des von Dernfeld [41]

■    rliaiit. u Friedrichsbades in Baden-Baden (Fig. 2).

zum

man

zu

von

10

'1

lE1

12

41

Ir W

H

.г

HI

AI Ж

Lia I

Lsl]

oi

LsJ

Leu

UI°

Ql

■ LjslIa J LelÎf J USUS M LjslU

I Usun

jL^i:

•dm

-t

Ы

0)

кО

*?

во

^S>Ê3

Fig. 2. Friedrichsbad in Baden-Baden.

bi »1er Regel begibt man sich (in der Männerabteilung) nach dem Auskleiden, sofern die и. • 11:111 « • J > i’< i/edur beabsichtigt ist, in den Warmluftraum 4 (man erhält Pantoffeln) und sodann in dru Ileissluftraum 6, das trockene Schwitzbad, hierauf in das Frottirzimmer 8, um sich zu mnigcii (lauwarme Duschen, Einseifen), sowie eventuell kneten und bürsten zu lassen. ,s"' '    "!l,,n 0⁽‘r warme Raum 6 und der heisse Raum 7 des Dampfbades nachbeniitzt werden;

dein creteren gelangt man nach Raum 3, dem warmen Vollbade, und sodann in die 2, das kalte Bad und das Wildbad. Das Wildbad 2 enthält auf der Sohle eine ' ',li ⁴' .Sandläge, durch welche das Wasser sprudelnd aufsteigt, und hat eine höhere Temperatur als

(las Bad im Zimmer 1, welches als Schwimmbad dient. Behufs weiterer Abkühlung können sodann das sehr kalte Bad 10 und die in Raum 9 aufgestellten Duschen (Vollstrahl, Brausen, Kapellendusche, Sitzdusche etc.) benützt werden. Hierauf gelangt man nach Zimmer 11, empfangen vom Badewärter, der dem Badegast die Schürze abnimmt und ihm Hemd, Mütze und Schuhe anzieht; es folgt sodann im Saale 12 oder in der Auskleidekabine (letztere sind mit Betten versehen) das Ausruhen. Der in Fig. 2 als grosse Wandelhalle bezeichnete Raum ist jetzt für schwedische Heilgymnastik eingerichtet.

Aelmliclie, teils ältere, teils neuere Einrichtungen findet man in [42] bis [47] beschrieben; ebenso verweisen wir auf die sub [18] bis [24] citirten Schriften, die allgemeinen Abhandlungen sub [1] bis [24], auf [27], [29], [301 und auf [48] bis [52].

Eine sehr zweckmässig eingerichtete grosse moderne Badeanstalt mit allem denkbaren Comfort ist in Stuttgart unter der Leitung von Vetter [29] von den Architekten Wittmann & Stahl erbaut worden, deren Einteilung wir in den nachstehenden Grundrissen wiedergeben.

итнцицпи^

1!ПШЦШЛШ£.

CD

"ЛШП

CD

п.

CD

Stock

CD

CD

i.

EI

Stock

CD

CD

CD

Ty! u (Lj

CD

14

k; - '

JO

All

:~П.. Л Mi

jjjjbp

fri

IbL-JOlü

^LiTJ. 1    “f

ZZS — i

Io

tl ------ъ

kV

»......qj

(D-DSID

АХ

• 26

Erd-

тРР

(jeschoss

t|eb

—ta—fl h

*fP

:.ж: :::::: :m. : :■

:c

:;ÿ

t-•

21 i

r-

- fit

йн|

I# »Hl

TZ' Ł„И

:2

■г

'~Ш\

Dt

тщ

||Ё‘4нй

Éiltkiy

.It

Ht

н{

t!

b

М-1

It

•kii;

f IfsJ I

АЛ

/~\

Fig. 3. Stuttgarter Aktienbad. Massstab 1:800.

Der Haupteingang in das Stuttgarter Aktienbad erfolgt im Erdgeschoss nach dem Vestibül 1, woselbst die Kasse. Es bedeuten ferner im Erdgeschoss: 2 Gang in das Frauenbad (links). 8 Gang in das Männerbad (rechts), 4 Restauration mit Toilette und Aborten, 5 Frisirraum für Frauen, 6 Treppe nach dem ersten Untergeschoss und in das Frauenschwimmbad, bis in den zweiten Stock führend, 7 Schwimmbad für Frauen, durch alle Stockwerke gehend. Dieses enthält: ein Schwimmbassin, 12 m breit, 21,5 in lang, 3,5 m tief (an der tiefsten Stelle) nach Monier-System erstellt. An den zwei Einsteigetreppen und den angrenzenden Räumen befinden sich je eine starke kalte Strahldusche, acht Brauseduschen, zur ersten Körperreinigung dienend, sechs kleine Marmorbassins zur Fussreinigung ; 8 zwei Erwärmungsräume mit je drei weiteren Duschen zur Körperreinigung. Im Bassin sind acht Ueberläufe mit Geruchverschluss angebracht, welche das durch den ständigen Zufluss verdrängte Wasser aufnehmen

HI,führen. Es sind ferner vorhanden: 66 geschlossene und 234 offene Auskleidezellen, also 300 Auskleideplätze; hiervon befinden sich 23 Räume im Erdgeschoss, ebenso die .ut-pi • ohenden Wäscheaufbewahrungsräume. 9 sind Treppen zu und von der Galerie im ersten Stock, woselbst eich noch weitere geschlossene und offene Auskleideplätze für Kinder befinden. Das russisch -römische Bad für Frauen enthält: 10 Auskleideraum mit zwölf Auskleide-I. Klasse, 11 Heissluftraum (röm. Bad), 12 Massageraum mit zwei Massagebänken, .nu r Dusche und einem Durchgang zum Frauenschwimmbad, 13 Dampfraum (russ. Bad) mit drei kleinen Fussbassins von Marmor, einer Wasserbrause und einem Dampfstrahl, 14 Dusch-mit kaltwasserbassin und den verschiedenartigsten Duschen, 15 warmes Vollbadbassin, l*j Abort, 17 Abtrockenraum, 18 Ruhesaal mit vierzehn Ruhelagern I. Klasse. 19 ist das Kesselhaus, 20 ein Durchgang, 21 die Kasse für den Eingang von der Schlossstrasse und W.ischcabgabe, 22 der Frisirraum für Herren, 23 das Bureau. In 24 befindet sich das Nobelbad luit zwei Marmorbassins für Männer, in 25 drei Badezellen I. Klasse für Männer, acht desgl. II. Klasse ebenso, in 26 das Schwimmbad für Männer, durch zwei Stockwerke gehend. Dasselbe enthält : ein Schwimmbassin, 13,5 m breit, 24 m lang, 3,5 m tief, nebst 60 geschlossenen Auskleide-. ■ Heu und 194 offenen Auskleideplätzen, wovon sich 30 im Erdgeschoss befinden. Wie in der Fr ineiiahteilung, sind an den zwei Einsteigetreppen angebracht: je eine kalte scharfe Strahldusche, ferner im angrenzenden Raume zwölf gewöhnliche Brausen zur ersten Körperreinigung und acht kleinere Bassins zur Fussreinigung; 27 ist der Erwärmungsraum, 28 der Abort. Das erste l u t er g e sc ho es (in Fig. 3 nicht dargestellt) geht durch das ganze Badegebäude. Wenn wir dieses zunächst vom Haupteingang aus betreten, so finden wir zuerst sechs Badezellen für medizinische Fraueubäder, sieben Badezellen mit Marmorbassins für Frauen und ein Kinderbad, neun Badezellen IH. Klasse für Frauen, das Kaltwasserheilbad für Frauen, mit zwei Dampf-sehwitzkasten, einem Dampfschwitzbett, einer Massagebank und den verschiedenartigsten Duschen, von einer Zentrale aus geleitet, ferner Sitzbäder und ein grösseres Bassin für Kalt-wavmrbad. Sodann Auskleide- und Ruheräume für die genannte Abteilung, zugleich auch für das ru»e.-röm. Bad II. Klasse für Frauen, zu welchem von hier aus eine Treppe führt. Im Ruhe-riiuiii befinden sich sechzehn Ruhelager. Das ebenfalls im ersten Untergeschoss eingerichtete Kalt-waKM ilndlbad für Männer enthält bei gleicher Einteilung sechs Badezellen für medizinische Bäder, Aiiskleide- und Ruheraum mit sieben Ruhebetten. Es folgen die Restaurationsküche, die Ma chincnratime Für elektrische Lichtanlage des gesamten Badegebäudes, das Kesselhaus mit vier Dampfkesseln und Zubehör, ein Durchgang, das Maschinenhaus mit Dampfmaschine für den Betrieb der Waschküche, der Brunnenpumpe und der zwei Ventilatoren der Haupt-VI nlilationsanlage; ferner die Verteilungsanlage für die Dampf- und Wasserversorgung des ranzen Badegebäudes, ein ungefähr 12 cbm haltender Kessel für die Heisswasserversorgimg und ••in ungefähr 8 cbm haltender Kessel mit lauem Wasser zur Speisung der Duschen in den ver-M bi«denen Räumen. Weiter sind vorhanden: ein Brunnen, ungefähr 40 m tief, 3 m Durchmesser, о it Pumpanlage, eine Reparaturwerkstätte und der Hauptventilationsschacht mit zwei Ventilatoren nebst Heizanlage; ausserdem noch vierzehn Badezellen III. Klasse für Männer, eine Waschküche mit Waschmaschine, Zentrifuge, Rolle und einem grossen Wäschetrocknenapparat mit sieben S<1 liebe fiebern, endlich das Hundebad mit kleinerem Badebassin und grösserem Schwimmbassin und einen verschiedenen heizbaren Trockenkästen. Das zweite Untergeschoss enthält den Maseliim araum für die elektrische Lichtanlage des gesamten Badegebäudes, den Akkumulatoren-laum, dif Kohlenlagerräume, die Klärgrube für sämtliche Klosetanlagen (System B. Röber Naclitnlgcr, Dresden) und die Heizkammern (für die Erwärmung der russ.-röm. Bäder, der Kalt-wu ч s< * r Indians falten und zur Erwärmung des Frauenschwimmbades bezw. des Fussbodens). sowie Ycutilationskanäle und den Restaurationskeller. Zum ersten Stock führt die Treppe beim KrauetiHchwimmbad vorbei. Derselbe enthält: in 1 sechs Badezellen I. Klasse und ■ ii bi'ii II. Klasse für Frauen, 2 dreiundvierzig Auskleidezellen im Schwimmbad für Frauen.

zUHuniinen

i .uim

Im russ.-röm. Bad für Männer befinden sich: 3 Auskleideraum mit 22 Auskleidezellen I. Klasse, 4 \Yarmluftbad (röm. Bad), 5 Heissluftbad (irisches Bad), 6 Massageraum mit drei Massagebiinken und einer Dusche, 7 Dampfbad (russisches Bad) mit Dampf- und Dampfstrahl-d u die nebst Wasserbrause und drei kleineren Fussbassins aus Marmor, 8 Heissdampfbad,

!* Duschenraum mit Kaltwasserbassin, mit verschiedenen schottischen Duschen, mit Rücken-, Sitz-, Strahl- und grosser Manteldusche, 10 Aborte und Toilette, 11 Abtrockenraum, 12 warmes \ ollbadbassin, 13 Ruhesaal mit ungefähr zwanzig Ruhelagern I. Klasse, 14 Rauch- und Trinkzimmer, 15 Durchgang zum Männerschwimmbad, 16 Warteraum für Männer. Ferner sind vorhanden in 17 vier Wannenbäder I. Klasse, neun II. Klasse für Männer und drei Kinderbäder,

Ih ein Abort, 19 dreissig Auskleidezellen im Männerschwimmbad, 20 hundertundvierundneunzig Au-kleideplätze für Schüler desgl. Zum zweiten Stock führt die Aufgangstreppe 1 beim I' rauenschwimmbad vorüber. In diesem Stockwerke befinden sich die Beamtenwohnung, 2 eine ' oib rie, 3 ungefähr fünfundsiebenzig offene Auskleideplätze, ein Schülersaal 4 mit ungefähr huiidertundvierzig offenen Auskleideplätzen. Ferner in 5: drei Auskleidesäle mit 22 Auskleide-zcllcn II. Klasse mit je einem Ruhelager für das russ.-röm. Herrenbad, in 6 ein Sonnenbad,

W aiidrlgänge u. s. w., 7 ist die Galerie des Ruheraums I. Klasse des russ.-röm. Bades für Herren, 8 die Auf- bezw. Abgangstreppe von den Ruheräumen II. Klasse zum russ.-röm. Bad,

!t. '‘hie weitere Beamtenwohnung, 10 ein Warteraum, 11 zehn Baderäume II. Klasse und sieben III. Klasse für Männer, 12 ist der Dachbodenraum. Das Areal umfasst eine Grundfläche von 33 a 64 qm.

Kleinere Badeanstalten in Landstädten begnügen sich in der Regel mit der Herstellung einer gedeckten oder offenen Schwimmhalle und einigen Wannenbädern, Duschen und dem auch hier stets erforderlichen Reinigungsbade ;

der Aufwand ist dabei auf ein Minimum zu reduziren. Wir geben in Fig. 4 die nach einem Entwürfe des Verfassers hergestellte Badeanstalt in Müllheim i. B. (3000 Einwohner) wieder.

Die Anstalt ist, mit Ausnahme der Badezellen 2, 3, 4, 5 und der Eckbauten 6, 7, 11, 12, 13 und 14, welche Riegelwände besitzen, in Holzkonstruktion erstellt. Das erforderliche Wasser wird für die Einzelbäder und die Duschen von der städtischen Wasserleitung, für das Schwimmbad 9 von einer benachbarten Thermalquelle mit 20° C. und drei Sekundenliter mittlerem

‘8

/■

.О

/*

ЫТТТ1

12

11

fïïTTTf

10

-—•13

14

Pig. 4. Bad Müllheim. Massstab 1:300.

Ergebnis geliefert. Man gelangt durch 1 in die gedeckte Halle 8 um hat 2 allgemeine Auskleideplätze und 28 Auskleidezellen. Die Reinigungsbäder 12 und 14 sind an das untere Ende der Badeanstalt gelegt und erhalten ihr Wasser von dem Ueberlaufe des Schwimmbades. In 10 sind ein Sturzbad (a), eine Kapellendusche, eine Sitzbrause und verschiedene Vollstrahl- und Regenduschen angeordnet. Das Sturzbad empfängt sein Wasser aus dem Schwimmbade durch Oeffnen eines bei« angelegten Schiebers und ist für ausnahmsweise Benützung bestimmt. Der Raum 11 enthält Requisiten, ferner 13 die Aborte; 6 ist ein Wartezimmer, 7 der Heizraum, in welchem sich der Dampfkessel К befindet. In den Eckpavillons über 6 und 7 befinden sich Kaltwasser- bezw. Warmwasserreservoire; die Heizung der Badezellen erfolgt mittelst Kesseldampf, ebenso das Anwärmen des Wassers im Warmwasserreservoir. Einschliesslich Gründer werbs und Quellenankaufs etc. hat die Anlage 35000 Mark gekostet. Im Winter wird das Schwimmbassin voll gehalten und verhindert das durchlaufende Thermalwasser jede Eisbildung.

Volksbäder, Arbeiterbäder, Schulbäder, Brausebäder, Militärbäder, Wasch kauen etc. sind im allgemeinen einfachere Einrichtungen ohne Schwimmbassin und ohne die römisch-irischen Badeformen; meistens findet man in denselben nur Waschbrausen und Badewannen. Die Auskleideräume müssen hell, luftig und gut ventilirt sein und auf einer Temperatur von 19 bis 23° C. erhalten werden. Der Fussboden ist gewöhnlich ein Holzlattenrost, unter welchem für den Abzug des Tropfwassers gesorgt wird. Die zum Abwaschen benützten Brausen sind schräg gestellte Regenduschen, etwa 1 m über dem Kopfe des Badenden von horizontalen Leitungen abgezweigt und mit Wasser von ca. 33° C. bedient. Man berechnet im Mittel die Dauer eines Brausebades auf zwei Minuten

das Schwimmbad. Dieselbe

nur

und von dieser Zeit ein Drittel auf Einseifen und Abreiben, ein Drittel auf AbspUlen und das letzte Drittel auf das Abkühlen (nicht unter 20° C.). Für Kinder und im Winter reduzirt sich diese Badezeit auf etwa die Hälfte. Die vereinzelt aufgestellten Badewannen dienen für besondere Fälle. Die für Bergwerks-arheiter bestimmten Badeanstalten dieser Art führen den Kamen „Waschkauen“.

Alle diese Einrichtungen sind auf geringen Wasserverbrauch etc., also auf möglichst billige Verabreichung der Waschungen bezw. des Bades, d. h. kurze Dauer des letzteren, berechnet und können selbstverständlich die seither beschriebenen vollkommeneren Badeformen nicht ersetzen. Indem wir wegen der Motive für Errichtung solcher Anstalten und der Spezialanordnungen in denselben auf die sub [53] bis [90] angegebene Litteratur verweisen, geben wir im nachfolgenden nach [78] die Beschreibung und Zeichnung des Volksbrausebades am Wil-helmithor in Braunschweig (Fig. 5).

Das Bad ist städtisch, zur Unterbringung der Heiz-vorrichtungeu hälftig unterkellert, für ständigen (Sommer-und Winter-) Betrieb eingerichtet und in zwei Abteilungen (Männer und Frauen) geschieden. In dem Kellerraum befindet sich ein Warmwasserheizkessel und ein Luftheizapparat ; ferner mehrere Wasch- und Spülgefässe,

warnwasaerA

Apnr.er- Abteilung

Behälter

Trauen Abteilung

1

;    ein Schnelltrockenapparat und eine Waschmange. Im

4'    ;>'•    .Baderaum sind einundzwanzig Brausezellen und drei mit

rl    Wannen ausgestattete Zellen vorhanden. Jede Brause-

''AABczelle enthält den Auskleideraum (eine Bank) und, durch ^ ^    ■■■' ßüie Bretterwand davon getrennt, den Brauseraum. In

J v^V.'A-v v- -, den Räumen« und b der Frauenabteilung befinden sich Frischlufrkml    Sitzbrausen. Der Badende öffnet die Brause durch einen

Kettenzug und erhält dadurch eine schräg einfallende Uebergiessung mit warmem Wasser. Ein am Steigrohr angebrachtes Kiederschraubventil gestattet sodann die Zuführung kalten Wassers zur Abkühlung des Brauseregens. Das Kettenzugventil (der Brausehahn) schliesst ab, sobald der Zug losgelassen wird. Der Brauseraum jeder Zelle hat einen vertieften entwässerten Holzlattenfussboden. In der Frauenabteilung ist ein, in der Männerabteilung sind zwei Wannenbäder vorgesehen. Die Ventilation erfolgt durch die über der Kuppel angebrachte Laterne.

Alle öffentlichen Badeanstalten sollten möglichst in Mitte der Städte oder der Stadtquartiere, für welche sie bestimmt sind, gelegt werden.

Reich ausgestattete Bäder in Privathäusern [91], [92], [93], [94] zeigen vielfach dieselben Einrichtungen, wie sie bei den grösseren modernen Badeanstalten erwähnt sind (vergl. and i B a d e e i n r i ch t u n g e n, häu s li cli e). — Die sogen. Mine г a 1 b ä der u n d К u r b ä d e r (Heilbäder, Spitalbäder, Badekliniken) elektrische Bäder, Kaltwasserheilanstalten, Seebäder etc. sind, je nach Art des Wassers und Zweck der Kur sehr verschiedenartig eingerichtet. Ausser dem Wannenbad, den Heissluft- und Dampfbädern, Duschen kommen hier die S. 674 erwähnten medizinischen Bäder, auch pneumatische Bäder [95], allerlei nasse Einwicklungen etc. zur Anwendung. Hinsichtlich der Einrichtung verweisen wir auf die fast in allen Badeorten, die S. 675 genannt sind, erhältlichen lokalen Beschreibungen und möchten hier nur auf die sub [96] bis [102] verzeichneten Abhandlungen besonders aufmerksam machen. Der wesentliche Unterschied gegenüber den Badeanstalten für Gesunde ergibt sich in den Kurbädern und Krankenhäusern etc. in der Form von Lokalbädern bei verschiedenen örtlichen Krankheiten [103].

Die technischen Details für die verschiedenen Badeformen, die Badebatterien, Badeöfen, Badewannen, Brausen (Duschen), Dampfwasserableiter, Fuss-bäder, Kastenbäder, Mischhälme (Stellhähne), Sitzbäder, Sturzbäder, Ventilatoren, Wasseranwärmer, Wellenbäder, Zerstäubungsapparate etc. sind in den

<t®3

(Jang

Heiaraum

⁼1г1г1гТл

rs

Jenner Abteilung

it

(51

ГГ»

— I

T-T= °TT=F

j. L. L L LL

~I| ~D ~H

i Abteilung

HH МГЦ-ТЬ

•Frauen -

tx

*q

!’•

jgrt)

Frischluftkanal

Fi(?. 5.

Einzelartikeln naclizuselien. Eine Uebersicht bietet [104] und die Abhandlungen [105] bis [130] geben weitere Einzelheiten. Für Lieferung und Aufstellung von Ladeeinrichtungen kommen alle grösseren Fabriken für Heizungsanlagen (Körting, Hannover; Schäfer & Walker, Berlin etc. etc.), sowie auch die grossen Installationsgeschäfte für Wasserleitungen in Betracht.

Litteratur: [1] Lersch, B. M., Die physiologischen und therapeutischen Fundamente der praktischen Balneologie, Bonn 1868. — [2] Lersch, B. M., Polymorphe Balneologie, eine Abhandlung über Sand-, Moor-, Schlamm- und Kiefernadelbäder, Erlangen 1871. — [3] Wilson, Modern hydropathy, 5. Auf!., London 1871. — [4] Rahn, Bäderkunde und Bäderheilkunde, Sangerhausen 1874. — [5] Pinoff, Handbuch der Hydrotherapie, Leipzig 1879. — [6] Herz, M., Die physiologische und therapeutische Wirkung der Dampfbäder, Wiener klin. Wochenschrift, Jahrg. 1891. — [7] Storoscheff, H., Die Wirkung des russischen Dampfbades, sowie der Duschen auf gesunde Leute, Blätter für klin. Hydrotherapie, Jahrg. 1893. — [8] Bältz, Das heisse Bad in physiologischer und therapeutischer Hinsicht. Verhandl. des 12. Kongresses für innere Medizin, AViesbaden 1893. — [9] Kisch, Jahrbuch für Balneologie, Hydrologie und Klimatologie (erscheint jährlich, erstmals AVien 1870).— [10] AVichelhausen, Ueber die Bäder des Altertums, Mannheim 1851. — [11] Confeld, Das altrömische Bad und seine Bedeutung für Heilkunde und Gesundheitspflege, Darmstadt 1863. — [12] Römische Bäder, Baugewerkztg. 1871, S. 338 ff. — [13] Bäumer, Ueber römische Bäder, Allgem. Bauztg. 1877, S. 39. — [14] Guhl u. Koner, Das Leben der Griechen und Römer, 5. Auf!., Berlin 1882. — [15] Durm, G., Die Baukunst der Römer, Handbuch der Architektur Bd. 2, Darmstadt 1885. — [16] Baumeister, Denkmäler des klassischen Altertums Bd. 3, München 1888. — [17] Bemerkungen über das altrömische Bad in seiner verbesserten irischen Form, Dessau 1860. — [18] Klein u. Duclus, Le Hammam ou bains turco-romains, Nouv. Ann. de la constr. 1877, S. 97 ff. — [19] The Dalton junction turkish baths, Builder 1882, Bd. 42, S. 53. — [20] Steinbacher, Russische Dampfbäder, Augsburg 1861.

—    [21] Bains de vapeur à piscines de natation, Nouv. Annal, de la constr. 1879, Bd. 25, S. 177.

—    [22] Russian bath etablissements, Plumber. 1882, Bd. 6, S. 191. — [23] Eklund, A. F., Mitteilungen über die Bade- und Schwimmanstalt der königl. Marienstation Stockh olm, Stockholm 1879.

—    [24] Etablissements des bains maures, Génie civ. 1883, Bd. 3, S. 521. — [25] Berger, F., Das städtische Bad an der Donau in AVien, AVien 1876. — [26] Pariser Flussbäder, Nouv. Annal, de la constr. 1873. — [27] Stübben, J., Oeffentliche Badeanstalten, Baukunde des Architekten, Berlin 1884, Bd. 2, S. 812. — [28] Das Paddington-Bad zu London, Builder 1871, S. 90. —

[29]    Yetter, L., Moderne Bäder, erläutert am Stuttgarter Schwimmbad, Stuttgart 1894. —

[30]    Robertson, Die öffentlichen Badeanstalten, Yierteljahrsschr. f. öffentl. Gesundheitspflege 1880, Bd. 12, S. 180. — [31] Glasgow baths and washhouses, Plumber 1886, Bd. 13, S. 225. — [32] Schwimmhalle in Magdeburg, Zentralblatt der Bauverwaltung 1889, Bd. 9, S. 125. — 133] Runge u. Ohnesorge, Die öffentliche Badeanstalt in Bremen, Bremen 1877. — [34] Das Mühleneisen’sche Badeschiff zu Mühlheim b. Köln, Haarmann’s Zeitschrift für Bauhandwerker 1873, S. 98. — [35] Grundzüge für die Herstellung von Flussbädern und Schwimmanstalten, Baugewerksztg. 1875, S. 542. — [36] Perrett, Chealsea swimming baths, London, Scient. Americ. Suppl. 1877, Bd. 4, S. 1348. — [37] Die Schwimmanstalt der Stadt Basel, Eisenbahn 1878, Bd. 9, S. 169. — [38] Piscines de natation, Paris, Génie civ. 1886, Bd. 8, S. 273. — [39] Swimming bath, Bournemouth, Builder 1887, Bd. 53, S. 803. — [40] Nasouty, de, Les piscines de natation d’Armentières et les bains douches de Bordeaux, Génie civ. 1893, Bd. 22, S. 374. —• [41] Das Friedrichsbad in Baden-Baden, Baden-Baden 1878. — [42] Das Raitzenbad in Ofen, Allgem. Bauzeitung 1873, S. 40 (unter dem gleichen Titel als selbständiges Buch, Leipzig 1873.) — [43] Durm, J. Das städtische Yierordtbad in Karlsruhe, Zeitschr. f. Bauwesen 1874, S. 123. —

144] Der AVegweiser im Damen- und Herrenbad des römischen Bades am Praterstern in AVien, AVien 1874 (auch in der Allgem. Bauztg. 1874, S. 16). •— [45] Turco-russian baths, New-York, Plumber 1883, Bd. 8, S. 465. — [46] AVesenberg, Hoffmanns Römerbad in Berlin. Baugewerkszeitung 1888, Bd. 20, S. 592. — [47] Die Bäder in Budapest, Deutsche Bauztg. 1891, Bd. 25, S. 197. — [48] Stübben, J., Reisebericht über auswärtige Badeanlagen. Aachen 1880. — [49] Osthoff, Bäder und Badeanstalten der Neuzeit, Leipzig 1887. — [50] Holm, Die Technik des Badens, AViesbaden 1887. — [51] Klinger, G. H., Die Badeanstalt, Leipzig 1892. — [52] Mildner, R., Die Badeanstalten und deren innere Einrichtung, Gesundheits-Ing. 1892, Bd. 15, S. 734 ff. — [53] Die Einrichtungen zum Besten der Arbeiter auf den Bergwerken Preussens, Berlin 1876, Bd. 2, S. 79 ff. — [54] Ueber Yolksbadeanstalten, Deutsche Bauzeitung 1879, Bd. 13, S. 450. — [55] Einrichtung von Brausebadanstalten, Zeitschr. f. Bauhandwerker 1882, Bd. 26, S. 7. — [56] Riedheim, Volksbäder, Bayer. Gewerbeblatt 1884, Bd. 16, S. 142. — [57] Badeeinrichtungen in den Volksschulen zu Göttingen, Vierteljahrsschr. f. öffentliche Gesundheitspflege 1886, S. 168. — [58] Brausebäder in den Kasernen, Mondes 1886, IV, 4, S. 436. — [59] Volks- und Schulbäder, Gesundheits-Ing. 1886, Bd. 9, S. 643. — [60] Schuster, Badeeinrichtungen in Volksschulen, Zeitschr. d. Hannov. Arch.- u. Ing.-Vereins 1886, Bd. 32, S. 489. — [61] Wagner, Brausebäder in Schulen, Deutsche Bauztg. 1887, Bd. 21, S. 562. — [62] Das erste städtische Volks- und Duschbad in AVien, AVochensclir. d. österr. Ing. u. Archit.-Vereins 1887, Bd. 12, S. 321. — [63] Badeeinrichtung in Volksschulen. Gesundheits-Ing. 1887, Bd. 10, S. 91. — [64] Das erste Volksbrausebad in Frankfurt a. M., Deutsche Bauztg. 1888, S. 549 ff. — [65] Volksbadeanstalten in Berlin, ibid. S. 194. — [66] Volksbäder in AVellblech-häuschen, ibid. S. 304. — [67] Lassar, Die Kulturaufgabe der Volksbäder, Berlin 1889. — [68] Knobloch, B., Arbeiterbädereinrichtungen, Berlin 1889. — [69] Groves Volksbrausebad, Zentralbl. d. Bauverwaltg. 1889, Bd. 9, S. 214. — [70] Has, Die Badeeinrichtung in der zweiten

Bürgerschule in Weimar, Gesundheit 1889, Bd. 14, S. 198. — [71] Wacker, Baths for the people, Builder 1889, Bd. 57, S. 261. — [72] Kösslin, В. v., Ueber die Errichtung von Schul-IIinl Volksbrausebädern, Münchener medizin. Wochenschrift 1890, Nr. 25. — [73] Beieistein, Schulbrausebäder in München, Gesundheit 1891, Bd. 14, S. 362. — [74] Nasouty, Les bains d’ouvriers, Génie civ. 1892, Bd. 21, S. 411. — [75] Samain et Atro, Bains par aspersion, ibid. S. 283. — [76] Maréchal, La propreté corporelle du soldat dans l’armée française, La Nature 1892, Bd. 20, S. 21. — [77] Yolksbadeeinrichtungen in New-York, Metallarbeiter 1892, S. 590. '78] Kandel, Volksbrausebad am Wilhelmithor zu Braunschweig, Gesundheits-Ing. 1892, Bd. 15, S. 137. — [79] Zekeli, Ueber Volksbadeanstalten (Vortrag), Deutsche Bauztg. 1892, Bd. 26, S. 573. — [80] Schulze, Bau und Betrieb von Volksbadeanstalten, Zentralbl. f. allgemeine Gesundheitspflege 1892, Bd. 11, S. 295 (als selbständ. Schrift, Bonn 1892). — [81] Kandel, Waschkaue auf «1er Steinkohlenzeche Mont-Cenis bei Herne i. W., Zeitschr. d. Ver. deutscher Ing. 1892, Bd. 36, S. 525. — [82] Arbeiterbrausebad der Portlandzementfabrik Stern in Finkenwalde bei Stettin, Deutsche Bauzeitung 1893, Bd. 27, S. 177. — [83] Arbeiterbadeanstalt der Farbwerke Höchst a. M., ibid. S. 333. — [84] Anlage von Arbeiterbädern, Metallarbeiter 1893, Bd. 19, S. 690. — 185] Volks- und Schulbäder (französische) ibid. S. 18. — [86] Béthuis, de, Les bains par aspersion, Cosmos 1893, Bd. 25, S. 326. — [87] Duschbäder in Militärgebäuden mit Dampfbetrieb, Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens 1893, S. 779. — [88] Franke, Die Waschkauen auf den Steinkohlenbergwerken des Oberbergamtsbezirks Dortmund, Zeitschrift für Berg-, Hütten- und Salinenwesen im preussischen Staate 1894, S. 1. — Г89] Raven, F. W., Schulbrausebad in Burgstädt, Gesundh.-Ing. 1894, Bd. 33, S. 101. — [90] Das neue Brausebad des Utika State Hospital, Engineering, Record. 1894, Novbr. S. 430, Dezbr. S. 11. — [91] Stephenson, Bathing Kiosk of the Viceroy of Egypt. Engineering 1869, Bd. 7, S. 184. — [92] Vapor bath for the house, Plumber 1885, Bd. 11, S. 481. — [93] Bathroom at Vanderbilts residence, Sanit. engin. 1887, Bd. 15, S. 459. — [94] Luxus-Badeeinrichtungen im Anschluss an die Wasserleitung, Metallarbeiter 1889, Bd. 15, S. 551. — [95] Lange, Ueber komprimirte Luft etc., Göttingen 1864. — [96] Radoult Delafosse, Travaux d’embellissement de Vichy, Ann. des ponts et chauss. 1874, 5 S., Bd. 7, S. 623. — [97] Freytag, Bad Oeynhausen in Westfalen, Minden 1880. — [98] Das Seehospiz auf Norderney, Gesundheits-Ing. 1886, Bd. 9,

S. 119 ff. — [99] Waldow, Die neue Moorbadanlage zu Bad Elster, Deutsche Bauztg. 1886, Bd. 51, S. 301. — [100] Bains de l’hopital St. Antoine, Paris, Nouv.Ann.de la constr. 1887, Bd. 33, S. 35. — [101] Kinderheilanstalt in Dahnen, Deutsche Bauztg. 1888, Bd. 22, S. 177. —

1102] Badeaufzug für Kranke, Uhlands industr. Rundschau 1892, Bd. 6, S. 282. — [103] Zeis, Die permanenten oder prolongirten Lokalbäder bei verschiedenen örtlichen Krankheiten, Leipzig 1860. — [104] Charles, G., Appareils balnéaires, Paris 1875. — [105] Joly, Les bains dans les habitations privées, Nouv. Ann. de la constr. 1869, S. 62 ff. — [106] Cooper, Apparat zum Hrwärmen von Badewasser, Dingl. polyt. Journ. 1871, Bd. 199, S. 308. — [107] Corréard, Sur les perfectionnements apportés aux baignoires et bains de siège, Bull, de la soc. d’encourag. 1871, S. 277. — [108] Salbach, Anlage von Badezimmern, Zeitschr. f. Bauhandw. 1873, S. 121 ff.

—    [ 109] Badeeinrichtung für Privatbäder, Prakt. Maschinenkonstrukteur 1874, S. 114. -—

I 110] lieber Badeeinrichtungen, Semaine des constr. 1879, 3 S., S. 389 ff. — [111] Heckmanns Badeapparate, Ztg. f. Metallindustrie 1881, Bd. 2, S. 112. — [112] Badeanstalt nach System Körting, ibid. S. 255. — [113] Eschebach & Haussners Badeofen mit Wanne, Zeitschr. für Blechindustrie 1884, Bd. 13, S. 287. — [114] The modern bath-room, Manufact. and Builder. 1885, Bd. 17, S. 43. — [115] Vapor bath for the house, Plumber 1885, Bd. 11, S. 481. —

1116] Künstliches Sprudelbad, Ztg. f. Blechindustrie 1886, Bd. 5, S. 82. — [117] Le bain à la maison, Semaine d. constr. 1886, Bd. 10, S. 605. — [118] Dye, F., Hot water supply; a practical treatrise upon the fitting of hot-water-apparatus for domestic and general purposes, London 1887. — [119] Roller, Die Gasbadeöfen und ihre Gefahren, Vierteljahrsschr. f. öff. Gesundheitspflege 1889, Bd. 21, S. 604. — [120] Bains économiques, Semaine d. constr. 1889, Bd. 13, S. 423.

S. 297.

—    [121] Leonhardt, Neuere Badeeinrichtungen, Gesundheits-Ing. 1890, S. 665 ff., und Gesundheits-Ing. 1891, S. 145 ff. — [122] Die Aachener Badeöfen, Maschinenbauer 1890, В. 25,

— [123] Martinots foot-bath, Scient. Americ. 1891, Bd. 64, S. 162. — [124] Trobey, Sicherheits-Badewasserheizer, Metallarbeiter 1892, Bd. 18, S. 338. — [125] Wagner, Neue heizbare Badewanne, ibid., S. 662. — [126] Appareil limpritis pour bains par aspersion, Genie civ. 1893, Bd. 22, S. 374. — [127] Münchs Heiz- und Badeofen, Metallarbeiter 1893, Bd. 19,

S. 502. — [128] Houben, Badeofen für Gasheizung, Eisenztg. 1893, Bd. 14, S. 957. —

I 129] Beieistein, Die Wasserleitung im Wohngebäude, Weimar 1885. — [130] Beieistein, Die Installation der Warmwasseranlagen, Weimar 1889.    Lueger.

um

Jßatl. Unter Bädern in chemisch - technischem Sinn versteht man Heizapparate, welche für den Gebrauch im chemischen Laboratorium oder im chemischen Grossbetrieb ganz allgemein zu dem Zweck konstruirt worden sind, eine möglichst gleichmässige Wärme bei einer gewünschten konstanten Temperatur auf die zu erwärmenden Substanzen zu übertragen. Sie werden daher bei den mannigfachsten chemischen Operationen verwendet, hauptsächlich zum Trocknen, zum Destilliren, zum Abdampfen und zum Digeriren. Je nach der Verwendung, welche sie finden sollen, variiren die Apparate in ihrer Konstruktion und je nach dem Mittel, welches man zur Uebertragung der Wärme wählt, hat man Luft-, Wasser- oder Dampf-, Oel-, Paraffin-, Metall-, Graphit-und Sandbäder zu unterscheiden.

Die Luftbäder dienen meistens zum Trocknen von Niederschlägen oder sonstigen festen Körpern. Sie bestehen aus einem kupfernen, mit einer Thüre versehenen Kasten, in dessen Deckelwand sich eine Oeffnung zum Einsetzen eines Thermometers befindet und welcher durch eine Gasflamme geheizt wird. Im Innern sind Vorrichtungen zur Aufnahme von Schalen, Trichtern etc. angebracht. Zur Innehaltung einer bestimmten konstanten Temperatur, die für manche Zwecke nötig ist, muss man einen Thermostaten (s. d.) einschalten. Um der Beaufsichtigung, welche ein derartiger Apparat stets erfordert, überhohen zu sein, hat man Luftbäder aus Kupfer von bald kastenförmiger, bald birnenförmiger Gestalt mit doppelten Wänden konstruirt, in deren Zwischenraum eine Flüssigkeit gebracht und zum Sieden erhitzt wird. In einem aufgesetzten Glasrohr kondensiren sich die Dämpfe durch Luftkühlung und fliessen in den Apparat zurück. Bei Anwendung von Wasser ist die Innentemperatur 97°, bei Toluol 107°, Xylol 136°, Anisol 150° u. s. f. Durch ein die Doppelwandung unten seitlich durchsetzendes Röhrchen und einen Schieber am Deckel wird ein aufsteigender Luftstrom unterhalten. Man bezeichnet diese Apparate auch als Trockenkästen (Trockenschränke).— Wasserbäder (Marienbäder) sind kupferne oder eiserne Kessel von sehr wechselnden Dimensionen und Formen, m denen Wasser durch direkte Feuerung mittelst Gas- oder Kohlenfeuer im Sieden erhalten wird. Durch eine geeignete Vorrichtung erhält man das siedende Wasser durch stets nach Massgabe des verdampfenden neu zufliessendes Wasser auf konstantem Niveau und schützt die Bäder so vor dem Trockenbrennen. Dieselben sind ein unentbehrliches Hilfsmittel des Chemikers und dienen hauptsächlich zum Abdampfen (s. d.), Abdestilliren oder zum Digeriren von Substanzen bei der Temperatur des siedenden Wassers. Je nach dem Zweck bedeckt man also die obere Oeffnung des Siedegefässes mit Abdampfschalen oder Kolben oder senkt letztere in das siedende Wasser selbst ein. Im ersteren Falle ist der Dampf das Heizungsmittel, welcher den Boden des Gefässes trifft und, indem er sich dort zur Flüssigkeit verdichtet, seine latente Verdampfungswärme an ihn abgibt. Daher werden die Wasserbäder auch Dampfbäder genannt. Doch versteht man im Grossbetrieb unter letzteren die Gesamtanlage einer grösseren Anzahl von Bädern, welche mit Wasserdampf geheizt werden, der in besonderen Dampfkesseln erzeugt und vermittelst Röhrenleitungen in .jedes einzelne Bad geführt wird.

Handelt es sich um die Erzeugung höherer Temperaturen, so benützt man Oel, Paraffin, ein leicht schmelzendes Metall oder eine ebensolche Legirung, schliesslich Graphit, Eisenfeile oder Sand (am besten Seesand) als Wärmeübertrager und senkt oder bettet die Gefässe, in welchen sich die zu erhitzenden Substanzen befinden, darin ein. Im allgemeinen besteht ein solches Bad aus einem metallenen Gefäss in dem jeweiligen Zweck entsprechenden Dimensionen mit direkter Feuerung, etwa zur Hälfte mit dem Heizmaterial angefüllt. Zur Beobachtung der Temperatur wird ein Thermometer eingesenkt. Dabei hat sich bei gewissen Operationen, z. B. den Destillationen, herausgestellt, dass die Badtemperatur etwa 15—20° höher sein muss, wie die Innentemperatur in den zu erhitzenden Gefässen. Zur Regulirung derselben dient auch hier zweckmässig ein Thermostat. Bei Anwendung von Oel, Paraffin und geschmolzenen Metallen lässt sich sehr wohl eine gleichmässige, konstante Temperatur erzielen, nicht jedoch bei Anwendung von Fisenfeile, Graphit oder Sand. Bei diesen zeigt das Bad vielmehr an verschiedenen Stellen sehr verschiedene und weit auseinander liegende Temperaturen, so dass, wenn es sich um die Erhitzung von Flüssigkeiten handelt, sehr oft eine höchst unangenehme Ueberhitzung eintritt, ein Umstand, der bei Schmelzen nicht so ins Gewicht fällt. Die VerWendung von Oel (gewöhnlich Rüböl oder Leinöl) und Paraffin ist durch die mit denselben verbundene Feuersgefahr durch Entzündung ihrer Dämpfe eine beschränkte; dieselben sind bei Temperaturen über etwa 220° nicht mehr zu gebrauchen. An ihre Stelle tritt dann das Metall. Als Material hiefür dient meist Blei oder die Rose’sehe oder Wood’sche Legirung, welche sich besonders durch ihren niederen Schmelzpunkt auszeichnen.

Den Santlbädern gibt man zur Ausnützung der Heizkraft eine möglichst grosse Flächenausdehnung bei nicht allzu dicker Sandschicht. Für den technischen Grossbetrieb kommen unter diesen letzteren Bädern hauptsächlich Oelbäder in Frage, welche für den jeweiligen Zweck entsprechend konstruirt sind. So sind z. B. bei den zur Alizarinschmelze (s. Alizarin) zur Brause gebrauchten Druckkesseln Schmelz- und Bad-gefäss vereinigt, indem die Kessel mit doppelten Wandungen versehen sind, deren Zwischenraum das als Heizfiüssigkeit dienende Del aufnimmt. Schliesslich sei erwähnt, dass die bei der Galvanoplastik (s. d.) und der Galvanostegie verwandten Elektrolyte ebenfalls als Bäder bezeichnet werden, ebenso die bei der Photographie (s. d.) für das Fixiren und Tonen der Abzüge, in der Färberei und Bleicherei die für die Vorbereitung der i Garne und Stoffe gebrauchten Lösungen, w. Kerp.

Warnt«- fl

Kalt-»

IM

Fig. 1.

Badebatterien, Zusammenstellungen von Wasserleitungshähnen, welche bei Bade- ft»$аттз

einrichtungen mit der Kalt- und Warmwasserleitung in Verbindung gebracht werden, so dass man durch Oefthen der betreffenden Hähne entweder kaltes oder warmes Wasser oder beides gemischt zur Wanne oder auch nach einer

Zur JürauSB

*-v3m Ofen

ztra

.Э-* Ofen

f--

H(._.....J.....

darüber angebrachten Brause leiten kann (s. В ade ein rieh tun g en, Fig. 3). Die Badebatterien werden in der Kegel an die Wand über der Wanne befestigt, manchmal auch — jedoch weniger zweckmässig — am Badeofen. Man kann die Batterien ganz offen vor die Wand legen oder dieselben durch Metalloder Marmorplatten verdecken, so dass nur die Hahngriffe herausstehen; erstere Art ist jetzt mehr gebräuchlich. Der Konstruktion nach unterscheidet man zweierlei Batterien:

CO

Kalt

Warm

Fig. 2.

1.    solche, bei denen das warme Wasser unter bestimmtem Druck (von einem Warmwasserbehälter oder Expansionsreservoir) auf dem mit „Warm“ bezeichneten Hahn steht, durch dessen Oeffnen es unmittelbar zum Ausfluss kommt ( Warm Wasserbehälterbatterien), und

C. Blecken.

2.    solche, bei welchen der mit „Warm“ bezeich-nete Hahn das auf ihm stehende kalte Leitungswasser in den Badeofen eintreten lässt, wodurch dann das heisse Wasser des Ofens verdrängt und durch eine besondere Leitung der Wanne (oder Brause) zugeführt wird (Badeofenkreislaufbatterien); bei diesen wird also die Kaltwasserleitung an beide Hähne angeschlossen. Fig. 1 zeigt eine Warmwasserbehälterbatterie, Fig. 2 eine Badeofenkreislaufbatterie. — Preise s. unter Badeeinrichtunge n.

Badeeinrichtimgen, häusliche.

M К A4

Fig. J. Massstab 1 : 20.

Die einfachste Einrichtung ist eine Brause (Dusche) direkt aus der Wasserleitung. Etwa 3 m über dem Boden wird ein Brausearm angebracht, am Boden eine Tasse von ca. V/₂ m Durchmesser aus Zinkblech (auch aus Gummi, zusammenlegbar) und um die Brause herum ein Schutzmantel aus Stoff. Eine vollkommenere Einrichtung dieser Art

sind die sogen, Itingduschen (Kapellendusclien, s. Fig. 5). Dieselben bestehen aus acht bis zwölf Spritzringen mit ganz feinen Löchern, deren Strahlen namentlich bei höherem Druck eine starke und wohlthätige Einwirkung auf die Haut ausüben. In den meisten Fällen wird die Einrichtung auch für warme Bäder getroffen; zur Bereitung des heissen Wassers wendet man Badeöfen mit besonderer Feuerung (Holz, Steinkohlen oder Gas) an, oder man benützt den Küchenherd als Wärmequelle, indem man in den Feuerraum eine sogen. Herdschlange einlegt, Д durch welche das Wasser sich beständig im Kreislauf bewegen muss. Die Herdschlange wird entweder mit einem in der Flöhe stehenden grösseren Wasserbehälter durch Steig- und Abfallrohr verbunden (das Steigrohr ca. 30 — 40 cm höher ausmündend als das Abfallrohr, damit sich der Kreislauf des Wassers von selbst ergibt), oder es wird neben dem Herd ein sogen. Zirkulationsständer (auch Boiler genannt, ein geschlossenes cylin-drisches Gefäss aus Eisen- oder Kupferblech) aufgestellt und dieser einerseits mit der Herdschlange, anderer-V seits mit einem kleinen, in Ueberlauf der Höhe angebrachten sog.

_Exp ans i о n s r e servoir verbunden. — Das Warmwasserreservoir und das Expansionsreservoir müssen sich stets selbstthätig durch einen Schwimm er hahn aus der Wasserleitung anfüllen, sobald warmes Wasser entnommen wird, denn sobald das Steigrohrende nicht mehr unter Wasser liegt, hört der Kreislauf des

!»

11 n jj! :

tV4

•-ih4

руУT 4P kcù    ф

Ь...л -____X~Æ

ЩГ

Expansionsrsssrvoir

3rause

Al

Г//А

•jfi-

Bade-

Batterie

Ii

hi-

Kaltwasseffeitunq

Fig. 2. Mas s s tab 1 : 20.

Sadecfen

il 1

Щ

la

fsi

“WF,

ïu

Fig. 3. Massstal) 1 : 25.

Wassers auf; es bildet sich Dampf, und Störungen und Schäden können dann leicht eintreten. Fig. 1 zeigt eine viel gebräuchliche (aber nicht sehr empfehlenswerte) Einrichtung eines Bades mit sogen. Zirkulationsofen. Ofen und Wanne stehen in direkter Verbindung mit einander, beim Feuern bildet sich von selbst ein Kreislauf des Wassers aus der Wanne durch den Ofen und wieder zur Wanne; es darf natürlich nur gefeuert werden, wenn Wanne und Ofen mit Wasser angefüllt sind, sonst zerstört das Feuer den Ofen. — Fig. 2 zeigt einen

sehr zweckmässigen, einfachen Badeofen, der neben die Wanne gestellt und unten an die Wasserleitung angeschlossen wird. Lässt man das Leitungswasser durch Oeft'nen des Hahns v eintreten, so fiiesst das warme AVasser durch den

Auslauf oben heraus in die Wanne. Der Ofen ist für Gasfeuerung gezeichnet, kann aber auch für Holzoder Kohlenfeuerung eingerichtet werden. — Fig. 3 zeigt eine vollkommene Einrichtung, welche namentlich auch eine Dusche mit gemischtem Wasser gestattet.

Der Ausfluss von kaltem und warmem Wasser zur Wanne und zur Brause wird durch eine Badebatterie vermittelt, welche durch verschiedene Hähne das Wasser der Wasserleitung entweder direkt, also kalt, oder durch den Ofen gewärmt in die Wanne oder nach der Brause fliessen lässt. Der Badeofen, der für

Brause

••■Li

______.

jjTffsaai,FV

______::n

Wamwasser-

reservoir

==fdggi

Я=1

Kalt Wasserleitung

diisdie. Maeistab 1 : 30.

Küchenheerd

Badebaüerie

Fig. 4. Massstat I : 25.

man

ca

von

C. Blecken.

Holz-, Kohlen- oder Gasfeuerung eingerichtet werden kann, ist mit einem Expansionsreservoir in Verbindung, damit niemals ein hoher Druck im Ofen entstehen kann. Es gibt indessen auch solche Batterien, bei denen die Expansion nach der Batterie seihst erfolgen kann, die also ein besonderes Expansionsreservoir überflüssig machen; die in Fig. 3 dargestellte Einrichtung ist aber die empfehlenswerteste. —- Fig. 4 stellt eine Badeeinrichtung mit Herdschlangenfeuerung dar. Die Batterie wird einerseits an die Kaltwasserleitung, andererseits an das Steigrohr der Heiss Wasserleitung angeschlossen; dem Warmwasserbehälter gibt einen Inhalt von ca. 300 1. Badeöfen und Zirkulationständer haben gewöhnlich • 100 1 Inhalt, Expansionsreservoire 50—60 1. — Bezugsquellen: Spezialfabriken Badeeinrichtungen. — Preise nach dem Katalog der Deutschen Wasserwerk-Gesellschaft in Höchst a. M. : Bingdouche mit zehn Spritzringen Л. 314. — Badeeinrichtung nach Fig. 1: Wanne Ж 42, Badeofen Л. 66, Verbindung Л. 15. Badeofen nach Fig. 2: Л. 150. — Badeeinrichtung nach Fig. 3: Wanne Л. 150, Badeofen Л. 140, Expansionsreservoir Л. 40, Badebatterie Л 32, Brause Л. 15, Kohrleitungen ca. Л. 25. — lieber Litteratur und Badeeinrichtungen in Anstalten s. den Art. Bad, [104] bis [130].

Badekammern auf Schiffen, sind in der Hegel sowohl für Offiziere und Passagiere als auch für die Mannschaften vorhanden. Das Badewasser wird meist durch Dampfschlangenrohre angewärmt und wird das in diesen konden-sirte Wasser in den Kondensator geleitet, um für die Kesselspeisung wieder verwertet zu werden. Die Badekammern für Maschinisten und Heizer werden als Brausebäder eingerichtet und ist dann der ganze Kaum im Boden mit Bleiblech ausgeschlagen.    ту. Schwärs.

Wasser

austritt..

kr¹?

I!

Badeöfen, dienen zur Bereitung von heissem Wasser zu Badezwecken. Man unterscheidet: a. Badeöfen in direkter Wasserverbindung mit der Wanne (Zirkulationsbadeöfen, s. Fig. 1 unter Bade einrich tun gen), welche keine Verbindung mit der Wasserleitung haben, sondern sich mit der Wanne füllen und entleeren; b. druckfreie Badeöfen mit freiem Auslauf zur Wanne (s. Bade-einriclitungen, Fig. 2). Es sind einfache Wasserkessel mit Feuerung, deren Abzugsrohren durch den Wasserraum hindurchgehen; dieselben werden mit der Wasserleitung so verbunden, dass das Wasser am Boden eintritt, wenn man einen Absperrhahnen öffnet; das eintretende Wasser bewirkt, dass das im Ofen befindliche erwärmte Wasser durch das Auslaufrohr ab-fliesst; nach Abschlüssen des Wasserleitungshahnen hört der Ausfluss sogleich auf. Diese Oefen stehen immer voll Wasser und können deshalb nie durch Verbrennen Schaden leiden.

hi

Eine besondere Art dieser Kategorie sind die sog. Aachener Gasbadeöfen, bei welchen das Wasser aus der Leitung, durch Brausen oder Zerstäubungskegel fein verteilt, dem durch Gas erhitzten Innenraum zugeführt und dadurch erwärmt wird; das erwärmte Wasser wird durch eine Schale aufgefangen und läuft aus dieser frei ab. c. Geschlossene

Cylinderbadeöfen (Säulenbadeöfen). Dieselben können einen _^

и fci......re

.....s

Alle Badeöfen werden im Innern, soweit

inneren Druck (ca. 2 Atm.) aushalten und werden mit Bade- 'eintntt batterien in Verbindung gebracht, bei welchen neben dem kalten auch das warme Wasser unter Druck zum Ausströmen gelangt. Die zweckmässigste Art der Anwendung solcher Oefen ist die in Verbindung mit einem Expansionsreservoir, wie in Fig. 3 unter Badeeinrichtungen. Die Feuergase gehen oft durch ein einziges Feuerrohr im Innern des Ofens, besser ist es, ein ganzes System von Köhren dazu zu benützen, wie es bei dem hier abgebildeten Ofen angegeben ist.

Creschl ossener Cyl in derb ad eofen. Massstab 1 : 30.

C, Blecken.

sie von Feuergasen berührt werden können, stets aus Kupferblech hergestellt, nur bei ganz grossen Oefen besteht Mantel und Inneres ganz aus Schmiedeeisen. Die äussere Ummantelung wird häufig ebenfalls aus Kupferblech, sonst aber auch aus Zinkblech, weniger häufig aus Eisenblech hergestellt. Bezugsquellen und Preise s. unter Badeeinrichtungen, Litteratur unter Bad.

Badeschwamm, die von den Weichteilen befreiten Hornskelette mehrerer Arten der im Meere lebenden Gattung Euspongia 0. Schm, aus der Ordnung der Hornschwämme. Die von Natur grünlichen Schwämme werden bei rationeller Gewinnungsmethode von Mai bis Ende September von Tauchern gefischt, die bis zu 18 m tief tauchen und bis drei Minuten in der Tiefe aushalten. Die Taucher fördern in der Kegel mehrere Exemplare gleichzeitig zu Tage, können jedoch stündlich höchstens zweimal tauchen. Weniger empfehlenswert ist die Methode der dalmatinischen und istrischen Fischer, die Schwämme mit vierzinkigen, an 10—-12 m langen Stielen befestigten Gabeln zu stechen; der Ertrag der Fischerei wird darum auch an der dalmatinischen und istrischen Küste trotz künstlicher Vermehrungsversuche von Jahr zu Jahr geringer.

Sobald die Schwämme zu Tage gefördert worden sind, werden sie durch blosses Waschen und Kneten von den Weichteilen und gallertigen Substanzen befreit, weil sie sonst sehr rasch in Fäulnis übergehen würden. Hierauf über-

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

giesst man die Schwämme mit einer siedenden wässerigen Sodalösung, wäscht sie aus und legt sie in verdünnte Salzsäure, um etwa noch vorhandene kalkige Stoffe entfernen. In einem Bleichwasser aus unterschwefligsaurem Natron und Salzsäure erhalten sie schliesslich die bekannte hellgelbe Färbung. Je feinmaschiger und feinfädiger die Ware ist, desto wertvoller ist sie.

zu

Tiere, welche zu wenig

tief im Meere gelebt haben, liefern infolge der erhärtenden Einwirkung des Lichts auf das Skelett eine unelastische, harte, im Wasser wenig aufquellende Ware (Bastardschwämme). Die feinsten Schwämme kommen von der syrischen und kleinasiatischen Küste, sowie von einzelnen Inseln des Archipels. Weniger geschätzt sind die grossen, groben, grosslöcherigen Schwämme von der afrikanischen (Tunis bis Marokko) und cyprischen Küste, die sog. Pferdeschwämme des Handels. Für das westliche Mittelmeergebiet ist Tripolis, für das östliche Smyrna Hauptstapelplatz des Grosshandels. Die hauptsächlichsten europäischen Märkte sind Venedig, Triest, Genua, Livorno und Marseille. — Badeschwämme dienen nicht nur chirurgischen und häuslichen Zwecken, sondern finden auch in der Technik (zum Filtriren von Wasser, zum Polstern etc.) vielseitige Verwendung.

Litteratur: Eckhel, Der Badeschwamm in Rücksicht auf seine Gewinnung etc., Triest 1874. — Simmonds, The commercial products of the sea, London 1879.

Badestulil nennt man eine leicht transportable, geringen Raum beanspruchende Badeeinrichtung für Warmwasserbäder und Dampfbäder (Dampf-badestuhl), vielfach mit Luftdruckduschen versehen, als Sitzwanne mit Zirkulationsbadeofen konstruirt.

Badewannen werden meistens aus Zinkblech (Stärke Nro. 16) hergestellt oder aus Kupferblech, innen verzinnt. Ausserdem kommen vor: Wannen aus Holz, aus Gusseisen, innen emaillirt, undaus Steingut (letztere verhältnismässig teuer und der Beschädigung leicht ausgesetzt, deshalb weniger zweckmässig). Die Form der Badewanne ist länglich, von oben nach unten sich verengend,

und zwar sind folgende Abmessungen f im allgemeinen gebräuchlich:

Länge des Bodens . . .    1,5 m,

Breite „    „    ... 0,45—0,48 m,

Länge an der Oberfläche .    1,6 m,

Breite „    „    „    , 0,65 m,

Höhe (ohne Füsse) ...    0,6 m.

Fig. 1. Massstat 1 : 30.

Bei den Zinkbadewannen unterscheidet man hauptsächlich : die deutsche Form (Fig. 1), geschweift und am Kopfende höher als am Fussende, und die französische Form (Fig. 2) mit horizontaler Oberfläche. Kupferne Wannen werden meistens in der geraden Form ausgeführt. Der Wasserraum wird zu ca. 250 1 angenommen. Der Boden der Zinkbadewanne ruht auf einer starken Holzunterlage und wird in der Regel auf eiserne oder hölzerne Füsse gestellt. Die Badewannen erhalten meistens ein Abflussventil und einen Ueberlauf.

Die Fabrikation von Badewannen wird in grossem Massstab von Spezial-

...

j-vr fabriken betrieben (Deutsche Wasserwerk-I gesellschaft in Höchst a. M., Esche-; bach & Haussner in Dresden, Fischer in 4 Göppingen u. a.). Die Kosten stellen sich *f wie folgt :

JL

i Zinkbade wanne Fig. 1.......52 Jl,

• '    »    „ 2.......72 „

. Kupferne Badewannen, innen verzinnt . 140 „

: "* Grusseisenemaillirte Wanne......90 „

-, Fif 2; Massstab 1 : 30-    C. Blecken.

тл , adezmmer (Badezelle), das in Privatwohnungen eingerichtete, in der u\ Wannenbäder mit Duschen, vielfach auch für Dampfbäder (mit Bade-SpU * °||    . benützte besondere Zimmer. Das Wannenbad muss, wenn es bequem

4?.?.! siu.i, г,П- ( Gn ,ussboden eingelassen sein; ein Ruhebett, gute В euchtung,

ung.

der monumentalen antiken Architektur. Die Kleinkunst , besonders die Keramik, verwendet lieber ЩЩ Pflanzenelemente, die durch Rankenwerk so an ein- û ander gereiht werden, dass einzelne Teile nach oben, j^> Ą andere nach unten gerichtet sind, um den verbin- <-—~ denden Bezug des Landes zu charakterisiren (Fig. 1).

Badigeon, dem Steinmörtel ähnlicher Anstrich, ein Gemisch aus gelöschtem Kalk und Steinmehl oder Ocker. Italienisches Badigeon (Mormillo), Kalkputz mit Spanischweiss und Farbenzusatz, schichtweise aufgetragen und mit scharfen Bürsten oder wollenen Lappen gerieben, bis es Glanz zeigt.

Badischer Ausgleich, s. Graphische Ausgleichung beim Punktei n s c li n e i d e n.

Badischrot, aus den Stengeln der Zuckerhirse (Sorghum saccharatum) gewonnener Farbstoff. Man übergiesst die ausgepressten Stengel mit AVasser, überlässt sie der Gärung, wodurch sich nach ca. 14 Tagen die Stengel rot färben. Hierauf trocknet man sie und behandelt sie mit Kalilauge. Durch Neutralismen der Lauge mit Schwefelsäure erhält man schliesslich das Badischrot als flockigen Niederschlag. Derselbe ist in Alkohol, Alkalien und schwachen Säuren löslich und zieht bei Anwendung von Zinnbeizen auf Wolle und Seide.

Litteratur: Dingl. polyt. Journ., 154, S. 159.

Bäckerei, s. unter Brotfabrikation.

Bänder. Das Band wird in der Ornamentik angewendet 1. imstruk-tiven Sinne, in welchem Falle es entweder ein flaches Band (Tänie) oder ein Band mit halbkreisförmigem Querschnitt (Wulst, Torus) sein kann. Die Tänie zeichnet sich durch grössere Breite und geringe Ausladungaus. Das beliebteste Ornament derselben j)/?\9/^ ist der Mäander oder ein Zopfgeflecht, namentlich in Щ W    W à

Fig. 1.

mÀ

4L

Sk

/>

Die moderne Ornamentik hat eine so grosse Zahl von Banddekorationen erfunden, dass hier nur im allgemeinen darauf hingewiesen werden kann. Die Wulst oder der Torus wird entweder mehr spielend-dekorativ angewendet, so namentlich in den Astragali (s. d.), oder in mehr ernsterem, struktivem Sinne, so insbesondere bei den Säulenfüssen. Die Dekoration dieser Wulste besteht dann entweder aus einer Kannelirung oder einem umgelegten Zopfgeflecht, in späterer Zeit wohl auch aus stehenden oder liegenden Blattformen. —•

PL

Fig. 2.

von Schubert-Soldern.

Kleinere Wulste finden sich ausserdem noch an mehreren anderen Bauteilen, so z. B. am Säulenhalse, um ein Verbinden des Kapitals mit dem Schafte anzudeuten. Hierher gehören auch die Bänder kleinster Art, die als Leistclien, Plättchen, Riemchen, Steg oder Saum fungiren. 2. In rein dekorativem Sinne, als Nachahmung eines thatsächliclien Bandes in neutralen Feldern, so bereits schon iin Mittelalter als Spruchband oder Bandrolle verwendet, ferner als flatterndes Band an Kronen und Helmen. In der Renaissance wurden Bänder gerne gebraucht, um Guirlanden an Nagelköpfe zu befestigen, und liess man dann die Enden der Bänder in dem freien Platz herumflattern (s. Fig. 2). Ebenso erschienen Blätterstränge und Fruchtwulste von Bändern umwunden. Litteratur s. unter Ornament.

Bänder sind Beschläge (s. d.) von Thüren, Fenstern, Kasten, Kisten u. s. w., welche an der Seite, an welcher sie angeschlagen sind, zum Aufhängen an einen Kloben oder einen Teil des Bandes selbst dienen und eine zum Oeffhen und Schliessen notwendige Drehaxe enthalten. Entweder bestehen die Bänder, wie

/. ii. (las Fischband oder das Scharnierband, aus zwei meistens gleichen Teilen, oder es ist an dem unbeweglichen Teil ein Kloben oder Zapfen angebracht, welcher bestimmt ist, die Oese oder das Auge des Bandes aufzunehmen. Je nach der Form, sowie der Verwendung kann man verschiedene Arten von Bändern unterscheiden. Hier sollen nur jene Bänder im engeren Sinne des Wortes besprochen werden, welche bei Klappenverschlüssen Anwendung Hilden und nicht von selbst ein Schliessen bewirken; die sogen, selbstthätig zuschlagenden Bänder (s. d.), sowie zweiseitig aufschlagenden Bänder (siehe Pendelthürenbeschlag) sollen in besonderen Artikeln behandelt werden. — Die wichtigsten Bänder sind: 1. Das gerade Band, welches meistens nur bei

2_~ f

о о O) I 'll о t

ix

rjro-Ö

fjfö

•i

o',

Thüren untergeordneter Bedeutung, ferner bei Koffern und Kisten Anwendung findet. Dasselbe heisst Kurzband (Fig. 1), wenn dessen Länge kleiner, dagegen Langband (Fig. 2), wenn seine Länge grösser ist als 300 mm. — 2. Das Schippenband (Fig. 3), mit spatenför-₀    * migen Lappen, welches früher

sehr häufig angewendet, jetzt aber bei den Thüren durch das Fischband fast verdrängt worden ist. In früheren Zeiten

С—

_ gab man dem Schippenband

10

<г 7

°_м

о häufig eine reichere Form und Ausstattung (Fig. 4). — 3. Das Kreuzband (Fig. 5 und 6),

hi

_ gewissermassen durch eine Ver-

CD

fîjj ° о I

-гг г*

шжт

12

13

II

Ч 16

-~Л±

о;

\к

II Ч1Ь-QBE;

.........bindung der beiden vorhergehenden Bänder entstanden. Es wird hauptsächlich für schwere Thüren und Thore gebraucht. Das in Fig. 6 dargestellte Kreuzband besteht aus zwei Teilen, von denen gewöhnlich der horizontale eigentliche Bandlappen ins Holz eingelassen wird, der kreuzende Querriegel jedoch, nachdem eine Vernietung oder Verschraubung stattgefunden hat, auf--* liegt. — 4. Das Winkelband э (Fig. 7), welches als eine Ver-³ bindung des Schippenbandes mit einem Eckwinkel (s. d.) angesehen werden kann und am häufigsten bei Fenstern Anwendung findet. Die genannten vier Arten von Bändern bestehen aus dem eigentlichen Band und einem Kloben oder Dorn, welcher entweder mit einem Spitzhaken in das Rahmenholz eingeschlagen oder durch Einmauerung befestigt wird. Vergl. auch Bankeis en. — 5. Das Fischband (Fig. 8), das gegenwärtig am meisten verwendete Band iür Bautischlerarbeiten. Es besteht in der Regel aus zwei gleichmässig ausgebildeten Lappen, welche durch einen Kegel oder Dorn mit einander verbunden sind. Bei gutem Gange sollen die beiden Dorne einander berühren und ein Laufen auf diesen, nicht auf den Lappen stattfinden. Bei besonders schweren Thüren oder Thoren verwendet man wohl auch drei- und mehrteilige Bänder, jedoch empfiehlt es sich, eher die Anzahl der zweiteiligen Bänder zu vergrössern.— 6. Das Aufsatz- oder gekröpfte Band (Fig. 9),

ein Fischband, dessen Lappen unter einem rechten Winkel abgebogen ist, um den Drehpunkt von der Thür selbst wegzulegen, damit diese trotz stark ausladender Profilirungen so weit geöffnet werden kann, dass sich die Thür selbst an die Wand legt. Da die äussere Form mit dem Fischband (Fig. 8) übereinstimmt, ist hier nur je ein Schnitt durch die beiden Teile des Aufsatzbandes vorgeführt. — 7. Eine besondere Art des Fischbandes ist das Paumelband (Fig. 10), welches auf der Kante des Thürflügels und den Rahmen angeschlagen wird und ein volles Herumschlagen der Thür ermöglicht. — 8. Die Scharnierbänder (Fig. 11) bestehen aus zwei in der Regel gleichen Lappen, welche abwechselnd ausgekerbt sind, um um den gemeinschaftlichen Dorn gebogen zu werden. Die Lappen werden aus Blech hergestellt und zuweilen doppelt, ja selbst dreifach genommen, um eine grössere Festigkeit zu erzielen. Diese Scharnierbänder, bei denen weit vorspringende Teile nicht vorhanden sind, werden am meisten in der Möbeltischlerei verwendet, sonst nur bei ganz kleinen Thüren, die man mit Tapeten zu überziehen wünscht. — 9. Mit dem Scharnierband hat das Nussband (Fig. 12) eine gewisse Aehnlichkeit, bei dem die beiden Lappen nicht unmittelbar durch den Dorn verbunden sind, sondern durch Vermittlung eines Zwischenstückes, der Nuss N, in welcher sich zwei Löcher befinden, um durch zwei Stifte oder Dorne die Verbindung zu vermitteln. Das Nussband ermöglicht, obwohl die Scharniere gar nicht hervortreten, ein vollständiges Zurückklappen der Flügel, wie es z. B. bei manchen Wandschränken, sowie bei Klapptischen gewünscht wird. — 10. Das Zapfen-, Stift- oder Dornband (Fig. 13 und 14) findet teils bei sehr schweren Thüren, teils bei Windfangtliüren (s. d.), teils auch bei Schrankthüren Anwendung. Das Band selbst besteht aus zwei nach dem Drehpunkt zu verstärkten schmalen Lappen (Fig. 14), deren einer den Dorn enthält, welcher in das Dornloch des andern passt. Bei schweren Thoren gestaltet man den einen Lappen, der an der Thür selbst befestigt ist, als Kantenwinkel (Fig. 13), wobei es sich empfiehlt, den Dorn aus Stahl herzustellen. Man kann jedoch auch den Dorn in den unteren Lappen verlegen, so dass die Thür die Pfanne trägt. — 11. Das Hals eis en (Fig. 15) wird meistens nur bei eisernen Thoren angewendet, und es ist besonders darauf zu achten, dass dasselbe fest eingemauert ist, weil es den ganzen Zug, den die Thür ausübt, aufzunehmen hat. Die Befestigung in der Mauer geschieht so wie bei den Bankeisen (s. d.).

Julius Hoch.

Die unter 1., 2. und 3. angeführten Bänder wurden früher nicht nur zur Erhöhung der Sicherheit, sondern auch aus Schönheitsrücksichten reichlich verziert, wodurch dann die Zierbänder oder verzweigten Bänder (Fig. 4 und 16) entstanden, denen man jetzt wieder, besonders bei monumentalen Bauten, eine grössere Aufmerksamkeit zuwendet. Mustergiltige Beispiele solcher Zierbänder finden sich in Museen in grosser Zahl. Auch in dem Schlosserbuch von Krautli & Meyer, Leipzig 1891 (Tafel 22—26), sind schöne Zierbänder dargestellt. Bei den Thüren im modernen Wolmhause ist man ebenso wie bei den meisten Möbeln bestrebt, die Bänder nicht mehr sichtbar anzubringen, so dass einerseits das Fischband und andererseits das Scharnierband immer mehr Eingang gefunden hat.

Bänder, Holzverbindungen zwischen parallelen oder gegen einander geneigten Hölzern (Winkelband, Bug, Büge), mit letzteren verzapft, überblattet oder versatzt. Bildet ein Band die Verbindung einer Schwelle mit einer auf derselben ruhenden Säule, so bezeichnet man es als unteres Winkelband (Fussband, Fussbüge). Nimmt ein Fussband gleichzeitig einen Teil der auf der Säule ruhenden Last oder einen auf jene wirkenden Seitenschub auf, so ist es ein Strebeband (s. Streben). Das S tützband (Trag-, Schulter-, Kopf band) verbindet eine Säule mit einem auf derselben ruhenden Balken, Rahmstück etc. (s. Stützen). Werden zwei parallele Hölzer durch zwei sich überkreuzende Schrägbänder verbunden, so entsteht ein Kreuzband. Schubbänder (Sturmbänder) sind in Fachwänden zwischen Rahmholz und Schwelle schräg gestellte Hölzer (s. Windstreben). — Band bei Pfahlrosten, s. v. w. Holm (s. d.).

Bändern, 1. Wachs mittelst einer besondern Vorrichtung (Bänder-maecliine) in Bänder ziehen; 2. in der Weberei in ein Zeug Bänder wirken;

3. im Zeugdruck ein bandförmiges Muster drucken.

Bäiiderthon, s. Kaolin.

s.

Bär (Rammbär), der hölzerne oder eiserne Block an der Rammmaschine; Rammen; auch Bezeichnung für den Hammerklotz der Dampf-und Vertikal-liämmer; im Wasserbau steinerner Damm, besonders bei Festungsgräben, um das Abfliessen des darin befindlichen Wassers zu verhindern; in der Mitte be-tindet sich in der Regel eine Aufzugsschleuse.

BUrenklaue, in der Baukunst, s. Akanthus.

Bärgewicht, s. Schlag versuch.

Bünne, in manchen Gegenden Bezeichnung für Hefe.

Bärteln, in der Tuchfabrikation das erste Scheren des Tuches, daher Bärteltuch, zum erstenmale (mit halben Haaren) geschorenes Tuch.

Bäuchen. Das Abkochen der baumwollenen und leinenen Garne und Gewebe in alkalischen Flüssigkeiten, mit oder ohne Druck, in geschlossenen eisernen Kesseln (s. Bäuchkessel) oder (wie früher und zum Teil heute noch) in leicht bedeckten Holzbottichen, bildet die Grundlage für die Bleiche dieser zwei vegetabilischen Gewebsfasern, welchen dann in den allermeisten Fällen noch das Weissmachen als zweites Hauptstück der Bleiche bevorsteht. Nach der allgemeinen Annahme enthält die Rohbaumwolle 87% Cellulose, 8% Feuchtigkeit und 5% verunreinigende Substanzen, die vorwiegend aus Pektin-, dann aus Fiweissstoff, Baumwollwachs, den Glyceriden der Oel-, Stearin- und Palmitinsäure, sowie aus zwei braunen, stickstoffhaltigen Farbstoffen bestehen. Die Farbstoffe werden erst beim Weissmachen zerstört, die anderen Verunreinigungen durch das Bäuchen entfernt, dessen Wirkung äusserlich daran erkannt wird, dass die Baumwolle nunmehr Flüssigkeiten einzusaugen im stände ist. Rohbaumwolle und gehechelter Flachs, der also schon die chemische Vorarbeit des Röstens durchgemacht hat, enthalten der Zusammensetzung nach ziemlich analoge Verunreinigungen, nicht aber der Menge nach, denn je nach Sorte und Röstverfahren variiren die Angaben zwischen 15 und 30% Verunreinigungen, die im Rohflachs gefunden worden sind [1]. Nachdem dieser hohe Prozentsatz das Bäuchen und Bleichen der im Abendlande seit alters bekannten Flachsfaser bedeutend erschwert, so liegt der besondere Fall vor, dass das Bleichgewerbe zu einer Zeit, da ihm die Chemie noch keinen Rat erteilen konnte, vor die komplizirtere Frage der Leinenbleiche gestellt war, lange bevor es in die Lage kam, sich mit der weit einfacheren Reinigung der viel reineren Baumwollfaser zu befassen. Wie die Leinenbleichen in früheren Zeiten mit der Lösung ihrer Aufgabe sich abgefunden haben, ersieht man aus der im Jahre 1724 für Schlesien erlassenen, ersten „Leinwand- und Schleyerordnung“, welche folgende Vorschrift für eine zwölfwöchentliche Bleiche enthält. Die Gewebe werden zweimal eingeweiclit, mehrmals geschweift und getrocknet. Von der getrockneten Ware werden 100 bis 400 Stücke à 60 Ellen in einen Bottich eingelegt und mit dem Bäuchtuch (starker Leinwand) überdeckt. Auf das Bäuchtuch wird Holzasche gegeben und so lange heisses Wasser aufgegossen, bis der Bottich zur Hälfte mit Flüssigkeit gefüllt ist. Das Bäuchtuch mit der Asche wird nun entfernt, die zu oberst liegende Ware durch Schweifen gereinigt, die Lauge abgezogen und über die Stücke gegossen. Dann werden die Stücke auf den Plan gelegt, begossen, wieder gebäucht oder vielmehr abgebrüht und oftmals geschweift. Der Gebrauch von Kalk war von der österreichischen Regierung bei 50 Thalern Strafe verboten, das Auflegen von Zunder und Pottasche auf die Bütten aber nur den intelligenteren Bleichern gestattet, die laut Befähigungsnachweis damit umzugehen wussten. Garne sollten überhaupt nie mit Pottasche gebäucht werden. Dieselbe Verordnung wurde im Jahre 1766 von der preussischen Regierung den schlesischen Bleichern von neuem eingeschärft mit dem Beifügen, dass alle mit Kohlen- oder Torfasche gebleichte Leinwand statt des bisherigen ^prozentigen nur einen ^prozentigen Ausgangszoll zu bezahlen habe, wogegen für die mit Holzasche gebleichte Leinwand eine Erhöhung der Abgaben in Aussicht gestellt wurde.

Nacht in der heissen, braunen Brühe liegen, welche den andern Morgen abgelassen wird, währenddem man zuerst heisses, dann kaltes Wasser in den geöffneten Kessel nachlaufen lässt. Die abgekühlten Garne werden sodann herausgenommen und im Fluss, im Wasclitrog, auf der Hammerwalke oder Garnwaschmaschine rein gewaschen, ausgewunden oder zentrifugirt und für das Chloren vorgerichtet [2].

In den Jahren 1788 und 1821 wurde dieselbe Leinenordnung vom königlichen „Leinenrat“ wieder und wieder in Erinnerung gebracht, bis man endlich glaubte, dem Bleicher sein Handwerk allein überlassen zu können.

Am einfachsten und leichtesten geht das Bäuchen, wie das ganze Bleichen, in der Baumwollgarnbleiche vor sich. Die einzelnen Keitel werden zu 1 il‘i bis 2 m langen Ketten zusammengebunden, in den hölzernen oder eisernen Bäuchkessel eingelegt, fest eingetreten, mit Packleinwand überdeckt und mit Balken beschwert, damit die Garne beim Füllen des Kessels mit Wasser nicht in die Höhe getrieben werden. Am besten füllt man den Kessel mit Kondensationswasser, damit nicht auf den Garnen braune Kochflecken infolge der Bildung von fettsaurem Kalk entstehen. Man rechnet auf 1000 kg Garn 3000 1 Wasser und 42 kg Ammoniaksoda oder 32 kg Laugenstein (vgl. Natrium-o X y d h y d r a t) oder aber 21 kg Ammoniaksoda und 16 kg Laugenstein. Der Laugenstein erleichtert und kürzt das Kochen ab, weil das Aetznatron in der nur 2ü Bé zeigenden Bäuchflüssigkeit mit dem Neutralfett der Baumwolle besser als das Karbonat allein sich verseift. Die Flüssigkeit soll mindestens 30 cm hoch über den Garnen stehen, damit nicht während des Kochens Luft zu den oberen Garnlagen treten und sie mürb machen kann. Wenn nicht Abfallgarne (für Barchente u. dergl.) unter der Bleichpost sich befinden, so genügt ein einmaliges Kochen, das bei offenem Kessel zehn Stunden, bei geschlossenem eisernem Kessel je nach der Höhe des Drucks 4 bis 5 Stunden dauert. Die Garne bleiben über

Die Bäuchfltissigkeit für Leinengarne hat dieselbe Zusammensetzung wie für Baumwollgarne. Hier aber empfiehlt es sich, die Garne zuvor einige Tage lauwarm einzuweichen, damit sie die Flüssigkeit im Bäuchkessel weniger verunreinigen. Die Einweichflüssigkeit wird täglich abgegossen und schwach alkalisch gehalten, damit eine saure Gärung nicht eintreten kann. Der zweite Unterschied von der Baumwollbleiche besteht darin, dass man die Leinengarne wiederholt bäuchen muss, um so öfter, je vollkommener die Bleiche verlangt wird. Zwischen jeder Abkochung werden die Garne gewaschen, auf die Wiese ausgelegt oder schwach gechlort und gewaschen. Die besonderen Einzelheiten des Verfahrens hängen gleich der Zahl der Abkochungen von der ursprünglichen Beschaffenheit und Farbe des Flachsgarnes und davon ab, ob es für Halb-, Dreiviertel- oder Vollbleiche bestimmt ist.

gewiesen,

Der chemische Vorgang beim Bäuchen der Baumwoll- und Leinengarne sowie der Gewebe ist nach-dem Gesagten leicht zu durchschauen. Er besteht in erster Linie aus einer Verseifung des natürlichen Fettgehalts der vegetabilischen Fasern, wobei die im Entstehen begriffene Seife sofort selbst zu einem Reinigungsmittel wird und die alkalische Lauge bei Entfernung der übrigen Verunreinigungen der Cellulose wirksam unterstützt. Dass ätzende Alkalien bei einer Verseifung von Neutralfetten besser am Platze sind, als Alkalikarbonate, ist bekannt und seit einer Reihe von Jahren in der Praxis dadurch anerkannt worden, dass gut geleitete Bleichen auf ausschliessliche oder teilweise Verwendung des Laugensteins übergegangen sind. Nur die Routiniers unter den Bleichern sträuben sich heute noch gegen das Bäuchen mit Aetzalkali, weil sie befürchten, dass das energisch wirkende Mittel trotz starker Verdünnung dem Stoffe gefährlich werden könnte. Wie die Erfahrung und wiederholte Untersuchungen gelehrt haben, existirt eine solche Gefahr nur, wenn die mit lieisser alkalischer Bäuchflüssigkeit getränkten Garne oder Gewebe durch direkten Zutritt von atmosphärischer Luft der Oxycellulosebildung ausgesetzt ist, wobei es kaum darauf ankommt, ob die Lauge aus Aetzkali oder Alkalikarbonat besteht. Andererseits hat Albert Scheurer [3] durch Versuche im kleinen nach-dass Aetznatron die Fette in Baumwollgeweben doppelt so schnell

verseift als Soda. Und noch wirksamer ist Aetzkalk, der aber für Garne nicht pfehlen ist, weil er behufs Zerlegung der aus ihm entstandenen und an der Unser haftenden, unlöslichen Kalkseife ein nachfolgendes Säuren, dann Waschen und ein zweites Kochen in Soda- oder Natronlauge bedingt, um schliesslich die beim Säuren ausgeschiedene, freigewordene Fettsäure zu verseifen. Die Manipulation mit den baumwollenen Garnsträhnen ist aber, im Vergleich zu der leichter mobil zu machenden Stückware, infolge der Form des Bleichguts viel zu schwerfällig, als dass eine weitere Komplikation des Betriebs wünschenswert wäre, abgesehen davon, dass die äusserst niedrig fixirten Bleichlöhne für Baumwollgarne eine Vermehrung des Droguenverbrauchs nicht zugeben. Dagegen dürfte für das einmalige Abkochen der Garne eine von A. Sch eu rer angegebene Lauge zweckdienlich sein, die bei offenem Kochen auf 1 1 Wasser 10 g Aetz-natron und 2V₂ g Harz, beim Kochen unter einem Druck von zwei Atmosphären O g Aetznatron und g Harz enthalten soll, wobei das verseifte Harz und die aus dem natürlichen Fettgehalt der Baumwolle entstehende Seife sich gegenseitig bei der anderweitigen Reinigung der Faser unterstützen. — Wie alle bisherigen Betrachtungen über die chemischen Vorgänge beim Bäuchen ihre Nutzanwendung sowohl auf Garne als auch auf Stückware finden können, so gilt dies in gleicher Weise von der soeben berührten Harzseife. Die Verwendung von Harzseife in der Stückbleiche ist schon seit dem Jahre 1827 bekannt, wo der Witwe Bruckbäck in Regensburg der Zusatz einer solchen Seife beim Abkochen der Baumwolle patentirt worden ist. Das Verfahren wunderte vorerst nach Schottland, kehrte im Jahre 1836 wieder in seine Heimat zurück und hat sich als eine schwerwiegende Verbesserung in der Bleiche, zunächst der Baum-wolldruckereien, erwiesen. Im Jahre 1837 kam sodann das Bäuchen mit Kalk in Aufnahme, das früher, wie wir oben gesehen haben, von Amts wegen verpönt war. Das Kochen mit Kalk beim ersten Bäuchen und der Zusatz von Harz-scife beim zweiten Bäuchen legten zusammen den Grund zur heutigen Druckbleiche, die aus der Rohbaumwolle eine fast chemisch reine Cellulose herzu-stellen bemüht ist, während die auf das Harz in der Regel verzichtende Markt-I) leie lie ihr Hauptaugenmerk auf ein reines Weiss der Ware richtet. Es lohnt sich, auf diesen Unterschied beider Bleichverfahren hinzuweisen, da er von manchen Weisshleichern nicht anerkannt werden will, die deshalb auch nicht im stände sind, für Druckereien im Lohn zu bleichen. Auf ungenügend und ohne Beihilfe von Harzseife gekochter Ware, auch wenn sie ein glänzendes Weiss zeigt, ist es dem Drucker nicht möglich, gleichmässige und klare Farben erhalten, während gleichzeitig das AVeiss beim Dämpfen und Färben verloren geht und durch kein Mittel wieder hergestellt werden kann. Die Mitwirkung der Harzseife ist bei der Kottonbleiche schon deshalb nicht zu entbehren, weil im Cewebe zu den natürlichen Verunreinigungen der Baumwolle noch die Verunreinigung durch Maschinenschmiere und durch die Schlichte der Kette hinzukommt, die aus Mehl, Stärke, Leim, Talg, Wachs, Paraffin, Metallsalzen, Kaolin u. s. w. bestehen kann. AVas die Verwendung des Kalks beim ersten Bäuchen der Stückware betrifft, so hat A. Sclieurer in der oben erwähnten Untersuchung direkt nachgewiesen, dass das Abkochen in Kalkwasser mit nachfolgendem Absäuren und Abkochen in alkalischer Lauge das beste Verfahren ist, alle Fettstoffe samt den Mineralölen aus dem Baumwollgewebe zu entfernen, berner hat er gezeigt, dass beim zweiten Bäuchen der Stücke eine alkalische Lauge mit 2 g Solvaysoda und 3⁴/₄ g Aetznatron per Liter Wasser besser wirkt, als Soda oder als Aetznatron für sich allein und dass wiederum ein Zusatz von 2 '/'2 8 Harz zu dieser Lauge die Verseifung aller, auf und im Gewebe sich vorfindenden Fett Substanz beschleunigt und vervollständigt.

zu ein

zu

Baumwollstückware, die für den Druck bestimmt ist, wird vor dem Bäuchen zusammengenäht und gesengt, worauf sie von der Sengmaschine (s. Senge) hinweg direkt in die AVaschmaschine geht, damit nicht etwa Funken, welche sich im Uewebe gefangen haben, die trocken gelagerten Stücke entzünden können. Ein eigentliches Einweichen der Baumwollgewebe findet selten mehr statt; aber solche rohe Stücke, die zuvor als Unterlagen beim Drucken gedient haben,

erhalten vor dem Kalken eine Schwefel- oder Salzsäurepassage, welche die Beizen von dem Stoffe ahlösst. Um hernach mit Kalk imprägnirt zu werden, laufen nach dem Sengen, bezw. Säuren und Waschen, die nassen Stücke im Strang durch eine kleine und schmale Rollenkufe mit drei hölzernen Leitwälzchen oben, mit zwei ebensolchen unten und mit zwei schweren, hölzernen Quetschwalzen (s. Aus rin gm aschinen) am Ende der Kufe, welche mit dünner Kalkmilch (ca. 5°/o Kalk vom Baumwollgewicht oder 4 g per Meter Kattun) angesetzt ist. Statt dieses Rollenkastens kann man sich auch eines kleinen Clapots mit geschlossenem Trog (s. AU as ch mas cli inen) bedienen oder eines Farbständers (s. F är heap parate) mit Einrichtung für kontinuirlichen Durchzug und für gründliches Ausquetschen der im Strang laufenden ЛУаге [4]. Ein an der Decke des Lokales befestigtes Zugwalzenpaar führt die Stücke aus dem Kalk heraus und durch eine Anzahl Porzellanringe oder Brillen in die Höhe über den Bäuchkessel, in welchen die ЛУаге heruntergleitet, schichtenweise eingelegt und fest eingetreten wird. Das Bleichgut deckt man dann mit Packleinen zu, worauf man es beschwert und mit so viel ЛУавэег übergiesst, dass im Kessel das Niveau der Flüssigkeit mindestens 30 cm über den Stücken steht. Das nun folgende Kochen mit offenem oder geschlossenem Dampf dauert in Holzbottichen zwölf Stunden, in eisernen Kesseln mit ca. 3 Atmosphären Ueberdruck 4 bis 5 Stunden. Nach beendigtem Kochen lässt man die dunkelgefärbte Kalklauge durch einen Hahnen am Boden des Kessels weglaufen, während man gleichzeitig den geöffneten Kessel mit kaltem Wasser nachfüllt. Das nunmehr braungelb gefärbte Bleichgut wird aus dem Kessel heraus durch Porzellanringe zur ЛУазсйтаэсЫпе und von hier zur Säuremaschine geleitet, für die man wieder ein kleines Clapot, eine Continüfärbekufe oder einen schmalen, diesmal aber längeren, mit lauwarmer, 2° Bé starker Salzsäure angesetzten Rollenkasten verwenden kann. — Die chemischen Vorgänge, die sich in der Kalklauge und in der Säure abgespielt haben und in der nachfolgenden Sodalauge abspielen werden, sind schon besprochen worden. AVir können also ohne weiteres mit den gesäuerten und gewaschenen Stücken in den für das eigentliche Bäuchen oder Laugen bestimmten Sodakessel auf gleichem ЛVege und unter denselben Vorsichtsmassregeln ein-fahren, wie zuvor für die Kalkabkocliung angegeben worden ist. Zunächst füllt man nach dem Einfahren der Ware den Sodakessel mit Wasser und mit der Lösung von 4°/₀ (vom Trockengewicht der Baumwolle) kalcinirter Leblanc-Soda (mit einem Gehalt von ungefähr 20% Aetznatron). Während diese Flüssigkeit im Bäuclikessel mit Dampf zum Kochen und Zirkuliren gebracht wird, verkocht man in einem kleineren, eisernen Kessel 1,6 % (vom Baumwollgewicht) Harz mit 0,8 % festem Aetznatron und 4% Soda. Die Harzseife giesst man dann in die einstweilen zum Kochen gebrachte Sodalauge und lässt das Ganze im Niederdruckkessel zwölf Stunden, im Hochdruckkessel bei ca. 3 Atmosphären 4 bis 5 Stunden lang kochen. Hernach entfernt man die Bäuchflüssigkeit durch den Ablasshalm am Boden des Kessels, während diesmal lieisses Wasser auf die ЛУаге nachfliesst, damit nicht durch Ausscheiden der Harzseife in kaltem ЛУазэег gelbe Harzflecken auf den Stücken entstehen. Schliesslich wird das Bleichgut gründlich gewaschen und für das Weissmachen in Chlorkalk und Säure vorgerichtet [5].

einem

von

Das Bäuchen der Leinengewebe wird mit denselben Mitteln und in dergleichen ЛУ eise vorgenommen, wie für die Baumwollgewebe und Flachsgarne angegeben worden ist. Einerseits fällt aber die Senge weg, andererseits weicht man die Leinengewebe analog den Leinengarnen vor dem Abkochen einige Tage in schwach alkalisch gehaltenen ЛУазвег ein, wobei sie einen 10—löprozentigen Gewichtsverlust erleiden. Das Laugen im Bäuchkessel wird so oft wiederholt, als der gewünschte Bleichgrad es verlangt, und zwischen jeder Abkochung werden die Stücke auf die ЛУтэе aus- oder in eine schwache Chlorkalklösung eingelegt, worauf man sie nicht säuert, sondern einfach durch dieЛVaschmaschine gehen lässt, bevor sie wieder zum Bäuchen kommen. — Das Bäuchverfahren H. Köchlin (D. R. P. 25804), wofür der Kier (s. Bäuchkessel) von Mather & Platt bestimmt ist (D. R. P. 35694), macht von der Kalkabkochung keinen Gebrauch, sondern benützt vorwiegend Natronlauge und Harzseife zum

Abkochen der Baumwollstücke. In der Druckerei von Köchlin, Baumgarten & Co. in Lörrach wird dieses Verfahren in der Weise aiisgeführt [6], dass die Ware zuvor⁴ gesäuert, gewaschen und dann durch die 75° C. heisse Lösung von 25 kg Aetznatron (mit 72°/o NaOH) in 1800 1 Wasser genommen wird, dem man 5 1 Natriumbisulfit 35° Bé in der Absicht zugefügt hat, dadurch die Cellulose vor Oxydation zu schützen. Die hiermit getränkten Gewebe werden auf Rollwagen gepackt und in den verschliessbaren Kier oder horizontalen Kochkessel eingeführt, um hier mit der eigentlichen Bäuchflüssigkeit behandelt zu werden. Diese besteht aus 30 kg Aetznatron, 40 kg Soda, 20 kg Harz und 2000 1 Wasser. Sie wird durch eine geschlossene Dampfschlange am Boden des Kiers erhitzt und von einer Pumpe durch ein gebogenes äusseres Verbindungsrohr vom untern in den obern Teil des Kessels getrieben, von wo sie sich über die im Wagen liegende Ware ergiesst. Die Lauge dringt dann durch den Warenhaufen nach unten auf die Sohle des Kessels, um von der Pumpe wieder in die Höhe gehoben zu werden. Ihre Zirkulation durch und ihre Einwirkung auf die Gewebe dauert acht Stunden bei einem Druck von */2 bis 1 Atmosphäre im Innern des Kiers. Nach dem Abkochen wird in demselben Kocher das Waschen oder Spülen mit kaltem Wasser ausgeführt, bis die Stücke für das Chloren rein genug sind. — Ein besonders wirksames Kochen der Garne und Gewebe in der Bleiche will A. Ma hi eu in Armentieres durch Zusatz von Teerbenzin oder Toluol zur Soda- oder Natronlauge erreichen (D. R. P. 61668). Er rechnet für eine Bleichpost von 1600 kg Bleichgut 2 1 Benzin, die er mit der Lauge in den Bäuchkessel gibt. Der Gedanke, der Bäuch-flüssigkeit eine fett- und farbstofflösende Substanz einzuverleiben, hat etwas für sich, aber einerseits ist es fraglich, ob diese Menge Benzin in der starken Verdünnung der für das angegebene Quantum Ware erforderlichen Bäuchfllissig-keit überhaupt eine Wirkung als Beinigungsmittel ausübt, andererseits dürfte ein stärkerer Zusatz des leicht flüchtigen Kohlenwasserstoffs beim Kochen nicht ganz ungefährlich sein. — Der von Hertel in Höchst a. M. angegebene paten-tirte Zusatz von Türkischrot- oder Tournantöl zur Kochlauge läuft in Wirklichkeit auf einen Seifezusatz hinaus (s. oben) und Geisenlieimers beachtenswerter Vorschlag, der Bäuchflüssigkeit 10—20 °/₀ (vom Sodagewicht) Wasserglas zuzufügen, bedeutet eine Reinigung des Wassers von Kalk- und Magnesiasalzen, um durch Bildung von unlöslichen Erdalkalisilikaten der Entstehung von unlöslichen, braungefärbten Erdalkaliseifen und damit dem Auftreten von gelben Kochflecken in der Ware vorzubeugen.

Litteratur: [1] O. N. Witt, Chem. Technologie der Gespinnstfasern, Braunschweig 1888,

S. 145. — [2] Kielmeyer in Dr. Lehnes Färberzeitung 1894, S. 212. — [3] Bull. Soc. ind. INIülh. 1889. — [4] J. Herzfeld, Bleicherei, Berlin 1890. — [5] Hummel-Knecht, Färberei und Bleicherei der Gespinnstfasern, 2. Aufl., Berlin 1891. — [6] Knecht, Kawson und Löwenthal, Handbuch der Färberei, deutsche Ausgabe, Berlin 1894.    Kielmeyer.

Biiuchkessel. Der Koch- oder Bäuchkessel bestand zuerst aus einer runden, gusseisernen Pfanne, die über einem Feuerungsrost eingemauert wurde. Sie hatte eine Fassungskraft von 200 bis 300 1, am Boden einen Stutzen mit Ablasshahnen und einen breiten oberen Rand mit einem aussen angegossenen, ringförmigen, senkrecht stehenden Bort. Auf den Rand wurde ein horizontaler, hölzerner Lattenboden gelegt, wobei zwischen seiner Peripherie und dem äusseren Port der Pfanne so viel Raum gelassen wurde, dass senkrecht auf dem Rand der Pfanne hohe, hölzerne Dauben wie in einer kreisförmigen Nute eingesetzt werden konnten. Um die Dauben wurden vom Fassbinder starke eiserne Reifen geschlagen und in die Mitte des Lattenbodens stellte man einen viereckigen Holzschlauch oder später ein weites Kupferrohr als senkrechtes Uebergussrohr Jür die unten in der Pfanne kochende Bäuchflüssigkeit. Um dieses unten und oben oftene Rohr herum schichtete man 100 bis 200 Stücke auf dem Lattenboden aid, nachdem die Lauge in der Pfanne angesetzt worden war und liess Wasser von oben zulaufen, bis die Ware ganz unter Flüssigkeit stand, bedeckte diese mit Packtuch, beschwerte sie mit Holzbalken und befestigte einen Holzdeckel auf dem oberen Rand der Holzdauben, um nunmehr mit dem Kochen zu beginnen. Die in der Pfanne erwärmte Flüssigkeit stieg durch das Ueber-

gussrohr in die Höhe, verbreitete sich liier über die Ware, drang durch die eingelegten Stücke oder Grame nach unten und kam durch den Lattenboden in die Pfanne zurück, womit recht und schlecht eine Zirkulation der Lauge durch die Ware, durch den oberen und unteren Teil des Bäuchapparats hergestellt war. Oder man legte die Ware in einen auf dem Boden des Bleichhauses stehenden Holzhottich ein, der mit doppeltem Holzboden, aber nicht mit Steigrohr versehen war. Die Lauge wurde in einem kleinen, ausrangirten Dampfkessel zum Kochen gebracht, der unmittelbar neben dem Warenbottich eingemauert und mit letzterem durch ein gebogenes Bohr verbunden war. Die kochende Lauge stieg durch dieses Rohr aus dem oberen Teil des Kessels in den oberen Teil des Warenbottichs, ergoss sich hier über das mit Flüssigkeit bedeckte Bleichgut, sammelte sich wieder in dem Baum zwischen Lattenboden und rechtem Boden und floss von hier durch ein Verbindungsrohr in den mit Holz oder Steinkohlen geheizten Kessel zurück.

Die nächste Verbesserung kam mit der Einführung des Dampfes als Heizmittel für die Kochflüssigkeit. Lauries und Robesons Kocher [1] waren ähnlich eingerichtet, wie der zuletzt beschriebene Bäucbapparat, aber der Umlauf der Lauge zwischen dem Warenbottich und dem Siedekessel wurde durch eine Pumpe bewirkt. Während Laurie noch die Kohlenfeuerung beibehalten hatte, brachte Robeson schon die Lauge durch zuströmenden Dampf zum Kochen, wie Graham, der hinwiederum bei seinem Apparat auf die Pumpe verzichtete [2]. Die verbreitetste Einrichtung für das Kochen mit Dampf wurde zunächst der cylindrische oder schwach konische Holzbottich mit einem unteren geschlossenen und einem etwas höher liegenden falschen Holz- oder Lattenboden, der wiederum als Unterlage für das Bleichgut (ca. 300 Stück à 50 m oder drei Ballen Baunrwollgarne) diente, das um ein in der Mitte stehendes, von unten bis oben reichendes, kupfernes Steigrohr geschichtet und fest eingetreten wurde. Der Dampf wirkte entweder in einem geschlossenen Schlangenrohr oder trat, was für ein gleichmässiges Kochen vorzuziehen war, offen in den mit Lauge gefüllten Raum zwischen den beiden Holzböden oder direkt in das Steigrohr von unten ein und trieb die erhitzte, ins Kochen gebrachte Flüssigkeit durch letzteres in die Höhe gegen den Holzdeckel hinauf u. s. w., wie beim alten Kochapparat mit der gusseisernen Schale über freiem Feuer näher ausgeführt worden ist. Ein Paar Kupferstäbe, an das Steigrohr angelötet, hielten einen kupfernen Schirm frei über die obere Oeffnung des Steigrohrs, um die aus letzterem emporstrudelnde Kochflüssigkeit zu zwingen, sich in Form einer Glasglocke über die Bleichware zu ergiessen. Man erreichte damit den Zweck, dass nicht bloss die dem Steigrohr zunächst liegenden, sondern auch die in der Nähe der Holzwandung gelagerten Stücke und Garne ihren Teil von der herabfallenden Kochlauge erhielten. Auch dieser Gedanke kehrt, gleichlaufend mit dem Grundgedanken einer gleichmässigen Zirkulation der Flüssigkeit, bei fast allen späteren Bäuchkessel- я

konstruktionen wieder. Die rasche Abnützung der »    r-

•J

Holzbottiche, die man bis über die sechziger Jahre hinaus überall antraf und heute noch häufig genug im Betrieb sehen kann, führte von selbst das eiserne *

Fig. 1.

Rostflecken in der Ware

Zeitalter der Bäuchkessel herbei. Zuerst unter- f schieden sich die offenen, eisernen Bäuchständer vom hölzernen nur durch das Material ; der eiserne Deckel wurde mit Flügelschrauben auf dem eisernen, cylindrischen Bottich befestigt, aber ein vom Deckel über das Dacb des Kochhauses hinausgeführtes Kupferrohr liess den über der Bäuchflüssigkeit sich | sammelnden Dampf und Dunst frei aus dem Kessel n\ abzielien, so dass in Wirklichkeit, wie im Holz-^z botticli, unter normalem Druck gekocht wurde.

Die Befürchtung, dass das Eisen Veranlassung zu geben könnte, hat sich nicht bestätigt. Es genügt, die Innenwand eines neuen

eisernen Kessels vor den ersten Abkochungen mit einem Kreidebrei anzustreichen. Aach kurzem Gebrauch aber setzt sich an der Wandung von selbst eine Art Kesselstein an, der eine direkte Berührung der Baumwolle oder Leinwand mit dem Eisen verhindert. Von diesem eisernen Niederdruckkessel bis zum Hochdruckkochkessel war nur ein kleiner Schritt zu machen. Vereinzelte Exemplare von eigentlichen Hochdruckbleichkesseln waren zwar schon 1838 aus England nach der Normandie gekommen; aber allgemeiner wurde ihre Verwendung auch in England erst seit 1858, als die englische Firma Barlow mit ihrem Doppelkessel auftrat (s. Fig. 1).

Zwei gleich grosse, cylindrische, eiserne Kessel A,B von 1,8m Durchmesser und 3m Höhe kommuniziren mit einander durch zwei Verbindungsrohre L, M mit den Zweiweghahnen E, H und den Auslaufhahnen Nf E. Beide Kessel werden mit Ware beschickt, die um ein vom gewölbten Deckel bis zum ebenfalls gewölbten Boden reichendes Mittelrohr geschichtet wird, wobei dem Bleichgut ein nach oben gewölbter Lochboden als Unterlage dient. Zunächst wird aus dem einen Kessel, z. B. aus A, die Luft durch Oeffnen des Dampfhahnens E und des Ablass-hahneus N die Luft ausgetrieben und dann die Lauge in den geschlossenen Kessel gepumpt bis zur Höhe des Wasserstandglases b, worauf man neuerdings Dampf in den Kessel eintreten lässt, um die Flüssigkeit in A zum Kochen zu bringen. Nach einiger Zeit des Kochens wird dann die Lauge durch den Dampf in den auf gleiche Weise zuvor luftleer gemachten Kessel В hiüiibergedrückt. So lässt man unter Benützung der Zweiweghahnen E und H die Lauge während vier Stunden bald in dem einen, bald in dem andern Kessel bei 3 bis 4 Atmosphären kochen, lässt sie dann durch einen der beiden Ablaufhahnen N, R austreten und spült die Kessel mehrmals mit Wasser aus, bevor man die Stücke herausnimmt und zum Waschen und Weissmachen gibt.

VT I

b tU

Der gleichzeitig in Aufnahme gekommene Pendelbury-Hochdruckkochkessel (Fig. 2), als dessen Vorgänger der gusseiserne Apparat von R. Kay mit separatem Siedekessel für die Lauge betrachtet werden kann [3], besteht aus dem grossen Warenkessel A und dem kleineren Siedekessel B, welcher keine Ware aufzunehmen hat. Die beiden f] Kessel sind wieder durch die Kommunikationsrohre L, M rj mit einander verbunden und mit den Zweiweghahnen E, T ausgerüstet. Die Lauge wird nach dem Oeffnen des Hahnens H JJ durch ein Trichterrohr in den Siedkessel В gelassen, zum Kochen gebracht und vom Dampf in den Warenkessel hinüber getrieben, der wie beim Barlowsystem mit Ware gefüllt und durch vorübergehendes Dampfeinströmen bei E bei offenem Hahnen N luftleer gemacht worden ist. Hier lässt man die Flüssigkeit einige Zeit kochen und treibt sie dann wieder in den Siedekessel zurück, wobei die Zweiweghahnen in gleicher Weise wie beim Barlowkessel zu behandeln sind, und auch in diesem Fall dauert die Zirkulation der kochenden Lauge zwischen den beiden Kesseln im ganzen nur vier Stunden, wogegen das Kochen in den offenen Bäuchkesseln zwölf Stunden Zeit in Anspruch zu nehmen pflegte.

Fig. 2.

fl

45=

Fig. 2.

Wohl um die Vorteile und Nachteile der Systeme Barlow und Pendelbury mit einander zu verbinden, zu ergänzen und zu verwischen, ist der kombinirte Pendelbury-Barlow-Hochdruckapparat (Fig. 3) konstruirt worden, der aus zwei Warenkesseln und einem zwischengestellten, kleineren Siedekessel В besteht [4]. Die Bedienung dieses durch Kreuzung der beiden Systeme c entstandenen Apparats ergibt sich aus den voraus-Jj gegangenen Beschreibungen der .beiden Originalsysteme und ist noch um einen Grad komplizirter als beim unverfälschten Barlow- oder Pendelbury-Kessel. Alle drei Systeme wurden als Erstlinge der Hochdruckkochapparate mit grossem Beifall aufgenommen, konnten sich aber nicht lange halten, weil ihre Bedienung für einfache Bleicharbeiter rf nicht einfach und nicht sicher genug ist und weil der periodisch sich wiederholende halbstündige Aufenthalt der heissen Ware im heissen Kessel bei Abwesenheit von Flüssigkeit immerhin etwas Bedenkliches hat. Die Mehrzahl der eingeführten Warenkessel dieser Systeme ist deshalb umgeändert und für das eine oder andere der nachfolgenden Systeme adoptirt worden [5]. Als man 1868 im Eisass auf das Hochdruckkochen überging, führte man weder Barlow-nocli Pendelbury-Kessel ein, sondern ein eigenes, das sogen. Mülhauser-

System, bei dem eine ausserhalb des eisernen Hochdruckkessels arbeitende Kreiselpumpe und ein äusseres, den unteren mit dem oberen Teil des Apparates verbindendes, Rohr den Umlauf der Lauge im Innern des dicht geschlossenen Kessels bewirkt. Die Flüssigkeit, durch den unter dem Lattenboden eintretenden offenen Dampf erhitzt, fällt aus diesem äusseren Kommunikationsrohr in ein horizontal sich drehendes kleines Schaufelrad, das im Innern des Kessels unterhalb des Deckels angebracht ist. Eine Verlängerung der senkrechten Axe des Schaufelrades oder der Turbine^ geht durch den Deckel nach aussen und trägt an ihrem oberen Ende «Ę, eine kleine blecherne Fahne. Die regelmässige Umdrehung der Fahne ist ein Beweis für die regelmässige Zirkulation der Lauge von unten nach oben und umgekehrt.

c\

[6].

fi

Bei dem konisch geformten Hochdruckkochkessel von Brace-well in Brinscell bei Manchester (Fig. 4 und 5) strömt der Dampf von oben nach unten. Das Dampfrohr C ist vom Uebergussrohr D umgeben und beide stehen in der Mitte des mit Ware beschickten Kessels. Die Metallplatte J liegt lose auf dem Uebergussrohr und kann sich gleich dem Metallschirm К senkrecht auf und nieder bewegen, wofür beiden das Dampfrohr C als Führung dient. Indem die Platte ungefähr einmal in der Sekunde von der aufsteigenden Lauge gehoben wird, dann wieder auf den Band des gusseisernen Steigrohrs D niederfällt, verursacht sie ein fortwährendes Klingen und zeigt dadurch das fortgesetzte, regelmässige Umlaufen und Kochen der Bäuchflüssigkeit an

<•

Fig. 4.

Fig. 5.

Щ ■'< 11 i;ïi'..7 g 'Tf'iFpi'/ül

îwSfïïjî

HrrrrmifFirf

...

IT

Nachdem einmal die Losung für das Kochen mit Ueberdruck gegeben war, tauchten noch verschiedene andere Konstruktionen auf, die, oft nur geringe Abweichungen von einander zeigend, nicht alle aufgezählt zu werden brauchen. Einer der beliebtesten Bäuchkessel wurde Mather-Platts Injektor-Kier, so genannt, weil bei ihm die Zirkulation der Flüssigkeit durch einen Injektor hergestellt wird, um den sonst in Anwendung gekommenen Zentrifugalpumpen, die von der Lauge leicht angegriffen werden, aus dem Weg zu gehen. Die Ware liegt auf einem Siebboden im Kier; zwischen ihm und dem eigentlichen Kesselboden sammelt sich die aus der Ware von oben kommende Flüssigkeit an und der Raum zwischen Sieb- und Kesselboden einerseits und der Raum zwischen dem aufgeschraubten Deckel und der eingelegten Ware andererseits ist durch ein äusseres, zweimal rechtwinkelig gebogenes Rohr verbunden In den untern Winkel dieses Zirkulationsrohrs, wo der Dampf aus der Dampfleitung der Fabrik eintritt, ist ein Injektor eingesetzt, welcher die im unteren Teil des Kessels sich sammelnde Lauge ansaugt und nach oben in den Raum über der Ware treibt [5]. — Da die äusseren sogen. Zirkulationselevatoren infolge ihrer vielen Flanschenverbindungen gerne undicht werden, haben Franz Maas & Hardt in Barmen - Rittershausen einen Bäuchkessel mit innerem Dampfstrahlübergiesser gebaut (D. Gebr.-Musterschutz Nr. 7339).

Fig. В.

In der Mitte des Kessels steht ein Uebergnss- oder Steigrohr, um welches herum das auszukochende Bleichgut gelagert ist. Das Dampfzuleitungsrohr (Fig. 6) tritt direkt unter dem Steigrohr in den Raum zwischen Loch- und Kesselboden ein. Auf das offene Ende des Dampfrohrs ist eine Düse aufgeschraubt, die in das untere Ende des Uebergussrolirs greift. Aus ihr strömt der Dampf mit grosser Gewalt in letzteres ein und reisst die unter dem Lochboden gesammelte Lauge mit sich in die Höhe, wo sie, wie gewöhnlich, gegen einen konkaven Metallschirm geschleudert, glockenförmig verteilt wird und sich über die im Kessel eingelegte Ware ergiesst.

Das Einlegen einer geschlossenen Dampfschlange in den Raum zwischen Latten- (oder Loch-) und Kesselboden, um hier die von oben aus der Ware

herunterdringende Lauge im Kochen zu erhalten, hat sich bei den Niederdruckkochern nicht bewährt, weil diese so viel Dampf ausdünsten, dass bei geschlossenem Siederohr Mangel an Flüssigkeit im Kessel eintreten kann. Hingegen haben bei den hermetisch verschlossenen Hochdruckkochern mehrere Konstrukteure (Zittauer Maschinenfabrik, Pornitz, Weissbach, Haubold) wiederum auf die geschlossene Dampfschlange zurückgegriffen, von dem richtigen Gedanken ausgehend, dass beim Erwärmen durch offenen Dampf die Lauge im Hochdruckkocher mehr und mehr verdünnt, also ihre Wirkung abgeschwächt wird, ein Gedanke, der sich zu gleicher Zeit auch bei der Einrichtung der Earbbottiche der Alizarinfärberei Geltung verschafft hat. — Am ausgeprägtesten und elegantesten spricht sich dieser Gedanke in dem aus dem Jahre 1882 stammenden, mit einem Vorwärmer ausgerüsteten Bäuchkessel von Scheu rer-Bott & Co. aus [7].

öe

Wenn der Kochkessel für 2000 kg Baumwollgewehe (Fig. 7) bei einer Gesamthöhe von 2,8 m einen äusseren Durchmesser von 2,35 m hat, so ist dem mit ihm kommunizirenden Röhren-oder Vorwärmcylinder R (Fig. 8 und 9) eine Höhe von 3,25 m und ein innerer Durchmesser von 0,7 m gegeben. Die 30 im Innern des Vorwärmers stehenden Steigrohre haben einen Durchmesser von t. je 5 cm, eine Höhe von 3,13 m und eine Gesamtoberfläche, bezw. Heizfläche, von nicht ganz 30 qm. Während die Lauge ihren Weg I durch diese Steigrohre zu machen hat, werden letztere von dem durch das Rohr v in den Vorwärmer R einströmenden Dampf , umspült und äusserlich erwärmt, so dass die Flüssigkeit mit dem Dampf nicht in Berührung kommt. Doch kann л    man bei Beginn des Arbeitens für kurze Zeit auch

=---- ■- direkten Dampf bei d durch das Zweigrohr v¹ in

-il

1_Мц

die im Sammelraum R¹ befindliche Lauge eintreten lassen, um sie schneller zum Kochen zu bringen. Sonst aber zirkulirt der Dampf nur in dem Raum zwischen dem gusseisernen Cylindermantel und den zwei horizontalen Platten, durch welche die oben und unten offenen Steigrohre gesteckt sind. Sobald die Flüssigkeit wirklich kocht, wird nur noch mit indirektem Dampf erwärmt und bei einem Druck von 2 kg im Warenkessel 6 bis 9 Stunden lang gekocht. Der Umlauf der Lauge wird durch die Pumpe P bewirkt, welche die aus dem unteren Teil des Warenkessels kommende Flüssigkeit nach oben in den Sammelraum R¹, in die senkrechten Steigrohre, in das Verbindungsrohr f g und wieder in den oberen Teil des Hochdruckkochers treibt. Die Pumpe (Patent Maginot), von G. Pinette in Châlons-sur-Saône gebaut, liefert Ąb3C~l I |    i    “ per Minute 1000 bis 1200 1 Flüssigkeit. Ein sinnreich

Fig. 7.

eingerichtetes Kontrolmanometer (nach Bourdon) zeigt an, ob die Flüssigkeit regelmässig zirkulirt und mit welchem Druck zu jeder Stunde des Tages im Apparate gekocht worden^ ist. Seheurer-Rott kommt, wo mit anderen Bäuchkesseln 14 kg Steinkohle per 1Ü0 m Ware gebraucht werden, bei seinem System mit 10 kg aus und gibt an, dass er nach Einführung dieses Kochapparats für 1 kg Bleichgut inch Trocknung und Dampfkraft nur noch 1 kg. Steinkohle im ganzen zu rechnen habe. Die Bedienung aber, wenn die Flüssigkeit einmal ins Kochen gebracht ist, besteht nur in der Beobachtung des Kontrolmanometers, dessen Stand mit Sicherheit den Vorgang im Innern des Kessels verfolgen lässt.

"Wenn es mit der Einführung der Hochdruckkocliapparate auf die Beschleunigung des Bäucliens durch Abkürzung der Kochzeit abgesehen war, so haben Mather & Platt in Manchester und С. E. Haubold jr. in Chemnitz getrachtet, den zuerst durch das Einlegen der rohen, dann durch das Herausnehmen der fertig gekochten Ware aus dem Kochkessel entstehenden Zeitverlust aus der Fabrikation zu eliminiren. Die Chemnitzer Firma zerschneidet den senkrecht stehenden, cylindrischen, eisernen Bäuchkessel von oben nach unten in drei sehr ungleiche Teile, nämlich in ein grosses cylindrisches Mittelstück, in ein kleines oberes Stück mit dem Deckel und in ein kleines unteres Stück mit dem Boden (D. В. P. 42933). Das in Stahlblech ausgeführte Mittelstück dient zur Aufnahme der Ware und ist auf seiner unteren Seite durch einen Siebboden abgeschlossen. Während der untere Abschnitt auf vier starken Füssen und der obere auf vier Säulen befestigt ist, lässt sich das mit Ware gefüllte Mittelstück nach Lösung der Schrauben, die es mit dem Deckel- und Bodenteil verbinden, auf Bädern und Schienen horizontal aus dem Kessel herausschieben,

wenn die Kochzeit vorüber ist. Hat man während des Kochens ein zweites, gleichgebautes Mittelstück im Vorrat mit Ware gefüllt, so fährt man sofort mit ihm in den leergewordenen Kaum zwischen dem feststehenden Deckel- und Bodenteil und verschraubt es gut nach oben und unten, um die neue Bleichpost auszukochen, während die schon fertiggekochte Bleichpost aus dem andern Mittelstück ausserhalb des Kessels herausgenommen wird. Boden und Deckel verbindet ein äusseres, zweimal rechtwinkelig gebogenes Kohr, in das eine Zentrifugalpumpe zur Herstellung der Zirkulation der Lauge eingeschaltet ist. Durch eine im unteren Bodenraum liegende, geschlossene Dampfschlange wird die aus der kochenden Ware durch den Siebboden nach unten dringende Lauge erwärmt, ohne durch Kondensa- r tionswasser verdünnt zu werden. Im übrigen ist J innen am Deckel, wo das Flüssigkeitsrohr eintritt, 1 ein rotirender Laugenverteiler zu bekanntem Zweck 1 angebracht; auch ist der Apparat mit dem für j Hochdruckkocher selbstverständlichen Sicherheits- i ventil, Manometer und Luftventil, sowie am Boden I mit einem Abzugsrohr nebst Ventil für das Ablassen der gebrauchten Lauge ausgerüstet. Der innere i Durchmesser des Haubold’schen Kessels beträgt für !

-. -LŻJ

- -i -

Kochpartien von 300 bis 1200 kg Ware 0,9 bis |

Auch beim Mather-Kier (D. K. P. 35 699) j

2,5 m.

b. X !v

Ш Xi

wird die Ware auf Rollwagen geladen, mit denen i man auf Schienen in den Kochraum einfährt [5].

/-•

Aber dieser bildet nicht wie beim Haubold’schen Waggonsystem einen senkrechten, teilbaren Cylinder, sondern besteht aus einem wagrecht gelagerten, | unteilbaren, schmiedeeisernen Cylinder von grossem Umfang, mit einer aushebbaren, aber auch dampf- i dicht verschliessbaren Thüre auf der Stirnseite und J von einer Länge, dass zwei mit Ware gefüllte ,

yi

-V

*

--imj.--_ _4 g

r~ -

Waggons hinter einander auf dem Gleise in seinem 1 Innern Platz finden. Jeder der aus verzinktem J Eisenblech zusammengefügten Wagen ist oben offen, • sonst überall geschlossen, hat eine dem Kessel- i. _ umfang sich anschliessende Cylinderform, besitzt über seinem geschlossenen Boden einen Gitterboden als Unterlage für die Ware und unten am Boden einen federnden Stutzen für die Verbindung mit dem am Boden des Kessels liegenden Leitungsrohr.

Ueber jedem Wagen ist eine Brause vorgesehen als Abschluss des von oben in die Kesselwandung eingeführten äusseren Kommunikationsrohrs, in welchem die heisse Lauge vom Boden des Kessels j durch eine Flügelpumpe in die Höhe gehoben wird,

so dass die Flüssigkeit wie ein Kegen über die

Fig. 8.

AVare sich ergiesst. Ist man mit den gefüllten Wagen durch die geöffnete Thüre in den Kessel eingefahren, so schliesst man diese wieder und blast Dampf in den Kier, um die Luft auszutreiben. Dann lässt man die Pumpe arbeiten, von aussen Lauge in den Kessel treiben und Dampf in das am Boden des Kessels liegende, geschlossene Schlangenrohr eintreten, um die Flüssigkeit, welche von der Ware nach unten ahträufelt und durch das äussere Kommunikationsrohr wieder in den oberen Teil des Kessels getrieben wird, zum Kochen zu bringen. Nach achtstündigem Kochen bei ]/.z bis 1 Atmosphäre Druck lässt man die Lauge aus dem Kessel fortlaufen und pumpt vier- bis fünfmal kaltes Wasser über die in den Waggons aufgeschichteten Stücke, bevor man die Wagen aus dem Kessel schiebt. Dieser Bäuchapparat hat in mehreren grossen

Etablissements des Kontinents Aufnahme gefunden, darunter auch in der Druckfabrik von Köclilin, Baumgartner & Co. in Lörrach in Baden, wo die Stücke nach der Vorschrift von Horace Köchlin vor dem Bäuchen gesäuert,

Of lit. о

А J. а o p i. о.

0 ÖV

- O OOOOO • 0 o o ó o j

;V ОО'ООУ// ^ : O Ô О/Ш

-Ф-

gespült und bei 75° C. durch ein Laugenbad (25 kg Aetznatron auf 1800 1 Wasser) gezogen werden, dem man (zur Verhütung einer Oxydation der Cellulose), 5 1 Katriumbisulfit 35 Bé zufügt. Mit dieser alkalischen Flüssigkeit getränkt kommt die Ware auf die Rollwagen und in den Kier, wo sie mit einer aus 30 kg Aetznatron, 40 kg I .    •• Soda, 20 kg Harz und 2000 1 Wasser zu-

K    j" sammengesetzten Lauge in angegebener

L J......i Weise gebäucht wird [5]. — Um überhaupt

die Zeit und Arbeit ganz zu ersparen, welche das Aufschichten der Stücke in den Waggons und das Entleeren der Waggons ausserhalb des Kochraums beansprucht, haben schliesslich Ed-merston&Sons in Manchester [10], sowie Alfred Wenner in Manchester [11] eiserne Rollenkufen gebaut, in denen die Stücke breit oder im Strang über Leitwälzchen laufen, zuerst ein kochendes Laugenbad, dann ein Dampfbad passiren und hinter der Kufe sich selbst ablegen. Da beide Apparate denselben Zweck verfolgen, so haben sie viel Aehnlichkeit mit einander. Der viereckige Edmerston’sche Kasten ist durch zwei fast bis auf den Boden reichende Querwandungen in eine kleine vordere und hintere und in eine grosse, mittlere Abteilung geschieden. Die beiden äusseren Abteilungen haben nur zwei bis drei horizontale Leitwälzchen zum Ein- und Ausführen der Stücke. Die mittlere, oben mit einem Deckel geschlossene, Abteilung aber hat zweierlei Leitwälzchen: nämlich in der unteren Hälfte solche, über welche die aus der vorderen Abteilung kommende Ware senkrecht durch die kochende Lauge auf und ab geht, in der oberen Hälfte aber solche, über welche die unten mit Lauge getränkte Ware horizontal durch den mit Dampf gefüllten Raum hin und her gezogen wird, bevor sie in die hintere Abteilung übergeht und von ihr aus mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 m per Minute zur Ablegvorrichtung gelangt. Der ganze Kasten ist bis zu ungefähr Vs seiner Höhe mit heisser Lauge gefüllt, die anfänglich in allen drei Abteilungen gleich hoch steht. Sobald man aber in den oberen Raum der mittleren Abteilung gespannten Dampf eintreten lässt, so drückt dieser die Flüssigkeit in der mittleren Abteilung nieder und in den zwei mit ihr kommunizirenden äusseren, oben offenen Abteilungen in die Höhe, so dass durch diesen sog. Wasserverschluss die mittlere Abteilung von den zwei äusseren luftdicht abgeschlossen, mithin der Luft jeder Zutritt in den heissen Koch- und Dämpfraum während des Durchzugs der Ware verwehrt ist. Hierdurch aber wird die Gefahr einer Oxydation der Cellulose während des Kochens und Dämpfens vermieden. Ob dieses Kontinübäuchen, wo man es versuchsweise im grossen eingeführt hat, für alle, auch für Druckware, sich bewähren wird, ist eine Frage, deren Beantwortung von der Praxis wir noch zu erwarten haben.

Litteratur: [1] Dingl. polyt. Journal 1854, Bd.232, S. 184.— [2] Kielmeyer, Entwicklung der Bleicherei u. s. w. in Dingl. polyt. Journal 1879, Bd. 234, S. 62 u. s. f. — [3] Dingl. polyt. Journal 1860, Bd. 158, S. 232. — [4] A. Pubetz, Praktisches Handbuch der Druckerei und Färberei, Berlin 1872. — J. Herzfeld, Bleicherei der Textilfasern, Berlin 1890. — Julius Zipser, Apparate der Bleicherei etc., Wien und Leipzig 1894. — [5] Knecht, Kawson und Löwenthal, Handbuch der Färberei, Berlin 1894. — [6] Dingl. polyt. Journal 1879, Bd. 233, S. 368. —

[7] Bull. Soc. ind. Mülh. 1893, S. 82 [8] Dingl. polyt. Journal 1890, Bd. 272, S. 457. — [9] Bull.

Kiehneyer.

8oc. ind. Rouen 1887. — [10] The Dyer and Calico Printer 1891, S. 24. — [11] Leipz. Monatschrift für Textilindustrie 1891. S. 294.

Bäuerisch Werk (Rustica), Bezeichnung für Mauerwerk aus roh bossirten Steinblöcken. Man wendet dasselbe beim Sockel und den unteren Geschossen an, um den Eindruck des Lastenden,- Schweren hervorzurufen. In besonders schöner Ausführung findet sich solches Mauerwerk an den alten Florentiner Palästen.

Bäummaschine, s. W eb e r e i.

Biiffetas (Baftas), ganz weisse, ostindische Kattune, die zum Teil in Europa bedruckt werden. Die besten Batfetas kommen von Surate.

Bagage wagen, s. Gepäckwagen.

Bagasse, ausgepresstes Zuckerrohr, dient als Brennmaterial und liohstoff in der Papierfabrikation.

Bagdalin, buntgestreifter und gemusterter Baumwollstoff.

Bagger. Unter Bagger oder Baggermaschinen versteht man im allgemeinen diejenigen Apparate, welche den Zweck haben, Erdmassen in grösseren Mengen auszuheben und fortzuschaffen. Die Baggermaschinen sind neueren Ursprungs; die Erbauung des ersten Baggers mit Dampfbetrieb geschah in England 1796. Näheres über die geschichtliche Entwicklung der Baggermaschinen s. [1]. Fast allen Baggern fällt die Aufgabe zu, den zu fördernden Boden zuvor zu lösen. Die Konstruktion des Baggers muss daher den Bodenarten angepasst werden, da abgesehen von der aufzuwen-denden Kraft die Form und Grösse der Baggergefässe nach der Boden-    Mn

Хлй

fj

fgl

a Schaufel.

Ъ Stiel, с Ausleger.

d Kette zum Vor- und Kück-bewegen des Stieles. e Kette zum Heben und Senken des Stieles.

f Maschine zum Bewegen des Stieles.

g DamptVinde. h Bremskupplung. i Dampfkessel.

ei

|h

Till

шИт

art gewählt werden muss. Besonders feste Bodenarten bedürfen

Rg. l.

Die den Baggern zur Materialgewinnung 2. Baggerungen heim Grundhau und für

entsprechender Vorkehrungen zum Lockern des Bodens, zufallenden Arbeiten bestehen in: 1. Baggerungen — Kies, Braunkohle , Bernstein ;

Fundirungsarbeiten ; 3. Baggerungen zur Herstellung und Erhaltung von Flussrinnen. Letztere sind die umfangreichsten und handelt es sich hierbei stets um den Transport bedeutender Erdmassen. Für diesen Zweck eignen sich Bagger mit ununterbrochener Arbeitsleistung am besten. Je nachdem die zu bewältigenden Erdmassen unter Wasser oder über Tage liegen, unterscheidet man Nassbagger und Trockenbagger. Die Elemente derErdgraber sind jedoch für beide Baggerungsarten die gleichen und sollen daher die Bagger nach der Arbeitsmethode des Erdgrabers zergliedert und besprochen werden.

1. Bagger mit unterbrochener Materialbeförderung, a. Löffelbagger [3], [5], [6]. Dieselben ahmen die Arbeit einer Handschaufel nach und

Fig. 2.

finden vorzugsweise in Amerika Verwendung. Als Typ dieser Maschinen ist der Löffelbagger von Osgood (Fig. 1) zu betrachten [6]. Das Baggerelement besteht aus einer mit Zähnen versehenen Schaufel mit festem oder aufklappbarem Boden. Die Schaufel ist an einen Stiel befestigt, welcher durch Ketten gegen die Böschung vorgeschoben und in den Boden gepresst wird, bezw. von ihr entfernt werden kann (eine zweite Kette als einfacher Flaschenzug geschoren, welcher an einem auf einer Drehscheibe gelagerten Ausleger befestigt ist, dient zum Heben und Senken der Schaufel). Die Maschine zum Bewegen des Stieles ist auf der Drehscheibe gelagert, während zum Heben der Schaufel, Drehen der Drehscheibe und Fortbewegen des Baggers auf dem hinteren Teil des letzteren zwei Dampfwinden mit je einer Kettentrommel und Bremskuppelung angeordnet sind. Zwei Leute genügen zur Bedienung des Baggers. Der Inhalt der Schaufel schwankt von 1,0 bis 1,6 cbm. Im Maximum schafft der Bagger zwei Hübe in der Minute.

Für Nassbaggerung wird der ganze Apparat anstatt auf einem Wagen auf einem Prahm aufgestellt. — Die Löffelbagger eignen sich am besten für harten Boden und bei beengtem Raum. Sie beanspruchen bei dauerndem Betrieb etwa 0,30 dl. Betriebskosten per Kubikmeter Erde.

b. Drehschaufelbagger [5], [11]. Bei diesen Baggern bilden zwei oder mehrere um horizontale Axen drehbare Schaufeln das

d/

jl

Baggergefäss, welches in geöffnetem Zustande auf den Boden gesenkt wird, durch

ft

ffSSk fl»

m

e-.

IS

dïic

Sy f A / sc iS/

Äs

m-

;;

1,

-e

Fig. 3.

a Baggergefäss. b Schaufeln. c Kette гит Heben des Baggergefässes. d Kette zum Senken des Baggergefässes. e Druckstangen, f Feste Welle. g Gleitrahmen, h Bewegliche Welle. »Ausleger. 7c Dampfwinde. I Dampfkessel. »«Kette zum Bewegen der Welle für Oeffnen und Schliessen des Baggergefässes.

Il Drehung der Schaufeln in diesen eindringt und die losgetrennte Erdmasse in sich aufnimmt, welche alsdann mit dem Gefäss gehoben und durch Oeffnen, d. h. Zurückdrehen der Schaufeln, entladen wird. Das Baggergefäss hängt meist an einem Drehkrahn, so dass die Erde durch Schwenken desselben zur Seite befördert werden kann. Die Schaufeln, als Viertelkreiscylinder oder Kugelsegmente geformt, sind aus Blech und Winkel genietet und mit stählernen Schneiden versehen ; ihre Krümmungsmittelpunkte liegen unterhalb der Dreliaxe, damit die Schneiden den grössten Kreis beschreiben und die äusseren Schaufelflächen nicht gegen den festen Boden drücken. Die Bewegung der Schaufeln erfolgt entweder durch Kettentrieb und Lenkstangen — Bagger von Priestman (Fig. 2 u. 3), Batho, Hall Fouracres und Wild — oder bei Betrieb in hartem Boden sehr vorteilhaft durch hydraulischen Antrieb — Bagger von Bruce & Batho. Bei ersteren Baggern sind meist zwei Ketten mit entsprechenden Windevorrichtungen erforderlich, oder es wird durch Einschaltung einer besonderen Sperrvorrichtung nur eine Kette zum Heben, Senken, Schliessen und Oeffnen des Baggergefässes verwandt. Die Bagger-gefässe haben ein Fassungsvermögen von 0,1 bis 3,8 cbm und heben die grössten im Durchschnitt bis zu 190 cbm die Stunde. Die Kosten belaufen sich hierbei mit Verzinsung, Abschreibung und Erneuerung auf 0,25—0,35 dl. pro 1 cbm. Infolge der einfachen Ausbildung, leichten Bedienung und der geringen

ifV m

jsi

J.

7ЛТ

M //\\!

iii.'.hhuiM ш рт’"

fffl

к:ф~

%$$

c'

A3

If ■si S-s ■g S

_0_

la

II!

Is!

Il

=3

1 fi * 02

ëA

l§

jfifi

t4 bD

Aiischafhmgskosten haben diese Bagger neuerdings vielfache Verbreitung gefunden, im besonderen auch V für Baggerungen auf steinigem Grunde.

I    2. Bagger mit ununterbrochener Ma-

terialbef örder un g. a. Eimerkettenbagger [1], -    [5]. Dieselben bestehen aus einer grösseren Zahl

• von Eimern (vgl. Eig. 4), die an einer Kette ohne Ende über eine entsprechende Eiiflerleiter geführt und bewegt werden und auf diese Weise eine un-uüterbrochene Arbeit verrichten. Sie erfreuen sich zurzeit noch der grössten Beliebtheit, da sie sichere Arbeiter sind und sich den verschiedensten Verhältnissen leicht anpassen lassen. Sie arbeiten sowohl

im Wasser als im Trockenen, doch bezeichnet man die Nassbagger allein mit dem Namen Eimerketten-bagger,während A / die Trocken-! " / bagger auch Exkavatoren genannt werden. Die Eimerkettenbagger sind durchweg auf Schiffsgefässen montât.

hatten vielfach zwei Eimerleitern, die dann meistens aussenbords lagen. Da je-doch das Ab-L^jlinV legen des mit Baggergut gefüllten Prahmes und das Anlegen des leeren Prahmes stets längere Zeit erfordert , so konnten beide Eimerketten doch nicht gleichzeitig betrieben werden. Man findet daher bei den neueren Baggern nur eine Eimerleiter in der Längsschiffsaxe angeordnet und erfolgt dann die Ausschüttung des Baggergutes in der Schiffsmitte nach beiden Seiten, so dass das Baggergut fortdauernd in den auf der

/А

üij/

mà

Щ-

/:

-г- 1:Щ|!

t-fil

±<

njj|s

ril!°⁵li

rurlj

iil|gg

Piifi

чт

Si Jpg

HJHJS

ты

щи a

I I j*

iMI-

mm

t-jslp

'»«ШИ

fjijE

iKiHi i

>i

CO fi

i-

m\

P’1

Eimerkette, g Riemenübertra

Eimerleiter. I Ankerwinde und

Die älteren

tr*

э° Аше

cer'

«W

bC»^ ф C3

\%r

« Й s » ХЙ

Sï

2^ cé bß ^ ЬОД bß Ф 0 Й

^*•2

ll-з!

K» i

N

fipLp'

_____L

,\

X-Sä

\ч

Чч

einen

oder andern Seite des Baggers angelegten Prahm geführt werden kann.

Die Eimerleiter liegt meist in einem vorne offenen Schlitz des Baggerschiffes, damit man auch vor Kopf baggern und sich so eine Fahrrinne herstellen kann. Ferner ist die Eimerleiter möglichst so einzurichten, um in verschiedenen Tiefen baggern zu können [und zugleich ein möglichst günstiges Einschneiden der Eimer in den Erdboden zu erzielen. Die Neigung der Eimerleiter wählt man für normalen Betrieb zu 40—50° gegen die Wasseroberfläche.

Um diese Neigung bei verschiedenen Baggertiefen beizubehalten, sind einzelne Leitern zum Verlängern eingerichtet. W. Simons & Co. in Renfrew baut die Eimerleiter wagrecht verschiebbar [3], [-5], um dann sowohl vor Kopf des Baggerschiffes als auch unter demselben arbeiten zu können. Die Eimerlei tern sind meist als Blechträger konstruirt; sie drehen sich um die obere Schwingungsaxe und tragen an den Enden Kettentrommeln, die sogen. Turaswellen, aus Stahlguss hergestellt oder mit stählernen Kanten versehen. Die obere Turaswelle ist meist vier- oder fünfseitig, die untere sechs- und mehrseitig, uni die Eimer möglichst sanft gegen den Boden zu führen. Um diese Trommeln laufen die Ketten mit den Eimern, durch Hartgussrollen geführt. Da diese Teile die grössten Beanspruchungen erfahren und am meisten Reparaturen ausgesetzt sind, so müssen dieselben sehr dauerhaft gebaut werden. — Die Bewegung der Eimerkette erfolgt stets von der oberen Turaswelle. Der Antrieb derselben durch die Antriebsmaschine ist eine mannigfache; doch ist stets auf der Turaswelle eine selbstthätig wirkende Reibungskuppelung vorgesehen, welche in Thätigkeit tritt, sobald ausserordentliche Widerstände in der Eimerleiter auftreten, damit die Getriebe geschont werden. Bei älteren Baggern findet man vielfach die Kraftübertragung durch Räder und Wellenübersetzung, bei französischen Baggern wird die obere Turaswelle durch zwei Gall’sche Ketten von der Hauptmaschine unter Einschaltung eines Vorgeleges getrieben. An Stelle der Gelenkketten werden neuerdings mit Vorteil Riemen zur Kraft- und Bewegungsübertragung benützt. Dieselben bieten ausserdem den Vorzug, dass die Hauptmaschine mit grösserer l mdrehungsanzahl arbeiten kann und dass bei etwa auftretenden grösseren \\ iderständen der Riemen rutscht. In einer anderen französischen Konstruktion wird das Zwischengetriebe auf grössere Entfernung dadurch vermieden, dass die Hauptmaschine hinter dem Eimerleitergerüst auf Deck so aufgestellt ist, dass die Kurbelwelle direkt das Vorgelege für die Turaswelle antreibt [5]. Die Eimerleiter hängt mit ihrem unteren Ende meist in einem mehrfachen Flaschenzug aus Stahldrahttau, welcher an einem entsprechenden Bock des Baggerschiffes, welcher zugleich die beiden getrennten Teile des Vorschiffes verbindet, befestigt ist. Die Bedienung des Flaschenzuges erfolgt von einer Winde mit Dampfbetrieb. Ausserdem müssen Windevorrichtungen vorhanden sein zum Einholen und Fieren der Ketten der Vorder- und Hinteranker, sowie der Seitenanker. Diese Winden, л fiel*    ^er Ankerspille konstruirt, werden entweder durch selbständige

Maschinen angetrieben, oder alle Winden werden durch Transmission von der Hauptmaschine bewegt, oder die Winden werden in ihrem Betriebe vereinigt.

Diu Inhalt der Eimer variirt von 0,2 bis 1 cbm. Durchschnittlich rechnet man T)—20 Eimerausschüttungen pro Minute und wählt man hierbei die Kettengeschwindigkeit zu 0,25—0,4 m pro Sekunde. Die grössten Leistungen der Eimerkettenbagger betrugen 600 cbm pro Stunde. Bei Leistungen unter 30 cbm pro Stunde arbeiten diese Bagger nicht mehr vorteilhaft.

i> ^ Betriebskosten der Eimerkettenbagger hängen wesentlich von der Beschaffenheit des Bodens, von der Dauer der Arbeit bezw. der öfteren oder geringeren Unterbrechung, von dem Transport des Baggergutes ab. Unter Berücksichtigung von Verzinsung und Abschreibungen ergeben sich die Bagger-Kosten bei transport des Baggergutes mit Prahmen auf 0,40—0,50 Л. pro 1 cbm, wobei dm eigentlichen Baggerungskosten nur 0,15—0,20 Ji. pro 1 cbm betragen, i ,!<* . Iansportkosten sind hiernach von bedeutendem Einfluss, und ist man daher Histrebt, hierin Verbesserungen einzuführen. Ueber die Einrichtungen zur Be-s( i igung c ei baggergüter s. weiter unten. Die Eimerkettenbagger haben den einzigen JNacliteil, dass sie in der Anschaffung und im Betriebe teure Maschinen

sind, durch den Umstand bedingt, dass dasselbe Werkzeug den Boden löst und ihn hebt, wodurch bedeutende Reibungsarbeit und erheblicher Yerschleiss entsteht ; auch muss das Baggergut mit Rücksicht auf die Beseitigung mittelst Schüttrinnen 6—9 m höher als erforderlich gehoben werden.

Sj

b. Trockenbagger oder Exkavatoren [3], [5], [6]. Dieselben schliessen sich den Nassbaggern nahe an, indem sie gleich diesen eine Eimerkette tragen, nur ist der ganze Apparat auf einem Wagen aufgebaut. Bewegt sich der Bagger auf der Einschnittssohle und wird die Erde durch Untergraben gewonnen, so laufen die Eimer wie bei den Nassbaggern auf der Oberseite der Leiter. Liegt

L-'

Якч!

Mp

•dt

■f

Ill

■Î

<%v

. KV 1 v;.

täte

,k

k⁴

MH

i ./k

у'

X.

//Q

a/o

КС

Fig. 5.

Eimer.

i st    Ъ Eimerieiter.

r Eimerkette.

ч y'l ' 9    d Okere Turaswille.

e Untir.‘ Turaswelle. f Antriebsmaschine. ff Rädergetriebe, i h Auslager. i Flaschenzug.

1c Steuerketten.

I Kessel. m Schüttrinne.

"p'f

ei

jedoch das Fahrgleise für den Wagen neben der Böschungskante (Fig. 5), so hängen die gefüllten Eimer an der Unterseite der Leiter. Diese Grabemaschinen, von Couvreux konstruirt, wurden zuerst 1860—1863 bei dem Bau der Ardennenhahn zur Gewinnung von Bettungskies in Gang gesetzt und seitdem am Suezkanal, dem neuen Donaubett bei Wien, am Nord-Ostsee- und Panamakanal benützt. Die übrigen Trockenbagger sind den älteren Couvreux’sehen Einrichtungen sein-verwandt und mag daher ein von Weyher & Richemond in Pantin für die Panamagesellschaft gebauter Couvreux’scher Bagger (Fig. 5) als Beispiel dienen [6]. Der ganze Apparat ist auf einem dreiaxigen Wagen montirt, welcher längs der Böschung auf Schienengleise fährt. Die beiden äusseren Wagenaxen sind der grösseren Stabilität halber nach der Böschung hin verlängert und wird deren Druck mittelst je eines Balanciers mit zwei Rädern auf einen dritten Schienenstrang übertragen. Die obere Turaswelle ist mit der Leiter auf einem Blechaufbau gelagert und erhält mittelst Zahnradgetriebe ihren Antrieb von der über dem Kessel gelagerten Betriebsmaschine. Die Leiter besteht aus zwei Blechträgern und wird im Unterteil mittelst eines vierfachen Flaschenzuges, der von einer Winde betrieben wird, an einem Ausleger getragen. Die Leiter ist seitlich mit dem Wagen durch Ketten verstrebt. Die Eimer von 0,10—0,24 chm Inhalt laufen mit den beiden Ketten ohne Ende über zwei sechsseitige Turaswellen. Zur Entleerung der Gefässe ist jedes mit zwei auf einander folgenden Gliedern der beiden Ketten verbunden, und zwar sitzt der Eimerbaucli nebst den Seitenwänden an dem vorangehenden, die Rückwand an dem nachfolgenden Ketten-gliede, so dass der Eimer beim Uebergang über die Turaswelle aus einander klappt (Fig. 5). Bei einigen Konstruktionen bleiben die Eimer im Rücken offen und ist ein Abstreifer zum besseren Entladen der Eimer vorgesehen. Exkavator von Bourdon [7] : Die Eimer schütten die Erde mittelst einer Schüttrinne in Transportwagen oder auf ein Förderband, welches das Material weiter trägt. Im allgemeinen werden 22—30 Eimer in der Minute gestürzt und beträgt die

Kettengeschwindigkeit 0,4—0,6 m pro Sekunde. Die Eimer laufen meist senkrecht zu den Laufschienen und wird die Erde auf der einen Seite gegraben und auf der entgegengesetzten ausgeschüttet. Neuerdings baut man auch drehbare Bagger. Während der Arbeit rückt der Wagen, durch eine besondere Maschine angetrieben, auf dem Gleise um etwa 2 m in der Minute stetig vor. Zur Bedienung des Exkavators genügen 3 Arbeiter. Die Leistung der Couvreux’schen Trockenbagger beläuft sich auf 1200—1400 cbm pro Tag. Die Betriebskosten inch Verzinsung, Abschreibung, Gleiseverlegung belaufen sich bei dauerndem Tagesbetriebe auf 0,08—0,12 Ji. pro 1 cbm.

,y

Fig, i, DampfmOilderpralun.

?•«

II

If

5

**

Ÿ

9 e-

*3

I?

P*

If

rf

П D -

= в -°э :

if

F?

TI

S?

со

-г

с

Р-1

г:

CD

Ш./

tr

-sf

, c. Pumpenbagger [5], [9]. Dieselben sind zuerst im Jahre 1859 im Hafen von St. Nazaire als Kolben-pumpenbagger zur Beseitigung weicher Schlickmassen, welche durch Eimerkettenbagger nicht zu entfernen jESL waren, in Anwendung gekommen [9]. Neuerdings verwendet man für Schlickbaggerungen durchweg Kreiselpumpen, da dieselben weniger der abnützenden Reibung der Fördermassen ausgesetzt sind. Zur Verhinderung der Abnützung durch die Wirkung des Sandes ist zuerst von Brodnitz & Seydel, Berlin, Spülung der Dichtungsflächen zwischen dem Pumpengehäuse und den Radschaufeln und Zapfen durch reines Wasser eingeführt worden, welches durch eine besondere Druckpumpe geliefert wird.

EMEÄ

11

Fig. 6. a Saugrohr. b Saugkopf. r Rührvorrichtung. d Wellen für c. e Schildzapfen.

In dieser Weise ist der von obiger Firma für den Hafen von Swinemünde gebaute Kreiselpumpenbagger ausgeführt [5], [3].

LJ.

Die Pumpe ist im Schiff fest aufgestellt (vergl. Fig. 6) und erhält ihren Antrieb durch Riemenübertragung von der Betriebsmaschine. Das Saugrohr ist durch die Schiffswand geführt und am Unterende durch eine Kette gehalten. Unten trägt es einen weiten Saugkopf mit Gitter. Eine besondere ^ Schneide bezw. Rührvorrichtung, aus zwei Schrauben be-stehend, ist vor dem Saugkopf angeordnet, um die Mischung ;    des Bodens mit Wasser zu fördern; ihre Wellen sind parallel

1    mit dem Saugrohr nach oben geführt und werden durch

vor-

Rädergetriebe von der Betriebsmaschine mitbewegt. Das 1\ Baggergut gelangt durch den einen Schildzapfen zur Kreiselpumpe und durch die Druckrohrleitung in die Ladeprahme oder direkt zur Entladestelle. Die Mischung von Sand und Wasser beträgt 3:7. Der Bagger fördert im Durchschnitt 90 cbm pro Stunde. Während des Arbeitens wird das Baggerschiff' durch eine Dampfwinde in der Längsrichtung langsam wärts bewegt. Die Betriebskosten betragen inch Verzinsung, Abschreibung und Reparaturen rund 0,24 Ji. pro 1 cbm und mit Transportkosten in Prahmen 0,38 JL pro 1 cbm.

Einrichtungen zur Beseitigung des Baggergutes [3], [4], [5], [8], [10]. Hierzu dienen einesteils Fahrzeuge mit Laderäumen, andernteils besondere Fernleitungen.

Für Trockenbagger kommen meist Kippwagen in Anwendung, welche durch Lokomotiven auf leicht verlegbaren Gleisen bewegt werden. Für Nassbagger benützt man Baggerprahme, welche meist im Wasser entleert werden und dann mit Bodenoder Seitenklajipen zum Entleeren versehen werden. Handelt

es sich um Entladung des Baggergutes auf See und um den Transport grosser Massen auf weite Entfernungen, so werden neuerdings grosse Dampfprahme (Fig. 7) benützt, da hierdurch an Schleppkosten und Löhnen fast das Dreifache gespart wird. Grosse Vorzüge bieten auch die sogen. Hopperbagger, welche das Baggergut in besonderen Laderäumen in sich aufnehmen und dann mit eigener Betriebskraft fortschaffen. Die Betriebskosten dieser Bagger belaufen sich im Durchschnitt nur auf 0,25—0,30 M. pro 1 chm. Die Ersparnisse liegen hauptsächlich in den Löhnen [5].

Die Wegschaffung des Baggergutes in Bohrleitungen ist zuerst in einfacher Weise bei den Pumpenbaggern zur Ausführung gekommen, indem die Druckwirkung der Pumpe ausgenützt wurde ; man wendet die Bohrleitung jedoch auch für Eimerkettenbagger an, wenn die Transportweiten 1500 m nicht übersteigen. Alsdann müssen besondere Vorrichtungen getroffen werden, um Steine abzusondern, die grösseren Erdklumpen zu zerteilen und durch Wasserspülung dünnflüssig zu machen. Bei den Baggern für die Korrektion der Unterweser ist für diesen Zweck ein besonderes Transportschiff vorgesehen, auf welchem die Pumpe mit dem Gitterwerk und der Spülpumpe eingebaut ist und auf welches das Baggergut zunächst entladen wird, ehe es in die Bohrleitung gepumpt wird [10]. Bei dem Bagger für den Königsberger Seekanal von F. Schichau (Fig. 4) sind die Pumpen nebst dem Gitterwerk im Baggerschiff selbst aufgestellt und erfolgt die Spülung von der Zirkulationspumpe des Oberflächenkondensators. Die Kohrleitung besteht aus eisernen Bohren, welche durch biegsame Kuppelungen aus Leder mit einander verbunden und durch Schwimmbalken getragen werden. Für geringere Entfernungen bis zu 70 m hat man am Suezkanal auch offene Schüttrinnen mit einem Gefall von 1:10 verwendet. Zur Ablagerung des Baggergutes in der Nähe des Ufers von Wasserläufen, aber entfernt von der Baggerstelle, sind besondere Umladevorrichtungen erforderlich, welche mittelst Eimerkettenwerk das В agger gut aus den Prahmen auf beträchtliche Höhe fördern und durch Zusatz von Wasser in offenen Binnen zum Abfluss bringen [6]. Bei Trockenbaggern findet zum Transport der Erde vielfach das Förderband Anwendung [8].

Tj. Schwarz.

Litteratur: [1] Bühlmami, Allgemeine Maschinenlehre, Braunschweig 1875, Bd. IV. — [2] Hagen, Seeufer- und Hafenbau, Berlin 1880, Bd. III. — [8] Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Bd. IV, von L. Franzius und F. Lincke, Leipzig 1883. — [4] Hagen, Sammlung ausgeführter Dampfbagger, Baggerprahme und Bugsirboote, Berlin 1881. — [5] B. Salomon und Ph. Forchheimer, Heuere Bagger und Erdgrabemaschinen, Berlin 1888. — [6] Le génie civil, Paris 1884, Bd. V. — [7] Le"génie civil, Paris 1885. — [8] Oppermann, Portefeuille économique des machines, Paris 1884. — [9] Zeitschrift für Bauwesen, 1860. •— [10] Zeitschrift des Vereins deutsch. Ingen., 1891, S. 967. — [11] Engineering, London 1890, Bd. I, S. 639.

Baggerstein, s. Bernstein.

Baggertorf, s. Torf.

Baggings (Sackings, Netztuch), leichtes Jutegewebe, welches zu Tapezierarbeiten, Jutesäcken u. s. w. verwendet wird. S. Weberei.

Bagienraa, s. Bemastung.

Bagiensegelj s. Besegelung.

Bahamaliolz (Brasiliettholz), von Westindien kommendes Botholz (s. Farbstoffe, pflanzliche).

Baliamascliwämme, seit 1841 in Westindien gefischte dunkelfarbige, grobe, lockere Badeschwämme.

Baliar (Barre, Behar, В har), Handelsgewicht auf Ceylon, im ostind. Archipel, s. К an di. Der kleine Bahar auf Java zu 3 Pikuls = 185 kg, der grosse zu 3,5 Pikuls = 277,5 kg, in franz. Ostindien zu 20 Maunds = 234,96 kg.

Bahiaholz, geringe Sorte Botholz (s. Farbstoffe, pflanzliche).

Bahn. Die Bahn eines in Bewegung begriffenen Punktes ist die Linie, welche er beschreibt, d. h. der geometrische Ort aller Lagen, die er in dem Baum oder Systeme einnimmt, in welchem die Bewegung stattfindet. Ist dieses System selbst in Bewegung, so heisst diese Bahn seine relative Bahn in diesem System oder in Bezug auf dieses ; ist es in Buhe, seine absolute Bahn. Ist der Punkt frei, d. h. folgt er den seine Bewegung bestimmenden Beschleunigungen oder Kräften unmittelbar, so bildet sich die Bahn durch die Bewegung; ist seine

Bewegung eine gezwungene, so ist ihm die Bahn vollständig oder zum Teil vorgeschrieben. Letzteres findet statt, wenn er genötigt ist, auf einer gegebenen Fläche zu bleiben. So sind die Planetenbahnen freie Bahnen, die Bahn eines Pendelpunktes ist eine gezwungene. Die Balm eines Punktes kann eine gerade Linie oder eine Kurve sein; im letzteren Falle kann sie eine ebene Kurve oder eine Kurve doppelter Krümmung sein. In jedem Punkte der Bahn sind einige Linien, Ebenen, Kreise, Flächen etc. zu studiren, welche für die Bewegung des Punktes von Bedeutung sind. Dahin gehören die Tangente, die Hauptnormale, die Binomiale, der Krümmungskreis, die Krümmungsaxe, die Schmiegungsebene, die rektifizirende Ebene, die Schmiegungskugel und der Schmiegungskegel, der Sclimie-gungscylinder, die Schmiegungsschraubenlinie und die Wlndungsaxe. Ferner sind gewisse unendlich kleine Winkel, wie der Kontingenz winkel, der Schmiegungswinkel und der Winkel der ganzen Krümmung vonBedeutung für die Krümmungsverhältnisse der Bahn. Ebenso sind die geometrischen Orte der hier genannten Linien gewisse mit der Bahn in ihrem Gesamtverlaufe in enger Beziehung stehende Flächen, auf welchen gewisse Punkte besondere Kurven erzeugen, wie z. B. der Krümmungsmittelpunkt auf der Fläche der Hauptnormalen und der Krümmungsaxen, der Mittelpunkt der Schmiegungskugel, gleichfalls auf der Fläche der Krümmungs-Ueber alle diese Verhältnisse vergl. Schell, Allgemeine Theorie der Kurven doppelter Krümmung, Leipzig 1859.

axen etc.

Sind X, y, z die Koordinaten des beweglichen Punktes zur Zeit t, nämlich ж = y (t), y = x(t),z = xf> (t),

so stellen diese drei Gleichungen die Bahn analytisch dar. Aus dieser allgemeinen Darstellung derselben erhält man durch Elimination der vierten Variabelen t zwei Gleichungen zwischen zwei Koordinaten, welche die Projektionen der Bahn auf zwei Koordinatenebenen geben. Die drei Gleichungen selbst stellen die drei Projektionsbewegungen auf die Koordinatenaxen, d. h. die Bewegungen der drei Projektionen des Punktes auf diese Axen dar. Ist der bewegliche Punkt gezwungen, sich auf einer gegebenen Kurve zu bewegen, so kann diese gleichfalls durch drei Gleichungen, wie die vorstehenden, gegeben sein, z. B.

X =/i O), V =/2 Ob Z—fi (со),

worin со irgend eine mit der Bewegung veränderliche Grösse, z. B. einen Winkel, bedeutet, der als Funktion der Zeit gefunden werden kann. — Ist die Bahn z. B. eine Cylinderschraubenlinie, so sind deren Gleichungen

X = a cos со, у

wo h die Höhe des Schraubenganges, 00 aber der Winkel ist, den der Radiusvektor der Projektion des beweglichen Punktes auf die xy- Ebene mit der x-Axe bildet.

Bahn nennt man bei Ambossen die obere Fläche, auf welcher die Gegenstände bei der Bearbeitung mit dem Hammer ruhen. Desgleichen versteht man unter der Bahn eines Hammers die grössere, runde oder viereckige, ganz oder nahezu ebene Schlagfläche, im Gegensatz zu der schmalen, meist gewölbten Finne oder Pinne am entgegengesetzten Ende des Hammerkopfes. Bei dem Grabstichel versteht man unter der Bahn diejenige Kante des vierkantigen Stäbchens, die mit der schrägen Schlifffläche in der Spitze zusammentrifft, von welcher die eigentlichen Schneiden beiderseits ausgehen.    Herrmann.

Bahn. Unter Balm versteht man im allgemeinen diejenige Fläche eines bergmännischen Gezähstiickes, welche zur Aufnahme oder Abgabe eines Schlages dient; so werden z. B. die Schlagflächen eines Fäustels oder Schlegels als Bahnen desselben bezeichnet. Im besonderen ist die Bahn derjenige Teil eines Bohrers, welcher die Schläge aufnimmt, also die obere Fläche desselben. Um dieselbe vor dem „Aufpelzen“ zu schützen, wird sie zuweilen mit einem eisernen Hing umgeben.

Bahnabschluss, s. Einfriedigung und Wegeschranken.

Balmabzweigmigen oder Bahnanschlüsse sollen bei Hauptbahnen und im allgemeinen auch bei Nebenbahnen nur auf Bahnhöfen Vorkommen. Ausnahmsweise auf freier Strecke anzulegende Balmabzweiguugen sind mit besonderen

= a sin co z —- ~ h,

2 71

Schell.

von Oer.

Goering.

Siclierheitsvorkelirungen (Blockstationen, s. d.) derart auszustatten, dass die Befahrung der Stammbalm die gleichzeitige Benützung des Einlaufs von der Zweigbahn her durch Signale verbietet und umgekehrt. Zweckmässig ist es, der Zweigbahn vor dem Einlauf in die Stammbahn ein eigenes Gleis zu geben, in welchem alle von der Zweigbahn kommenden Züge mit Sicherheit zum Halten gebracht werden können, sofern die Einfahrt in die Stammbahn verboten ist. Erhöht wird die Sicherheit, wenn man das Zweiggleis über die Einmündungsweiche hinaus neben der Stammbahn mindestens um die grösste Zuglänge (der Zweigbahn) stumpf verlängert und die "Weiche derart mit den Fahrsignalen der Stammbahn in selbstthätige Verbindung bringt, dass die Stellung dieser Signale auf „freie Durchfahrt“ die Einmündungsstellung der Weichen ausschliesst, mithin einen etwa ankommenden Zweigbahnzug auf das stumpfe Gleis ablenkt. Statt dieses langen findet man (namentlich in England) bisweilen ganz kurze stumpfe Ablenkungsgleise, so dass die betreffende Weiche den Charakter einer „Entgleisungsweiche“ erhält, in dem Sinne, dass in dem immerhin seltenen Falle der Gefahr die einfache Entgleisung des langsam ankommenden Zweigbahnzuges bei weitem ungefährlicher ist als ein Zusammenstoss mit dem rasch fahrenden Stammbahnzuge.

Goering.

Balmaufsicht, derjenige Zweig des Eisenbahnverwaltungsdienstes, welchem die Ueberwachung der Bahn zur Sicherung des Zugbetriebes obliegt. Die Bahnaufsicht wird in Verbindung mit dem Bahnerhaltungsdienst (s. Bahnerhaltung) auf der freien Strecke durch die Bahnwärter, auf Bahnhöfen durch die Weichenwärter unter Leitung der Bahnmeister und Stationsvorsteher ausgeübt, welche ihrerseits den technischen Oberbeamten der Bahnerhaltung (Streckeningenieuren, Eisenbahnbauinspektoren) unterstehen. Zur Bahnaufsicht gehört neben der Ueberwachung der Gleise auch die Benachrichtigung des Zugpersonals von dem Zustande der Bahn durch festgesetzte Zeichen und Signale, namentlich in Fällen der Gefahr, sowie die Beobachtung der vorüberfahrenden Züge, um etwaige Mängel daran zu bemerken, ferner die Bedienung der Wegeschranken. Je nach dem grösseren oder kleineren Umfange dieser Obliegenheiten werden die Wärterbezirke kürzer oder länger bemessen, jedenfalls so, dass jeder Wärter seine Strecke täglich mehrmals zwischen den Zügen begehen kann.

Goering.

Balmausrüstimg, umfasst alle zur Nutzbarmachung einer im übrigen fertigen Bahnanlage erforderlichen beweglichen und zum Teil auch zu befestigenden Gegenstände und Einrichtungsstücke, also namentlich: die Betriebsmittel oder das rollende Material (Lokomotiven, Wagen, Draisinen, Bahnmeisterwagen, Schneepflüge u. s. f., auch Drehscheiben, Schiebebühnen, Brückenwagen, Krane u. dergl. werden wohl zu den Betriebsmitteln gerechnet) ; sodann alle zum Signal- und Telegraphenwesen erforderlichen Gegenstände ; die zum Bahnaufsichts- und Unterhaltungsdienst nötigen Werkzeuge, Messgeräte und Instrumente; die gesamte Einrichtung der Wasserstationen (nebst Bohrleitung und Wasserkranen), der Lokomotivschuppen und Werkstätten, nebst allen Arbeitsmaschinen und Werkzeugen; die Einrichtung der Dienst-, Warte- und sonstigen Bäume in den Stationsgebäuden, ebenso die nötigen Einrichtungs- und Herstellungsgegenstände für den Fahrkarten-, Gepäck- und Güterabfertigungsdienst; die Bettungs- und Feuerlöschvorrichtungen; endlich auch für den Beginn des Betriebs ein Vorrat an Verbrauchsgegenständen und an Ersatzteilen des Oberbaus etc.

Bahndamm, s. unter Auftrag.

Balmdienstwagen, dienen lediglich den Zwecken der Eisenbahnverwaltungen. Es gehören dazu: 1. Die Wagen zur Herstellung und Unterhaltung der Bettung und des Oberbaus, und zwar sind dies

a.    Wagen zur Beförderung von Schwellen, Schienen, Kleineisenzeug u. s. w., gewöhnliche offene Güterwagen von 5—10 Tonnen Tragfähigkeit, zu denen meist ältere, dem Güterverkehr entzogene Wagen verwendet werden, ohne bauliche Aenderungen zu erfordern.

b.    Kieswagen (s. d.) zum Transport von Kies und Steinschlag, die entweder als Plattformwagen gebaut werden oder auch mit niedrigen, zum Umlegen eingerichteten Seitenwänden versehen sind. Um die Axbüchsen beim Auf- und

Л bladen gegen den Kies zu schützen, werden Schürzen von Segeltuch oder Leder darüber angebracht und an den Langträgern befestigt.

un

c. Bahnmeisterwagen (s. d.). Es sind kleine Plattformwagen, oder mit abnehmbaren Seitenwänden versehene Wagen, um einzelne zum Ersatz für taugliche bestimmte Schienen oder Schwellen an Ort und Stelle zu bringen; sie werden durch Arbeiter bewegt und müssen so leicht sein, dass sie durch die Rotte aus dem Gleise gehoben werden können, um den Zügen Platz zu machen.

2.    Hilfswagen oder Rettungswagen, welche die nötigen Werkzeuge und Gerätschaften mit sich führen, um bei Zugentgleisungen die Fahrzeuge rasch wieder auf die Gleise bringen zu können. Diese Wagen enthalten deshalb Winden, Flaschenzüge, Seile, Ketten, eine Feldschmiede, ferner die notwendigsten Gegenstände, um Verwundeten die erste Hilfe leisten zu können. Zu den Hilfs* wagen werden häufig gewöhnliche bedeckte Güterwagen benützt. Manche Verwaltungen verwenden dazu auch besonders gebaute Wagen, die etwa zur Hälfte einen geschlossenen Raum mit den nötigen Geräten etc. enthalten, während auf der andern Seite ein Drehkran angeordnet ist.

3.    Wagen zur Besichtigung und Untersuchung der Bahnstrecken.

a.    Eisenbahndirektionswagen, Revisionswagen, gewöhnlich Salonwagen I. Kl. mit einer offenen Veranda an einem Ende des Wagens. Diese Wagen sind bestimmt, am Ende des Zuges zu laufen, um eine bequeme Besichtigung der Bahnstrecke zu gestatten [1].

b.    Draisinen (s. d.), kleine zur Streckenbesichtigung dienende, zweiaxige Wagen, die vorn und hinten mit Sitzen für den Aufsichtsbeamten, in der Mitte aber mit zwei Sitzen für vier paarweis einander gegenüber sitzende Arbeiter versehen sind. Letztere arbeiten an doppelarmigen Hebeln und setzen dadurch mittelst Schubstange und Kurbeln die Treibräder in Drehung. Diese Draisinen müssen mit Bremsen und so leicht gebaut sein, dass sie durch die Arbeiter aus dem Gleise gesetzt werden können.

Litteratur: [1] Organ f. d. Fortschr. d. Eisenbahnw., 1883, S. 236, und 1890, S. 137.

Albert Frank.

Bahiuliirchschneidimg, s. Bahnkreuzung.

Bahneinschnitt, s. den Art. Abtrag.

Bahnen, s. v. w. Fahrbarmachen eines durch Schnee verlegten Weges etc.

Bahnen, elektrische, s. Eisenbahnen, elektrische.

Goering.

Bahnerhaltung, auch Balmunterhaltung, derjenige Zweig des Eisenbahnverwaltungsdienstes, welchem in Verbindung mit der Bahnaufsicht (s. d.) die Instandhaltung des betriebssicheren Zustandes aller Bahnanlagen obliegt. Eine Hauptaufgabe der Bahnerhaltung ist die immer wiederkehrende Regelung der Gleislage nach Richtung und Höhe mittelst des Stopfens (vgl. Oberbau) nebst allen erforderlichen Ergänzungs- (Auswechslungs-) und Erneuerungsarbeiten am Oberbau. Hierzu sind beständige Arbeitergruppen (Rotten) mit je einem Vorarbeiter den Bahnmeistern unterstellt. Bei lebhaftem Zugverkehr muss jede Bahnstrecke im allgemeinen einmal im Jahre gründlich durchgearbeitet werden, während ausserdem besondere Ausbesserungsarbeiten an einzelnen Stellen daneben Vorkommen, aber thunlichst beschränkt werden. Vach Abnützung der Oberbauteile, also nach einer längeren Reihe von Jahren, werden die Gleise streckenweise umgebaut,

d. h. durchweg mit neuen Schwellen oder mit neuen Schienen oder mit beiden zugleich versehen. Die unter den dabei aufgenommenen noch brauchbaren Teile werden zum Ersatz an anderen Stellen oder zur Herstellung von weniger beanspruchten Nebengleisen auf Bahnhöfen verwendet.

BalmgTÜben, Gräben zur Verhinderung des Eindringens des Tagwassers in den Bahnkörper, im Einschnitt (Einschnittsgräben) beiderseits, beim Aufträge mindestens an der Bergseite; wenigstens so tief unter der Bahnkrone; dass der tiefste Frost nicht den höchsten Stand des Grundwassers erreicht; in der Regel 0,4 m unter Planum oder 0,8 m unter der Bahnkrone, Gefall mindestens .1 : 800 bis 1 ‘ 600.    Goering.

BalmgTUiidstücke, alle zum Besitz der Eisenbahn gehörigen Grundflächen, im weiteren Sinne mit Einschluss der zur Zeit noch nicht zu Betriebszwecken benützten.

Bahnhobel, ist ein von dem Böttcher zu dem Zwecke gebrauchter Hobel, die Aussenfhichen der Fassböden durch Anhobeln kreisförmiger Reifen, Stäbchen, Hohlkehlen u. s. w. in gewisser Art zu verzieren. Zu dem Zwecke wird der Hobel, dessen Eisen der beabsichtigten Verzierung entsprechend geschweift ist, um die Mitte des Bodens im Kreise herum geführt, was dadurch ermöglicht wird, dass der Hobel an einer dünnen, mit vielen Löchern durchbohrten Schiene befestigt ist, die mit dem passenden Loche auf einen in der Mitte des Fasshodens eingeschlagenen eisernen Stift gesteckt wird.

Herrmann.

Bahnhöfe oder Eisenbahnstationen, die Ausgangs- und Aufenthaltspunkte des Zugverkehrs, bilden die Oertlichkeit einerseits für den öffentlichen Verkehr mit dem Publikum, andererseits für die Abwicklung des inneren Betriebsdienstes, d. h. aller der Geschäfte und Arbeiten, welche zur Behandlung der Züge und ihres Inhalts nach deren Ankunft, sowie zur Vorbereitung und Abfertigung der abgehenden Züge bis zum Augenblicke der Ausfahrt erforderlich sind. Dahin gehören namentlich: die Zerlegung und die ordnungs-mässige Zusammenstellung (Rangiren) der Züge (besonders der Güterzüge); die Reinigung, Instandhaltung und Ausbesserung der Betriebsmittel; deren Versorgung mit allen nötigen Verbrauchsgegenständen (Beleuchtungs-, Heiz- und Schmiermittel für Lokomotiven und Wagen, Wasserfüllung der Tender), das Anheizen der Lokomotiven, die Bemannung der Züge mit Dienstpersonal; die Abfertigung der ankomm enden und abgehenden Personen, Güter, Viehsendungen u. s. f. Grössere Bahnhöfe umfassen daher eine ganze Reihe verschiedener Bestandteile oder Bahnhofsanlagen, die bei grosser Ausdehnung zu mehr oder weniger selbständigen Gruppen (Personen-, Güter-, Vieh-, Betriebsbahnhöfe) anwachsen, während sie bei kleinem Verkehrsumfange in der Regel zu einer Einheit verbunden sind.

Uebersicht und Einteilung.

I. Hach der angegebenen Verschiedenheit des Zwecks kann man Verkehrs- und Betriebsanlagen unterscheiden und diese weiter folgender-massen gliedern:

A. Verkehrsanlagen.

1.    Anlagen für den Personenverkehr (Personenbahnhöfe), d. h. für alle mit den Personenzügen beförderten Transporte (Reisende, Gepäck, Post, Eilgut, Kutschwagen, Hunde, kleinere Viehtransporte): Hauptgleise mit Bahnsteigen, Empfangs- und Hebengebäuden, Eilgutschuppen, Rampen, Zufahrtstrassen und Hebengleisen.

2.    Anlagen für den Güterverkehr (Güterbahnhöfe), d. h. für das mit den Güterzügen und zum Teil auch mit „gemischten Zügen“ beförderte Frachtgut aller Art, in einigen Fällen auch für Eilgut, und zwar:

a.    Für Stückgut, das einzeln verwogen und verfrachtet wird (Stückgutbahnhöfe) : Güterschuppen mit Ladegleisen und Ladestrassen, auch Rampen und Krane für besonders grosse und schwere Sachen.

b.    Für Wagenladungen oder Freiladeverkehr (Rohgut-oder Produkten-balmhöfe): Meist stumpf endigende Gleise in Gruppen von je zweien (seltener

dreien) neben einander mit zwischen den Gruppen, dazu Brückenwagen zumVerwägen der be- und entladenen Wagen, auch Rampen und besondere Vorrichtungen für einzelne Zwecke, als Kohlenrutschen, Kohlen- und Erztrichter, Getreideheber u. s. f. Unter Umständen besondere Kohlenbahnhöfe, Gruben-, Hütten- und Fabrikbahnhöfe, Getreidebahnhöfe u. s. f.

c. Für regelmässige grössere Viehtransporte (Viehbahnhöfe): Gleise mit Rampenanlagen für Kopf- und Seitenverladung und Sonderung nach Arten, mit Stallungen, Vorrichtungen zum Füttern und Tränken des Viehs, zum Reinigen und Entseuchen der Wagen u. s. f.

3. Hafenbahnhöfe für denVerkehr zwischen Bahn- und Schiffahrt, vorwiegend (oder auch ganz) für Güterverkehr aller Art, in Gestalt von Kaianlagen mit Schuppen, Gleisen und Hebevorrichtungen nebst Zubehör an Zollverschlüssen, Verwaltungsräumen, Speichern u. s. f., besonders ausgedehnt als Seehäfen.

in der Regel unbedeckten -— Ladestrassen

2.    Anlagen für den Maschinen dienst: Gleise und Gebäude zum Unterbringen, Reinigen, Schmieren, Instandhalten, Entleeren und Füllen der Lokomotiven nebst den dazu erforderlichen Vorrichtungen, also Lokomotivschuppen mit Drehscheiben, Löschgruben; Wasserstationen nebst Wasserkranen und Rohrleitungen; Kohlenrampen mit oder ohne Kohlen- und Holzschuppen, kleine Werkstätten und Magazine, Unterkunfts- und Uebernachtungsräume, auch Badezimmer für die Lokomotivführer und Heizer u. s. f. Bei räumlicher Trennung der Personen- und Güterbalmhöfe pflegen die Anlagen für den Maschinendienst und auch einige Rangirgleise auf jedem dieser Hauptteile sich zu wiederholen.

В. Betriebsanlagen.

1. Anlagen für den Rangi r dien st: Mehr oder weniger zahlreiche Rangir-oder Verschubgleise, in Gruppen geordnet, mit Ausziehgleisen, zum Auflösen der angekommenen Güterzüge in Abfertigungsgruppen und Ordnen der abgehenden nach Richtungen und Stationen. Dazu bei grösseren Ausführungen noch Umladevorrichtungen, Brückenwagen (zur Feststellung etwaiger Ueberladung), Stellwerksanlagen, Gebäude für Wärter und Beamte u. s. f. Grössere Rangir-bahnhöfe werden namentlich erforderlich an den Anschluss- und Knotenpunkten sowie Endstationen; sie sind wegen des Raumbedarfs oft ganz für sich allein gelegen und nur durch Anschlussgleise mit den übrigen Bahnhofsteilen verbunden.

3.    Werkstattanlagen zur zeitweiligen Prüfung und Ausbesserung (event, zum Umbau, der ausser Dienst gesetzten Lokomotiven, Wagen u. s. f., auch zur Herstellung und Ausbesserung von Weichen, Drehscheiben, Schiebebühnen u. s. f. : Gebäudegruppen für die verschiedenen Arbeitszwecke (Lokomotivreparatur, Wagenreparatur, Lakirschuppen, Schmiede, Giesserei, Dreherei u. s. f.) mit Maschinenbetrieb versehen und mit Gleisen durchzogen. Daneben Magazine für die verschiedenen Materialien, auch für die Oberbauteile und Verbrauchsgegenstände der ganzen Bahnverwaltung, Anstalten zur Fettgasbereitung für die Personenwagen, zur Schwellentränkung, zur Prüfung der anzukaufenden Brenn-und Schmiermittel, sowie der sonstigen Verbrauchsgegenstände u. a. m. Die Werkstättenbahnhöfe pflegen wie die grösseren Rangirbahnhöfe wegen grossen Raumbedarfs für sich allein zu liegen und nur durch Anschlussgleise mit einem benachbarten Bahnhofe verbunden zu sein.

4. Mate rial Stationen zur Gewinnung von Baustoffen, insbesondere solchen zur Bettung des Oberbaus: Kiesbaggereien, Kiesgruben, Gewinnungsund Lagerplätze für Steinschlag u. s. f.

Abgesehen von den ausschliesslich Betriebsanlagen enthaltenden Sonderbalmhöfen (Rangir-, Werkstättenbahnhöfe u. s. f.) bilden die Bahnhöfe im allgemeinen fast stets eine Verbindung von Verkehrs- und Betriebsanlagen verschiedener Art, die sich räumlich bei grösseren Ausführungen mehr und mehr von einander trennen. Die Zweckmässigkeit der Anordnung eines Bahnhofes hängt wesentlich ab von der geschickten Aneinanderreihung und Anknüpfung der den einzelnen Zwecken dienenden Anlagen ohne zu weite und umständliche Wege für den Lauf der Lokomotiven und Zugteile zu veranlassen.

II. Der Umfang und die Anordnung eines Bahnhofs in seiner Gesamtanlage wird in erster Linie bedingt durch seine Lage zum Bahnnetz, dem er angehört. Darnach ergeben sich folgende charakteristische Fälle:

1.    Endbahnhöfe, welche den Ausgangs- oder Endpunkt einer bestimmten Verkehrsrichtung und sonach auch eines regelmässigen Zugbetriebes, auch wohl eines ganzen Verwaltungsbezirks bilden. Auch mehrfache Endstationen kommen vor, in welchen zwei oder mehr Verkehrsrichtungen entspringen. Dabei kann trotz getrennter Verwaltungsbezirke ein Uebergang von Reisenden oder auch von Personenwagen stattfinden, der mehrfache Endbalmhof also zugleich ein Uebergangsbahnhof sein.

2.    Zwischenbahnhöfe an durchgehenden Linien ohne Abzweigung (so die weit überwiegende Zahl der kleinen Stationen).

3.    Trennungs- oder Anschlussbahnhöfe (auch Gabelstationen) am Zusammenlauf mehrerer Linien, und zwar einfache oder mehrfache Trennungsbalmhöfe („Knotenpmiktstationen“) je nachdem nur eine oder mehrere Linien von der durchgelienden abzweigen.

4. Kreuzungshahnhöfe am Ueberschneidungspunkte zweier (oder mehrerer) Bahnen mit regelmässig durchgehendem Zugbetriebe. Hierbei soll die Ueberkreuzung der Hauptgleise, wenn irgend möglich, ausserhalb des Personenbahnhofs durch Ueberbrückung erzielt werden, während innerhalb desselben durch geeignete Bahnsteiganlagen das Umsteigen der Reisenden und durch entsprechende Gleisverbindungen auch der Uebergang von Wagen und ganzen Zügen je nach Bedarf zu ermöglichen ist.

III. Die Gesamtform der Bahnhöfe tritt namentlich in der Gestaltung der Personenverkehrsanlagen und in der Art der Ablenkung des Güterverkehrs aus den Personenhauptgleisen zu Tage und hängt mit der Betriebsart innig zusammen. In dieser Hinsicht lassen sich als grundlegend die Kopf-, Durchgangs-, Keil- und Inselform unterscheiden, welche zwar den oben nach der Lage zum Bahnnetz gekennzeichneten vier Bahnhofsarten (in gleicher Reihenfolge) entsprechen können, jedoch keineswegs daran gebunden sind.

1.    Die Kopfform (Kopfstation) mit stumpf endigenden Hauptgleisen, Kopf- und Seitenbahnsteigen, in der Regel auch mit einem die Bahnsteige an zwei oder drei Seiten umschliessenden Empfangsgebäude erscheint recht geeignet nur für Endbahnhöfe, und auch für solche nur da, wo eine Fortsetzung der Bahn für absehbare Zeit ausgeschlossen ist oder doch alle regelmässigen Züge Endzüge bleiben. Sie wird jedoch bisweilen auch für Knotenpunkt- und Uebergang sbahnliöfe (s. oben) angewendet, um solche thunlichst nah an oder in das Innere der Städte vorschieben zu können (so in Metz 1879, München 1884, Frankfurt 1888, Altona 1895 und aus früherer Zeit in Braunschweig, Kassel, Heidelberg, Stuttgart, Zürich, Florenz u. v. a.). Ja auch für Zwischenstationen sind, namentlich in England, früher auch in Deutschland, Kopfstationen aus gleichem Grunde zur Anwendung gelangt, hier jedoch später durch andere Formen ersetzt (so noch neuerdings in Düsseldorf 1891). S. unten Fig. 13—15.

2.    Die Durchgangsform ist die übliche für die weitaus überwiegende Zahl der Zwischenbahnhöfe und erscheint hierfür als die naturgemässe, indem das Empfangsgebäude an der Ortsseite der mit Haupt- und Zwischenbahnsteig versehenen, durchgehenden Personengleise liegt. Dieselbe Form ist jedoch auch für Endbahnhöfe benützbar und behufs Offenhaltung einer Fortsetzung der Bahn zweckmässig, wobei man wohl die Hauptgleise an den Bahnsteigen vorbei verlängert und mittelst Weichen oder Drehscheibe (seltener Schiebebühne) verbindet. Auch für Trennungs-, Knotenpunkt- und Kreuzungsstationen findet die Durchgangsform Anwendung, dann unter Wiederholung der Zwischenbahnsteige, auch mit schienenfreier Verbindung dieser unter einander und mit dem Empfangsgebäude. (Neuere Beispiele der Art: Hannover 1882, Strassburg 1883, Mainz 1884, Bremen 1889, Münster 1891 u. v. a.). S. unten Fig. 1—5.

Sehr häufig finden Verbindungen der Durchgangsform mit der Kopfform Anwendung für Trennungsbalmhöfe, indem anschliessende Zweigbahnen an Zungen- oder Kopfbahnsteigen seitwärts vor oder hinter den Durchgangsgleisen endigen, wobei an anderer Stelle für die Möglichkeit des Ueberganges von Wagen oder ganzen Zügen zu sorgen ist. Diese Form, der Kopf- oder Zungenanschluss, ist namentlich für solche Zweigbahnen geeignet, deren Züge in der Regel nicht auf die Stammbahn übergehen, sondern daselbst endigen. Die Anschlussstation ist dann für die Zweigbahn im Sinne des Betriebes eine Endstation.

Eine besondere Art der Durchgangsform ergibt sich bei erhöhter Lage der Bahn, wie u. a. der Berliner Stadtbahn, indem hier der Zugang zu den Bahnsteigen sowohl von der Lang- als auch mittelst Strassenunterfülirungen von der Querseite der Balmhöfe stattfinden kann und geeignetenfalls die Abfertigungsund Warteräume u. s. f. im Unterbau der Gleise und Bahnsteige Platz finden, dass dann ein Seitengebäude ganz wegfällt (Bahnhöfe Friedrichstrasse, Zoologischer Garten und die sämtlichen Haltestellen der Berliner Stadtbahn, ferner die Haltestellen Köln West und Süd, während Bahnhof Alexanderplatz-

so

Berlin neben dieser Anordnung noch ein Seitengebäude aufweist, das jedoch keinen wesentlichen Bestandteil bildet). In demselben Balle mit Eingängen der Querseite von einer Strassenunterführung aus (s. Eig. 5) kann man auch nach Rinklakes Vorschlag (Wochenbl. für Arch, und Ing. 1883, S. 517) das Gebäude quer über den Gleisen in der .Höhenrichtung entwickeln.

an

am

von

wegen des Höhenunterschiedes nur in grösserer Entfernung von der Brückenstation mit Hilfe einer Verbindungsbahn hergestellt werden, deren Benützung für regelmässigen Uebergang von Personenwagen oder -Zügen jedoch zu umständlich sein würde. (Die Bezeichnung solcher Anlagen als Turmstationen entbehrt jeder Begründung, da sie wohl eine Treppe, aber keineswegs einen Turm enthalten müssen).

3. Die Keilform, bei welcher der Hauptbahnsteig mit dem Empfangsgebäude zwischen den zusammenlaufenden Bahnzweigen liegt, erscheint zunächst als die gegebene Grundform für Anschlussstationen, sofern die beiden Bahnzweige nahezu oder ganz gleichwertig sind, so dass für beide Anschluss-richtungen der Durchgang von Zügen als Pegel in Aussicht zu nehmen ist. Besonders geeignet ist diese Grundrissform da, wo der Ort gleichfalls zwischen den Bahnzweigen liegt, der Zugang zum Empfangsgebäude also ohne Bahnüberschreitung unmittelbar erfolgen kann. Bei seitlicher Lage des Orts wird die Ueberschreitung eines der beiden Bahnzweige durch den Zufuhrweg am besten mittelst Unter- oder Ueberbrückung bewirkt und dadurch auch für diesen Fall die Keilform ebenso wohl geeignet (s, Eig. 6, 9 u. 10). Ob diese durch eine Dreiecksgestalt des Hauptbalmsteigs, also ein sofortiges Auseinanderlaufen der Bahnzweige gleich vom Trennungspunkte aus deutlich hervortritt (wie z. B. in Hameln, Dirschau u. a. m.), oder ob die Keilgestalt der Bahnsteiganlage — wie in der grossen Mehrzahl der Fälle

Eine Verbindung zweier in Durchgangsform aber in verschiedener Höhe hergestellten Personenhaltestellen bildet die Brückenstation, wie sie bisweilen Ueberbrückungspunkte zweier Bahnlinien (u. a. bei Delitzsch und Eilenburg) zur Ausführung gelangt sind. Beide Haltestellen sind alsdann durch eine Treppe verbunden (daher auch wohl „Treppenstation“), während auf den Uebergang Personenwagen verzichtet ist. Gleisverbindungen für Güterwagen können

durch ein langgestrecktes Rechteck ersetzt wird und die anfangs parallelgeführten Bahnzweige erst an dessen Ende sich von einander entfernen, das hat auf die grundsätzliche Gestalt des Bahnhofs und die Art des Betriebes keinen Einfluss. Bei Anwendung der zum Rechteck verlängerten Keilform ist die Möglichkeit gegeben, auch an dem der Spitze abgewandten Ende (der Wurzel des Keils) Gleisverbindungen zwischen beiden Bahnzweigen herzustellen und dadurch die Keilform zur

wie neuerdings nicht selten

mittelst

4. Inselform zu gestalten, ohne jedoch hierdurch an dem Wesen der Betriebsart etwas zu ändern, indem jene Verbindungen nur Nebengleise bilden, der Hauptbahnsteig mit dem Gebäude aber nach wie vor die beiden Bahnen von einander scheidet. Man kann daher solche Anordnung folgerichtig als Inselform mit Keilbetrieb bezeichnen. Der Zugang vom Ort kann entweder wie vorher mittelst Unterführung und Zufahrt zur Giebelseite des Hauptgebäudes innerhalb jener Gleisverbindungen erfolgen (Bahnhof Halle 1890, Duisburg 1886 u. a.), oder auch seitlichen Vorgebäudes, Tunneldurchgang und Treppen zum Hauptbahnsteig, dann meistens auch mit Treppen zu den übrigen Bahnsteigen. Auch in dieser Gestalt, unter Umständen mit mehrfach wiederholten Zwischenbahnsteigen an einer oder an beiden Seiten des Hauptsteigs, ist die Inselform mit Keilbetrieb in neuerer Zeit sehr häufig zur Anwendung gelangt und zwar für einfache und mehrfache Anschlussbahnhöfe (Knotenpunktstationen) und ebenso auch für Kreuzungsbahnhöfe (Hildesheim 1884, Magdeburg 1885, Düsseldorf 1891, Erfurt 1894 u. a. m.).

Eine ganz andere Betriebsart mit viel grösserer Betriebssicherheit lässt sich für Anschluss- und Kreuzungsstationen bei derselben Inselform des Hauptbahnsteigs durch eine andere Gleisanordnung erzielen, indem man die gleicher Fahrrichtung dienenden Gleise auf die gleiche Seite des Hauptbahnsteigs ver-

legt, so dass dieser alsdann nicht die Bahnen, sondern die Richtungen scheidet. Diese Anordnung kennzeichnet sich demnach als Inselbahnhof mit Richtungs- oder Inselbetrieb. Im Gegensätze zu dem Keilbetrieb ist hier sonach auf jeder Seite des Hauptbahnsteigs nur eine Fahrrichtung für alle Hauptgleise vertreten und die Zwischensteige sind durchweg beiderseits von gleichen Fahrrichtungen umsäumt. Dadurch wird der Uebergang von Wagen zwischen den entsprechenden Bahnlinien, sowie auch das Zerlegen und Vereinigen von Zügen sehr vereinfacht und ohne Hauptgleiskreuzung ermöglicht. Auch können dann alle zum Personenverkehr erforderlichen Spitzenweichen (s. u.) so gelegt werden, dass sie erst nach dem Halten, d. h. gefahrlos durchlaufen werden. Sonach lassen sich bei dem Richtungsbetriebe die Gefahrpunkte — deren es beim Keilbetriebe eine grössere Anzahl gibt — sehr wesentlich beschränken, ja bis auf die zur Ablenkung des Güterverkehrs unvermeidlichen Spaltungsweichen (vergl. S. 720) fast ganz ausschliessen. Die vollständige Durchführung dieses Grundsatzes ist bis jetzt noch kaum erfolgt. Teilweise ist jedoch der Richtungsbetrieb zur Anwendung gelangt bei dem Bahnhof Köln (1894) und dem Schlesischen Bahnhof der Berliner Stadtbahn (1882), auch seit Ende der siebenziger Jahre auf dem Bahnhof Lehrte. S. unten Fig. 7, 8, 11 u. 12. — Die Keil- und die Inselform treten, ebenso wie die Durchgangsform, oft in Verbindung mit der Kopfform, indem auch hier stumpf endigende Gleise, namentlich zur Abfertigung von Endzügen der Hauptlinien oder anschliessender Zweiglinien in die Schmalseiten des Hauptbahnsteigs eingeschnitten werden, so dass dort Zungenbahnsteige entstehen (Düsseldorf, Köln, Magdeburg bis 1885 und viele andere).

Abstufung der Bahnhöfe nach ihrer allgemeinen

IV. Heben der besprochenen Einteilung der einzelnen Bahnhofsanlagen nach ihrem Betriebszwecke und der Gesamtbahnhöfe einmal nach der Lage zum Bahnnetz und sodann nach ihrer Grundrissform kann eine — bisweilen aufgestellte Bedeutung kaum von Wert sein, da sie bestimmter Unterscheidungsmerkmale entbehrt. Allenfalls kann man als Hauptbahnhöfe diejenigen bezeichnen, auf denen alle Züge halten und regelmässige Auflösung und Bildung von Zügen stattfindet, während als „mittlere Bahnhöfe“ solche ohne dieses Merkmal zu gelten hätten und als „kleine Bahnhöfe“ (Haltestellen) solche, die von manchen oder allen Schnellzügen ohne Anhalten durchfahren werden. Aber auch diese Abstufung hat wenig Wert und stimmt keineswegs überein mit dem öffentlichen Sprachgebrauch; denn dieser pflegt als Haupt- oder Zentralbahnhof unter mehreren Bahnhöfen eines Ortes denjenigen zu bezeichnen, welcher gegenüber den Nebenbahnhöfen durch seine Lage im Innern der Stadt den lebhaftesten Personenverkehr aufweist (wie z. B. Bahnhöfe Friedrichstrasse und Alexanderplatz der Berliner Stadtbahn), während gerade solche nach jener Abstufung oft in die zweite Klasse fallen würden.

Was die Lage der Bahnhöfe zu den Ortschaften anbetrifft, so ist es für den entwickelten Verkehr grosser Städte wegen der Zeitersparnis wertvoll und dann zugleich für die Einnahmen der Bahn vorteilhaft, die Bahnhöfe als Aufsaugepunkte dieses Verkehrs möglichst in das Innere der Städte vorzuschieben. Dieses Bestreben zeigt sich deshalb in hohem Masse da, wo der Eisenbahnbau dem Wettbewerb der Privatgesellschaften freisteht, so namentlich in England und Nordamerika, wo oft gewaltige Kosten aufgewendet werden, um Plätze für neue Bahnhöfe in dicht bevölkerten Stadtteilen zu erwerben. In Deutschland und Oesterreich liebt man es hingegen, die Bahnhofsbauten — auch in neuerer Zeit — weiter von dem Stadtinnern fortzurücken, um besseren und weniger kostspieligen Platz für den grossen Raumbedarf der Gleisentwicklung zu gewinnen und zugleich den Städten Raum zur Entwicklung zu schaffen, der dann auch erfahrungsgemäss sehr bald ausgefüllt wird. Im allgemeinen werden Bahnhöfe nur da angelegt, wo bereits Ortschaften vorhanden sind. Hin und wieder, namentlich zu Anfang des Eisenbahnbaus in einem Lande und in spärlich bevölkerter Gegend, werden jedoch auch ohne solche Ortschaften Bahnhöfe aufs freie Feld gebaut, welche zunächst nur inneren Betriebszwecken dienen, als

Versorgung der Lokomotiven und Wagen mit Wasser und Heizmaterial (Hilfs-wasserstationen) oder zum Anschluss von Abzweigungen in Form von Trennungsund Kreuzungsstationen. Bisweilen geschieht das auch um verschiedenen benachbarten Ortschaften gleich gerecht zu werden, ja von diesem Gesichtspunkte aus lässt sich unter bestimmten Voraussetzungen die zweckmässigste Lage des Knotenpunkts mathematisch behandeln (vergl. L au n har dt, Kommerzielle Tracirung). — In der Kegel pflegt dann an solchen Stellen bald ein Ort neben dem Bahnhof zu entstehen, liegende Knotenpunkte die Vorstationen zu einer grösseren Stadt am Zusammenlauf mehrerer Linien vor Eintritt in dieselbe oder sie bezwecken die Möglichkeit der Vorbeifahrt gewisser Zuggattungen (z. B. Güterzüge) ohne Berührung des Stadtbahnhofes (Station Kurve bei Wiesbaden, Nordschleswig’sche Weiche bei Flensburg). In wieder anderen Fällen bilden solche Stationen den Anknüpfungspunkt eines neuen Bahnnetzes an bereits vorhandene Bahnen (so Balmhof Rotli-kreuz für die Gotthardbalm).

In einzelnen Fällen bilden solche allein-

von

Besonderen Zwecken haben die sogen. „Internationalen“ oder Grenzstationen an den Grenzen verschiedener Zollgebiete zu dienen, indem daselbst sämtliche Reisende mit ihrem Gepäck der Zollprüfung beim Eintritt in das fremde Gebiet unterzogen werden und zu diesem Zweck die Zollprüfungsräume durchwandern müssen. Trotzdem ist jedoch der Durchgang von Personenwagen nicht ausgeschlossen. Auch für den Güterverkehr sind auf solchen Bahnhöfen Zollprüfungen erforderlich, soweit nicht die Frachtstücke in fester Umhüllung oder in ganzen Wagenladungen unter Bleiverschluss bis zu bestimmten im Inneren des Zollgebiets gelegenen Hauptzollämtern durchlaufen. Eine mittlere Entfernung der Stationen von einander lässt sich allgemein nicht angeben und deren Ermittelung hätte auch keinen Wert. Sie wird bei jedem einzelnen Bahnnetz je nach Bevölkerungsdichte, Erwerbsart und Bodengestaltung verschieden ausfallen. Wohl aber ist die kleinste Entfernung der Bahnhöfe abhängig von dem Wasserverbrauch der Lokomotive und dem Fassungsraum des Tenders (der bei den neuesten deutschen Schnellzugmaschinen bis auf 18 cbm Wasser steigt). Da auf steilen Neigungen der Verbrauch an Zugkraft und damit auch an Wasser sehr gross, das Mitschleppen grossen toten Gewichtes aber kostspielig ist, so werden bei Gebirgsbahnen entweder die Bahnhöfe einander so weit genähert, dass eine bestimmte Entfernungsgrenze nicht überschritten wird (so auf der Gebirgsstrecke der Gotthardbahn mit Steigungen 25—27 °/₀₀ nicht über 8,2 km, Arlbergbahn mit 32°/₀₀ nicht über 5 km), oder es werden zwischen zu weit entfernten Bahnhöfen besondere „Hilfswasser-stationen“ eingeschoben, Dasselbe kann in spärlich bevölkerten Gegenden auch im Flachlande erforderlich werden (so z. B. in Südrussland). x4ndererseits hat man bekanntlich in England auf einigen wichtigen Schnellzuglinien Wasserentnahme während der Fahrt (durch lange Wassertröge zwischen den Schienen) ermöglicht, was jedoch nur auf nahezu wagerechten Strecken möglich ist.

Grundzüge für die Anordnung der Gleise und Gleisverbindungen

und deren Bezeichnung.

1. Z w i s c h e n s t a t i о n e n in Durchgangsform, zunächst unter Voraussetzung zweigleisiger Bahnanlage und vollständiger, planmässiger Gleisanordnung (Fig. 1*) enthalten in erster Linie zwei Hauptgleise, welche den Personenzügen regelmässig zur Ein- und Ausfahrt dienen (wobei in Deutschland, im Gegensatz zu den meisten anderen Ländern, die „Fahrrichtung rechts“ als Regel gilt). Aus diesen werden an beiden Enden des Balmhofs zwei Güter- oder Leberholungsgleise (auch Ausweichgleise (Gr) mittelst der Spaltungs-uud Ver ein igungs weich en (S und V) ahgezweigt, um die einlaufenden Güterzüge von den Hauptgleisen abzulenken (S) und die auslaufenden wieder m sie einzuführen (F), somit die Personengleise von den Güterzügen zu entlasten und diesen die Möglichkeit der Ueberholung durch rascher fahrende

. *) Sämtliche Figuren geben nur schematisch das Gerippe der charakteristischen Gleis-\ erbmdungen und sind sehr stark verkürzt oder in die Breite verzerrt.

Personenzüge zu schaffen Zwischenräumen nötig ist. Während des Aufenthalts der Güterzüge muss sodann das Abnehmen und Anfügen der für die Station bestimmten und von ihr mitzugebenden Güterwagen stattfinden. Dies geschieht bei ganz kleinem Verkehr durch Ab- und Anschieben einzelner Wagen mit Hand, bei grossem Verkehr mittelst B angirm as chilien, die dem Bahnhofe bleibend zur Verfügung stehen; bei mittlerem Verkehr, also auf der weitaus überwiegenden Zahl der kleineren und mittleren Stationen geschieht dieses An- und Absetzen von Güterwagen mittelst der Zugmaschine selbst, indem sie die betreffenden, womöglich vorn am Zuge befindlichen Wagen von diesem abnimmt, in eines der hierzu vorhandenen Aufstellungsgleise stösst (Ankunft von a und von b, Fig. 1) und aus einem andern derselben (Abfahrt nach b und nach a) die vorher bereitgestellten Wagen herauszieht und vor den im Ueberholungsgleise haltenden Güterzug vorsetzt, diesen somit zum Abgänge fertig macht¹). Um hierbei die Berührung der Hauptgleise und so die Gefahr eines Zusammenstosses mit ein-oder auslaufenden Zügen zu vermeiden, werden beiderseits destens an der dem einlaufenden Zuge entgegengerichteten Seite —■ Ausziehgleise (Z) angelegt, welche zum Vorziehen und Zurückschieben der Lokomotive und Wagen dienen. Dabei ist die Anknüpfung der Nebengleise (Aufstellungsund anderer Gleise, s. u.) durch Versetzen der Weichenstrassen am sichersten wie in Pig. 1 so zu bilden, dass auch eine etwaige unrichtige Stellung der Weiche die Maschine aus der Weichenstrasse nie zur Berührung mit den Hauptgleisen führt, was ohne jene Versetzung der Fall sein würde. Die Aufstellungsgleise müssen für die ankommenden und die zur Abfahrt bereitzustellenden Güterwagen, je nach beiden Bichtungen, die erforderliche nutzbare Gleislänge zwischen den Sperrzeichen (s. d.) der Weichen gewähren. Wenn das mit zwei Gleisen zwischen den Weichenstrassen nicht zu erreichen ist, so muss man deren mehrere (drei oder vier) dazwischen an]egen.

was bei lebhaftem Verkehr in nicht zu grossen

oder doch min-

nutzbar zu machen

Den Aufstellgleisen Al und A₂ folgt sodann ein Durchlaufgleis (D), auch Laufgleis oder Passagegleis genannt, welches nicht mit Wagen bestellt, sondern für alle Bangirbewegungen freigehalten wird und nötigenfalls durch Verlängerung über die Weichenstrassen hinaus die ausserhalb dieser gelegenen Plätze für weitere Nebengleise — z. B. für den Lokomotivdienst oder für weitere Aufstell- oder Ladegleise (wie in Fig. 1 links punktirt ist) und diese, sowffe etwaige Anschlussgleise für Fabriken, in zweckmässigerWeise anzuknüpfen gestattet. Zu gleichen Zwecken können auch die Ausziehgleise benützt werden: Das Sc huppen gleis kann entweder, wie gezeichnet, unmittelbar an die Weichenstrassen beiderseits angeknüpft, oder wenn es so zu kurz werden sollte, auch nach einer Seite stumpf verlängert (wie in Fig. 2), endlich auch als Verlängerung des Durchlaufgleises hergestellt werden. Jedenfalls muss es dem Güterschuppen zur Erledigung des Stückgutverkehrs den nötigen Platz bieten und zugleich das Heran- und Zurückbringen der Wagen von und zu den Aufstellungsgleisen (auf kleineren Bahnhöfen mit Hand) gestatten.

Weiter ist sodann noch für den В oh gut- oder Fr eilade verkehr (auch Wagenladungsverkehr) zu sorgen, wozu beispielsweise zwei stumpfe Gleise nebst Brückenwage so angeknüpft sind, dass sie vom Ausziehgleise aus durch eine Lokomotive mit einer grösseren Wagenreihe bestellt werden können. Die Ausziehgleise müssen dieserhalb vor der letzten Weiche noch so viel Länge bieten, wie die betreffende Wagenreihe verlangt. Etwa erforderliche Anlagen eines Lokomotivschuppens mit Zubehör, sowie einer grösseren Vieh- und Langholzrampe u. dergl. mehr, würden sich zweckmässig an die Verlängerung des Durch-

46

laufgleises anreihen, könnten jedoch auch mittelst besonderer Abzweigungen wie der Freiladeverkehr an die Weichenstrassen oder Ausziehgleise angeknüpft werden. Gleiches gilt von sonstigen besonderen Erfordernissen (Lagerplätzen,

Kohlenrutschen, Fabrikanschlüssen u. s. f.).

< Jedenfalls soll das Durchlaufgleis stets als Zu-** '^ gang zu allen solchen Bahnhofsteilen offen gehalten werden und ist deshalb namentlich auch in Rücksicht auf spätere Erweiterungen von Wert. — Jn manchen Fällen können die Aufstellungsgleise beschränkt werden, wenn nämlich die Ladegleise (für Güterschuppen und Rohgut) lang genug und bequem genug angeknüpft sind, um die von der Zugmaschine abzusetzenden Wagen unmittelbar aufzunehmen (was in Fig. 1 für Rohgut nur bei den in Richtung a—b kommenden Zügen der Fall ч wäre). In solchem Falle dient also das betreffende Ladegleis zugleich als Aufstellungsgleis für die Ankunft, namentlich von Rohgutwagen. Bei fehlender Längenausdehnung kann der Freiladeverkehr, in anderen Fällen auch der Stückgutverkehr mittelst <? Drehscheiben und schräg oder recht-k    winkelig gerichteten Quergleisen ange-

^ schlossen werden.

Sofern gemischte Züge (d. h. solche mit Personen- und Güterbeförderung) verkehren, welche im allgemeinen in den Hauptgleisen ein- und auslaufen, so muss ff auch von diesen aus das An- und Absetzen ~ mit der Zugmaschine möglich sein und 5 Hflit " sind darnach die erforderlichen Gleisverbindungen hinzuzufügen.

Die Hauptgleise umfassen in der Regel einen Zwischensteig und müssen deshalb mindestens 6 m zwischen ihren Axen frei lassen, bei grossem Verkehr besser 9 m oder mehr. Die hierzu nötige Ver-grösserung des (sonst 4,5 m auf Bahnhöfen.

3,5—4 m auf freier Strecke betragenden) Gleisabstandes geschieht am besten allein an der Seite des Hauptbahnsteigs, so dass den Nebengleisen die Gegenkrümmung erspart bleibt. Der Zugang zum Zwischensteig findet in Deutschland und den meisten anderen europäischen Ländern (deshalb tiefe Lage des Bahnsteigs, 210 bis ( höchstens 380 mm über der Schiene) durch Ueberschreitung des ersten Gleises in Schienenhöhe statt. In England bildet dagegen die Hochlage des Bahnsteigs (in Höhe der Wagenfuss-böden) und demgemäss der schienenfreie Zugang zu allen Bahnsteigen die Regel, wie er in neuerer Zeit auch in Deutschland bei lebhaftem Ortsver-f kehr vorgezogen wird. (Näheres s. Bahnsteig).

~ Die etwa erforderlichen Nebengleise für Aufstellung einiger Personenwagen und einer Rampe für Kutschwagen, Pferde u. dgl. ; ebenso die etwaige Anknüpfung eines besonderen Eilgut-

I Grösste

IS

V

’S о

srl

sj.?|

§ • »?

Ulf

es 3S.S-

im

s*^- *

Ш1

s-K>?

in

эд r

ï i »

tSto-S

lift®

fli f

ST

\ .-

i*

bJ

big. 1. Zwischenbahnhof in Gurchgangsfo

•g

■s f

CP? £

<T>

P 2.

n

a

s-g.

«lû

Güterzüge.

von D

nach a

T

Г-J

Go

-'-c

s.

£

(С

5!

сп го

für Ank.

Personenzüge.

/г

'Л

INI

a.

ci

S*

%

•xS

:>

S?

>■

O*

f

ta

2.

to

~i\

'■K

nach h

Schuppens findet am besten an Seite des Empfangsgebäudes so statt, dass für die eine Richtung (b— a) die Zugmaschine das Ein- und Aussetzen von Wagen bequem besorgen kann. Für die andere Richtung (a—b) geschieht es alsdann mit Hand am hinteren Ende des Zuges.

ab mit

Г -I

ii<

!aJ

’ ca _ £

bD g <x>

^ 111 i

Der Zugang von der Stadtseite zum Güterverkehr erfordert in gezeichnetem Falle eine Uebersclireitung der Bahn, welche am besten in schienenfreier Weise mittelst Unter- oder Ueberführung der Zufahrtstrasse bewirkt wird. Bei hinreichender Längenausdehnung des Bahnhofs kann jedoch der Güter-, namentlich der Stückgutverkehr, auch an der Stadtseite neben dem Personenbahnhöfe Platz finden. Eine solche Anlage, und zwar ohne Ueberholungsgleise, zeigt Füg. 2.

:3

hl

nach 1

von а

Щ

51!

ex;

N

CU

Bei kleinen Ortschaften bildet dies die Regel und dabei wird häufig der Güterschuppen dem Empfangs-gebäude unmittelbar angebaut, um so an Gleislänge und an Verwaltungspersonal zu sparen. Bei steigender Entwicklung des Güterverkehrs kann dann später die Anlage eines besonderen Güterschuppens an der Seite des Orts oder auch an der Gegenseite nachfolgen. üeberliaupt ist es beim Ae uh au von Bahnhöfen unbedingt erforderlich, gleich auf spätere Ausdehnung der ^

:5

von h

a

CTJ

nach а

aj

CD

Anlagen Rücksicht zu nehmen und diese durch geeig- J nete Anordnung der sofort auszuführenden Teile im -g voraus zu erleichtern. Aus Ersparnisgründen werden nämlich nicht selten, wenigstens für den Anfang,

о

(U

fX,

insbesondere

offen gehalten, diese also

Einschränkungen der Gleisanlage vorgenommen: so die Fortlassung (les einen oder beider Gütergleise, eines der beiden Ausziehgleise (an der der Fahrrichtung gleichgerichteten Seite) u. s. f. Stets aber sollte mindestens der nötige Platz für die nachträgliche vollständige Ausgestaltung der Gleisanlage für beide Gütergleise

гЗ

oz

jjÜ:

von vornherein vollständig entworfen werden. Solange die Gütergleise fehlen, muss das Ab- und Ansetzen der Güterwagen von den Hauptgleisen aus geschehen (Fig. 2, Richtung b—a)

Die Entfernung der Spaltungs- und Vereinigungs-rveichen (s. o.), die auch wohl als Ein- und Auslauf-weichen oder -Wechsel bezeichnet werden, und damit die Länge des Bahnhofs ist so zu bemessen, dass in den dadurch abgezweigteu Güter- oder Ueberliolungsgleisen die längsten üblichen Güterzüge Platz finden, ohne die anderweite Benützung der beim Einlauf durchfahrenen Weichenstränge zu sperren (Freilassen der Sperrzeichen,, s. d.). Sofern, wie in Fig. 1, beiderseits ein Ausziehgleis an die Ueberholungsgleise an-schliesst, ist jedoch für Ausnahmefälle auch die Unterbringung noch längerer Güterzüge mit Hilfe Verziehens und Zurücksetzens in diesen Ausziehgleisen möglich.

rj

Die grösste Länge der Güterzüge darf in Deutschland nach den daselbst massgebenden Vorschriften der Betriebsordnung und Bahnordnung vom 5. Juli 1892 im Flachlande 150 Axen, das sind 550—600 m, nicht überschreiten, auf Nebenbahnen dagegen nur 120 Axen betragen; sie nimmt jedoch mit Neigungen der Bahn über 3°/₀ wegen, der Zugkraftserhöhung bereits merklich und auf steilen Neigungen sehr stark ab. Sie ist deshalb für jede grössere Bahnstrecke den Steigungsverhältnissen und Lokomotivstärken entsprechend festzusetzen. Gemischte und Militärzüge dürfen höchstens 110 Axen enthalten

und nicht über 45 km/Stde. zurücklegen. — Auf Bahnhöfen, die häufig zum Halten von Militärzügen ⁰¹ benützt werden und namentlich wenn sie solchen Zügen als Ausgangs- oder Endpunkt dienen, werden besondere Militärrampen etwa in Höhe der Wagenfussböden von ) f ganzer Zuglänge angelegt, um rasches Be- und Entladen mit Menschen, Pferden, Geschützen u. s. f. zu ermöglichen. An den von der Militärbehörde zu bestimmenden Verpflegungsstationen sind ausserdem Vorrichtungen zum Speisen, Tränken u. s. f. der Mannschaften und der Pferde erforderlich. Alle diese Anlagen werden ausserhalb der eigentlichen Personenbahnhöfe an besonderen Gleisen hergestellt und zwar in Fällen vorübergehenden Bedarfs (in Zeiten der Feldmanöver, Mobilmachung« oder des Krieges) in provisorischer Weise.

ssi^ł^s-

fJpSJÎfJ ä|lS Łfl i-i

iMiH

IffSfrsS?

iii-ii-rm

i?

>-

n

sr

Nur bei Gebirgsbahnen ist man bis-

Die gesamte Länge des Bahnhofs und womöglich noch jederseits ein Stück von etwa 50 m Länge über die äussersten Weichenspitzen hinaus, wird, wenn ' irgend angänglich, in die gerade Linie und in die * W a g er echte gelegt. Mindestens sollen für die Gütereinlaufsgleise (und damit auch für die Hauptgleise) Neigung en über 2,5 %₍₎ nicht angewendet werden. Auch zu beiden Seiten des Bahnhofs sind in der freien Bahn Neigungen über 5°/₀₀ auf grösste Zuglänge thun->-=* liehst zu vermeiden und die dem Bahnhof benachbarten Gefällwechsel sind mit reichlichem Halbmesser (mindestens 2000 m in senkrechter Ebene, besser 5000 m) abzurunden.

weilen genötigt, den ganzen Bahnhof in eine durchgehende Neigung von höchstens 2,5 %₀ zu legen. Es bleibt alsdann das Hilfsmittel, durch thalwärts verlängerte stumpfendigende Gleise mit gleich geringem oder ohne Gefälle doch längere Züge gefahrlos aufstellen zu können und die flach geneigte Strecke in den Hauptgleisen möglichst zu beschränken (z. B. auf Bahnhöfen der Arlbergbahn bis auf 250 m).

Wenn die Linienführung die bezeichnete Länge der Graden nicht gestattet, so empfiehlt es sich, die unvermeidliche Krümmung in den mittleren, von Weichen frei zu haltenden Teil zu verlegen und die Bahnsteige mitzukrümmen, so dass die Weichenstrassen in die anschliessenden Graden fallen. Als kleinster Krümmungshalbmesser ist (bei Vollspur) für Gleise, die von Zügen durchfahren werden, 180 m zulässig, für ohne Halten zu durchfahrende Gleise jedoch nicht unter 300 m ratsam.

Soll der Bahnhof aus eingleisiger Bahn ent-

wickelt werden, so kann dies

O'"

zunächst an einer Seite allein — wie in Fig. 1 geschehen, mit Hilfe einer Teilungsweiche (TI), ohne dass im übrigen etwas geändert wird. (Eine Verbindung der Teilungsweiche mit der Spaltungs- und Vereinigungsweiche zu einer *! einzigen Weichenstrasse wird in der Begel die Betriebssicherheit vermindern).

Ist die Bahn beiderseits eingleisig, so kann zunächst auf beiden Seiten die Entwicklung ebenso erfolgen und der Betrieb innerhalb der Teilungsweichen als

zweigleisiger vollkommen unverändert bleiben. Dies, und zwar unter Versetzung der Gleisaxen behufs Vermeidung des Durchfahrens von Weichenkurven bei der Einfahrt (der sog. Axensprung), bildete bis zu Ende der achtziger J alire u. a. bei den -*=> preussischen Staatsbahnen die Regel (Fig. 3). \

Seitdem hat man es daselbst jedoch vor- \ gezogen, und in der „Anweisung für Eisenbahnstationen von 1893 ausdrücklich vor- \ geschrieben, das eine Hauptgleis in der Regel gerade durchzuführen (Fig. 4) und die Personenzüge (namentlich die nicht

„ haltenden) in beiden 'y?\

Teil der sonstigen Innehaltung der Fahr- v--

richtung widerspricht. Es erscheint deshalb JEfllj-. noch nicht zweifellos, ob nicht durch solche verschiedenartige Befahrung derselben Gleise gegenüber der früher streng festgehaltenen gleichen Befahrungsart eine Verminderung der Betriebssicherheit veranlasst wird.

Die Spaltungsweichen zur Ablenkung des Güterverkehrs aus den Hauptgleisen und ebenso die Teilungsweichen zur Entwicklung des zweiten Hauptgleises aus eingleisiger Balm bilden, da sie der Fahrrichtung entgegengesetzt liegen, also Spitz weichen sind, unvermeidliche Gefahrpunkte. Die am Spaltungspunkt für zweigleisige Bahnen noch hinzukommenden Spaltungskreuzungen к, к (Fig. 1) durch das andere Hauptgleis bilden weitere Gefahrpunkte, deren einer sich vermeiden lässt, wenn man das eine Ueberholungsgleis zwischen die Hauptgleise legen und das Ab- und Ansetzen von Güterwagen aus demselben durch eine Ran-girmaschine mit Hilfe des Ausziehgleises vornehmen kann.

Diese Anordnung ist in Fig. 5

Fig. 3.

Fig. 4.

Personen-

Bahnhof

dargestellt. Dabei ist zugleich angedeutet, wie bei zweikantiger Benützung des Zwischen-

in Keilform.

■l-'

«

■У.

--

T Trennungswejche.

Л Anschlussweiche.

Jc₀ rrennungskreuzung.

До 0 о r&

i! ii

it

/d

% g¹

(nach...).

s s

O) 0 ■%*

T)

•~dJ

/!

lT

\t

— filter- ; U~ Bahnhof •

Fig. 6 a.

bahnsteigs dieser allein genügt und zugleich den Zugang von einer Strassenunterführung aus zweckmässig anzuordnen, auch die Dienst- und Warträume in den Unterbau zu verlegen gestattet. In anderen Fällen hat man (auch in Deutschland) zwei Aussen- (oder Gegen-) bahnsteige angeordnet, dann wohl mit schienenfreier Verbindung und kleiner Schutzhalle auf der dem Empfangsgebäude abgewandten Seite, wie dies in England die Regel bildet und auch in Frankreich häufig

vorkommt. — Die zeitweise beliebt gewesene Vermeidung der Spaltungsweichen mittelst Zurücksetzens der zu überholenden Güterzüge nach Ein- und Vorfahrt im Hauptgleise ist zwar möglich, führt aber zu so grossen Unzuträglichkeiten, dass man davon längst zurückgekommen ist. Dagegen müssen alle Gefahrpunkte durch Signale gedeckt und diese mit der Stellvorrichtung der Spitzweichen so in selbstthätige Verbindung gebracht werden, dass die Fahr-signale nur nach richtiger Einstellung und Verschluss der betreffenden Weichen gegeben werden können (s. Stellwerke).

"л

Fig. 7. Trennungsbahnhof mit Richtungsbetrieb (Grundzug).

2. Trennungsbahnhof in Keilform. (Fig. 6). Hier bildet bei zweigleisiger Ausgestaltung die Trennungsweiche (T) mit der Anschlussweiche (A) und der Trennungskreuzung (k₀) als notwendige Bestandteile zusammen den Trennungspunkt. Bei dem Keilbetrieb liegt dieser Punkt vor der Bahnsteiganlage; alle von a einlaufenden Züge müssen demnach die Trennungsweiche, und alle nach b einlaufenden auch die Trennungskreuzung vor dem Halten durchfahren. Beide bilden darnach beachtenswerte Gefahrpunkte, die durch Signalvorrichtungen zu sichern sind.

-T* Ш CO ju

P

2, 3

Hinsichtlich des Laufs der Züge und Zugteile für den Personenverkehr sind nun folgende Uebergangsbewegungen möglich: 1. Direkte Uebergänge («—?>, a—d, b—a, d—a) W und zwar a. ganzer Züge oder b. nur von Zug teilen, d. h. Zerlegen und Verbinden von Zügen oder Zugteilen. Sodann 2. Indirekte Uebergänge oder solche mit Kich-> ,, tungswechsel, d. h. in der Richtung b— d oder d—b. Für die direkten Uebergänge genügen die Trennungs- und Anschlussweiche (T und A) und zwar auch für die teilweise auszuführenden, nur ist dabei ein einmaliges Zurück- und -J Wiedervorgehen des betreffenden Zugteils erforderlich, was beim Zerlegen (von a nach b und d) durch eine Rangirmaschine geschehen muss, beim Verbinden (von b und d nach a) dagegen durch eine der Zugmaschinen geschehen kann, sobald die zweite durch Uebergang auf ein Nebengleis beseitigt ist. Für die indirekten Uebergänge (b—d und d—b) ist noch eine weitere Uebergangsverbindung U erforderlich und ausreichend. Diese indirekten Uebergänge werden jedoch nicht überall verlangt. Für den Fall regelmässigen Maschinenwechsels müssen dann die erforderlichen Nebenanlagen (Lokomotiv-I    schuppen mit Zubehör) vorhanden und zweckmässig

¹

Wenn sich zwischen der Maschine und den abzusetzenden Wagen noch andere Fahrzeuge befinden, so müssen diese während der Itangirbewegung hinter der Maschine bleiben, also die betreffenden Wege mitmachen. — Wenn statt der beiden Aufstellgleise nur ein einziges Nebengleis vorhanden ist, so ist dieselbe Itangirbewegung doch möglich, nur muss dann die Lokomotive die ganze Bewegung zweimal machen, dabei das erstemal die abzusetzenden Wagen (wie eine Yerlängerungsstange) hinter sich behalten und sie — erst nach Anfügen der abgehenden Wagen an den Zug — in das nun frei gewordene Nebengleis einsetzen.

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

\    durch Nebengleise an die Hauptgleise angeknüpft

. txf • \ ■ fu Д71

A ÏÏZ ïï. 7

У \    sein (alle solche Nebenanlagen sind in den Ab-

\ \    bildungen fortgelassen oder nur mit unterbrochenen

\ \    Linien angedeutet, um das systematische Gerippe

Д \ der Gleisanlagen deutlicher zu zeigen).

\ \    Die Anknüpfung der Ueberholungs- oder

\ \ Gütergleise, sowie des ganzen Güterverkehrs kann ^">4, \ nun jederseits mittelst Spaltungs- und Vereinigungs-weichen ganz wie bei der oben besprochenen Durch-\ г gangsform erfolgen. In dieser Art ist die Keilform \ \ namentlich für zwei getrennte Verwaltungen mit gesonderten Güterbahnhöfen geeignet. Zur gegenseitigen Uebergabe von Güterzügen müssen dann irgendwo — am besten zwischen beiden Bahnzweigen im Zwickel — besondere Uebergabegleise so angelegt werden, dass die dahin führenden und die Hauptgleise notwendigerweise kreuzenden Nebengleise jederseits nur von der Maschine der zugehörigen Verwaltung, nicht der fremden, befahren werden.

Bei gemeinsamer Verwaltung der abzweigenden Bahnen wird nur ein Güterhalmhof angelegt, welcher bei grösseren Bahnhöfen am besten seinen Platz im Zwickel zwischen den Bahnzweigen — womöglich an einer Verbindungsbahn — erhält (vergl. Fig. 6 a), jedoch auch sehr häufig einseitig neben den Hauptgleisen liegt (z. B. an der Seite von b). Dann müssen^, jedoch die nach der andern Seite (d) abgehenden 4 \ und von da kommenden Güterzüge entweder in den nach a gerichteten Hauptgleisen vor- und \ zurückgesetzt werden oder durch beide Haupt- g

gleise hindurchkreuzen, oder sie müssen

wenn die T

damit verbundene häufige Sperrung des Trennungs- ;

punktes vermieden werden soll

hofsende zwei Hauptgleise (von und nach b) kreuzen

(um diejenigen von und nach d zu erreichen).

diese Weise entstehen neue Gefahrpunkte, die nur ■

durch Ueberbrückungen und das dazu erforderliche ;

weite Ausholen der Nebengleise zu vermeiden sind, ;

wohl aber bei Anlage des Güter bahnhofs im Zwickel !

sich beschränket oder mit den ohnehin vorhandenen :

Spaltungskreuzungen verbinden lassen. Immerhin y

müssen beim Keilbetrieb (abgesehen von den unum- !

gänglichen Spaltungsweichen) mindestens mehrere ;

Hauptgleiskreuzungen (/t₀ ; k₂ ; /г₃) und die Trennungs- j

weiche (T) von Personenzügen vor dem Halten, also |д»

was sich ver- !§ » >

am

andern Balm- : *f\

/*!

-s

■4k

g-

* *xf

cO

Is

Ц

■cj

■5

am Einlauf durchfahren werden meiden lässt bei dem

U 11

iS

3. T r e n n u n g s b a h n h о f in I n s e 1 f о r m mit I Richtungsbetrieb (Fig. 7 u. 8). Sobald man die I \t Gleise gleicher Richtung auf je einer Seite des ! I Hauptbalmsteigs neben einander legt, ist es möglich, \

il

ft

den Trennungspunkt in seine drei Teile zu zerlegen, *> N die Trennungskreuzung (/t₀) somit von ЛУeichen zu befreien und hinter der Bahnsteiganlage durch eine Brücke zu ersetzen, also jeder Gefahr zu entkleiden, ebenso aber auch die Trennungsweiche (T) hinter den Halteplatz der Züge zu verlegen und dadurch ebenfalls gefahrlos zu machen, zugleich aber auch dadurch das Zerlegen der Züge (von a nach b und d) in der denkbar bequemsten Weise ohne jede Rückwärtsbewegung zu ermöglichen. Ebenso sehr kann das Verbinden zweier Züge oder Zugteile (von b und d nach a) durch Verlegung der ( Anschlussweiche (Æ) vor die Mitte des Hauptbahnsteigs er- ^ leichtert werden. Hiermit ist für den Personenverkehr jeder Gefahrpunkt beseitigt. Für die indirekten Uebergänge und den Güterverkehr können die Gleisverbindungen ebenso bleiben wie vorher. Fig. 8 lässt jedoch erkennen, dass in weiterer Ausbildung des Richtungsbetriebes auch für den Güterverkehr die Gefahrpunkte wesentlich beschränkt werden können. So ist bei der Gleisanlage Fig. 8 nur eine einzige Spaltungskreuzung (к) übergeblieben, welche von Personenzügen nur am Auslauf (also fast gefahrlos) durchlaufen wird. Hieraus geht hervor, dass der Richtungsbetrieb für Trennungsbahnhöfe sich weit bequemer und betriebssicherer gestalten lässt als der Keilbetrieb.

4. Kreuzungsbahnhof in Inselform mit Keilbetrieb (Fig. 10). Zunächst kann die Bahnhofsform Fig. 6 ohne weiteres dadurch zum Kreuzungsbahnhof umgestaltet werden, dass man (wie beispielsweise in Hameln) vor dem Trennungspunkte einen zweiten gleichen, aber entgegengesetzt gerichteten Trennungspunkt wiederholt (Fig. 9). Dadurch gibt man den Bahnen а—b und c—d ein gemeinsam zu benützendes Stück und ermöglicht so sämtliche

denkbaren Uebergänge in einfacher, jedoch wenig betriebssicherer Weise, indem das gemeinsame Bahnstück nichts anderes ist als eine in Weichen aufgelöste

tu

Г'..

сон

свн ■о я Ł3 s2

*а| S i

il

rri

rs

Fig. 10.

tu

B»

< <

O O 3 3

"ï g /V

"'Й

Fig. 9.

Bahnkreuzung, gleichzeitiger Ein- und Auslauf von Zügen nach beiden Bichtungen (a und c) also unbedingt ausgeschlossen werden muss. Will man der in Deutschland jetzt als Regel geltenden Anforderung entsprechen, den gleichzeitigen Einlauf gefahrlos machen, d. h. die Ueberkreuzung beider Bahnen durch eine Brücke hersteilen und die erforderlichen Ueber-gangsverbindungen im Bahnhof durch Nebengleise bilden, £ so ergibt sich die

_<2

г/j 'a*

»3 P §= ? 5 I

Ś 5.

in Fig. 10 schematisch und sehr verkürzt dargestellte Form der Gleisanlage (wobei zur Vermeidung zu grosser Längenaüisdehnung die Ueberbrüekung ganz nahe herangerückt ist).

ЧГ

? t

ï ® I ?

14

c <2.

3 Ф

*\

A Anschlussweiche nach a, f>, c, d.

У Vereinignngsweiche nach a, b, c, d.

crq

ф

L ß

pu cr

p-

Das gezeichnete Kreuz von Nebengleisen enthält sämtliche erforderlichen Trennungs- und Anschlussweichen, zum Teil mit den Kreuzungen zu einseitigen Kreuzungsweichen (s. d.) verbunden. Auch die indirekten Uebergänge (a—c, b—d und umgekehrt) sind durch die Anschlussweichen ermöglicht. Der Anschluss des Güterverkehrs kann ebenso wie bei dem Trennungs-Ą bahnhof in Keilform (Fig. 6) im Zwickel oder auch jederseits erfolgen. Hierbei ergeben sich im ganzen als notwendig vier Trennungskreuzungen (für den Personenverkehr) und vier Spaltungskreuzungen (für den Güterverkehr). Von diesen acht Hauptgleiskreuzungen müssen vier (Ją, k₂, k₇, k₆) von Personenzügen beim Einlauf durchfahren werden, bilden also mit den zwei ebenso zu durchfahrenden Trennungsweichen Ta und Tc und den vier Spaltungsweichen zusammen zehn Gefahrpunkte erster Klasse, während man die andern vier Hauptgleiskreuzungen (/%, k₄, k₅, kf) als solche zweiter Klasse und die beiden Trennungsweichen Tb und Td als ziemlich gefahrlos

IA

__    bezeichnen kann. Will man durch die für das

~—    Umsetzen von Güterzügen zwischen beiden

PU

Bahnhofseiten erforderlichen Verbindungs-nicht neue Hauptgleiskreuzungen (also neue Gefahrpunkte) schaffen oder die vorhandenen noch stärker belasten, so kann dies wie in Fig. 10 durch zwei sich auf der Bahnüberbrückung überkreuzende Ausziehgleise (Z) und deren Verbindungsgleis vermieden werden. Dieselben Ausziehgleise kann man dann zugleich \ zur Anknüpfung des Rangirbahnhofs be-* \ nützen, auf dem die Zerlegung und Neu-\ \ Ordnung der Güterzüge von und zu den verschiedenen Richtungen bewirkt wird. An diese Verbindung kann dann der Ortsgüterbahnhof an passender Stelle angeknüpft werden.

b.

(5)

Sb

■>

---z--.......

Personenzug.

Güterzug.

Spitzweiche.

Hauptgleiskreuzung.

Sd

5v ^ -W --X *

Jat -Д- - At

Ad

Personenzug.

Güterzug.

Spitzweiche gegen die Zugsrichtung.

Ab

«-

«r

Rampe

Aa

Sc

-----a'

?xr

Fig. 11. Kreuzungsbahnhof mit Richtungsbetrieb (2 Hauptgleiskreuzungen, beide am Auslauf). T Trennungsweichen von «, b, c, d. S Spaltungsweichen von a, b, e, d. A Anschlussweichen nach a, b, c, d. V Vereinigungsweichen n a c h a, b, c, d. Z, Z Ausziehgleise.

Ш/Ш/МША

Ą.....'Tv

b

a------

Post

l,

■ ‘ l I _ ¹ Ш/7Л

Л Ru.fr

'Ф-

/i

Rsngir- u.

Çüterbahn-

hof.

ч':-

-*r

Fig. 12. Kreuzungsbahnhof mit Richtungsbetrieb (ohne jede Hauptgleiskreuzung). U und E Kampe und Eilgut. M, M Gleise für Zugmaschinen. W, W Gleise für Personenwagen. Z Ausziehgleis. D Durchlaufgleis.

'Sa

Sc

Л"'

.C

T Trennungsweichen von a, b, c, d.

A Anschlussweichen nach a, b, c, d.

S Spaltungsweichen a, b, c, d.

V Yereinigungsweichen nach a, b, c, d.

von

Sa

5. Kreuzungsbahnhof in Inselform mit Richtungsbetrieb. Fig. 11 und 12 zeigen, wie es mit Anwendung des Richtungsbetriebs sehr wohl möglich ist, die zahlreichen Gefahrpunkte des Keilbetriebes auf einige wenige

beschränken. Die vier Spaltungsweichen bleiben selbstverständlich immer bestehen und müssen stets durch besondere Vorkehrungen (Blockstationen)

gesichert werden. Im —? übrigen sind aber bei Ü Fig. 11 nur noch die beiden A u s 1 a u fkreu-Щ zungen und k₂ in den Hauptgleisen übrig geblieben und aucli J diese nahezu gefahrlos, da sie nunmehr auch von Güterzügen nur am Auslauf durchfahren werden. Ferii ner sind sämtliche Trennungsweichen so gelegt, dass ,, sie erst nach dem Halten berührt werden. Zugleich kann ⁷'¹ : wiederum das Zerlegen und Verbinden von Zügen in denkbar einfachster Weise erfolgen. Zum Umsetzen von Güterzügen ist die zu Fig. 10 bereits beschriebene Verbindung auch hier mit Vorteil ausführbar; sie würde namentlich für den Einlauf der von b und d kommenden Güterzüge in den einseitig liegenden Güterbalmhof (mittelst Zurücksetzen und Wieder-vorziehen) dienen. — üebrigens könnte der Einlauf von d her auch durch die punktirte Verbindung (8) ohne Rücklauf erfolgen. -— Fig. 12 zeigt die weitere Ausbildung des

zu

ui

KT*

ШI

!i I

N®la c <t_ ®

Sog

ISs

O r -

p о ^

N* C *0

в а *

PO о

a.a.ÿ

SS S'

III -

Abfahrt

si

ШШГ

Vorortverkehr

g*

LJ

LA

pr

hamue

lilqut

:•

tj

s?

•4

ië:

. CD

Dmchkenstrasse-

»

łS:

g:

н:

P.,

Vorortverkehr

5¹

Nr

3:

Z Ausziebgleis.

zum Betriebsbahnhof

ft

li Rückziebweiche zum Herauszielien

Hauptbahn

mehr jede Haupt-/ Stools    ²-ПёД|    gleiskreuzung be-

|ö|I^i ³ g    |ä|| seitigtist. Ausser den

I S- ! $ IГ11 If 11N § I    vier Spaltungswei-

imîl'ïllirilllîî chon ist also jeder

Gefahrpunkt verschwunden. Gleichzeitig ist der direkte Einlauf aller Güterzüge in den Güter- und Rangirbahnhof gewonnen. Der Güterbahnhof kann (unter Benützung des Gefälles zum Rangiren) in Strassenhölie angelegt und durch eine (oder mehrere) Strassenunterführung zugänglich gemacht werden, während die Haupt-

I!

SS

JP

m

Vorortbahn

H Rückziehweiche.

gleise mit Zubehör hochliegend zu denken«,, sind. Auf solche \Veise kann für Kreuzungs- \\ und Knotenpunktbahnhöfe ein hoher Grad V*1 von Bequemlichkeit und Sicherheit des Be- ^ triebes erreicht werden, wie dies bis jetzt noch nicht geschehen ist

B. Endbalinhof für Personenverkehr in Form der Kopfstation (Fig. 13 u. 14). In Deutschland und Oesterreich werden die beiden Hauptgleise in der Regel an zwei Aussenbahnsteigen getrennt eingeführt und etwaige Lokalanschlüsse zwischen beiden an Zungenbahnsteigen erledigt. Dem Einfahrgleise wurde früher stets ein Maschinenrücklaufgleis an die Seite gelegt und beide wurden am Ende mit Drehscheiben, Schiebebühnen oder Weichen verbunden. Neuerdings hat man mehrfach auf den sofortigen Rücklauf der Lokomotiven verzichtet, demnach auch auf das Rücklaufgleis und die Endverbindung (so u. a. in Frankfurt a. M). Neben dem Ausfahrgleis pflegte ebenso ein Wagengleis zu liegen, gleichfalls mit Endverbindung zu jenem (Fig. 13) Statt dessen begnügt man sich neuerdings oft damit, auf dem Ausfahrgleise selbst an dessen Ende einige Personenwagen in Vorrat stehen zu lassen und davon je nach Bedarf dem Zuge anzuhängen, eigentliche Wagengleise aber nach aussen zu verlegen, um so den Hallenraum besser zur Abfertigung mehrerer Züge an Zungenbahnsteigen ausnützen zu können. Zum Zurückziehen der angekommenen Züge dient die mit der Rückziehweiclie (JR) angeknüpfte Weichenstrasse nebst Wagenaufstellungsgleisen (W, W), an welche ein Wagen-schuppen mit Schiebebühne angeknüpft zu sein Л pflegt. Die nach Reinigung, Heizung und /

•§£

i

i 's

tr>>i

■s

. hß

#bß я

Рч bß

der Kopfstation.

to

Fällt

■а-з \\ **•§ \ 4-g    *

ii

з-

-2-

r-

J:

/У

’S „л

I« I

£> 2 ф я -g

ф £ bß ce

>.B S *

а

§ёа|

1?11

\ W Uw Ш Ф

\:т

I

P-

U. 5. f.

lir

:

V : gl-slg

: fell : |.§8>’5 ! ill

• i-fc S ! -s s g. !

ty

Zusammenordnung für die Abfahrt bereit gemachten Züge werden dann durch die Einsetz weiche (JE) in das Abfahrtgleis eingesetzt, d. h. geschoben. Beides geschieht mit einer Rangirmaschine. widerspricht der Fahrrichtung, ist jedoch ungefährlich, weil unmittelbar am Beginn der Bewegung des ausfahrenden Zuges gelegen Weiter pflegen sich noch Anlagen für den Eilgutverkehr und mittelst eines Durchlaufgleises (D) solche für den Lokomotivdienst anzuschliessen. Die Vorortzüge pflegen auf demselben Gleise ein- und auszulaufen. Die Maschine

gedreht zu werden braucht — wird dann mit Hilfe des Maschinenrücklaufgleises (M) umgesetzt. Oder es tritt eine andere, vorher bereit gestellte Maschine hinter den Zug, während die erste abgehängt wird und bis nach Auslauf des Zuges stehen bleibt, um sich dann für den nächsten Zug bereitzustellen.

Die Einsetzweiche

meist Tendermaschine, die nicht

rf

g

p»

fS

Gepacksteiq

Ank. u. Ahf. der Schneite.

■s

</>

35

■<

DO

13

□ D(_

Ф

'bb

g- -> § >    %

⁵

3

■o

J?

■§

's

C|

Dann ist das Maschinenrücklaufgleis auch hiefür entbehrlich. Voraussetzung für diese, mit Wechselmaschinen sehr rasch zu bewirkende Umkehr der Züge ist, dass diese keines Schutzwagen« (s. d.) zwischen Lokomotive und Personenwagen bedürfen, oder dass sie an beiden Enden mit einem Schutzwagen versehen sind, etwa einem Gepäck- und einem Postwagen (obwohl deren Verwendung als Schutz wagen möglichst vermieden werden soll). Bei Stadt- und Vorortzügen pflegt die erste Bedingung erfüllt zu sein, da sie ohnehin mit massiger Geschwindigkeit fahren und — z. B. in Deutschland — erst bei Geschwindigkeiten über 45 km/Stde. die Einordnung eines Schutzwagens vorgeschrieben ist.

Bei englischen Kopfstationen findet man häufig (Fig. 14) die Gleise für den Vorortverkehr an den Aussenseiten, so dass die Kreuzung mit einem der Hauptgleise wegfällt und die Beförderung, wie eben beschrieben, mit Wechselmaschinen geschieht. Die Zungensteige werden dann lediglich für den Fernverkehr, und zwar, nach Ankunft und Abfahrt getrennt, jeder für zwei Gleise gleicher .Richtung benützt, so dass Begegnung der ankommenden und abfahrenden Reisenden daselbst vermieden und für beide Bewegungsrichtungen der Menschenstrom in gerader Richtung durch das Kopfgebäude hindurchgelenkt wird. Infolge solcher Teilung des Menschenstroms genügen in England zur Bewältigung eines grösseren Verkehrs weit schmalere Bahnsteige, als solche in Deutschland in neuerer Zeit üblich geworden sind. Für die Ankunft der Fernzüge wird ausserdem in sehr zweckmässiger Weise inmitten des Bahnsteigs eine Droschkenstrasse entlang geführt, welche unter den Gleisen hindurch von unten mit Rampe zur Schienenhöhe emporsteigt und in gerader Richtung durch das Kopfgebäude hindurchgeht. So findet der ankommende Reisende da, wo er aussteigt, sofort und unter Dach die Droschke, nimmt sein Handgepäck mit hinein, das in den Packwagen gegebene Gepäck an diesem Wagen hinzu und fährt ohne jeden unnötigen Aufenthalt und geschützt gegen Witterung aus dem Bahnhof. Dem gegenüber müssen die Ankommenden bei dem in Deutschland (z. B. in Berlin) üblichen Verfahren erst mit dem Handgepäck zur Gepäckausgabe gehen, dort die aufgegebenen Stücke durch einen Koflerträger in Empfang nehmen lassen und mit diesem meistens unter freiem Himmel diejenige Droschke aufsuchen, deren Kummermarke sie vorher erhalten haben, da die Droschken ihren Platz nicht verlassen dürfen, bevor sie besetzt sind und ein Vorfahren jeder einzelnen am Gebäude bei grossem Verkehr nicht möglich sein würde. Bei ungünstigem Wetter wird dieses Suchen unter einem Gewirr von Droschken zu einem grossen Uebelstande. So sehr in Deutschland neuerdings während der Fahrt für Bequemlichkeit der Reisenden gesorgt wird, so sehr liegt hier demnach die Sorge für die Weiterbeförderung nach Ankunft der Reisenden noch im argen. Sowohl den Droschken als namentlich auch den heute für den städtischen Verkehr so wichtigen Pferde- und andern Strassenbahnen müsste ein weit besserer Anschluss an die Ankunftsbahnsteige der Eisenbahnen, und zwar unter Dach, gewährt werden.

7. U ebergangsbahnhof in Form der Kopfstation (Fig. 15). Auch tür den Einlauf mehrerer (doppelgleisigen) Bahnen mit übergehenden Schnellzügen kann die Kopfform recht wohl Verwendung finden, wie bereits oben bemerkt wurde. Zur Erzielung einer zweckmässigen und betriebssicheren Gleisanordnung ist es hierbei wünschenswert, auf einer Seite die Fahrrichtung der beiden Gleise zu vertauschen und die hierzu erforderliche Ueberbrückung zugleich zu anderen Zwecken mit auszunützen. Eine solche Anordnung für zwei einmündende Bahnen mit thunlichsterBeschränkung der Gefahrpunkte und zugleich mit Trennung der Bahnsteige für Ankunft, Abfahrt und Uebergang, zeigt Fig. 15 in schematischer Darstellung der charakteristischen Verbindungen (unter starker Verzerrung in die Breite). Die Uebergangsziige verlassen unmittelbar vor dem Stillstände das sonst benützte Einlaufgleis durch die Uebergangsweiche U und erreichen nach Lösung der Lokomotive und Vorsetzen einer anderen am hintern Ende des Zuges (wobei Ausstattung des Zuges mit zwei Schutz wagen — Post-und Packwagen — vorausgesetzt ist) durch die Anschlussweiche A bereits das Ausfahrgleis für die Fortsetzung der Reise, bedürfen also nur sehr kurzen

Aufenthalts. Die ankommenden Endzüge benützen die äusseren Seitenbahnsteige und ermöglichen so ein rasches Abströmen der Reisenden. Die ab-g eh enden Endzüge v erkehren unter Vermeidung jedes Gegenstroms mittleren Zungensteig. Da nur die vier inneren Gleise der Warte- und Abfertigungsräume (die beiden äusseren nur für expedirtes Gepäck) bedürfen, so können diese in dem Mittelteil des Empfangsgebäudes zweckmässig angeordnet werden. Für die Abfertigung von Eilgut, Post u. a. kann man den Raum hinter der Halle zwischen den Hauptgleisen durch eine Strassenunterführung zugänglich machen und gut verwenden. Der Güterverkehr kann in einem der beiden zwischen den Hauptgleisen ausserhalb der Bahnüberbrückung entstehenden, entsprechend auszudehnenden Zwickelräume (ähnlich wie oben bei Fig. 12) sehr zweckmässig angelegt werden, indem diese Räume von allen vier Hauptgleisen ohne Spaltungskreuzung zugänglich sind und von der Stadt mittelst Unterführung leicht schienenfrei erreicht werden können. Alsdann ist auch hier eine verhältnismässig hohe Betriebssicherheit erreicht. Denn ausser den beiden Spaltungsweichen sind nur noch Gefahrpunkte zweiter Klasse vorhanden, da die Weichen U unmittelbar vor dem Halten, die Weichen E unmittelbar nach Beginn der Bewegung und die Kreuzungen k₃ und k₄, welche zum Zurückziehen der angekommenen Endzüge nötig sind, nur am Auslauf von Zügen und noch in der Nähe des Halteplatzes durchfahren werden. Will man auf die gesonderten Einlaufgleise für die ankommenden Endzüge verzichten, so würden die Weichen U und die Kreuzungen k₃ und k₄ ganz wegfallen. Nach ähnlichen Grundzügen ist der der Vollendung nahe Umbau des Bahnhofs Altona ausgeführt. — Die Anordnung besonderer Gepäcksteige zur Be- und Entladung der Züge mit dem Reisegepäck (auch Post u. a.) an ihrer Rückseite und damit die Entlastung der Personensteige von den Gepäckkarren (wie in Fig. 15 angedeutet) ist zuerst bei dem Neubau des Bahnhofs Hannover (1882) ausgeführt und seitdem in Deutschland sehr beliebt geworden, obwohl dadurch die Bahnhofshallen erheblich verbreitert, also auch sehr verteuert werden. Die Beförderung des Gepäcks zu den Gepäcksteigen erfolgt bei erhöhter Lage der Gleise in der Regel durch Aufzüge mit hydraulischem oder anderem mechanischen Betrieb. — Ueber die Anordnung der Güter-, Rohgut- und Rangir- und Werkstättenbahnhöfe s. die betr. Stichworte.

am

A. Goering.

s. B a h n -

Litteratur: Roll, Encyklopädie d. ges. Eisenbahnw., Bd. I, 1890, Art. „Bahnhöfe“. — Grüttefien, Vergleichender Ueberblick über die neueren Umgestaltungen der grösseren preuss. Bahnhöfe, Berlin 1888, (auch im Zentralbl. der Bauverwaltung 1888). — Kemmann, Verkehr Londons, Berlin 1892. — Troskę, Londoner Untergrundbahn, Berlin 1892. — Schwabe, Englisches Eisenbahnwesen, Berlin 1877. — Ferner in Zeitschriften, u. a. Zeitschr. des Hannoverschen Architekten- und Ingenieurvereins, 1886 Hannover, 1892 Bremen. — Zentralblatt der Bauverwaltung, 1882 Strassburg, 1884 Hildesheim, 1888 Düsseldorf, und Aufsatz von Grüttefien s. o. ; 1894 Dresden (verbundene Kopf- und Durchgangsstation mit verschiedener Höhenlage der Bahnsteige). — Zeitschrift für Bauwesen (auch Sonderabdrücke) : 1885 Berliner Stadtbahn; 1891 Frankfurt a. M., 1893 Halle, ebenda Wannseebahn, 1894 Düsseldorf. — Organ für Fortschritte des Eisenbahnwesens, 1885 Mainz, 1887 München und St. Lazare in Paris. Ueber die Gresamtanordnung der Bahnhöfe finden sich ausser der zuerst angeführten Stelle fast nur ältere, nicht mehr durchweg zeitgemässe Abhandlungen, so u. a. in Heusinger, Handb. der spez. Eisenbahntechnik, Bd. I, 4.' Auf!., 1877, Kapitel XIII; desgl. im Handbuch der Baukunde, Bd. III, Berlin 1879. Ebenso in Schmitt, Bahnhofanlagen, Bd. I, Leipzig 1873.

Bahnhofahschlusssignal (Bahnhofeinfahrtssignal), zustandssighale.

Bahnhofsgebäude, s. Bahnhofs hochbaute n.

nur

Bahnhofshallen, die Ueberdeckung der zum Ein- und Aussteigen der Reisenden dienenden Bahnsteige (daher auch Einsteigeliallen genannt); entweder als Ueberdachung eines oder mehrerer Bahnsteige mit einer- oder beiderseits offenen Langseiten (Bahnsteigdächer), die im ersten Falle sich an die Wand des Empfangsgebäudes anlehnen (auch an derselben befestigt sein können), im zweiten Falle selbständig auf mehreren Reihen (meist) eiserner Säulen ruhen, oder wirkliche Hallen mit zwei und bei Kopfstationen mit drei geschlossenen Seiten. Die Querseiten müssen für die Ein- und Ausfahrt der Züge offen bleiben; doch wird bei grosser Höhe und Weite wohl der obere Teil über der Durchfahrtshöhe der Züge durch eine Wand aus Eisen und Glas oder auf andere Weise geschlossen. Die Dachbildung selbst geschieht gegenwärtig allgemein

durch eiserne Tragrippen mit Deckung aus Wellblech (seltener Pappdach oder dergleichen) und stellenweise aus Glas, nämlich da, wo der Lichteinfall nicht verhindert werden soll. Bahnsteigdächer pflegen das nächste Gleis mittelst Auskragung noch so weit mit zu überdecken, dass die Reisenden beim Ein- und Aussteigen sicher gegen Regen geschützt sind. Beiderseits geschlossene Bahnhofshallen bedürfen reichlicher Abzugsöffnungen (Laternen) für Rauch und Dunst im oberen Teile des Daches und grosser Glasflächen, um nicht dunkel zu werden. Bei grossen Bahnhöfen (s. d.) gestalten sich die Bahnhofshallen zu gewaltigen Räumen. Die Ueberdeckung grosser AVeiten geschieht alsdann entweder in einer Oeffnung (einschiffig) oder mittelst einer oder mehrerer Stützenreihen in mehreren Schiffen. Einige Beispiele grösserer ein- und mehrschiffiger Hallen sind in der folgenden Tabelle angegeben.

Nr

Bezeichnung des Bahnhofs

Ort

Länge der Halle

der Halle

Zahl

der Schiffe

Grösste Einzel weiche

Zahl der überdeckten

Gleise

I: Bahn-II steige

j Strassen

oîot!£c»tc~o£o0^œOT*.wwb-©«>oo<i<»04*coic,-

Berlin

Staatsbahnhof .... Orleansbahnhof .    .    .

Nordbahnhof .... St. Lazare .....

St. Nazaire.....

Broad Street .... Great Eastern Terminus

Paddington.....

Kings Cross .... Fenchchurch ....

Victoria......

Charing Cross .    .    .

Cannonstreet ....

St. Paneras.....

Limestreet.....

Jersey City .....

Broadstreet, Penns. Bahn Phil. Beading Terminus

München Frankfurt a. M. Zürich Pest Paris

London

)!

Liverpool New-York Philadelphia

2 ю œ è о* Sî g g § 3 3 g g g g g g Ê £ g g g » to ю со

m_ ot 05    Vos    ъ

Ill

35,5

38

Г-1 гЧ г—I Tfl CO

нмюнюсосаюслслсам

гЧ ł-H г—I у—i

38

38,6

60,7

35,4

56,5

43,3

18

cc оэ ca> oa со

199

42

52,5

35,3

11

56

29

33

33

33,5

36,6

40

50

50

75

46,7

78

92

79

32

26

12

10

14

10

10

12

16

18

15

B. Durchgangsstationen.

27    Schlesischer Bahnhof . .

28    Friedrichstrasse ....

29    Alexanderplatz ....

30    Hauptbahnhof.....

Berlin

31

32

33

54,4 ! 145 34—3-164 I 34,5

207

1    54,4 6

1 34-37 4

34,5

i cm co

Hannover

Strassburg

Köln

Bremen

Mainz

Mailand

168

79

37

128    58

255 ! 92

79

29

65

89

59,3

140

59,3 40,5

Bemerkungen; ') Die Bahnsteige werden zum Teil als Gepäcksteige benützt. ²) Ausserdem zwei Gütergleise inmitten des Bahnhofs ohne Ueberdeckung. ³) Ausserdem drei Gepäcksteige. ⁴) Ausserdem vier Gepäcksteige; im mittleren Teil nur drei Personen- und zwei Gepäcksteige, davon der mittlere oder Hauptbahnsteig etwa 50 m breit.

Litteratur s. unter Bahnhöfe; ausserdem; Breymann, Allgem. Baukonstruktionslehre, , Teil 3, 5. Auf!., Leipzig 1890.    ‘    ¹    Goering.

Bahnliofshoclibauteil, alle auf Bahnhöfen vorkommenden Gebäude, zunächst diejenigen für Verkehrszwecke: Empfangs- und Nebengebäude Güterschuppen für Eracht- und Eilgut, auch für besondere Zwecke (Getreide, Petroleum etc.), Zollschuppen u. s. f., sodann diejenigen für den inneren Betriebs-

34

35

II

300 ' 42 233 ! 40,5

42

dienst : Lokomotivschuppen nebst Zubehör an Aufenthalts-, Bade- und anderen Räumen, Schuppen für Brennstoffe der Lokomotiven (Kohlen, Koks, Torf, Holz). Wasserstationen zur Versorgung der Lokomotiven und des ganzen Bahnhofs mit Wasser, Weichenwärterhäuser, Wägehäuschen, Stellwerksbuden (auch Weichen-türme genannt) u. s. f. Ferner gehören hierher: Werkstattgebäude, die bei grösserer Ausdehnung besondere Werkstättenbalmhöfe bilden; auch Magazine für Oberbauteile und für allerlei Verbrauchsstoffe; endlich besondere Verwaltungsgebäude. z. B. auf grösseren Rangir- und Werkstättenbahnhöfen, während die Verwaltungsgebäude für die Oberbehörden (Direktion, Betriebsamt u. dergl. m.) nicht hierher gehören, da sie nicht an einen Bahnhof gebunden sind. — Litteratur s. unter den einzelnen Artikeln, ausserdem: Schmitt, Bahnhöfe und Hochbauten, Leipzig 1882, Bd. 2.

Goering.

Goering.

Bahnhofsplan ist der Grundriss des gesamten Bahnhofs, in der Regel als Gleisplan im Massstabe 1:1000 (seltener 1:2000) gezeichnet, mit Angabe aller Gleisverbindungen, Bahnsteige, Gebäude, Ladestrassen, Zufahrtswege und auch mit Darstellung der nächsten Umgebung, sowie der Höhenverhältuisse. Daneben gibt es für grosse Bahnhöfe noch Uebersichtspläne in kleinerem Massstab (1:3000—1:5000) ohne Angabe der einzelnen Gleise, andererseits sogen. Weichenpläne im Massstabe 1 ■ 500 zum Abstecken für die Bauausführung in schwierigen Fällen. Vergl. auch Bahnhöfe.

Bahnhofstege, wenig gebräuchlicher Ausdruck für Fussgängerbrücken über Bahnhofsgleisen.

Bahnhofsvorplatz, der zur Vorfahrt und als Zugang dienende Platz vor dem Empfangsgebäude des Bahnhofs, für den gute Befestigung, Entwässerung, Beleuchtung erforderlich und Ausschmückung durch Gartenanlagen sehr erwünscht ist.

Goering.

Bahnhofs Vorstand, s. Eisenbahn Verwaltung.

Bahnhofszufahrten, die zu den einzelnen Bahnhofsteilen (Personen-. Güter-, Rohgutbahnhof u. s. f.) dienenden öffentlichen Zufuhrwege.

Goering.

Bahnhotels, bahnseitig angelegte und verpachtete oder bahnseitig unterhaltene. Gasthöfe, welche, namentlich in England, in den Empfangsgebäuden selbst, z. B. in den Quergebäuden der Kopfstationen sehr üblich sind. Unentbehrlich sind sie an den Endpunkten hochsteigender Bergbahnen, wo anderes Unterkommen fehlt.

Bahnkörper, der zur Aufnahme des Oberbaus (s. d.) dienende Unterbau (s. d.) im Auf- und Abtrage mit Böschungen, Bahngräben, etwaigen Böschungs-oder Stütz- und Futtermauern, Entwässerungsanlagen, ferner mit allen Bauwerken, etwaigen Tunnels und sonstigem Zubehör; s. auch Bahnprofil. Goering.

zweier

Bahnkreuzung (Bahndurchschneidung), die Ueberschneidung Bahnlinien, welche bei gleicher Schienenhöhe für je zwei sich schneidende Gleise eine volle Gleiskreuzung (s. d.) und somit einen Gefahrpunkt bildet, deshalb besser durch eine gegenseitige Ueberbrückung ersetzt wird, wozu ein Höhenunterschied beider Bahnen von mindestens 5¹/-₂ bis 6 m erforderlich ist. Goering.

Bahnkrone, die Höhe der Schienenunterkante einer Eisenbahn, deshalb auch wohl als Schwellenhöhe bezeichnet. Die Kronenbreite, d. h. die in der Kronenböhe zwischen den bis dahin verlängerten Bahnböschungen gemessene (wenn auch nicht ganz mit Bettungsmaterial ausgefüllte) Breite ist massgebend für die Gestaltung des Erdkörpers oder Unterhaus. Sie soll bei Hauptbahnen in Deutschland und Oesterreich für ein Gleis nicht unter 4 m, für zweigleisige Bahnen nicht unter 7,5 m betragen, sofern der Abstand der Gleismitte nicht das zulässige Kleinstmass von 3,5 m übersteigt (s. auch Bahnprofil). Goering

Goering.

Bahnkurve, Krümmung der Bahn, wird in der Regel als Stück eines Kreises ausgeführt, dessen Halbmesser dann (im umgekehrten Verhältnis) die Schärfe der Krümmung bestimmt. In Deutschland und Oesterreich sind für Hauptbahnen Halbmesser unter 180 m für Gleise, welche von ganzen Zügen durchfahren werden (also namentlich auf freier Bahn) nicht zulässig, jedoch schon solche unter 300 m nur ausnahmsweise anzuwenden. Für Nebenbahnen ohne Uebergang der Betriebsmittel an Hauptbahnen ist bei Vollspur (1,435 m) noch 100 m Halbmesser zulässig.

Rahnlänge, bezeichnet die namentlich auch für die Baukosten massgebende Länge der Bahnstrecke, welche sich im Besitze einer Eisenbahnverwaltung befindet. Aach den vom Vereine deutscher Eisenbalmverwaltungen angenommenen Grundsätzen wird die Bahnlänge bestimmt durch die Entfernung des Schwerpunktes der Anfangsstation von dem der Endstation, wobei die Mitte des Stationsgebäudes als Schwerpunkt angesehen wird. Liegt die Grenze auf der freien Strecke, so ist bis zu dieser zu rechnen, finge in der Weise, dass man z. B. bei Bahnen ohne direkten Anschluss als den Anfangs- bezw. Endpunkt der Bahnlänge den Anfangs- bezw. Endpunkt des Hauptgleises annimmt. Die auf den Stationen vorhandenen Nebengleise werden hierbei nicht in Betracht gezogen.

Man bestimmt auch wohl die Bahn-

Georg Meyer.

Litteratur: Roll, Encyklopädie d. ges. Eisenbahnw., Wien 1890, S. 262.

Rahn linie (В ah пахе), die Mittellinie der Bahn, s. Vorarbeiten.

Rahninagazin, Gebäude zur Vorrathaltung der für die Bahn und ihre Verwaltung erforderlichen Ersatz-und Verbrauchsmaterialien; s. auch Bahnhofshochbauten.    '

Bahnmeister, s. Eisenbahn Verwaltung.

Balmmeisterhäliser, Gebäude mit Dienstwohnung für einen oder mehrere Bahnmeister werden da erbaut., wo Mietwohnungen für solche Beamte nicht oder nur in zu grosser Entfernung von der Bahn zu beschaffen sind.

Rahnmeisterwageil, dienen dazu, einzelne Schienen oder Schwellen zum Ersatz für untauglich gewordene an Ort und Stelle zu bringen. Sie werden durch Arbeiter geschoben und müssen so leicht sein, dass sie durch die Arbeiter-rotte aus dem Gleise gehoben werden können, um den Zügen Platz zu machen. Sic werden als Plattformwagen ausgebildet oder mit abnehmbaren Seitenwänden versehen. Ihre Langträger werden unmittelbar mit den Axbüchsen verschraubt, erhalten also keine Federaufhängung. Die Wagen müssen mit einer einfachen Bremse versehen sein.

Fig. la und lb stellen einen Bahnmeisterwagen mit abnehmbaren Seitenwänden dar, wie solche bei der Eisenbahndirektion Hannover im Gebrauche

;°

CUD

!o

-£

da

if

7,

Ш1К

Fig. 1 a.

Fig. 1 b.

sind. Auf den beiden Langträgern aus JJ-förmigem Walzeisen von 100 mm Höhe ruhen drei 75 mm hohe U-förmige Querträger, zu deren Verbindung mit den Langträgern sechs Stück 5 mm starke Bleche dienen. Vier dieser Bleche sind durch Schrägstreben aus FlacheiseiT mit einander verbunden, um dem Untergestelle die nötige Absteifung zu geben. Der Fussboden besteht aus 35 mm starken Bohlen, welche der Länge nach angeordnet sind und unmittelbar auf den Querträgern ruhen. Die Stirn- und Seitenwände sind mit je zwei hölzernen Rungen versehen. Die Rungenbügel der Stirnwände werden an die Querträger genietet, während die Rungenbügel der Seitenwände mit Winkeleisen verbunden und mittelst dieser auf den Langträgern befestigt sind. Die gusseisernen Axbüchsen sind unmittelbar unter die Langträger geschraubt. Der Oberkasten enthält den Schmierbehälter und ist mit einem Weissmetalllager ausgegossen. Der Unterkasten enthält ein Schmierpolster, um das gebrauchte Oel von unten dem Zapfen wieder zuzuführen. Beide sind hinten mit einer Rinne zur

fähigkeit 2500 kg.

Aufnahme eines Filzrings für den Staubabschluss versehen und werden mittelst Flanschen durch zwei Schrauben zusammengehalten. Zum Anhalten des Wagens dient eine einfache Hebelbremse, deren Anordnung aus Fig. 1 a ersichtlich. Hie Länge des Wagens ist 2400 mm, seine Breite 1820 mm hei einer Höhe der Seitenwände von 300 mm. Das Eigengewicht beträgt 750 kg, seine Trag-

Albert Frank.

Bahmnittellinie (Bahnaxe), s. Vorarbeiten.

Baliimetz, die Gesamtheit der zu einer Verwaltung oder auch wohl zu einem Lande gehörigen Eisenbahnen, welche sich aus Haupt- und Nebenlinien (unter Umständen auch Kleinbahnen) zusammensetzen kann.

Goering.

Bahn planum, die Oberfläche des Unterhaus, auf welchem die Bettung des Oberbaus ruht, wird da, wo es über dem Gelände liegt, durch Aufschüttung oder Auftrag (Damm), seltener als Viadukt, da wo es tiefer als die Erdoberfläche liegt, durch Ausschachtung oder Abtrag (Einschnitt) und nötigenfalls durch Tunnel hergestellt und in der Hegel von der Mittellinie nach den Seiten dachförmig mit einer Neigung von l : 30 bis 1:25 nach den Böschungen hin abgewässert. Die mittlere Höhe des Planums liegt etwa 0,4 bis 0,5 m unter der Höhe der Schienenunterkante oder Bahnkrone und ist wichtig, weil von ihr die Berechnung und Ausführung der Erdarbeiten abhängt. Sie wird deshalb im Längenprofil der Bahn als „Gradiente“ oder Steigungslinie deutlich gezeichnet und mit Höhenzahlen (über Meer) beziffert. Die Breite des Planums, also der Dammkrone im Aufträge, der Einschnittsohle zwischen den Bahngräben im Abtrage soll bei eingleisigen Hauptbahnen mindestens 4 m betragen, s. Bahnkrone, Bahnprofil.

Bahnpolizei, hat die Aufgabe, die Befolgung der für die ordnungsmässige und sichere Durchführung des Betriebes sowohl für den Betrieb, als auch für den Bau erlassenen gesetzlichen Bestimmungen zu überwachen. Diese letzteren sind in Bezug auf den Betrieb in der Betriebsordnung für die Haupteisen-balmen Deutschlands, sowie in der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands enthalten. Für die Bauausführung sind die Normen für den Bau und die Ausrüstung der Haupteisenbahnen Deutschlands massgebend. Für Nebenbahnen gelten sowohl für die Bauausführung als auch für den Betrieb die in der Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Deutschlands enthaltenen Bestimmungen. Die mit der Betriebsbahnpolizei beauftragten Beamten sind im 5. Abschnitt der Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands näher angegeben.

Georg Meyer.

Litteratur, Röll, Encyklopädie d. ges. Eisenbahnw., Wien 1890, S. 265.

Balmprofil: 1. Querschnitt der Balm im Unter- und Oberbau, grundlegend für die Ermittlung der Bahnbreiten (also des Grunderwerbs) und der zu bewegenden Erdmassen, ferner der richtigen Bemessung und Ausarbeitung der Bauwerksentwürfe

(s. Fig. 1 und 2)>w(4K...

2. Umgrenzung des über der Bahn frei zu haltenden Baumes (Normalprofil des freien Raums,

8. Mg. 3), grand¹    ,    i I '    —- Fig. 3. Umgrenzung

legend für die Be-    dos freien Raumes für

messung aller den y    :    ₄. m^enek^Bahn,

Luftraum Uber und    F1*' ¹ "* * Bra8M,ii'!    -* "" **""*    »-!•

neben der Bahn emengenden Bauwerke und Oegenstaiiue als: ondAusfahrtgieiseder Weg- oder Bahnüberführungen, Tunnel, Wegeschranken, Brücken- ^ги^аТТйТпё geiänder, Gebäude, Bahn- und Ladesteige, Säulen und Dächer sonst\?£ti^ne ,ler über denselben, Wasserkrane u. s. f., ferner auch für die Fahr- a lonen'

Diese Umgrenzung des freien Baumes ist mit Berücksichtigung aller den Wagen und Lokomotiven vorkommenden Vorsprünge für deutsche und österreichische (auch viele andere) Bahnen in den technischen Vereinbarungen des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen für Vollspurbahnen genau fest-

*—г.о —-r—-2,0 —^

к-2,0-Д-2.0

..Balmkrone ... Jlanuro

zeuge.

an

Ti

gesetzt und zwar für Hauptgleise (A) und Bahnhofsnebengleise (B) etwas verschieden, weil auf Bahnhöfen die Ladesteige der Güterschuppen und die Laderampen eine Ausnahme verlangen und auch gestatten, indem dort keine Personenwagen verkehren. Die S. 737 in Fig. 3 angegebenen schrägen Linien treten bei Neubauten an die Stelle der beiden unteren Absätze. Auf der freien zweigleisigen Bahn darf der Abstand der beiden Gleismitten — abweichend von jener Umgrenzung — bis auf 3,5 m herabgehen; jedoch darf alsdann an der (dem andern Gleise zugewendeten) Seite des Zuges keine Wagenthür geöffnet, auch kein Gegenstand weit vorgestreckt werden. Auf Bahnhöfen darf diese Entfernung der Gleismitten nicht unter 4,5 m betragen.

Bahnräumer, dienen dazu, auf die Schienen geratene Gegenstände davon zu entfernen, damit sie nicht unter die Räder kommen und dadurch zu Entgleisungen oder doch zu heftigen Stössen Veranlassung geben können. Bahnräumer sind nach § 10 der Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892 an der i ; Stirnseite der Lokomotiven und an der Rückseite der Tender *'T und Tenderlokomotiven anzubringen. Sie werden am Rahmen ^7 j der Lokomotiven und Tender befestigt und zwar vor den i ;<рэ Vorderrädern der Lokomotiven und hinter den Hinterrädern :JJJ der Tender. Die Bahnräumer bestehen bisweilen aus einfachen Schmiedestücken von rechteckigem Querschnitte, welche in Fig. ia. Fig. i ь. dienstfähigem Zustande der Lokomotive bis auf 50 mm über Schienenoberkante herabreichen. Nach den Normen für den Bau und die Ausrüstung der Haupteisenbahnen Deutschlands, § 23, dürfen nämlich die durch die Radreifen gedeckten Teile der Eisenbahnfahrzeuge bis auf 50 mm über Schienenoberkante herabreichen, während die übrigen, dem Federspiele folgenden Teile der Lokomotive um 100 mm von der Schienenoberkante entfernt bleiben müssen. In der Regel werden die Bahnräumer mit Besenhaltern zur Aufnahme von

inneren

Goering

<a+:

Fig. 2 b.

/у Draht- oder Reiserbesen versehen (Fig. 1 a und 1 b) oder sie erhalten zur besseren Beseitigung von Schnee auch wohl schräg etwa unter 60° gegen die Baimaxe gestellte Schneeschaufeln (Fig 2 a und 2 b). Besenhalter und Schaufeln dürfen nach dem Vorstehenden, soweit sie nicht durch die Radreifen gedeckt sind, höchstens bis auf 100 mm über Schienenoberkante

Fig. 2 a.

herabreichen. Sie würden sonst infolge des Federspiels leicht mit den Bahnanlagen zusammenstossen, welche die Schienenoberkante um 50 mm überragen

dürfen. Auf den ameri-

kanischen Bahnen erhalten die Balmräumer eine eigenartige Ausbildung, um das auf den Schienen lagernde Vieh zur Seite zu schieben und nicht unter die Räder kommen zu lassen, was bei den dortigen uneingefriedig-ten Bahnen sonst leicht Vorkommen könnte. Man versieht die Lokomotiven vorn mit sog. Kuhfängern (Fig. 3 a und 3 b), die in folgender Weise gebildet werden. Ein im Winkel gebogenes wagrechtes Flacheisen und ein ebensolches senkrechtes Flacheisen bilden in Verbindung mit Winkeleisen ein an der Bufferplatte und dem Rahmen befestigtes Gestell zur Aufnahme von Stäben, um vor der Lokomotive zwei sowohl gegen die Bahnaxe, als auch gegen die Senkrechte geneigte Flächen zu schaffen, die dem obengenannten Zwecke gut entsprechen.

Litteratur: Bailroadgazette 1893, S. 280; Büte u. v. Borries, Die nordamerikanischen Eisenbahnen, Wiesbaden 1892, S. 35.    Aibert Frank.

Wm

'ф*

Fig. 3 a.

IÆÆ

Fig. 3 b.

Bahnstation, s. Bahnhöfe.

Bahnsteig (Perron), der zum Ein- und Aussteigen der Beisenden am Gleise entlang angelegte Platz, in der Begel gegen die Schienenlage etwas erhöht, dann mit Kantensteinen gesäumt, im übrigen mit Kies eingeebnet, auch mit Steinplatten, Asphalt oder anderen Mitteln befestigt und zur Abwässerung mit massigem Quergefälle versehen, bei grösseren Orten und auf Uebergangs-stationen zum Schutz gegen Witterung auf ganze Länge oder doch einen Teil derselben überdacht (s. Bahnhofshallen). Bei einfachen Zwischenbalmhöfen (s. Bahnhöfe) wird in der Begel ein Hauptbahnsteig am Empfangsgebäude entlang (und darüber hinaus) und ein Zwischenbahnsteig zwischen den beiden Hauptgleisen angelegt, so dass jeder Bahnsteig nur an einer Kante zum Besteigen der Züge benützt wird. Die Hauptgleise müssen dann (im Gebiet des deutschen Eisenbahnvereins) mindestens auf 6 m (besser 9 m) Abstand der Mittellinien aus einander gezogen werden und die Gebäude am vorderen Bahnsteig dürfen mit keinem Teile näher als 9 m an die nächste Gleismitte herantreten, damit überall mindestens 7,5 m Breite bis zur Bahnsteigkante überbleibt. In manchen Fällen wird der Zwdschensteig zweikantig für beide Hauptgleise benützt und dann auch Inselsteig genannt (Berliner Stadtbahn, manche Vorortstationen bei Berlin, Kölner Stadtbahn) ; er muss dann entsprechend breiter sein und wird am besten mit schienenfreiem Zugang (Personentunnel) versehen. Der vordere Bahnsteig kann dann wegfallen. — In anderen Fällen ist statt des Zwischensteigs ein Gegensteig angelegt, so dass die beiden Hauptgleise durch zwei Aussen steige eingefasst erscheinen, so namentlich in England. — Bei Trennungs-, Kreuzungs- und Knotenpunktbahnhöfen (s. Bahnhöfe) kommen wiederholte Zwischen- und Inselsteige vor, ausserdem auch Zungensteige (Zungenperron) zum Anschluss stumpfer Gleise. Wenn das Empfangsgebäude (oder ein die Warteräume enthaltender Hauptteil desselben, wie in Düsseldorf, Köln u. a. m.) auf einem der Bahnsteige steht, so wird dieser als Hauptbahnsteig bezeichnet und überragt die übrigen Bahnsteige erheblich an Breite. An den Giebelseiten des Gebäudes pflegen dann die stumpf endigenden Gleise an Zungensteigen eingeschnitten zu sein.

Früher, zu Anfang des Eisenbalmbaus, pflegte man allgemein die Bahnsteige in die Höhe des Wagenfussbodens (1,12 m über der Schienenkopfhöhe) zu legen und in England bildet das noch jetzt die Begel, wie es für das Aus- und Einsteigen am bequemsten ist. Dies setzt aber voraus, dass eine Ueberschreitung des vor dem Bahnsteig liegenden Gleises in Schienenhöhe durch das Publikum ausgeschlossen ist und für Beamte auf wenige bestimmte, mit Treppenstufen zu versehende Stellen beschränkt bleibt. In Deutschland, Oesterreich und den meisten anderen Ländern ist man jedoch bei Einführung der Zwischenbahnsteige zwischen den beiden Hauptgleisen mit regelmässiger Ueberschreitung des ersten oder auch mehrerer Hauptgleise durch das reisende Publikum allgemein zur tiefen Lage der Bahnsteige (210 mm bis höchstens 380 mm über der Schienenhöhe) übergegangen. Dadurch wird andererseits das Ein- und besonders das Aussteigen trotz der in zwei Höhen an den Wagen angebrachten Trittbretter — namentlich bei Kasse, Schnee oder Glatteis auf diesen — ausserordentlich erschwert, ja unter Umständen gefährdet. Zur Beseitigung dieses Uebelstandes und zur Beschleunigung des Aus- und Einsteigens hat man deshalb neuerdings in Deutschland an einigen Stellen, wo dies besonders wichtig, halbhohe Bahnsteige mit 760 mm Höhe über der Schienenhöhe eingeführt und damit sehr guten Erfolg erzielt, so auf den Bahnhöfen der Wannseebahn (B erlin-W arm see-P otsdam) in Bücksicht auf den dort sehr lebhaften Vorortverkehr. Dies ist jedoch nur da möglich, wo keine Schienenüberschreitung durch das Publikum vorkommt, also überall da, wo die Bahnsteige, entweder beide an der Aussenseite der Gleise liegend oder auch mit zweikantiger Benützung als Zwischen- (Insel)steige angeordnet, durch schienenfreie Zugänge betreten werden, wie dies in neuerer Zeit ohnehin vielfach durch Zugangstunnel oder Ueberbrückungen der Gleise bewirkt wird. Gleiche Bahnsteighöhe ist u. a. bei dem Bahnhofsumbau in Stettin vorgesehen und würde auch auf den Bahnhöfen der Berliner Stadtbahn

an vollhohen Bahnsteigen unbequem und nicht gefahrlos sein würde.

möglich sein. Hier hat man dagegen seinerzeit für den eigentlichen Stadtverkehr einen andern Weg eingeschlagen, nämlich die Wagen mit besonders tief liegenden Fussböden zu bauen. Dieses Mittel ist auch da erfolgreich, wo ausschliesslich eine bestimmte Wagenart zu verkehren hat, wie auf den beiden Stadtgleisen (nicht auf den Ferngleisen) der Berliner Stadtbahn.

Eine Wiedereinführung der vollen früheren Bahnsteighöhe (von 1,12 m über der Schienenhöhe) ist selbst bei schienenfreien Bahnsteigzugängen ausgeschlossen, weil an denselben — wenigstens im allgemeinen — allerlei verschiedene Wagenarten verkehren müssen, so namentlich die Durchgangswagen mit Ausgängen und Seitentreppen an den Kopfenden, bei denen das Ein-und Aussteigen

Die

Goering.

Höhe von 7Ü0 mm über den Schienen hat sich indessen bereits bestens bewährt und dürfte allen berechtigten Ansprüchen genügen, selbst bei grossem Massenverkehr. Litteratur s. unter Bahnhöfe.

vor-

Wo

Bahntelegraphen. Zur Uebermittlung dienstlicher Nachrichten zwischen den Bahnstationen unter einander und einzelnen wichtigeren Wärterposten sind dieselben mit Telegraphenapparaten ausgerüstet, die durch sog. Sprechleitungen unter einander verbunden sind und einen unbeschränkten telegraphischen Verkehr gestatten. Die technischen Vereinbarungen für Hauptbahnen [1] schreiben in dieser Hinsicht unter D. Signalwesen in § 173 vor: „Jede Eisenbahn muss zur Verständigung zwischen den Stationen mit elektrischen Fernschreibern versehen sein.“ Hierzu eignet sich am besten der Morseschreiber mit hörbarem Arbeitston. Die Grundzüge für Lokaleisenbahnen [2] verlangen in § 112 bei Fahrgeschwindigkeiten über 20 km in der Stunde wenigstens Einrichtungen, welche eine Verständigung zwischen den Stationen ermöglichen. Gewöhnlich werden in solchen Fällen ebenfalls Morseschreiber, weniger Telephone, verwendet. Die Ittr deutsche Bahnen gesetzlichen Bestimmungen der Betriebsordnung für Haupt-eiscnbabnen [3], bezw. der Bahnordnung für Nebenbahnen [4] schreiben in § 44 bezw. § 41 nahezu dieselben Einrichtungen vor mit der Massgabe, dass die Bahnordnung für Nebenbahnen direkt elektrische Schreibtelegraplien verlangt, wovon nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde abgewichen werden darf. — Die Telegraphenapparate sind heutzutage fast durchgehende Morseschreiber (vergl. Telegraph) mit hörbarem Arbeitston mit farbiger (dunkelblauer) Schrift und Ruhestromschaltung. Die Anzahl derselben auf der einzelnen Station und damit die Zahl der Sprechleitungen ist von dem zu bewältigenden telegraphischen \ erkehr abhängig. Gewöhnlich ist bei grösseren Bahnen eine Hauptlinie banden, welche die wichtigsten Stationen direkt unter einander und mit der Zentralstelle verbindet, ferner eine sog. Omnibuslinie, welche die genannten Stationen mit sämtlichen Zwischenstationen, Haltestellen und wichtigeren Wärterposten verbindet und vor allem dem Abmelden der Züge dient (s. Ab meid e-signale). In eine der weiteren Sprechlinien sind unter Umständen die Läutewerke eingeschaltet (s. Ausnützung d e r B a h n t e 1 e g r a p h e n 1 i n i e n). nicht auf andere Weise, z. B. durch die Läutewerke, Hilfssignale gegeben werden können, führen die Züge tragbare Telegraphenapparate mit, welche in eine der Sprechlinien eingeschaltet werden und eine Verständigung mit der nächsten Station ermöglichen. Durch § 44 der Betriebsordnung [3] sind derartige Einrichtungen für deutsche Bahnen vorgeschrieben. — Neben dem eigentlichen I Henstverkehr übernehmen die Bahntelegraphen nach Massgabe besonderer Best immungen auch die Uebermittlung von Privatdepeschen.

Köcliy.

Litteratur : [1] Technische Vereinbarungen für den Bau und die Betriebseinrichtungen der liaupteisenbahnen. Herausgegeben und verlegt von der geschäftsführenden Verwaltung des ereins Deutscher Eisenbahnen, Berlin 1889. — [2] Grundzüge für den Bau und die Betriebseinrichtungen der Lokaleisenbahnen, ebd. 1890. — [3] Betriebsordnung für die Haupteisenbahnen eutschlands vom 5. Juli 1892. — [4] Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892.

Bahntrace, Lage der Bahnlinie, s. Vorarbeiten.

Bahnüberführung, Ueberleitung einer Eisenbahn über eine andere Bahn, ii ми eine Strasse oder einen Kanal, einen Fluss u. s. f. und zwar mittelst l eberbrückung, so dass darunter der Verkehr unbehindert bleibt.

Bahnübersetzung, Balmüberschreitung durch Wege, s. Wegkreuzungen.

Bahnunterführung, Leitung einer Eisenbahn quer unter einer andern Bahn oder einem sonstigen Verkehrswege (Strasse, Kanal) hindurch, in der Kegel mittelst Unterbrückung, bei Flüssen oder Meeresarmen mittelst Tunnels. Bahnunterhaltungsdienst, s. Eisenbahnverwaltung.

Bahnverbände. Um bei dem Betriebe benachbarter Bahnen eine bessere Ausnützung der Betriebsmittel, eine Beschleunigung der Beförderung, eine grössere Bequemlichkeit des Reisens und Versendens zu erzielen und dadurch auch die Transportkosten zu ermässigen, haben die betreffenden Bahnen sich vereinigt und zu dem vorhin genannten Zwecke sogen. Bahnverbände gebildet. Auf Grund der von dem Verbände getroffenen Bestimmungen bezw. Vereinbarungen können Personen, Gepäck und Güter von und nach jeder Station der Verbandsbahnen expedirt werden, so dass also in den Verbandszügen die Passagiere und die Güter direkt ohne Umsteigen bezw. Umladen an ihren Bestimmungsort geschafft werden können. Die Notwendigkeit derartiger Einrichtungen im Eisenbahnbetriebe trat zuerst namentlich an denjenigen Stellen heran, an welchen der Verkehr durch eine grössere Zahl kleinerer Bahnverwaltungen vermittelt wurde. Der umfassendste dieser Verbände ist der im Jahre 1847 gegründete Verein deutscher Eisenbahnverwaltungen (s.Eisenbahnverwaltung,Verein deutscher), welcher nicht allein die Bahnen Deutschlands, sondern auch die österreichisch-ungarischen, sowie einige fremdländische Bahnen umfasst. Innerhalb dieses Vereins bildeten sich Gruppen von geringerer Ausdehnung, von denen als älteste der im Jahre 1848 gegründete norddeutsche Eisenbahnverband mit den Endpunkten Berlin, Harburg, Bremen, Köln zu erwähnen ist. Die neueste derartige, noch viel weiter sich ausdehnende Vereinigung ist durch das internationale Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr geschaffen. Dieses Uebereinkommen wurde am 30. Sept. 1892 in Bern ratifizirt und trat am 1. Jan. 1893 in Kraft. Dasselbe ist zunächst für jeden der beteiligten Staaten auf drei Jahre verbindlich und kann der Rücktritt von jedem Staate ein Jahr vor Ablauf dieser Zeit angezeigt werden. Das Geltungsgebiet dieses Uebereinkommens umfasst: Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Oesterreich-Ungarn, Russland und die Schweiz. Durch dieses Uebereinkommen werden die rechtlichen Verhältnisse der Sendungen von Gütern aller Art ausschliesslich Reisegepäck geordnet. Es gilt also für den Güterverkehr auf den Strecken der vorhin genannten Staaten nur ein Frachtbrief.

Litteratur : Roll, Encyklopädie des gesamten Eisenbahnwesens, Wien 1890. Georg Meyer.

Bahnwärter, s. Eisenbahnverwaltung.

Goering.

Bahnwärterhäuser, kleine Gebäude zur Unterkunft der Bahnwärter, und zwar entweder nur während der Dienststunden (abgesehen von den Strecken-begängen), dann als Wärterhäuser, Wärt erb u-d en bezeichnet; oder zugleich als Wohnung des W⁷ärters mit Familie dienend, dann als Wärterwohnhäuser. Solche werden da nötig, wo Mietwohnungen zu weit entfernt liegen würden. Die Wärterbuden enthalten in der Regel nur einen Raum, wohl mit Doppelthür oder Windfang, die Wärterwohnhäuser ausserdem eine Küche ein Wohnzimmer, ein bis zwei Schlafzimmer, etwas Boden- und Kellerraum, endlich im Anbau einen Abort und einen kleinen Stallraum.

Bahnwärterwachthaus(-Wachlokal), auch Warterliaus, Bahnwärter-bude oder einfach Bude genannt, im Gegensatz zum Wärter Wohnhaus der Raum, welcher nur zur Unterkunft des Wärters während der Dienststunden (abgesehen von den Streckenbegängen) dient; vergl. auch Bahnwärterhäuser.

Goering.

Litteratur: Röll, Encyklopädie des gesamt. Eisenbahnw., Wien. 1890, S. 281.

Bahnwagen, zunächst Bezeichnung für die regelmässigen Eisenbahnwagen jeder Art, sodann auch wohl gebraucht als (nicht ratsame, weil zweideutige) Abkürzung für Bahnmeisterwagen (s. d.).

Bahnwerkstätten, s. Werkstättenbahnhof.

Balmzug, s. Eisenbahnzug, Zug.

Bahnzustaildssignale heissen im allgemeinen alle Signale, durch welche der Lokomotivführer von dem Zustande der zu befahrenden Strecken oder Bahn-

1. Signale für die freie Strecke; 2. Signale für Bahnhöfe, Blockstationen und Bahnkreuzungen; 3. Weichensignale und Signale für bewegliche Brücken;

4. Signale am Wasserkran; 5. Vorsignale.

höfe, sowie auch von der Richtung der Fahrt durch das Strecken- und Stationspersonal unterrichtet wird. Die zur Verwendung kommenden Einrichtungen sind teils akustischer, teils optischer Art. Letztere müssen im allgemeinen für Tag und Nacht verschiedenartig sein. Die Dahnzustandssignale können eingeteilt werden in:

1. Signale für die freie Strecke. Die technischen Vorschriften des Vereins deutscher Eisenbahnverwaltungen empfehlen für Haupt- und Nebenbahnen, sofern für letztere Balmbewachung vorhanden ist, Einrichtungen zu treffen, dass auf freier Bahn folgende Sichtsignale gegeben werden können : a. Die Bahn ist fahrbar; b. der Zug soll langsam fahren; c. der Zug soll halten [1], § 176, [2], § 113. Die deutschen gesetzlichen Vorschriften fordern nur die beiden letzteren Signale, für welche auch die optische Form nicht direkt verlangt wird [3], § 41; [4], § 37. Ferner sollen Bahnstrecken, auf welchen zeitweise die zulässige Fahrgeschwindigkeit ermässigt werden muss, durch Signale gekennzeichnet, und unfahrbare Strecken, auch wenn Züge nicht erwartet werden, durch Signale abgeschlossen werden [3], § 1; [4J, § 5.

In Ergänzung dieser allgemeinen Bestimmungen schreibt die deutsche Signalverordnung [5] eine Reihe von Signalen vor, welche als Handsignale, Scheibensignale und Signale am Signalmast bezeichnet sind. Die Handsignale werden wie folgt gegeben:

»Signal Nro. 5, „Langsam“: Der Wärter hält bei Tag irgend einen Gegenstand gegen das Gleis, bei Nacht die grün geblendete Handlaterne dem Zuge entgegen.

»Signal Nro. 6, „Halt“: Der Wärter schwingt bei Tag einen beliebigen Gegenstand, bei Nacht die Handlaterne, die womöglich rot zu blenden ist, im Kreise.

An Stelle der Handsignale können folgende Scheibensignale gegeben werden:

Nro. 5a, „Langsam“: Die Enden der langsam zu befahrenden Strecke sind bei Tage durch runde Stockscheiben zu bezeichnen. Dem Zuge zugekehrt, erscheint die erste grün mit weissem Rande und dem Buchstaben A bezeichnet, die zweite weiss, mit E bezeichnet. Bei Nacht sind die Stockscheiben durch Stocklaternen zu ersetzen, von denen die erste grünes, die zweite weisses Licht zeigt.

Nro. 6a, „Halt“ : Vor der unfahrbaren Strecke wird bei Tage eine rechteckige Stockscheibe — rot mit weissem Rande, — bei Nacht eine rot geblendete Laterne aufgestellt.

Für die Signalgebung mit Signalmasten (s. d.) sind in der Signalordnung drei Formen desselben vorgesehen. Bei der Deckung einer Strecke eines einfachen Gleises wird der gewöhnliche Mast mit einem Flügel— bei Dunkelheit einer Laterne, -— zur Deckung von Strecken mit einer bezw. zwei Abzweigungen . dagegen Maste mit zwei bezw. drei Flügeln — bei Dunkelheit zwei bezw. drei Laternen verwendet, wenn in letzteren Fällen die Anwendung je eines einflügeligen Mastes für jedes Gleis nicht angängig erscheint. Die Signale, die mit diesen Masten gegeben werden, sind die folgenden:

a.    Am einflügeligen Mast:

Nro. 7, „Halt“: Bei Tage ist der Signalflügel wagrecht nach rechts gestellt, bei Nacht erscheint unter dein Flügel rotes Licht der Laterne.

Nro. 8, „Freie Fahrt“: Bei Tage zeigt der Flügel schräg- nach rechts oben (unter einem Winkel von 45°). Bei Nacht erscheint grünes Licht der Laterne.

b.    Am zwei- und dreiflügeligen Mast:

Nro. 9, „Halt“ für alle Gleise: Bei Tage oberster Flügel wagrecht, bei Nacht eine rote Laterne. Die übrigen Flügel befinden sich dann wie auch bei den folgenden Signalen in senkrechter Stellung und werden durch den Mast verdeckt.

Nro. 10, „Frei“ für das durchgehende Gleis : Oberster Flügel nach rechts oben gerichtet, bei Nacht eine grüne Laterne.

Nro. 11 und 12, „Frei“ für das eine oder andere abzweigende Gleis: Zwei bezw. drei Flügel nach rechts oben gex-ichtet, bei Nacht zwei bezw. drei grüne Laternen über einander.

Die Farbenänderung des Lichtes der Laternen erfolgt durch Blendscheiben von entsprechender Farbe, die durch denselben Mechanismus wie die Flügel bewegt werden (s. Signal mast). Laternen, welche nicht erscheinen sollen, werden dunkel geblendet. Die S.-O. bestimmt noch, dass die Laternen, welche dem Zuge entgegen rotes oder kein Licht zeigen, nach rückwärts volles weisses, grüne Laternen matt weisses (sog. Sternlicht) zeigen sollen.

2.    Signale für Bahnhöfe, Blockstationen und Bahnkreuzungen in gleicher Ebene. Für die deutschen Eisenbahnen gelten hinsichtlich dieser Signale folgende Bestimmungen:

„Die Bahnhöfe und Haltestellen sind durch Signale geschlossen zu halten und nur für die Einfahrt oder Durchfahrt der Züge zu öffnen“ [3], § 1.

„Bahnkreuzungen in Schienenhöhe ausserhalb der Bahnhöfe sind durch Signale, welche in gegenseitiger Abhängigkeit von einander stehen, nach jeder Dichtung zu sichern“ [3], § 3.

Die technischen Vereinbarungen schreiben zum Abschluss der Stationen, Blockstationen und Bahnkreuzungen der bezeichneten Art feststehende Signalmasten vor, mit welchen das Halt- und das Fahrsignal gegeben werden kann. Für grössere Bahnhöfe empfehlen sie Signale, die den Bahnbediensteten die Ein- und Ausfahrt der Züge, sowie die Wege der letzteren bekannt geben [1], § 177. Hiernach sind also die sog. Abschlusssignale (s. d.), mittelst deren den Zügen die Einfahrt gestattet oder verboten wird, vorgeschrieben, die Ausfahrtsignale (s. d.), sowie die Signale, welche den Weg, den die Züge auf dem Bahnhofe nehmen sollen, kennzeichnen, dagegen den Umständen angemessen gestattet bezw. erwünscht. Für alle diese Signale kommen die unter Nr. 7 bis 12 der Signale für die freie Strecke aufgeführten Signale und Einrichtungen zur Anwendung.

Die Signale der Blockstationen (s. d.) auf freier Strecke, welche man wohl auch den Signalen für die freie Strecke zurechnen kann, werden mit dem einflügeligen Maste gegeben mit der Massgabe, dass gewöhnlich die beiden Flügel für die entgegengesetzten Fahrtrichtungen an einem und demselben Mast angebracht werden.

Auf Stationen, auf welchen eine Verständigung zwischen den Stationsbeamten und dem Wärter am Abschlusssignal auf mündlichem, elektrischem oder ähnlichem Wege aus irgend welchen Gründen nicht möglich ist, wird die Verständigung durch den sog. Perrontelegraphen vermittelt. Derselbe besteht aus einem Signalmast mit je einem Flügel nebst Laternen für die verschiedenen Fahrtrichtungen. In der Ruhestellung hängen die Flügel vertikal herab. Soll ein zur Einfahrt zugelassener Zug halten, so erscheint der betreffende Flügel horizontal, bezw. zeigt die Laterne rotes Licht. Darf der Zug einfahren, so zeigt der Flügel unter 45° nach aufwärts und die Laterne zeigt grünes Licht.

3.    Weicliensignale und Signale für bewegliche Brücken. Die gesetzlichen Bestimmungen sind der Hauptsache nach folgende [3], (§ 3):

a.    Weichen ausserhalb der Bahnhöfe sind durch Signale zu decken,. ebenso diejenigen innerhalb der Bahnhöfe, welche von ein- oder durchfahrenden Personenzügen gegen die Spitze befahren werden. Das Fahrsignal soll erst erscheinen, wenn die betreffenden Weichen richtig gestellt sind, und letztere müssen in dieser Lage festgelegt sein, so lange das Fahrsignal steht.

b.    Alle übrigen in den Hauptgleisen liegenden Weichen sollen mit besonderen Signalen verbunden sein, welche ihre jeweilige Stellung kenntlich machen;

c.    Bewegliche Brücken sind nach beiden Dichtungen durch Signale abzu-schliessen, welche von der Verriegelung der Brücke derart abhängig sind, dass das Fahrsignal nur bei erfolgter Feststellung der Brücke erscheinen kann. Die Signale unter a. und c., welche sonach teils zu den Deckungssignalen (s. d.), teils zu den unter 2. behandelten Signalen, die den Weg der Züge auf Bahnhöfen angeben, zu rechnen sind, werden gewöhnlich mit dem oben besprochenen Signalmaste gegeben. Die unter b. bezeichneten Weichen erhalten dagegen Signaleinrichtungen, welche sowohl bei Tage wie bei Nacht durch ihre Form erkennen lassen, ob die Weiche auf das gerade Gleis oder auf das abzweigende gestellt ist [5], VI. Näheres über diese Signale s. unter Weichensignale.

4. Signale am Wasserkran.

so

zu

Da die Ausleger der Wasserkrane bei der Stellung senkrecht zu den benachbarten Gleisen die letzteren versperren, ist es notwendig, namentlich bei Nacht, die Stellung durch Signale kenntlich machen. Nach der deutschen Signalordnung ist zu dem Zweck der Ausleger am Ausguss mit einer Laterne zu versehen [5], V, welche die Drehung des

Nro. 15, „Der Ausleger lässt die Durchfahrt frei“: Bei Tage steht er parallel dem Gleise, bei Nacht zeigt die Laterne weisses Licht.

Auslegers mitmacht und auf diese Weise in den beiden Hauptstellungen des Auslegers einem das zu schützende Gleis befahrenden Zuge verschiedenfarbiges Licht zeigt. Hierdurch ergeben sich die Signale 15 und 16 der Signalordnung und zwar:

Nro. 16, „Der Ausleger sperrt die Durchfahrt“: Bei Tage steht er quer zum Gleis, bei Nacht zeigt die Laterne rotes Licht.

5. Vorsignale (Avertirungssignale). Die sog. Vorsignale dienen dazu, dem Lokomotivführer den Stand von Abschluss- oder Deckungssignalen schon in einer gewissen Entfernung vor dem Standorte dieser letzteren bekannt zu geben. Sie werden gewöhnlich in unübersichtlichem Gelände angeordnet, wo z. B. das Hauptsignal, um rechtzeitig sichtlich zu sein, zu weit von dem zu deckenden Orte aufgestellt werden müsste, so dass die Bedienung desselben von letzterem aus nicht mehr angehen würde. Auch in dem Falle, in welchem die Sichtbarkeit des Hauptsignals bei ungünstiger Witterung, Schneetreiben oder Nebel, beeinträchtigt wird, gibt das Vorsignal über die Stellung des ersteren Aufschluss, da der Zug bestim-mungsgemäss bei Haltstellung des Signals bei dem Vorsignal vorbei bis zum Hauptsignal vorrücken darf, so dass das Vorsignal aus unmittelbarer Nähe sichtbar wird. Das Vorsignal ist gewöhnlich so mit dem Hauptsignal, z. B. dem Signalmast, verbunden, dass die Stellung beider gleichzeitig geändert wird, unter Umständen jedoch auch in der Weise, dass das Eahrsignal am Vorsignal erst gegeben werden kann, wenn das Hauptsignal „Freie Fahrt“ zeigt, während das Haltsignal zuerst am Vorsignal und dann erst am Hauptsignal hergestellt werden muss.

Die Vorsignale der deutschen Signalordnung [5], IV, werden mit einer um eine Axe drehbaren runden Scheibe gegeben, mit welcher eine Laterne verbunden ist. Die Signale sind folgende:

Nro. 13: Das Hauptsignal zeigt „Halt“. Am Vorsignal erscheint bei Tage die volle Scheibe dem Zuge zugekehrt, bei Nacht zeigt die Laterne, dem Zuge zugekehrt, grünes, nach rückwärts weisses Licht.

Nro. 14: Das Hauptsignal zeigt „Freie Fahrt“. Am Vorsignal erscheint bei Tage die Scheibe wagrecht oder parallel zur Bahn, bei Nacht zeigt die Laterne dem Zuge entgegen weisses, nach rückwärts teilweise geblendetes weisses Licht (Sternlicht).

Soll bei starkem Nebel, welcher die Sichtbarkeit eines Signals beeinträchtigt, das nicht mit Vorsignal versehen ist, die Stellung des Signals auf „Halt“ einem Zuge rechtzeitig bekannt gegeben werden, so bedient man siph dazu der sogen. Knallkapseln (s. d.), welche in genügender Entfernung vor dem Signal auf den Schienen ausgelegt und durch den Druck der Bäder zum Explodiren gebracht werden. Dieselben werden auch auf der Strecke angewendet, wenn die Witterung die Sichtbarkeit der üblichen Streckensignale beeinträchtigt.

Litteratur: [1] Technische Vereinbarungen für den Bau und die Betriebseinrichtungen der Haupteisenbahnen, herausgegeben und verlegt von der geschäftsführenden Verwaltung des Vereins deutscher Eisenbahnen, Berlin 1889. — [2] Grundzüge für den Bau und die Betriebseinrichtungen der Lokaleisenbahnen, ebd. 1890.    —    [3] Betriebsordnung für die Haupt

Köcliy.

eisenbahnen Deutschlands, vom 5. Juli 1892. — [4] Bahnordnung für die Nebeneisenbahnen Deutschlands vom 5. Juli 1892. — Г51 Signalordnung für die Eisenbahnen Deutschlands, vom 5. Juli 1892.

Bahre, s. Tragbahre.

Baikalit, kristallinischer Salit, im Baikalsee vorkommend.

Baisalz, aus Meerwasser gewonnenes Kochsalz.

Bajonettfaser (Yuccafaser), s. Spinnfasern.

Bajonettmaschinen, s. Dampfmaschinen.

Bajonettverschluss. Soll mit einer Bohre ein cylindrischer Körper so verbunden werden, dass seine Lösung schnell erfolgen kann und trotzdem eine

>z C

|D

sichere Verbindung stattfindet, so geschieht dies häufig durch den sog. Bajonettverschluss, der seinen Namen daher hat, dass die Bajonette meistens auf diese Weise mit dem Gewehr verbunden werden. Das Wesen dieses Bajonettverschlusses ist aus der nebenstehenden Zeichnung zu erkennen. Die Bohre A, mit welcher der Cylinder В verbunden werden soll, trägt einen parallel zur Axe

gehenden Längsschlitz C, der an seinem Ende in einen ebenso breiten Querschlitz D übergeht. Der Cylinder В trägt nun einen kleinen Zapfen Z₁ die Bajonettwarze genannt, der in den Schlitz der Röhre genau passt. Dieser Zapfen kann entweder überall gleich stark sein und quadratischen bezw. cylindrischen Querschnitt zeigen, oder aber er kann oben eine kopfförmige Erweiterung tragen, die nicht nur eine bessere Führung, sondern auch einen sicheren Verschluss bewirkt. — Bajonettverschluss als Fensterbeschlag, s. EspagnolettenverSchluss. Hoch

Baken, bei Vermessungen, Stäbe zum Bezeichnen von Messpunkten; s. A b steck stäbe , F lucht stäbe, Signale.

Baken (Baaken), im Seewesen gerüstartige oder voll ausgeführte feste Land marken (Tagesmarken), aus Holz oder Eisen konstruirt, mit einer gegen den Hintergrund sich scharf abhebenden und in die Augen springenden,

i!

kM

—г—

w/mm/zif

Fig. 1. KugeFbake.

Fig. 2. Dreiecksbake.

Fig. 3. Leuchtbake.

Fig. 4. Winkbake.

meistens pyramidenartigen Gestalt, die an ihrer oberen Spitze entweder eine Kugel oder einen anderen leicht unterscheidbaren Körper tragen (vergl. Fig. 1 und 2). Die Baken dienen entweder zur Kennzeichnung des Fahrwassers oder zur Angabe von Untiefen im Meere und werden an Stromufern, Flussmündungen, auf Sandbänken, Klippen etc. aufgestellt. Die mit Laternen versehenen Baken heissen Leuchtbaken (s. Fig. 3).

Winkbaken nennt man solche bakenartige Bauwerke, die mit einer nach verschiedenen Seiten hin beweglichen Stange versehen sind, mittelst deren den ohne Lotsen einen Hafen ansegelnden Schiffen durch Neigen der an der Stange befestigten Flagge nach der einen oder andern Seite die zu nehmende Richtung angegeben wird (s. Fig. 4). Zu den Winkbaken gehören auch die Sturmsignalapparate der Seewarten, an denen charakteristisch gestaltete Körper aufgezogen werden. Den Baken gleich gerechnet werden auch die aus mehreren Pfählen zusammengesetzten Dalben (Duc d’Alben), mittelst denen z. B. die Fahrwasser der Trave und Warnow gekennzeichnet sind (s. Fig. 5). Treibbaken (Baken- oder Spierentonnen) sind hohle, wasserdicht verschlossene, schwimmende Körper aus Eisenblech oder Holz, durch welche eine eiserne oder hölzerne Stange hindurchgeht, deren oberes Ende mit einem hakenartigen Aufbau, Toppzeichen, versehen ist, und welche an geeigneten Stellen zur Kennzeichnung des Fahrwassers verankert werden. Zu diesen gehören auch die Heul-, Leucht- und Glockenbojen oder Glockentonnen (s. Seezeichen).

Litteratur : Die Schiffahrtszeichen an der deutschen Küste, herausgegeben vom Reichs-kanzleramt, Berlin 1878. — Otto Herbig, Einheitliche Betonnungssysteme, unter Benützung amtlichen Materials, Berlin 1888.

Baker’sches Gebläse, ein Kapselgebläse (s. d.), bei welchem auf einer oberen Trommel C (S. 746 Fig. 1) zwei Flügel A und В befestigt sind, welche die Luft von der einen Seite I zur andern Seite К des Gehäuses fördern und in ihrer

Fig. 5. Dnc d’Alben.

v. Henk.

unteren Stellung durch zwei in den unteren Trommeln E und F befindliche Furchen abgedichtet werden. Die obere Trommel wird durch eine ausserhalb des Gehäuses auf der Trommelwelle sitzende Riemenscheibe in Umdrehung versetzt, von welcher 'Welle durch das Zahnrad D die beiden halb so grossen Zahnräder G und H angetrieben werden. Die beiden unteren Trommeln sind sowohl gegen einander als auch gegen die obere Trommel und gegen das Gehäuse durch die Leisten L und M abgedichtet. Eine andere Ausführungsart dieses Gebläses ist in Eig. 2 11] dargestellt, bei welcher die Luft am Boden des Gehäuses einströmt, die Bewegung derselben aber genau dieselbe wie bei der vorerwähnten Konstruktion ist [4]. Die Baker’schen Gebläse werden von der Savile Street Foundry & Engineering Co., Lim., in Sheffield gebaut und haben eine Leistung von 6,4 bis 236 cbm in der Minute bei einer Umdrehungszahl der Haupttrommel welle von 200

4)

____.9

/xt

Ji /ГШ

V}-

«fe J

ik,

13

х..\ .Л

'TN

Fig. 9.

Fig. 1.

bezw. 100 Touren in der Minute, bei einem Kraftbedarf von 1,75 bis 23 ind. PS für einen Winddruck von 150 mm Wassersäule (11,5 mm Quecksilbersäule). Der volumetrische Wirkungsgrad d. h. das Verhältnis der Luftmenge zu dem in der gleichen Zeit von einem Flügel durchlaufenen Kaum schwankt zwischen 0,75 bei den kleineren und 0,83 bei den grössten Ausführungen. So sinnreich und wirkungsvoll die zur Abdichtung der Flügel gegen die beiden Seiten (Saug-und Druckseite) dienenden Vorrichtungen, die hohlen Trommeln in Fig. 2, und die mit Furchen versehenen Trommeln in Fig. 1 sind, so bringen gerade diese eigenartigen Konstruktionen einen Luftverlust hervor, welcher je nach der Geschwindigkeit des Gebläses und der Pressung, welche der Luft gegeben werden soll, verschieden ist. Sowohl die Furchen (Fig. 1), als auch die Höhlungen der Trommeln (Fig. 2) bringen von der Druckseite eine gewisse Luftmenge wieder auf die Saugseite zurück, wodurch der volumetrische Wirkungsgrad verkleinert wird [2]. Die Baker’schen Gebläse sollen nach Versuchen von Howe [4] weit mehr Betriebskraft als Zentrifugalregulatoren von gleicher Leistung erfordern. [3]

Am. Inst. Min. Eng. 1882.

Litteratur: [1] v. Iheriug', Gebläse, Berlin 1893, S. 257 u. f. — [2] v. Hauer, Hüttenwesensmaschinen, Leipzig 1876. — [3] Dass. Supplement. Leipzig 1887, S. 67. — [4] Transact.

v. Ihering.

Bakterien (Spaltpilze, Schizomy ce ten), zu der Klasse der Pilze gerechnete Organismen, von den sogen. Spaltalgen im wesentlichen nur durch das Fehlen des assimilirenden grünen Farbstoffes in den Zellen unterschieden. Das farblose Plasma ist stets von einer dünnen Membran umschlossen, Zellkerne konnten bis jetzt noch nicht mit Sicherheit nachgewiesen werden. — Die Bakterien sind in sehr zahlreichen Arten über die ganze Erde verbreitet. Sie gehören zu den kleinsten der bis jetzt bekannten Lebewesen; so beträgt z. B. der Durchmesser der kugeligen Zellen des auf gekochten Kartoffeln, Brot etc. auftretenden, durch die Abscheidung eines blutroten Pigments ausgezeichneten Micrococcus prodigiosus nur 0,0005 mm, die Länge der stäbchenförmigen Zellen

des Tuberkulosepilzes (Fig. 4, C) nur 0,0015—0,005 mm, so dass die Beobachtung derselben häutig erst durch besondere Färbungsmethoden [1], [2] ermöglicht wird. Berücksichtigt man noch, dass die Spaltpilze in Bezug auf ihre äussere Form sehr einfach gebaut sind, so erscheint es leicht begreiflich, warum die Unterscheidung der Arten zurzeit noch in vielen Fällen überaus schwierig, wenn nicht geradezu unmöglich ist. — Grosse Verdienste hat sich in dieser Beziehung R. Koch erworben, dem die Trennung der verschiedenen Bakterienkeime und Züchtung (Reinkultur) auf festem Nährboden gelang. —Viele Arten sind durch lo mehr oder minder energische, durch sogen. Geissein (Fig. 2, В)    |

(1

bewirkte Eigenbewegung ausgezeichnet. — In einfachster Form^4$ stellen die Bakterien kugelrunde Zellen (К о к к e n) dar. Formen mit kurzen, stabförmigen Zellen werden als Bacterium, län- « gere Stäbchen als B a c i 11 u s, einfache Zellfäden als L e p t o t h r ix,    \à

engschraubig gewundene Fäden als Spirillum, weitschraubige ^    !|

E:

Fäden als Vibrio und Schraubenfäden von erheblicherer Länge als Spirochaete bezeichnet. Häufig besitzen die Membranen grosse Quellungsfähigkeit, so dass die einzelnen Individuen in Gallerte eingebettet erscheinen; derartige Entwicklungszustände Ш bezeichnet man als Zoogloea (Fig. 3, B, C, D).

,c?§

°°hj

Vergr. 1000.

Ueber den "Wert der genannten Formen als Artcharaktere gehen die Meinungen schon seit langer Zeit weit aus einander. Jj Die Anhänger von Cohn und R. Koch halten jene Formen für konstant, also eine Systematik für möglich und berechtigt, Nä-geli, Billroth, Zopf und andere Forscher dagegen meinen, dass es sogen, pleomorphe Arten gibt, welche die Fähigkeit haben, sich jeweils den Verhältnissen, unter denen sie gerade leben, anzupassen, also mehrere der obigen Formen in ihrem Entwicklungsgänge durchlaufen und mit wechselnden Funktionen auftreten können. Nach der letzteren Anschauung könnten sonach unter geeigneten Bedingungen aus den harmlosen „typhus-ähnlichen“ Bazillen die gefährlichen Typhusbazillen, aus den toma.A toi ehL'vèr-Mikrokokken der Harnstoffgärung Cholerabazillen entstehen. Trotz XT^e^edert’^’Vtrgr". der grossen Bedeutung konnte bisher die Richtigkeit weder der кошпмшп^авд Sen einen noch'der andern Anschauung einwandsfrei bewiesen werden. Zeilen; vergr. îooo.cEnt-Die Vermehrung der Spaltpilze erfolgt in den meisten ^der^FadMscheide" Fällen auf vegetative Weise durch sehr ausgiebige Zweiteilung (Spaltung) der Individuen, die Erhaltung der Art durch sogen, ungeschlechtliche Dauer spor en. Nach der Bildungsweise der letzteren scheidet man die Bakterien in zwei Gruppen: 1. Bakterien mit Arthrosporen, bei denen sich das gesamte Individuum unter Verdickung der Zellhaut zur Spore ^ j umwandelt (Fig. 3,E); 2. Bakterien mit Endosporen, bei denen sich%SM F der plasmatische Zellinhalt zu- All » sammenzieht und innerhalb der Mfft \

Membran unter Abscheidung einer v|t| Ą neuen Haut zur Spore wird (Fig. 2, C).    j||! |

Die Bakterien finden sich in * ЕЩ f Staub, Luft, Wasser, Erde etc. -C ï Ihre Lebensdauer sowohl als auch ihre Lebenszähigkeit ist sehr verschieden. Im vegetativen Zustande werden sie im allgemeinen bei einer Fig. 2. Bacillus suhtiiis. л die Kahmhaut: vergr. fioo. в schwär-Temperatur von 600 getötet, das ™nde Stäbchen; Vergr. 1000. C Sporenbildung; Vergr. 800.

Optimum ihrer Entwicklung liegt zumeist bei 30°. Die Sporen sind ungleich widerstandsfähiger, sie ertragen in einzelnen Fällen Hitzegrade bis zu 130° und jeden Kältegrad.

J !    %

So einfach die Bakterien äusserlich gebaut sind, so ungemein mannigfaltig ist ihr Stoffwechsel, ihre Ernährungsweise. Da ihnen das Blattgrün (Chlorophyll) fehlt, so können sie nicht wie die chlorophyllführenden Pflanzen Kohlensäure und Wasser in organische Substanz umsetzen (assimiliren), sondern sie sind in Bezug auf ihre Ernährung auf organische Substanzen angewiesen. Eine merkwürdige Ausnahme hiervon machen die von S. Winogradsky in neuester Zeit entdeckten Organismen, welche die Nitrifikation des Erdbodens bewirken.

Iß f

„j j. Diese Lebewesen sind in Bezug auf ihre Ernäh-

c-

._ rung, wie es scheint, sogar ausschliesslich auf

o”⁰ /%

organische Verbindungen angewiesen; alle Kultur-versucjie mj|- c|en bekannten Nährsubstraten orga-Чо0/ I I nischer Natur sind bis jetzt fehlgeschlagen [3], [4].

✓ °°o

•b

— Man bezeichnet nun die Bakterien, welche auf I    lebenden Organismen Vorkommen, als Parasiten

I . (im engeren Sinne), dagegen als Saprophyten & (E'äulnisbewohner), wenn sie tote organische Sub-

Fig. 3. Leuconostoc mesentenoides. Miso- ,    ,    ⁷ тл • rr ,    i

lirte reife Sporen. В und C Bildung der StailZ zersetzen. Die ZersetZUngSei'SCheiniingen,

Sp?renb1!duengeaneTean rosen- welche die Spaltpilze hervoiTufen, nennt man Fei-kranzähniichen Faden der Zoogioea. mentwirkungeii und dementsprechend die Bakterien

auch wohl organisirte Fermente. Die Zersetzungsprozesse, meist Oxydationen, werden ganz allgemein als Gärungen (s. d.) bezeichnet, welche man früher für rein chemische Vorgänge hielt, bis Pasteur ihren wahren Charakter erkannte [5]. In Betreff der Wirkungsweise der Pakterien bestehen zurzeit zwei Theorien: die molekular-physikalische Nägeli’s, nach welcher sich die energischeren Bewegungen der Plasmamoleküle etc. der

jpÉII

Zerfall

Bakterien auf die kleinsten Teilchen des Substrates \    übertragen und letzteres dadurch zum

IV

r;

V© bringen; die rein chemische Theorie, nach welcher v 6 die Bakterien Stoffe abscheiden, die erst ihrerseits die Zersetzung des Substrates auf chemischem Wege bewirken. Solche Stoffe werden in der That in sehr zahlreichen Fällen abgeschieden; man bezeichnet sie als unorganisirte Fermente oder E n z у m e.

“te Ob

Zu den saprophytischen Bakterien gehören die Fig. 4. a sarcina ventricuii; Vergr. той. morphologisch höchst entwickelten * Formen, an

difups T^rcaiost^mt ÿoTonT'VeS’r.?500' deren SPitze die überall in verunreinigtem Wasser nspirochaetechoierae; Vergr.950. Æ’Strepto- an Steinen, Algen etc. in Gestalt von schleimigen c°<cns pyogenes, Vergr. 950. Ueberzügen vorkommende Cladothrix dichotoma (Fig. 1) steht. In Gesellschaft derselben treten stets zahlreiche andere sapro-phytische Formen auf (Spirillen, Kokken, Zoogloeen), welche von manchen Forschern als Entwicklungsformen der Cladothrix betrachtet werden. Bisher ist es indes noch nicht gelungen, durch kontinuirliche Beobachtung des Entwicklungsganges die Zusammengehörigkeit jener Formen unzweifelhaft festzustellen. — Zu den wichtigsten saprophytischen Wasserbakterien gehört ferner Crenothrix Kühniana, - der sogen. Brunnenfaden, welcher in seinen Fadenscheiden Eisenoxydhydrat aufspeichert. Letzteres findet sich schliesslich im Wasser als braune Flocken. Der Brunnenfaden tritt in Wasserleitungen und Brunnen zuweilen in grosser Menge auf und macht dann das Wasser un-geniessbar. — Der Heubazillus (Bacillus subtilis, Fig. 2) entwickelt sich in dem durch Abkochen von Heu gewonnenen Extrakt. Die Sporen ertragen das Abkochen des Abgusses und bilden schon nach wenigen Tagen auf der Oberfläche der Flüssigkeit eine Kahmhaut (Fig. 2, A). Nach Erschöpfung des Nährsubstrates von seiten des Spaltpilzes schreitet derselbe zur Endosporenbildung (Fig. 2, C). — Leuconostoc mesenterioides (Fig. 3) ist der Erreger der sogen. Schleimgärung des Rübenzuckersaftes. Der Pilz tritt in Form von grossen, froschlaichähnlichen Schleimklumpen auf. — Auf der Oxydation des Alkohol

zu Essigsäure (in Bier, Wein, Fruchtsäften) durch Bacterium aceti, der sogen. Essiggärung, beruht die Essigfabrikation, sind ganz besonders für die Landwirtschaft und ihre Nebenbetriebe von grosser Bedeutung [6], [7]. Die Wirkung des Kompostdüngers ist wahrscheinlich mehr vom Gehalt an spezifischen Bodenbakterien als von der Menge der Pfianzen-nährstoffe abhängig. Die Buttersäuregärung, d. h. die Umwandlung von Zucker in Buttersäure beim Keifen des Käses, des Sauerkohls, bewirkt Bacillus amylobacter [8]. Der Milchsäurebazillus ist die Ursache des Sauerwerdens der Milch, der Kompotte etc., indem er durch Spaltung des Milchzuckers Milchsäure und Kohlensäure erzeugt. Bacterium termo bewirkt die Fäulnis von Ei-weiss, Fleisch etc., eine Erscheinung, die in der Technik vielfache praktische Verwertung findet, z. B. in der Gerberei (vergl. Leder). Die Beziehungen der Bakterien speziell zu letzterem Gewerbe sind namentlich von Hänlein in neuester Zeit genauer untersucht und auch in gemeinverständlicher Weise dargestellt worden [9]. Die Physiologie der Gärungserscheinungen überhaupt wurde in jüngster Zeit am eingehendsten und vielseitigsten von Grimbert erforscht [13].

Die saprophytischen Bakterien

Eine grosse Zahl der parasitischen Bakterien sind harmlos und darum von untergeordnetem Interesse, so z. B. Sarcina ventriculi (Fig. 4, Ä) im Magen und Darm, die verschiedenen Mikrokokken, Leptothrix buccalis etc. in der Mundhöhle des Menschen. Sehr wichtig dagegen sind die sog. pathogenen parasitischen, bei Infektionskrankheiten auftretenden Bakterien. Es seien hier nur genannt: Spirocliaete Obermeieri (Fig. 4, B) im Blute bei Kückfalltyphuskranken, der Tuberkulosepilz (Bacillus Tuberculosis, Fig. 4, C), der sog. Kommabacillus der asiatischen Cholera (Spirochaete cholerae asiaticae, Fig. 4, D), Streptococcus pyogenes, (Fig. 4, E) und Staphylococcus aureus als Eitererreger, der Milzbrandbacillus (Bacillus Anthracis).

Es ist eine der wichtigsten Aufgaben der Bakterienforschung, wirksame Bekämpfungsmittel der pathogenen Bakterien aufzusuchen, vor allen Dingen Massregeln ausfindig zu machen, wie der Verbreitung und Wirkung am zweck-massigsten entgegengetreten werden kann. Am frühesten suchte man dieses Ziel auf sehr mannigfaltige Weise durch Vernichtung der Keime durch sogen. Desinfektion (s. d.) zu erreichen. Die Ergebnisse dieser Bestrebungen besitzen grosse Bedeutung für die Wohnungs- und Gewerbehygieine (s. d.), die Städte-und Strassenreinigung [10], das Wasserversorgungswesen [11] etc. Eine sehr übersichtliche Darstellung des bisher auf diesem Wege Erreichten findet sich in [12]. Allein im weiteren Verlauf der Forschung gelangte man immer mehr zu der Erkenntnis, dass eine absolute Desinfektion sich in den allermeisten Fällen praktisch entweder überhaupt nicht oder doch nur sehr schwer durchführen lässt. Pasteur, nach ihm Koch, Behring u. a. schlugen daher ein neues Verfahren ein, welches darin besteht, durch sog. Schutzimpfungen in ganz analoger Weise wie bei der Pockenimpfung Immunität zu erzielen. Pasteur behandelte in dieser Weise Hühnercholera, Milzbrand, Kauschbrand, Schweinerotlauf und Hundswut, Koch die Tuberkulose und seit neuester Zeit Behring die Diphtherie. Wenn sich auch zurzeit ein abschliessendes Urteil über die Ergebnisse dieser Impfungen noch nicht fällen lässt, so steht doch einstweilen so viel fest, dass sie dem ungeheuren Aufsehen, das ihr Bekanntwerden hervorrief, bisher in keiner Weise entsprochen haben. Angesichts der zahlreichen Misserfolge, zu welchen jene Schutzimpfungen führten, namentlich aber angesichts der neuesten Beobachtungen bei der asiatischen Cholera, zufolge welcher bei typischen Cholerafällen keine oder nur wenige Kommabazillen aufgefunden werden konnten und umgekehrt zahlreiche Cholerabazillen bei völlig gesunden Personen, mehren sich die Anhänger von v. Pettenkofers, der im Gegensatz zu Koch der sog. Disposition mindestens die gleiche Bedeutung wie den Bakterien für die Infektionskrankheiten beimisst. Das Wesen dieser Disposition ist uns aber noch völlig unbekannt.

Man sieht, dass hier die Forschung noch in den Anfangsstadien der Erkenntnis sich befindet, was heute als grosser Fortschritt gepriesen wird, wird morgen

als Irrtum erkannt. Im Hinblick hierauf erscheint es als dringendes Erfordernis, in der praktischen Verwertung der Ergebnisse der bakteriologischen Forschung, namentlich in hygieinischer, volkswirtschaftlicher und gesetzgeberischer Beziehung mit möglichster Vorsicht und Besonnenheit vorzugehen.

Fünfstück.

Litteratur: [1] Hüppe, Die Methoden der Bakterienforschung, 4 A ufl., Wiesbaden 1888.— [2] Zimmermann, Die botanische Mikrotechnik, Tübingen 1892. — [3J Winogradsky, Recherches sur les organismes de la nitrification, Annales de l’Institut Pasteur, 1891, S. 92 ff. — [4] Wort-mann, Ueber die neuesten Untersuchungen bezüglich der Nitrifikation und ihre physiologische Bedeutung, Landwirtschaftliche Jahrbücher, 1891, Bd. XX, S. 175 ff. — [5] Jörgensen, Die Mikroorganismen der Gärungschemie, 2. Auf!., Berlin 1890. — [6] Kramer, Die Bakteriologie in ihren Beziehungen zur Landwirtschaft, Wien 1890, Bd. I. — [7] Migula, Bakterienkunde für Landwirte, Berlin 1890. — [8] Adametz, Bakteriologische Untersuchungen übefr den Reifungsprozess der Käse, Landwirtschaftliche Jahrbücher, 1889, Bd. XVIII. — [9] Hänlein, Bakterienstudien im Gebiete der Gerberei, Deutsche Gerberzeitung, 1893, Nr. 62 u, 63. — [10] Marpmann, Die Untersuchung des Strassenstaubes auf Tuberkelbazillen, Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, 1894, Bd. XIV, S. 229—234. — [11] Reinsch, Die Bakteriologie im Dienste der Sandfiltrationstechnik, Zentralblatt für Bakteriologie und Parasitenkunde, 1894, Bd. XVI, S. 881—896. — [12] Behring, Bekämpfung der Infektionskrankheiten. Infektion und Desinfektion. Versuch einer systematischen Darstellung der Lehre von den Infektionsstoffen und Desinfektionsmitteln, Leipzig 1894. — [13] Grimbert, Fermentation anaérobie produite par le bacillus ortho-butylicus, Annales de l’Institut Pasteur, 1893, S. 353—403.

Bakulometrie, in der Geodäsie das Aiifnebmen mit Stab und Kette ohne Winkelmessinstrumente ; s. Vermessung.

Balaiicedock, s. Dock.

Balaiiceleiter, s. Mechanische Feuerleitern.

Balanceträger nennt man im Brückenbau mitunter solche Balkenträger, die über ihre Stützen hinaus verlängert sind, so dass das Gewicht der überhängenden Arme, welches noch künstlich vergrössert ist, der Belastung des mittleren Trägerteils entgegenwirkt und dieselbe gewissermassen ausbalancirt.

_________. . , . . .    -и. Die Enden der überhängenden Arme können

entweder frei schweben oder gelagert sein; in ""3%ï letzterem Falle hat man es alsdann mit einem kontinuirlichen Träger über drei Felder zu thun und kann durch Senkung der Endlager die Wirkung der Balancearme vergrössert werden. Balanceträger mit freischwebenden Enden entsprechen in statischer Hinsicht den kontinuirlichen Gelenkträgern (s. d.) und zwar einem Mittelfelde ohne Gelenk. Mit Rücksicht auf die praktische Anwendung beschränkt sich die Bezeichnung Balanceträger auf jene Anordnungen, wo die künstlich belasteten Balancearme gegenüber der freien Mittelöffnung nur verhältnismässig kurz und meist auch ganz in den Widerlagern verborgen, also von aussen nicht sichtbar sind (vergl. Fig.). Ein Beispiel für diese nur vereinzelt angewandte und auch nur in besonderen Fällen gerechtfertigte Anordnung ist die Stephaniebrücke über den Donaukanal in Wien. Meia».

Balancier (Schwinge), im Maschinenbau Vorrichtung zur Uebertragung der hin und her gehenden Bewegung einer Treibstange auf ein oder mehrere andere

Gestänge (Pumpen-, Kurbelstange). Die Angriffspunkte liegen meist zu i    beiden Seiten des Dreh-

:rJl    punktes und in einer

geraden Linie. Kleine '    Balanciers, z. B. die im

ffr

Untergestell von Lokomotiven (vergl. Balancier der Lokomotiven), bestehen aus einem starken mit parabolischen ^    Umrissformen ; grössere

werden aus Gusseisen oder :'i" nach Art von Trägern genietet hergestellt, sowohl ein- als =4*    zweischildig. Leichter als ein solcher auf Biegung bean-

j J    spruchter Hebel fällt ein aus Zug- und Druckstangen

zusammengesetzter aus. Eine mustergiltige Schwinge in gemischter Bauart zum Betrieb der Luftpumpe einer stehenden Maschine von Qebr. Sulzer in Winterthur (Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1894, Tafel II) zeigt die vorstehende Figur. Mehrfache eigenartige Beispiele bieten Fiedlers „Mitteilungen über eine Studienreise in Amerika“, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing. 1893. —- S. auch В а 1 a n c i e r m a s с li i n e n.    Lindner.

Insbesondere pflegt man unter Balancier eine Schraubenpresse zu verstehen, bei welcher die Schraube durch einen doppelarmigen Hebel umgedreht

alb

ilА?

в”

[îw.

ii i

il

|i

II

jaw

Ï3W#

____

iSi

£ •• -

HUE'

J?ig 1.

щШШШ

Fig. 2.

wird. Man bedient sieb solcher Schraubenpressen zu den verschiedensten Arbeiten der Metall-, Papier- und Lederindustrie, insbesondere zum Ausschneiden, Prägen, Drucken, Vergolden u. s. w. ; die gewöhnlichen Pressen zuin Kopiren der Briefe sind in derselben Art eingerichtet. In Fig. 1 (Balancier von Erdmann Kircheis zu Aue in Sachsen) stellt a den auf dem oberen vierkantigen Ende der Schraubenspindel Ъ befestigten Hebel vor, der an den*

Enden mit Schwungmassen versehen ist, um die Prägung durch eine Stosswirkung zu erzielen, wenn der Hebel a schnell herumgeworfen wird.

Die Schraube h ist mit mehrgängigem steilem Gewinde versehen, so dass sie nach Ausübung der Pressung sieli selbsttliätig wieder zurückdreht. Der den Stempel, die Matrize oder Druckplatte aufnehmende . Teil c ist durch Prismenführung oder Stangen d an der Drehung verhindert, welche der Schraubenspindel mitgeteilt wird, wobei die letztere sich durch die im Gestell bei e feste Mutter hindurchschiebt.

Für leichtere Arbeiten wird der Hebel auch einarmig nach Fig. 2 ausgeführt, während man zur Erzielung grösserer Drucke den Hebel durch ein wagrechtes Schwungrad ersetzt, Fig. 3 (Präge-und Vergolderpresse von W. F. Heim in Offenbach а. M.), das an den nach unten vorstehenden Handhaben / umgedreht wird. Grössere Prägwerke dieser Art werden durch Elementarkraft betrieben, indem man die Scliraubenspindel durch ein Wendegetriebe in erforderlicher Art rechts oder links umdreht (s. auch Prä g werk).

Ji

аШкхг-п». :■]! ■11

.-л

'1

'-"V

Fig. 3.

Herrmann•

um einen

Balancier der Lokomotiven ist ein doppelarmiger Hebel, welcher sich mit dem Rahmen fest verbundenen Bolzen dreht und mit seinen Enden

Die

die Federspannschrauben zweier benachbarten Tragfedern aufnimmt. Balanciers haben den Zweck, diese Tragfedern in eine gewisse Abhängigkeit von einander zu bringen, sie dadurch zu schonen und ausserdem die Lastverteilung tier Lokomotiven auf die verschiedenen Tragfedern von zufälliger Anspannung einzelner Tragfedern oder von den Unebenheiten der Balm unabhängig zu machen.

Sind nämlich die an den Enden einer Tragfeder aufgehängten Federgehänge oder Federspannschrauben unmittelbar mit dem Rahmen verbunden, so wird bei rascher Fahrt irgend eine Unebenheit der Balm eine gewisse Durchbiegung 1 kerbeiführen, während bei Verbindung zweier Tragfedern durch einen Balancier die zweite Feder in Mitleidenschaft gezogen wird, so dass bei der gleichen Unebenheit sich jede Feder nur um die Hälfte durchzubiegen braucht.

Ausserdem werden die von beiden Tragfedern aufzunehmenden Lasten stets in einem ganz bestimmten, durch die Länge der Hebelarme des Balanciers bedingten Verhältnis zu einander stehen müssen. Sind die Längen der Hebelarme /, und ln und die Zugkräfte in den Federspannschrauben k{ und k₂, so ist

Fig. 1 a.

är

i.

fr/

4-.-4Г

Fig 1 с-

-Æb-

ЧМг-¹

I—, lË^Ii

Fig. 1 b.

A i /| =h) l₂ und es ist der im Drelibolzen C, Fig. 1 a, auf den Rahmen ausgeübte Stützdruck Aj 4- k₂. Sind ferner die äusseren Federspannschrauben in A und В mit dem Rahmen verbunden, so sind die hier auftretenden Stützkräfte k{ bezw. k₂. Der Rahmen wird somit in drei Punkten AB und C gestützt und es ist die Resultirende der Stützdrücke R= 2 (k{ +A₂). Der Angriffspunkt dieser Resultirenden liegt in einem Abstande x von der Mitte des Balancierdrehbolzens, der sich ergibt, wenn man die Summe der Drehmomente, bezogen auf einen Punkt, z. B. den Punkt C, gleich 0 setzt. Es ist Rx = k^{a-\- Ц ) — &₂(« + Z₂), wenn« die Länge der Federn von Mitte bis Mitte Federspannschraube gerechnet bedeutet. Hieraus folgt :

(h — h) _ \h~\~h) 2

oder auch x

(h — k₂) а 2

Die Resultirende R der drei Rahmenstützdrucke ist somit ihrer Grösse und Lage nach bestimmt. Während auf diese Weise zwei Federn derselben Seite «lurch Längsbalancier mit einander verbunden sind, kann man auch zwei Federn derselben Axe durch Querbalancier mit einander verbinden (Fig. 2a und 2b). Hier ist der Balancier ein gleicharmiger Hebel und deshalb der Druck,auf den Drehzapfen D gleich der Belastung einer Tragfeder 2k.

1st der Rahmen in E und El mit den Federspannschrauben durch Bolzen verbunden, so erhält er hier je einen Stützdruck k. Die Resultirende der in D, E und Ex auftretenden Rahmenstützdrucke ist somit R^ — 4 k. Ihr An-grittspunkt liegt aber in der durch die Mitte der betreffenden Axe gehenden Senkrechten. Wenn daher bei einer dreiaxigen Lokomotive die vier Tragfedem zweier Axen paarweis durch Längsbalanciers und die Tragfedern der dritten Axe durch einen Querbalancier mit einander verbunden weiden, so lässt sich

die Stützung auf drei Resultirende zurückführen, die ihrer Lage nach bekannt sind und von denen jede auch der Grösse nach bestimmbar ist, sobald man die Schwerpunktslage, sowie das Gesamtgewicht der Lokomotive ermittelt hat Eine solche Lokomotive ruht somit gewissermassen auf drei Stützen, so dass in der Luhe ein ganz bestimmter den Unebenheiten der Bahn unabhängiger Federdruck gesichert wird und während der Fahrt die durch Unebenheiten verursachten Stösse sich nur zur Hälfte auf die

\on

D<>

Tk

4-n

nn

ДБ

einzelnen Tragfedern übertragen [1].

Fig. 2 b.

Fig. 2 a.

Die Balanciers werden    u

aus Schmiedeeisen oder Stahl hergestellt, erhalten im allgemeinen gleiche Dicke und werden nur zur Aufnahme der Drelibolzen und der Bolzen für die Federgehänge verstärkt. Die mittlere Ebene der Längsbalanciers geht durch die Mitte der Axschenkel, liegt deshalb J§ z. B. bei Lokomotiven mit ®

der Щ

Kähmen (Fig. 1 a bis 1 c). Der § Drehbolzen die-

Innenrahmen innerhalb

;© © о

ser Längsbalanciers erhält seine Stützung auf der einen Seite durch den Rahmen, auf der andern Seite durch ein Schmiedestück, welches den Balancier umfasst und mit dem Rahmen verschraubt wird. Dabei greift es zur Entlastung der Schrauben mit einer Leiste unter den Rahmen. Reben den Enden des Balanciers erhält der Rahmen Aussparungen, um den Gabeln der Federgehänge Platz zu machen. Die durch die Längsbalanciers zu verbindenden Tragfedern können beide oberhalb, beide unterhalb, oder auch die eine oberhalb, die andere unterhalb des Rahmens lie-

löTlöl

F-

±J

© © «Я

Fig. 3 a.

4 4- + 4-4-

o>

Fig. 3 b.

gen. — Die Aufhängung der Querbalanciers geschieht mittelst zweier den Drehbolzen aufnehmenden Blechplatten, welche oben und unten mit den Querverbindungen des Rahmens verschraubt sind (Fig. 2 a und 2 b). Die Anordnung solcher Querbalanciers setzt voraus, dass die damit verbundenen Tragfedern über oder unter dem Rahmen Platz haben. Ist das jedoch nicht der Fall, so kommt auch wohl folgende Konstruktion zur Anwendung (Fig. 3 a u. 3 b). Ein über dem Rahmen liegender Längsbalancier stützt sich mit seinen Enden aut die Axlager und trägt die in umgekehrter Stellung zwischen den Axen angeordnete Tragfeder, die mit ihrem Federbunde den Rahmen stützt. Bei dreiaxigen Lokomotiven werden auf diese Weise die beiden Hinteraxen verbunden, während die Уorderfedern, deren Anbringung über dem Rahmen in der Regel nichts im Wege steht, durch Querbalanciers mit einander verbunden werden. Die Lokomotive ruht hier gewissermassen auch auf drei Stützpunkten, von denen

Lueger, Lexikon der gesamten Technik.

Ihl

ЛГ:

Fig. 4.

ё-

лГ

der eine über der Mitte derVorderaxe zu denken ist, während die beiden anderen über den Mitten der beiden Hinterfedern liegen.

Diese Bauart ist aber bei Lokomotiven mit vorne liegenden Dampfcylindern nicht so gut als die zuerst beschriebene, weil die durch die wechselnden Kreuzkopfdrücke verursachten Drehungen der Lokomotive um ihre Längsaxe stärker ausfallen müssen, wenn der Querbalancier vorne, die Resultirende der vorderen Federdrücke daher in der mittleren Ebene der Lokomotive liegt. Um deshalb in solchen Fällen, wo seitliche Tragfedern weder über noch unter dem Ilahmen anzubringen sind, doch die Längsbalanciers vorne lassen zu können, hat man auch wohl Querbalanciers nebst Querfeder über der Hinteraxe angebracht. Hier stützt sich der Querbalancier unmittelbar auf die Lagerkasten, der Rahmen mittelst Federspannschrauben auf die durch den Balancier getragene Querfeder [2].

Die Längsbalanciers können oftmals sehr vorteilhaft durch je ein Paar durch Zugstange mit einander verbundene Winkelhebel ersetzt werden (Fig. 4), beispielsweise bei Lokomotiven mit Drehgestell, bei denen es darauf ankommt, die hinteren Tragfedern mit einander paarweise zu verbinden, ohne jedoch der Feuerkiste wegen Längsbalanciers anordnen zu können [2], S. 8 und 16.

Albert Frank.

Litteratur: [1] Glasers Annalen f. Gew. u. Bauw., 1879, S. 221 und S. 315. — [2] Organ f. Fortschr. d. Eisenbw., 10. Ergänzungsbd. I, S. 33.

Balanciergebläsemaschinen, Gebläsemaschinen (s. Gebläse) für Hochöfen (seltener für andere hüttenmännische Betriebe), bei welchen die Kraftübertragung von den stehenden Dampfmaschinen auf den Gebläse- oder Windcylinder durch einen Balancier oder doppelarmigen Hebel geschieht, dessen Drehaxe in zwei, in der Mitte zwischen beiden Cylindern auf einer Säule oder einem Mauerpfeiler befestigten Lagern gelagert ist.    von ihering.

Balancierhaue (schwebende, bewegliche Haue), eine Haue (s. d.), deren Anordnung die Verbindung des Mühleisens mit dem Läuferstein eines Mahlganges nicht durch ein einziges, mit beiden fest verbundenes Stück bewirkt, sondern welche diese Verbindung zu einer „balancirenden“ macht, indem der Läuferstein auf dem Mühl eisen schwebt. Der Winkel zwischen Mühleisen und Mahlfläche wird also lediglich durch die Schwerpunktslage und die Homogenität des Steinmaterials bestimmt, während die Bewegungsübertragung durch Teile (Treiber) stattfindet, welche jene freie Beweglichkeit nicht beeinträchtigen. Arndt. Balancier klappe, s. Balancierventil.

ßalanciermaschinen sind Dampfmaschinen mit vertikalstehenden Dampfcylindern, bei welchen die Uebertragung der Kolbenbewegung auf das Kurbeltriebwerk mittelst eines Balanciers erfolgt. Dieser Maschinentypus ist von Watt bei seiner ersten Kondensationsdampfmaschine angewendet worden, kam später für Betriebsmaschine allgemein in Aufnahme und ist heute noch ein wichtiger Repräsentant unserer oberirdischen Wasserhaltungsmaschinen (s. Was serbe bung). Erst in den letzten drei Jahrzehnten wurde bei den Betriebsmaschinen die Anwendung des Balanciers durch die horizontale und vereinfachte vertikale Aufstellung der Dampfmaschinen fast vollständig verdrängt. Fig. 1 zeigt die normale Anordnung einer Balancier-Betriebsdampfmaschine. Die vertikalen doppeltwirkenden Dampfcylinder und das Kurbellager sind auf dem Fundament befestigt, der Balancier oberhalb derselben auf einer zwischen beiden stehenden kräftigen gusseisernen Säule gelagert. Der Dampfkolben greift am einen, das Kurbeltriebwerk am andern Balancierende an. Kleinere Hebelarme des Balanciers sind für den Antrieb der vertikalen Luft- und Speisepumpen benützt. Zur Geradführung der verschiedenen Kolbenstangen dient fast allgemein das Watt’-sche Parallelogramm (s. Dampfmaschinen). Für die Dampfkolbenstange ist jedoch eine Kreuzkopfführung mit Linealen vorzuziehen.

Die Vorteile der Aufstellung liegen in der geringen Abnützung der Dampfcylinder, der Rollen und Stopfbüchsen und der daraus sich ergebenden leichten Dichthaltung dieser Teile; der Verschleiss des Kurbellagers erfolgt nur einseitig in vertikaler Richtung und vereinfacht dadurch dessen Konstruktion. Weitere Vorzüge bieten die bequeme Zugänglichkeit der der laufenden Ueber-

wachung und Bedienung unterworfenen Maschinenteile, wie Lager und Stopfbüchsen, sowie die verhältnismässig grosse Stabilität der ganzen Anordnung. Als Nachteile werden die grosse Baumbeanspruchung, weitläufige Fundirung und ungenügende Geschlossenheit der Konstruktion empfunden; letzterer Uebelstand namentlich dann, wenn wie in Fig. 1 Dampfcylinder,

ui

Kurbellager und Unterstützungs-säule des Balancierslagers unabhängig von einander mit dem Fundament verschraubt sind. Die komplizirte Kraftleitung vomDampf-kolben durch den Balancier und Kurbelmechanismus nach der Kur-belaxe und die dadurch bedingten Triebwerksmassen beschränken die Umdrehungszahl und führen mit letzterer zu verhältnismässig grossen [

\V

Vs.

у,

Fig. 1.

----( )-

Dimensionen der Maschine überhaupt. Die Anlagekosten werden ebenfalls beträchtlich und bedeutend grösser als die gleich starker liegender oder stehender Dampfmaschinen ohne Balancier. Die mustergiltige Durchbildung einer Balanciermaschine zeigt die durch die Weltausstellung in Philadelphia 1876 berühmt gewordene 2500-pfer-dige Zwillingsdampfmaschine von Corlins, welche, als Betriebsmaschine für die Pullmann - Werke bei Chicago bestimmt, heute noch letztere betreibt. Zwei Eincylindermaschinen (Fig. 2) mit getrennten Balanciers sind neben einander aufgestellt und arbeiten gemeinschaftlich auf die Schwungrad-axe mittelst zweier unter 90° versetzter Kurbeln. Das Schwungrad ist verzahnt und greift in ein unterhalb des Maschinenflurs gelagertes Getriebe ein.

Die eigenartig geformten Balanciers lagern auf je zwei Dreieckständern aus Gusseisen, welche ihrerseits auf gusseiserne Rah-men sich aufsetzen, die gleichzeitig zur Lagerung der Dampfcylinder

77&

hm

V.

und Kurbel- *-

Vs.

У,

rr-

lager dienen. rjrr^

N.

Ük

улуу/^у/Щf

Fig. 2.

Es wird hier-durch grosse Stabilität erreicht und die lockernde

Wirkung der inneren wechselnden Maschinenkräfte auf das Fundament und die Fundamentverschraubungen vermieden.

Ausgedehnte Anwendung haben die Balanciermaschinen bis heute auf den amerikanischen Raddampfern gefunden, so namentlich für die an den Küsten

des atlantischen Ozeans und auf den nordamerikanischen Strömen verkehrenden grossen Personendampfer [1]. Es wird für diese allgemein die Eincylindermaschine mit niederer Eintrittsdampfspannung (3 Atm.) und Kondensation selbst bis zu Leistungen von 3000 PS, vorgezogen. Der Balancier wird kurz bei grossem Ausschlagwinkel (70—75°), um kleine Maschinenkammern zu erhalten, ausgeführt. Der Maschinenhub beträgt 2,5—4,6 m und die minütliche Kolbengeschwindigkeit 150—200 m. Der Dampfverbrauch dieser mit Ventilsteuerung arbeitenden Balancierdampfmaschinen soll etwa 12,5 к p. PS» betragen.

Gutermuth.

Litteratur : [1] Zeitschr. des Vereins deutscher Ing. 1894, S. 1411.

Balancierpflug, s. Dampfpflug.

Balanciersägeii, s. Sägen und Sägemaschinen.

iy>

■4-

3 V ______J

Balancierventil oder Balancier klappe (vergl. nebenstehende Fig.), ein ähnlich der Drosselklappe konstruirtes Abschlussorgan, welches früher bei den durchbrochenen Scheibenkolben der Hubpumpen Anwendung gefunden hat. Die Schwingungsaxe der kreisförmigen Klappe liegt exzentrisch, so dass sie im geschlossenen Zustand, unter einem beliebigen Flüssigkeitsdruck stehend, nicht vollständig entlastet ist, sondern mit einem Ueber-druck auf ihre Sitzflächen gepresst wird, der proportional der Differenz der, durch die Axenteilung gebildeten ungleichen Klappenflächen sich ergibt.

Litteratur: Belidor, Architectura hydraulica, Deutsche Ausgabe, Augsburg 1740; franz. neue Aufl. von Navier, Paris 1819.    Gutermuth.

Balata (Gummi Balata, span. Chicle, Leche de popa, amerikan. Guttapercha), ein der Guttapercha nahe verwandter Körper, der (koagulirte) Milchsaft des in Guyana einheimischen Bully-tree oder Ster пар felbau mes (Sapota Muelleri Linden = Mimusops Balata Gaertn.), aus der Familie der Sapotaceen, sowie anderer Sapotaceen, z. B. Mimusops Elengi L., Achras Balata Alibi., A. dissecta Far st. Von den zwei Abarten des Bully-tree liefert die eine mit runden Früchten eine rötliche, die andere mit ovalen Früchten eine weisse (gerbstoffarme) Milch. Diese tropft aus Verletzungen der Binde, welche mit der Axt in einer schräg am Stamm herablaufenden Linie geschlagen werden, reichlichst heraus, wird in Holz- oder Metallgefässen aufgefangen und angeblich nur an der Luft zum Austrocknen gebracht. Bei der hierbei stattfindenden Koagulirung spielen wahrscheinlich dieselben Prozesse mit, welche nach Lucien Morisse [1] für Kautschuk und Guttapercha (s. d.) durch Mikroben hervorgerufen werden. Nach T. F. Hanausek [2] bildet rohe Balata schwammige, poröse Massen, die mit Holz- und Bindenstücken gemengt sind und eine weisse, rötlich-weisse, mitunter auch eine schwärzliche Farbe besitzen. Letztere rührt von metallenen Gefässen her, in welchen die Milch aufgesammelt wurde. Aus diesem Grunde sind Holzbehälter vorzuziehen. Zu uns kommt Balata in durchgekneteten und zu Platten ausgewalzten Stücken, die an Schnittflächen rötlichbraun, graurötlich oder schmutzig-fleischrot gefärbt sind. Balata lässt sich gut schneiden, ist biegsam und elastisch, lederartig, wird bei 49° plastisch, schmilzt bei 149°, wird durch Beiben elektrisch, zeigt zwischen den Nikols des Polarisationsmikroskops prismatische Farben und ist ein vorzüglicher Isolator für Wärme und Elektrizität. Geruch und physikalische Eigenschaften stimmen mit denen der Guttapercha überein; in der technischen Verwertbarkeit steht sie hinter der letzteren zurück. Die besten Lösungsmittel der Balata sind Gemische aus warmem Terpentinöl und Benzin oder Benzin und Schwefelkohlenstoff ; ätzende Alkalien und Salzsäure greifen Balata nicht an, wohl aber Salpetersäure und Schwefelsäure. Gleich den verwandten Kautschukkörpern verliert Balata durch Liegen an der Luft ihre Elastizität und wird brüchig; Vulkanisiren mit Schwefel erhöht ihre Brauchbarkeit und Haltbarkeit. Als Ersatz der Guttapercha dient Balata zu Treibriemen, Schuhsohlen und zu vorzüglichen Isolatoren für elektrische Apparate (Kabel). Ueber die chemische Zusammensetzung s. Guttapercha. Unter

P. 1<. Haitausek.

dem Namen Chicle, Chiclegummi, Sapo ta kommt eine Substanz in den Handel, die der Balata einigermassen ähnlich ist, und von einigen als das Extrakt der Monesiarinde (Chrysophyllum glycyphloeum Casar) angegeben wird, während ein mexikanisches Chicle oder mexikanischer Kautschuk von Prosopis glandulosa Tarr. herrühren soll. Ausführlichere Angaben s. in [2].

Litteratur: [1] Lumière électrique 1893, Bd. 47, S. 89, 139, 287, 337, 440, 489; vergl. audi Hob. Henriques iu Chem.-Ztg. 1893, Bd. 17, S. 1065. — [2] Moeller-Geissler, Realencyklopädie der gesamten Pharm., Wien 1887, Bd. II, S. 120. Daselbst auch ältere Litteratur und Angaben über Chicle.

Balbanen, bis 3 Zentner schwere, regelmässig geformte Steinsalzstücke, die von Wieliczka in den Handel kommen.

Baldachin, ursprünglich ein Prachthimmel für einen Altar, Thron, Bischofsstuhl, eine Kanzel, der aus einem kostbaren Stoff aus Baldak (Babylon) gefertigt wurde (daher der Name). Später wurden auch feste Altarüberbauten, im gotischen Stile die kleinen Schutzdächlein über Statuen, als Baldachine bezeichnet.

•von Schubert-Soldem.

Balgen, s. V. w. Bälge, s. Blasebälge.

Gö

vP

Fig. 1.

Balgengebläse (B alggebläse) wurden früher zur Beschaffung des Windes für die Feuer in Hüttenwerken angewendet, wo sie aber jetzt gänzlich verschwunden und durch andere, namentlich Cylindergebläse (s. Gebläse) und У entilatoren ersetzt sind ; nur in einfachen Schmiedewerkstätten finden die Balgengebläse noch Verwendung. Ein einfach wirkendes Balgengebläse dieser Art zeigt Fig. 1, worin der bewegliche Boden oder Kolben BC durch die 'IpüSS Daumen H einer Betriebswelle (beim Handbetrieb durch eine Schnur oder jщяш Kette mittelst des Hebels BST) und das Gewicht Q abwechselnd auf und nieder bewegt wird, so dass die äussere Luft beim p||

IT

if!

1 ШШ :

If]

Шё

I EJ

Mliii-

___е./Л

Niedergange von BC durch das Ventil V in den Raum zwischen AD und BC ein tritt, um beim Aufsteigen von BC durch das Ventil W xl in den Behälter ADE F gepresst zu werden, aus welchem sie durch die Düse L nach dem Feuer geführt wird. Die nachgiebige Leder- Q ś Umfassung zwischen В C. AD und EF gestattet dem Kolben das Auf- und Niedergehen und dem belasteten Deckel EF die zur Regulirung der Windpressung erforderliche Bewegung, so dass der Wind trotz der absetzenden Wirkung des Kolbens in einem ununterbrochenen Strome mit einer durch die Belastung G bestimmten Pressung aus der Düse austritt [1]. Um das Gebläse doppeltwirkend, d. h. so zu machen, dass der schwingende Boden sowohl beim Aufgange wie beim Niedergange Luft ansaugt und gleichzeitig auch forttreibt, lässt man den Kolben zwischen zwei festliegenden Böden schwingen und ermöglicht die Wirkung durch Anordnung von vier Ventilen, nämlich zwei Saug- und zwei Druckventilen.

Eine eigentümliche Anordnung eines solchen doppeltwirkenden Balgengebläses zeigt Fig. 2.

I тжтттт'т]

wmwwwms.

■HM i

Fig. 2.

Hier wird die kreisrunde Scheibe К mittelst des Handhebels PQ. einer Zugstange und des Hebels NO auf und nieder bewegt, so dass abwechselnd eine Verdichtung und Ver-

dimming der Luft sowohl in der Kammer A wie auch in dem diese Kammer umgebenden Raume des mittleren Cylinderteiles В В stattfindet. Zwei mit der atmosphärischen Luft in Verbindung stehende Säugventile V und V1 ermöglichen das Ansaugen der Luft bald nach A, bald nach B, aus welchen Räumen sie abwechselnd durch die Druckventile W und in den Windbehälter G gelangt, um von hier durch die Düse I in das Feuer zu treten. Die im Windbehälter CC nachgiebig angebrachte Scheibe D, die durch die Feder F niedergehalten wird, übt die regulirende Wirkung aus, der zufolge die Luft in ununterbrochenem Strome aus der Düse austritt [2]. Die durch Balgengebläse erreichbare Pressung des Windes ist wegen der Anwendung von Holz und Leder nur klein, die Luftverluste durch undichte Stellen sind erheblich und der Wirkungsgrad nur gering wegen des grossen schädlichen Raumes. Man hat diese Uebelstände früher dadurch zu vermeiden gesucht, dass man die Balgen unter Beseitigung des Leders ganz aus Holz bildete, heute finden diese hölzernen Balgen aber keine Anwendung mehr. — S. auch Blasebälge.

Litteratur: [1] Weisbach-Herrmann. Ing.- und Maschinenmechanik, Braunschweig 1880, Teil III, Bd. 2, S. 177. — [2] Bühlmann, Allg. Maschinen!, Braunschweig 1875, Bd. 7, S. 729.

Balgenkopf, Balgschwengel, s. Blasebälge.    Gust. Herrmann.

Baliniere, s. Bootsbau.

Balistrarium, Schiessscharte für Armbrustschützen, im Mittelalter gebräuchlich.

Frühling.

Balje. Das Aussentief (oder Aussensieltief) behält, sofern es nicht beständig eine grössere Wassermenge führt, nur auf der Strecke vom Siel bis zum Watt den Charakter eines geschlossenen Wasserlaufs. Sobald es das Watt erreicht, tritt infolge der Schlickablagerung — welche auch das eigentliche Aussentief in seiner Leistungsfähigkeit beeinträchtigt und durch wiederholte Räumungen beseitigt werden muss — eine Verästelung des Wasserlaufs ein. Die grösseren Verzweigungen werden Baljen, die kleineren Priele genannt. — Für neu anzulegende Siele ist es wichtig, eine solche Stelle auszuwählen, an welcher auf ein Offenhalten der Baljen durch die Strömungen im Watt zu rechnen ist. Ist die Baustelle durch andere Bedingungen festgelegt, so muss das Aussensiel durch eine längere Leitung einer geeigneten Balje zugeführt oder an ein anderes grösseres Aussentief angeschlossen werden.

Balje nennt man an Bord der Schiffe ein grösseres Holzgefäss von der Form einer halben Tonne, meist zur Aufnahme von Waschwasser, der Lotleine etc. bestimmt.

Balken (Balk en trag er) nennt man in der Ingenieurmechanik solche ebene Träger (s. d.), bei welchen durch beliebige Belastung nur vertikale Stützenreaktionen entstehen, im Gegensätze zu Bogen, bei welchen im gleichen Falle auch horizontale Stützenreaktionen auftreten. Der Wegfall horizontaler Drücke auf die Stützen (welchen die Stützenreaktionen entgegen wirken) ist günstig für die Stabilität der Stützen, und fällt besonders dann ins Gewicht, wenn man mit schmalen Pfeilern und Widerlagern auskommen muss, oder der Fundamentboden wenig Widerstand bietet. Mit Rücksicht hierauf wurden selbst dann mitunter Balkenträger angeordnet, wenn aus ästhetischen Gründen Bogenformen Verwendung fanden (Müllerstrassenunterführung in Berlin, Limathbrücke in Zürich u. s. w.). Man erhält z. B. stets Balkenträger, wenn nur bei einer Stütze horizontaler Bewegung des Trägers widerstanden wird (s. Auflager). Der Balken heisst ein einfacher Balken oder ein kontinuirlicher Balken, je nachdem er sich über eine Oeffnung oder über zwei und mehr durch Stützen getrennte Oeffnungen erstreckt. Wir setzen im folgenden nur vertikale Aktivkräfte (Lasten) voraus. Für die Berechnung stabförmiger Balken, welche nicht als Fachwerke gegliedert sind (s. Balkenfachwerke), sondern mit voller Wand hergestellt werden, kommen dann in erster Linie das Angriffsmoment Mx und die Vertikalkraft Vx in Betracht, während die horizontale Schnittkraft Дг — 0 ist (s. Angriffsmoment, Biegung, Blechträger).

Man fasse einen Stababschnitt zwischen zwei auf einander folgenden Stützpunkten ins Auge (Fig. 1 u. 2), welcher auch der ganze Stab sein kann (einfache

Balken). Der Horizontalabstand l der Stützpunkte (diese stets m der Stabaxe gedacht) heisst die Spannweite. Ein rechtwinkeliges Koordinatensystem mit horizontaler x-Axe und vertikaler y-Axe in der Trägerebene werde in fester Lage gegen die anfängliche (dem spannungslosen Zustande bei normaler Temperatur entsprechende) Gruppirung der Stabpunkte angenommen. Ursprung der Koordinaten in der Vertikalen durch einen Stützpunkt, die Querschnitte werden nach den anfänglichen Abscissen x ihrer Axpunkte bezeichnet, für den Querschnitt beim zweiten Stützpunkt ist x = l. Zwischen 0 und l mögen bei den Abscissen aif a₂, ... beliebige Lasten P₁, P₂,... angreifen, wobei die P und Differenzen der a auch unendlich klein sein können (stetig verteilte Lasten, s. Belastung der Träger). Die Mx, Vx wie alle Schnittkräfte werden im folgenden für die Fläche links des Querschnitts x ausgedrückt (vergl. Fig. 1 u. 2), für die Fläche rechts von x sind sie nummerisch gleich, aber entgegengesetzt gerichtet. Für x — 0 und l seien die Werte von Mx durch M, M‘, und diejenigen von Vx durch V, — V‘ bezeichnet. Die positiven Sichtungen von x, Mx, Vx, V, V sind in Fig. 1 und 2 angedeutet. Dann hat man:

1.

M — M+ SP (Z — «)] = 7₀, V‘= [ilf — M 4- Jpaj =

7=

г—I    rH

— 7%,

2. y

wonach :

r.ri .,-ü-LJ-—i

7+Г=2Р=7b - Гг,

3. V

Fig. 1.

das heisst: die Summe der Vertikalreaktionen V gegen einen Balken oder Balkenabschnitt ist gleich der Belastung desselben. Moment und Vertikalkraft in einem beliebigen Querschnitt x:

p,

Mx — M -f- Fas — SP (x — a)

О

- [ж+|Ра] + y    SP (I - a)J , 4.

SPa+ SP(l — a) 1.

⁰    X    -1

Normalkraft und Transversalkraft (Tangentialkraft, Querkraft, s. Angriffsmoment) daselbst:

Vx = F-SP

GU

— M—

5.

'ôjL'a,

VlVx

Fig. 2.

' -А

Nx — Vx sin <p,

Tx = Vx COS f,

also für den gewöhnlichen Fall horizontaler Balken mit cp= o:

Nx = o,

In 1—5 bezeichnen die Grenzen der Summen V diejenigen Querschnitte, zwischen welchen die in die Summen aufzunehmenden Lasten P auf den Träger kommen. Sind die Querschnitte vertikal (horizontale Balkenträger) oder von so kleiner Horizontalprojektion, dass man an Stelle der Schnitte# die Abscissenx ihrer Axpunkte setzen darf, so folgt aus 4. (vergl. Belastung der Träger):

d Mx

Tx = Vx.

6.

cl X

V-SP= Vx.

7.

Dies sei im folgenden vorausgesetzt.

Nach 5. ändert sich die Vertikalkraft Vx mit wachsendem x fortwährend in negativem Sinne, sie durchschreitet den Wert 0 an derjenigen Stelle

X

x — p, wo SP= V,

О

d. h. wo die Summe der von 0 nach l hin addirten Lasten den Wert V durchschreitet, und die Grenzwerte von Vx treten, als V und — V\ stets bei den Stützen ein. Das Moment Mx wächst nach 7. von x = 0 an in positivem Sinne, solange Vx positiv ist, es erreicht bei x = p sein positives Maximum Mp und ändert sich dann in negativem Sinne bis x= l, so dass die Grenzwerte von Mx stets als Mp und M oder M‘ eintreten. Die Stützenmomente M, M‘ pflegen entweder negativ (eingespannte Enden, Zwischenstützen kontinuirlicher Balken)

8.

oder gleich 0 zu sein (frei drehbare Enden). Trägt man bei jeder Abscisse x die entsprechenden Werte von Mx, Vx als Ordinaten an, so entstehen Kurven der Momente und Vertikalkräfte (Fig. 3). Nach 7. ist an jeder Stelle x die ^    Tangente des Neigungswinkels der Momenten-

A' kurve gleich der Vertikalkraft. Zwischen je \ zwei auf einander folgenden P bildet die Kurve tV' der Vx eine horizontale Gerade, die Kurve der ilfx im allgemeinen eine geneigte Gerade. Ist die Belastung auf einer Strecke stetig verteilt, so werden daselbst jene Geraden unendlich klein ; bei gleichmässig verteilten Lasten beispielsweise wird die Kurve der Yx eine geneigte Gerade, die Kurve der Mx eine Parabel (Eig. 4). Für den gewöhnlichen einfachen Balken mit frei drehbaren Enden fallen die Kurven-punkte M, M‘ mit den Punkten 0, l der Abscissenaxe zusammen.

In obigen Gleichungen hängen die Ausdrücke der Stützenmomente M, M, von der Anordnung des Balkens ab. Soweit dieselben nicht 0 sind, setzen whim folgenden die Stabaxe so wenig von einer Horizontalen abweichend voraus, dass tg <p gegen 1 vernachlässigt werden kann, unter <p den Winkel der Stabaxe mit der horizontalen x-Axe verstanden (horizontale В alken, über allgemeinere Fälle s. [2] А 51, 54), und zwar auch nach der Deformation. Für einen einfachen Balken mit beiderseits frei drehbaren Enden (Fig. 5) hat

M = 0,

und damit nach 1., 2. die Stützenreaktionen:

1 ¹

V— y 2P (l — a),

L о

_o_

Kurve

fix_a».

der Vx

ll

1Г

V-'

Fig. 3.

man:

M= 0,

9.

A'

!-V

X=/H

vx

1 ¹

T2Pa,

i О

sowie nach 4., 5. das Moment und die Vertikalkraft in einem beliebigen Querschnitte x:

Vx— 2 P (x — a)

О

/у» ОС    /VI I

- 2 Pa + -f 2P (I - a),

O    I' X

Mx =

10.

u.

Fig. 4

Vx = V- 2 P

Fig. 5.

V’

-iJC'

1 a-    1 l

= — -f 2Pa -j- A 2P(l — a).

i О    t д*

Für den einfachen Balken mit einem festgespannten und einem frei schwebenden Ende (Fig. 6) sind

M~ — 2 P a,

О

M = 0,

12.

13.

Fig. 6.

V = 2 P. 0

V' = 0,

14.

Mx — — 2P (a — x),

Vx = 2 P.

15.

./•

(Näheres über eingespannte Enden s. Ein-Ш Spannung). —- Für den beiderseits fest-gespannten einfachen Balken hat man in _    dem (gewöhnlich angenommenen) Falle, dass

<lie Einspannung im spannungslosen Zustande mit horizontaler oder doch gerader Axe erfolgt (Fig. 7):

M=

Fig. 7.

--j- 2 P a (l — ap,

Andernfalls sind den rechten Seiten dieser Gleichungen noch beizufügen:

worin h der Elastizitätsmodul, I das Trägheitsmoment, c‘ der Wert von y für x l und ß, ß‘ die Tangenten der Einspannungswinkel, d. h. die Werte von

, bezw.

To

2Paz (l — a).

16.

für X— 0 und l bedeuten (s. Elastische Linie). Für den einfachen Balken

mit einem festgespannten und einem frei drehbaren Ende sind bei Einspannung und Lagerung mit gerader Axe (Fig. 8)

M= -~2Pa(l-a)(ßl-a),

Im allgemeineren Falle ist dem Ausdrucke von M noch beizufügen:

Für einen kontinuirlichen Balken mit beliebig vielen Oeffnungen seien die Indices der verschiedenen Grössen entsprechend Fig. 9 gewählt, womit sie

M = 0.

17.

ÂK

0

it

Fig. S.

V'

f-

Г-

ff

Fig. 9.

in der Umgebung einer beliebigen Stütze r wie in Fig. 10 werden. Man hat dann zur Berechnung von n Momenten über den Zwischenstützen ebenso viele Gleichungen von der Form :

b-1    2Mr (lr_i -f- Ir) -f- Щ -i Ь —

-2 Pa(l — a){l + a) — j 2Pa (l — a) (21 — a) ,

18.

b-i

r— 1

worin S sich auf alle Lasten in der Oeffnung lr bezieht, also den Wert von 2 für die Oeffnung lr vertritt, während nach einander r — 1, 2, . . . n zu setzen ist. In dem gewöhnlichen Fall frei drehbarer Enden sind die Momente über den Endstützen:

Ma = 0,

ff7

ff

r-1

t,

rtl

19. -

hr;

Mn+1 = o.

Werden jedoch die Enden festgespannt, dann kommen diese Momente V,'., К; als weitere Unbekannte in Betracht, wofür auch zwei weitere Gleichungen bestehen:

Hr-i

hr

K-, vr

Fig. 10.

Mo + 2 Mx = - -p- 2Pa(l — a) (21 — a),

Mn -f- 2 Mn

Die Gleichungen 18, 20, 21 setzen voraus, dass die Stabaxe im spannungslosen Zustande eine horizontale oder geneigte Gerade bildet. Trifft dies nicht zu, so sind den rechten Seiten der Gleichungen beizufügen:

c>- - cr-l

-yJSPail —a) (Z + a).

П

20.

21.

in 18.

lr-

„ 20.

„ 21.

cn+i Cn

■fl —

unter ß₀, ßn+1 die Tangenten der Einspannungswinkel verstanden. Schliesslich hat man die Reaktion einer beliebigen Stütze r:

Br = Vt. + V

und die Reaktionen der Endstützen (bezüglich eingespannter Enden s. Einspannung)    Bo = v₀,    Bn+1

Die Formeln für die Stützenmomente von 16 an sind unter Voraussetzung eines konstanten E J und der üblichen Vernachlässigung des Einflusses von Vx auf die Formänderungen abgeleitet, sie genügen aber auch für die gewöhnlichen

ln

r—1’

22.

= V‘„.

23.

Fälle eines veränderlichen Querschnitts (vergl. [1] §§51, 52). Alle Formeln gelten für beliebige Belastung, über spezielle Belastungsarten und bewegte Lasten s. Belastung der Träger, Balken, einfache, und Balken, kontinuirliche, über die Spannungen in Balken s. Biegung I. Weiter Blechträger, Balkenfachwerke, Gelenkträger, Körper von gleichem Widerstande*

von

Die grösste vorkommende Spannweite eines Balkenträgers ist gegenwärtig 168 m (Ohiobrücke der Cincinnati-Covington-Eisenbahn, erbaut 1887—89), in Europa 154,5 m (Leckbrücke bei Kuilenburg in Holland, 1867—68), in Deutschland 129 m (Weichselbrücke bei Dirschau, 1891 — 92). Dabei ist abgesehen kontinuirlichen Gelenkträgern, welche zur Zeit mit 521 m (zwischen den Pfeilermitten 583 m) die grösste Spannweite überhaupt aufweisen (Forthbrücke bei Queensferry in Schottland, 1883—90). Alle diese Träger sind jedoch als Fachwerke angeordnet. Die grösste Spannweite einer vollwandigen Balkenbrücke beträgt 140,2 m (Britaniabrücke, über die Menaibai in England, 1846—50), sie bildet eine rechteckige Röhre, während vollwandige Träger über den Lorenzostrom in Amerika, den Niemen in Russland und die Garonne in Frankreich Spannweiten von 91,3 m, 75 m und 74,2 m besitzen [3].

Weyrauch.

Litteratur: [1] Weyrauch, Allgemeine Theorie und Berechnung der kontinuirlichen und einfachen Träger, Leipzig 1873. — [2] Derselbe, Aufgaben zur Theorie elastischer Körper, Leipzig 1885, A 44, 46, 47, 51, 54. — [3] Sehfehlner, Beiträge zu den bei eisernen Balkenbrücken vorkommenden Berechnungen, Allgemeine Bauztg. 1893, S. 25, 33, 49, 57, 73, 89. — Weitere Litteratur s. Balken, einfache, Balken, kontinuirliche, Balkenfachwerke, Blechträger.

Nach der Herstellungsart

;l4

Balken (Tram), als Holzkonstruktionsteil in die Kategorie „Verbandholz“ gehörig, ein wagrechter, entweder an den beiden Enden oder in anderen Punkten unterstützter, prismatischer Holzstamm; im Querschnitt zumeist rechteckig oder quadratisch (Dimensionen 12/15 cm, 26/41 cm). Er dient gewöhnlich als Träger für andere Konstruktionsteile (z. B. bei Decken zur Stütze der Dielungen und Schalungen) und wird dementsprechend zumeist auf Biegung, seltener auf axialen Zug oder Druck beansprucht, unterscheidet man behauene oder bezimmerte und geschnittene Balken. Die behauenen Balken haben den Vorzug, dass sie stets den Kern, also eine grössere Zahl ganzer Jahresringe enthalten, demnach auch eine grössere Festigkeit besitzen, auch verziehen und werfen sie sich nicht so leicht. Dagegen sind sie leicht dem Wurmfrass und Schwamm ausgesetzt, weil man für schwache Balken auch nur schwaches, nicht ausgewachsenes Holz verwendet. — Die geschnittenen Balken (von denen man Ganzholz-, Halbholz-, Kreuzholzbalken unterscheidet) haben den Vorteil, dass das Abbinden leichter geht, indem die Querschnittsdimensionen durchaus übereinstimmen, auch ist das Ansehen gefälliger; die Dauer ist eine längere, da man nur vollkommen ausgewachsenes Holz verwendet. Ein Nachteil ist jedoch der Umstand, dass Balken von gleichen Dimensionen mitunter sehr ungleiche Festigkeit besitzen, indem sie aus verschiedenen Stammteilen entnommen sein können. — jjjg\ Nach der mehr oder weniger weitgehenden Bearbei-|jj| j tung unterscheidet man vollkantige (Fig. la) und |§J| / waldkantige oder baumwalzige Balken (Fig. lb). ijjjj,/' Die Querschnitte, einerseits des stärksten, d. h. die grösste Tragkraft besitzenden, andererseits des 115,1 a>    Fig. i ъ. steifsten, d. h. die geringste Biegung erleidenden

Vierkantbalken, welche aus einem bestimmten Rundstamm genommen werden können, ergeben sich nach den aus den Fig. 2 a und 2 b ersichtlichen Konstruktionen [2] S. 73, [3] S. 313, [5] S. 6.

b : h = 1 : V2"= 5: 7    b:h=l:    4: 7

Nach der Verwendung und nach der Lage in der Konstruktion, bezw. im Bauwerk, unterscheidet man eine grosse Zahl von Formen und Arten der Balken, z. B. Binderbalken (Bundtram), Kehl-, Ort-, Streich-, Wand-, Wechselbalken etc., welche in den entsprechenden Artikeln nachzulesen sind. — Weiter unterscheidet man einfache Balken und zusammengesetzte oder verstärkte

Balken. Von den ersteren sind, ausser den bereits angeführten, die sogen. Krümmbalken oder Krümmer, mit gebogener Längenaxe, zu erwähnen. Zu den zusammengesetzten Balken gehören: der verzahnte und der verdübelte Balken, das gespannte Koss, der armirte Balken, der Hängewerksbalken, der Sprengwerksbalken u. a., 4 welche eigentlich schon zu den Tragkonstruk- <(f\ tionen zuzählen sind. Näheres hierüber unter [1] S. 229, [2] S. 18, [3] S. 94, [4] S. 39,

'Tdjto 1

yy

[5] S. 1.

Litteratur: [1] Mothes, Illustrirtes Baulexikon,

Fig. 2 a.

Fig. 2Ъ.

4. Aufl., Leipzig und Berlin 1881, Bd. I. — [2] Giott-getreu, B., Lehrbuch der Hochbaukonstruktionen,

Hans Gusntann.

Berlin 1882, II. Teil. — [3] Handbuch der Architektur, 2. Aufl., Darmstadt 1881, III. Teil; Hochbaukonstruktionen, 2. Abschn. : Holzkonstruktionen. — [4] Deutsches Bauhandbuch, Berlin 1880, Bd. II. — [5] Kretschmar, K., Die Holzverbindungen, Wien 1885, S. 1.

Balken, auf den Mahlflächen der Mühlsteine diejenigen zwischen den einzelnen Luftfurchen verbleibenden Flächenteile, welche die eigentliche Mahlarbeit verrichten. S. Schärfe.

Balken, armirte, s. Träger, armirte.

Balken, Decksbalken, s. Schiffbau.

ZLZL

Balkenanflager. An den Stellen, an welchen Balken auf Unterzügen, Pfetten oder Mauerlatten auf liegen, überschneiden sie diese Unterlage um 1,5 cm bis 2,0 cm Tiefe.

SS

ah

Dieses Mass wird ent- r weder aus der Unter-läge oder aus dem Balken oder annähernd zur r Hälfte aus beiden aus- 1 geschnitten (Fig. 1). —

Fig. 2.

Sk

Z!z:

Fig. 1.

Ш/ЩШ.

wæ/уЖ

Der Zweck hiervon ist, I eine innigere Berührung zu erzielen, als wenn man die nie ganz geraden, manchmal etwas verdrehten oder im Querschnitt wechselnden Hölzer schlechthin auf einander legt. Zugleich werden die Hölzer teils durch die Form des Ausschnittes , teils durch Verdübelung gegen Verschiebung und Zug gesichert. Da die Balken nicht an allen Stellen vollkantig sind, so wird in solchem Falle durch Ausstemmen nach abc der Fig. 2 auch seitlich Berührung geschaffen und zwrar einseitig oder beiderseitig, je nach Erfordernis (vergl. Riegelwand und Mauerlatte).

ШШт.

Fig. 3.

Das Auflager der Balken kann aber auch die Mauer selbst sein (Fig. 3). Die Balkenköpfe sollen in diesem Falle nicht dicht eingemauert werden, damit weitere Austrocknung stattfinden kann, тшт Es empfiehlt sich, die Hirnseite durch ein aufgenageltes Brettstück, mindestens aber durch Dachpappe zu schützen. Ist ein Mauerabsatz nicht vorhanden, so muss man auf die vollkommenere Art der Auflage mittelst Mauerlatte verzichten. Dieselbe einzumauern, ist nicht rätlich, zumal bei Innenmauern, wo vorkommender Balkenstösse wegen zwei Mauerlatten nötig werden, was eine erhebliche Schwächung der Mauer zur Folge haben würde. Dasselbe gilt von der Auflage von Dübelgebälken, welche deshalb am besten auf Auskragungen gelegt werden.

Balkenband, hölzernes Verbandstück zwischen zwei neben einander liegenden Balken.

Balkendamm, s. Damm.

Balkendecke, Decke mit sichtbarer Balkenlage ; im Gegensatz zur Ueber-wölbnng aus Balken konstruirte, flach liegende Ueberdeckung eines Raumes. S. Balkenlage und Decken.

Balkendurchlässe, solche Durchlässe (s. d.), deren Abdeckung durch hölzerne oder eiserne Balken oder durch steinerne Platten gebildet wird, wie bei Brücken, im Gegensatz zur Bogen- (oder Ketten-) Form. Namentlich für Holzbalkenabdeckung wird das "Wort Balkendurchlässe benützt, für Steinplattenabdeckung (Plattendurchlässe) wohl selten.

Balken, einfache. Als einfache Balken oder Balkenträger bezeichnet man solche Balken (s. d.), welche sich über nur eine Oeffnung erstrecken, also nicht mehr als zwei Stützen haben. Die wichtigsten Formeln für dieselben sind unter den Schlagworten В а 1 к e n, Biegung, Ein Senkung gegeben und zwar für beliebige Belastung, wonach mit Rücksicht auf das unter Belastung der Träger Gesagte auch speziellere Formeln entnommen werden können. Für die häutigst vorkommenden Fälle sind die Ausdrücke in der Tabelle Seite 766 u. 767 zusammengestellt. Die Lagerung und Einspannung ist im spannungslosen Zustande mit horizontaler oder doch nahezu horizontaler gerader Axe gedacht (horizontale Balkenträger, s. Biegung I). Zu beachten ist, dass auch bei eingespannten Enden eine genügende Nachgiebigkeit eines Auflagers in horizontaler Richtung vorhanden sein muss, da sonst eine nicht zu vernachlässigende Horizontalreaktion H der Widerlager entsteht, womit die Gleichungen für Balken, welche H — 0 voraussetzen, ihre Giltigkeit verlieren (s. Bogen). Beim Ansätze der Einsenkungen / sind die Beiträge der Vertikalkraft Vx, welche meist unberücksichtigt bleiben (s. jedoch Elastizitätsmodul) in einer besondern Kolumne beigefügt. G bedeutet den Schubelastizitätsmodul, über den KoefAcienten der Schubwirkung к (s. Biegung I.) In den Fällen XII und XIII ändert sich mit der Berücksichtigung von Vx auch e etwas, doch bietet die Einsenkung hier wenig Interesse. Liegt in den für beliebige symmetrische Belastung gütigen Fällen IV, VIII eine Last P gerade in der Trägermitte,

_P

so ist dem Begriffe der Symmetrie entsprechend P~ = Soll in den Fällen

II—IV, VI—VIII, X—XI und XIII neben den konzentrirten Lasten eine auf den Balken gleichmässig verteilte Last von и per Längeneinheit berücksichtigt werden (Eigengewicht), so hat man den angesetzten Werten von M, M‘, V, V‘, М/г, Mx, Vx, f noch die in den gleichen Zeilen unter I, V, IX, XII gegebenen Ausdrücke beizufügen. Vergl. [1] III. Abschnitt, [2], [4] S. 96.

Gewöhnliche Balken träger. Wir wollen den einfachen Balken mit beiderseits frei drehbaren Enden, besonders im Hinblicke auf bewegte Lasten, noch etwas weiter behandeln. Es seien 33x, 33 die Beiträge des Eigengewichts oder allgemeiner der festen Last allein zu Mx, Vx, V. Wirken daneben beliebige Lasten Pif P₂, ... bei Abscissen al5 аъ . . . am Träger (Fig. 1),

Mx = Шх + l ^ 2B a +    Jp (l - a),

I/O    I X

%c --1 Jpa + i- 2P(l- a),

to    i X

so hat man (s. Balken): P, P,.-

Vx =

Goering.

1.

2.

Fig. 1.

3.

Ist die feste Last mit д per Längeneinheit auf den Träger gleichmässig verteilt, dann sind

4.

Wenn jedoch nur ein Teil der festen Last, von h per Längeneinheit, gleichmässig verteilt ist (z. B. das Eigengewicht des betrachteten Trägers selbst),

h \Y~~x)~TfGe+TxG(l~e)f

■ 5.

Gleichmässig verteilte bewegte Last. Dieselbe möge auf beliebige Strecken wirken können und per Längeneinheit p betragen. Dann sind die Grenzwerte von Mx :

und die Grenzwerte vom Vx :

Mx —    -j⁻ fy x (l — x),

Mx = m

6.

r, = s,

2l

X²,

7.

also beispielsweise die Grenzwerte von V₀ — V (Stützenreaktion bei 0):

F=58 + ^,

Ist auch die feste Last gleichmässig auf den Träger verteilt, so tritt das grösste während der Bewegung an irgend einer Stelle vorkommende Moment, das sogen, absolute Maximalmoment, in der Trägermitte ein, die grösste Vertikalkraft an den Trägerenden. Ihre Werte sind mit q = g-\-p:

V₀=V

Wird die gleichmässig verteilte Last p an Stelle konzentrirter Lasten eingeführt, so können hier wie in anderen Bällen für verschiedene Grenzwerte verschiedene p zu wählen sein (s. Lastäquivalente).

Bewegte Radlastzüge. Sind auf dem Träger verschiedene Systeme von Lasten P in festen Entfernungen möglich (Lastzüge), so ergeben sich die Grenzwerte wie folgt: a. Momente Mx. Man bringe einen Lastzug I, welcher möglichst grosse Lasten möglichst dicht um ein Bad О enthält, in solcher Lichtung auf den Träger, dass wenn О über x steht die ungünstigste der Belastungen zu beiden Seiten von О auf die längste der Trägerstrecken zu beiden Seiten von x trifft (bildet z. B. eine Lokomotive das Lastsystem, so fährt diese bei Berechnung der ersten Trägerhälfte von l nach 0 hin), bestimme die Stellung

i

dieses Zugs vom Gesamtgewicht IP so, dass

I о

(wonach diejenige Last P über x stehen soll, bei welcher die Summe der von о nach l hin addirten Lasten des Zugs den Wert ~2P durchschreitet) und be-

I o

rechne für diese Stellung den ersten Grenzwert von Mx nach 1. Der zweite Grenzwert ist Mx = 9DL. Die Stellung des Lastzugs kann auch graphisch ermittelt werden (Eig. 2). Man trage die P der Beihe nach von 1 aus senkrecht auf, verbinde 0 mit dem Endpunkte \ derselben, errichte in x ein Perpendikel bis zum Schnitte xx mit Ol, und ziehe von xx aus eine Parallele zu 01 nach l lx hin.

Die Last, welche getroffen wird, muss über x stehen. — c. Vertikalkräfte Vx. Ein Lastzug II, welcher möglichst grosse Lasten möglichst dicht beim Vorderrad О enthält, sei in der Bichtung f von l nach 0 hin fahrend mit О bei x angelangt.

Bür diese Stellung entsteht der erste Grenzwert:

1 ¹

Vx == 58*    -j- S P (l — a).

V — 58.

8.

Mm

ql

9.

.2’P =

Fig. 2.

10.

i,

Pi

Ft

--5

<x>

Balleen, einfache

Ort und Wert der grössten Einsenkung .. . ohne Beitrag vonF* grössten Einsenkung

Beitrag von Vx

leul*

5 uP

8 GF

384 PP

f=

le PI

4 GF

Je P a

GF

Te i

+ GF о Pa

le u l*

8 GF

Je PI

4 GF

Je P a

GF

3    -7

I ¹ GF-

ргз

48 jEP

Pa (31* — 4 a²

24 EJ

f=

e 2

_Pa (31*— 4a²)

24 К J

4Î

384 EJ

's

- о-» a

ÖJ

192 B J

0>

Ра* (31 —4 a)

24 EJ

■2 Pa* (31—4 a) 24PP

Vertikalkraft in einem beliebigen Querschnitt x

= U i'2~X)

V,

Vor P Vx

Nach P Vx—“■

V — 2P

XA

Vx

Vx

I CM

Sh I«

II

Û4

■S

c3

Vx = V— JTP

Moment in einem beliebigen Querschnitt x

Mx = ~ X (l—x) А

Px

VorP Mx

symmetrisch zu и

Ort und Wert des positiven Maximalmoments

|NachP

f{ = -^

ul*

PI

ri

— w

ri

V— 4

/Г

Vor P

Von a bis /и Mx — M„ Nach fi symmetrisch zu f<

l ! Allgemein

Mx =Px

®CГ—

— Ax — 2P (x—а)

0

[Nach fi symmetrisch zu /и

Mx

f⁽ == TT

ri

Mu — 2 Pa

= M+~x(l—x) Л

Mx

— = ri

ul²

Px

Vor P Mx

r    Pi LT

Мц =-g- Nach P symmetrisch zu и

= Ж-Т

Mx = M—Px Von a bis fi Mx = M„

Nach P symmetrisch zu и

Vor P

O’

3-    '

rf-

Allgemein

Mx = M+Ax—2P(x-a) IVx — V—JSP

^    ⁰    I    ii

\Mp=-j A Pa² Nach ц symmetrisch

\ri uz

Ti X

Anordnung    Grösste negative . лт П1

von Träger und Belastung Momente, bei 0 und l l v ertiKalKratte,

bei 0 und l

Grösste

доцгспщ

ul

Vo

V = -Vi

M‘ = о

IV

U auf Î

'0

РЦ I CM

СЦ |<m

v=v₀

V/

V-

0 = ,W =ш

t.

V

II

Vo = P

-Vi

,л

M=M

V*

MA

III

V—Vo=SP V‘= — Vi = PP

M — M' =0

lv*

■ДгГдпГ'

f a'" a4

VI    l

AI

ul

ul

V=V₀

V=-Vi

V=V₀

V=-Vi

v=v₀=p

~Vi=P

*1 0

V=V₀ =2P V‘= — Vi

и l*

12

M=M‘

V'

lv

PI

M=M‘

ъ>

Си

--j-a (l—a)

M‘

\M

CU

ri I

— j 2Pa(l-a)

\M=M:

K-V

CU_

Си

nj

CCS'

Cu^_

">•

--Г

3. Jr"

VI

VII

VIII

Ort und Wert der von Гр""

grössten Einsenkung'i .. x.

⁶, n -j.    TP zur grössten

ohne Beitrag von P*jEinf^kung

7" it 22 2 GP

e — l u 24 8PJ

/=ô

2 c2 •'/

+ GP

+ GF -/a

P2³

f =

' 3EJ

((» — 2 8) г» JV

i

l = ³

== 0,57841

-f

10

Vertikalkraft in einem beliebigen Querschnitt x

Pc = ii (2 — a?)

r* = p

Vx= P P

r=«(f~z)j

s — 0,55281

NacliP Vx =— ^ P I / ⁼ °)°⁰⁹317 -jjcj

Vor P Г* = ЦР

+|SÎ

ÄP l

4 GP

f=wm(pl-ePM ■+

Moment in einem beliebigen Querschnitt x

= VIT

Ж* — — P (2 — a?)

Mx — — P P (a — a?)

S 100

Si

S3

со 7Г

lO

(x -    » = -л (* - 2) * -f-+ir

ÛH IîNOs I CM

Vor P Р,

Nachp Ух =-

Ра?

М-\-~

~h

Oh

мх

*ч    'o

О    ев

>    И

VIT

Ort und Wert des positiven Maximalmoments

Mft = 0

// = 2 ж„ = о

/< — 2 Ж„ = 0

ю ;oo

ul²

128

«l§?

SL

>h

s.

S-    S»

/<

Мц ~ ~г В₀1 о

Grösste Vertikalkräfte, bei 0 und 2

V=V₀ = ul

-Vi

V=V₀ = P V‘=- Vi—0

P= V₀ = PP V‘——Vi = 0

V-V₀ = ful V‘=-V₍ = -³-ul

A. Oh

sisals

v=v₀

V‘=-Vi =

ul

2»

S |tM

°ч loi

v=v₀

-Pt

î£

Grösste negative Momente, bei 0 und l

zin

M‘ = 0

Ж = — Pl

,ж

M = — PPa

M' = 0

it 2²

Ж'

-16рг

Ît2₀²

Ж= Ж'

— Po h

Anordnung

von Träger und Belastung

d'

Iv*

cuP

u auf 1.

sPd 'J

-w

Vs-,

Iv

wir

Aj ii i I II

> ce:

4=ł=)p:

I ;nr n W

Sl

Iv

.g >

u auf i.

sr =

-P

£■

ei*

Ши

дашшпд

XI

XII

XIII

XIV

XV

Derselbe Lastzug, in der Richtung von о nach l fahrend mit dem Vorderrad bei X angelangt, liefert den zweiten Grenzwert:

Pn-> F„

12.

4 X — SS* •—

o.——Q—Beispielsweise ergeben sich die Grenzwerte

*"................. ................ V₀ = V bei Belastung durch Zug II von 0

bis l, Vorderrad О bei 0, nach 3., und für Eigengewicht allein V

Maximalmoment. Die feste Last möge mit g per Längeneinheit als gleichmässig verteilt auf die Trägerlänge gelten. Um das grösste beim Befahren an irgend einer Stelle vorkommende Moment zu erhalten, bringt man einen Lastzug I (s. oben) in beliebiger Richtung auf den Träger und bestimmt diejenige Last Pm, bei welcher die Summe der von 0 nach l hin

г

addirten Radlasten die halbe Gesamtlast \ 2 P des Zugs auf dem Träger durch-

0

schreitet. Es ist dann die Abscisse x = m des absoluten Maximalmoments (Bezeichnungen s. Eig. 3):

,'XVfc

Fig. 3.

Fig. 4.

SPa,

von

V’

Ш.

d. Absolutes

(Pl d\ ~f~ • • ■ ~f~ Pm — 1 dm— l)    (Pm -)-1 dmĄ-1 -f⁻ • . . ~f⁻ Pn dn)

und der Wert desselben:

2 2P-fgl 0

13.

W²

7 — (Pi d\ -f— . . . —}— Pm — 1 dm — l).

14.

Genau genommen hat man noch zu kontrolliren, ob beim Ueberschreiten von x — m durch P auch die Bedingung 10 erfüllt ist, was jedoch in praktischen Fällen stets zutrifft. — In vielen Fällen, insbesondere bei Schienenträgern,

finden nur zwei Räder gleichzeitig auf dem Träger Platz. Wählt man dann die grösste Radlast als Pu Fig. 4, so erhält man Ort und Wert des absoluten Maximalmoments ohne weiteres:

Pz d

2 (Рг + P₈) + g V

mm = (pi + p» + y)t'

15.

16.

Fig. 5.

Einfluss der Zwischenträger. Alle vorgeführten Berechnungen der Grenzwerte von Mx, Vx gelten zunächst für den Fall, dass die Verkehrslast direkt auf die zu berechnenden Träger wirkt. Wird dieselbe durch ein System von Zwischenträgern (Längsträger und Querträger) auf die fraglichen Träger übertragen, so genügt für praktische Zwecke folgendes Verfahren : a. Berechnung der Grenzwerte von Mx für die Knotenpunkte (Einmündungsstellen der Querträger) und der Stützenreaktionen V, V¹ ganz als wenn die bewegten Lasten direkt auf die Hauptträger wirkten, wobei man sich gewöhnlich auch das ganze Eigengewicht auf diese gleichmässig verteilt denken wird. — b. Herstellen der Kurve der max Mx (und wenn man will auch der min Mx — fflx) durch Aufträgen der erhaltenen Werte als Ordinaten bei ihren x und Verbinden je zweier auf einander folgender Endpunkte durch gerade Linien (Fig. 5). — c. Herstellen der Linien der positiven und negativen max Vx durch Aufträgen von max V und min V= 35 bei 0

binden der Endpunkte von max V und — min V, sowie von min V und — max V, durch gerade Linien (Fig. 6). — Vorstehendes Verfahren liefert die Grenzwerte der Mx in den Knotenpunkten und der Stützenreaktionen V, V genau, die Grenzwerte der übrigen Mx, Vx im allgemeinen zu ungünstig, wie die Fig. 5 u. 6 zeigen, in welchen für den zu Grunde liegenden Fall die genauen Linien punktirt, die ohne Vorhandensein von Zwischenträgern gütigen strichpunktirt angedeutet sind. Die verhältnismässig grossen Abweichungen bei den Linien der max Vx sind mit Rücksicht auf die Verwendung dieser Linien gleiehgiltig (genauere

sowie von

max Y‘ und

minV‘ = —31' bei l, und Ver-

Berechnungen s. [5] §§ 37, 38, 40, 42, 44, sowie in [7] A 13, 14, В 10, jedoch die für max Vx in den Knotenpunkten gemachte Ausnahme nicht zutrifft). Anstatt die Linie der max Mx zu verzeichnen, kann man die max Mx an beliebigen Stellen auch durch Interpolation aus den für die Knotenpunkte berechneten erhalten, womit die Veränderlichkeit, ebenfalls geraden Linien entsprechend angenommen wird. Aehnlicli würden den Geraden für max Vx entsprechen:

worin

_ max V

У*

- !min V

rain V !

pos max Vx

—    max F — у m^n I⁷»    17.

!;•

neg max Vx

—    min V — % max V¹,    18.

max V

worin V, V‘ die Stützenreaktionen. Das absolute Maximalmoment tritt in dem gewöhnlichen Falle symmetrischer fester Last bei dem der Trägermitte zunächst liegenden Knotenpunkte ein, die äussersten Grenzwerte von Vx bleiben diejenigen von F₀ = V und Уг = — V'.

Näheres und Beispiele über bewegte Lasten s. insbesondere [2] Кар. III—V und [7] S. 18—28, 44—52, für Balken mit beiderseits festgespannten Enden [4]

S. 108, über das absolute Maximalmoment [2] Кар. IV und [7] S. 25, Einfluss der Zwischenträger [2] Кар. V und [7] S. 44—52.

Litteratur: [1] Weyrauch, Allgemeine Theorie und Berechnung der kontinuirlichen und einfachen Träger, Leipzig 1878, S. 67, 159. — [2] Weyrauch, Die Maximalmomente einfacher Träger bei festen und mobilen Lastsystemen, Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover 1875, S. 467. — [3] V. Ott, Yorträge über Baumechanik, II. Teil, 1. Lieferung, Prag 1880, S. 136. — [4] Wey rauch, Aufgaben zur Theorie elastischer Körper, Leipzig 1885, S. 108. — [5] Winkler, Theorie der Brücken, 1. .Heft, Wien 1886, S. 41. — [6] Müller-Breslau, Die graphische Statik der Baukonstruktionen, I, Leipzig 1887, S. 100. — [7] Weyrauch, Beispiele und Aufgaben zur Berechnung der statisch bestimmten Träger für Brücken und Dächer, Leipzig 1888, S. 14—52. — [8] Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Bd. II, IX. Kapitel: Theorie der eisernen Balkenbrücken (von Steiner), Leipzig 1890, S. 268.    Weyrauch.

Graphische Berechnung. — Zur graphischen Bestimmung der Auflager drücke, Querkräfte und Biegungsmomente eines einfachen

Рз

F:

öS

Balkenträgers wird folgender Weg eingeschlagen: Man setzt (Fig. 7) die auf dem Balken ruhenden Lasten Px bis P₄ mittelst

Агз

Pr

eines Kräfte- und eines Seilpolygons (s. d.)    zusammen,

BD

ganz so, als ob deren Mittelkraft FA—H    bestimmt werden

sollte. Dann ver-yy    bindet    man den

/    Punkt    Ax, in dem

Fig. 7.

man die Grosse der Auflagerdrücke A und В.

Lösung folgt aus dem Satze, dass Kräfte in der Ebene im Gleichgewichte stehen, wenn sowohl ihr Kräftepolygon als ihr Seilpolygon geschlossen ist (vgl. Gleichgewichtsbedingungen). In der That bilden die vier gegebenen Kräfte zusammen mit den beiden Auflagerdrücken ein geschlossenes Kräfte-Ebenso ist das Seilpolygon eine geschlossene Figur; denn seine sechs

die erste Seilpolygonseite von der Auflagerlinie A geschnitten wird, mit dem Punkte B\, in dem die letzte Seite von der Auflagerlinie В geschnitten wird. Die Verbindungslinie Ax Bx heisst „Schlusslinie“. Zieht man hierauf durch den Pol О des B₂ Kräftepolygons einen zur Schlusslinie parallelen Strahl, den „Hauptstrahl“, so findet Die Richtigkeit dieser

polygon.

Seiten laufen der Reihe nach parallel zu den sechs Strahlen aus 0. Anstatt den Hauptstrahl zu ziehen, kann man auch die beiden äussersten Seilpolygonseiten bis zu den gegenüber liegenden Auflagerlinien verlängern. Nennt man den A bschnitt auf 0 derP-Linie a, so ver-u hält sich a:l—A:H. folglich ist der Auflagerdruck

. Ha A~ l und ebenso

В =5*

P*

P.

P*

P,

tx)

Jtö\

P₂

P₃.

tri

p*

p₅

Fig. R.

Die Querkraft Q für den Balkenschnitt C ist gleich der Mittelkraft von A und P|. Sie gebt nach der Theorie des Seilpolygons durch den Schnittpunkt der diese Kräfte einschliessenden Seilpolygonseiten, also durch den

Punkt D. Ihre Grösse wird aus dem Kräftepolygon gefunden. Ihr statisches MomentinBezug auf den Schnitt C, das „Biegungsmoment“, das in diesem Schnitte den Balken angreift, ist nach der Theorie der parallelen Kräfte (s. Parallel-k r ä f t e) gleich der Polweite H mal der Ordinate m. —-Verschiebt man den Schnitt

ri

Bi

von A bis nach В, so ändert sich die Querkraft Ihr Wechsel wird durch die

sprungweise.

staffelförmige Linie A₂ B₂ übersichtlich dargestellt. Die Ordinate m beschreibt hierbei die .    ganze Fläche zwischen Seilpolygon und Schluss-

iime, weshalb diese Iläche „Momentenfläche“ genannt wird. Das Biegungsmoment wird am grössten, wenn der Querschnitt C unter die Last P₂ gelangt („Maximalmoment ). Das beschriebene Verfahren zur Bestimmung der Auflagerdrücke, Querkräfte und Biegungsmomente wird auch angewendet, wenn der Balken über hängend ist (Fig. 8). Auch hier wird der Punkt Aif in dem die erste Seilpolygonseite die Auflagerlinie A schneidet, mit dein Punkte P,, in dem die letzte Seite die Auflagerlinie В schneidet, verbunden und zur Verbindungslinie (Schlusslinie) ein paralleler Strahl

,.4J.    durch О gezogen. Das

² Biegungsmoment ist hier in der Nähe der Auflager negativ. Die ...    -    staffelförmige Linie A₂ B₂ stellt

dar, wie sich die Querkraft ändert, wenn sich der Schnitt von einem Ende des Balkens zum andern bewegt. — Ist die auf dem Balken ruhende Belastung eine verteilte, so geht das Seilpolygon in eine Seilkurve (s. d.) über (Fig. 9).

fig. 9.

3:

фооб О oo

¹ lii I

•4— u<

Fig. 10.

4 3 2 1

Uli

1Г

s\

Д,

Um für einen Balkenschnitt C die Lage und Grösse der Querkraft zu finden, legt man lotrecht unter C eine Tangente an die Seilkurve. Der Schnittpunkt dieser Tangente mit der Schlusslinie bestimmt die Lage der Querkraft und ein dazu paralleler Strahl durch 0 zu-

1    2    3    4    5

о 000)0

6    7    8    9    10

ООО о о

ccr

rrj «<3* ir> со ao о» a

' Fig. и.

sammen mit dem Hauptstrahl deren Grösse. Das Biegungsmoment für den Schnitt C ist wieder gleich H. m. — Legt man an die Seilkurve eine

zur Schlusslinie parallele Tangente und

ООО о о

iB

Уг 1......'"Af........УУ

Ai

в,

Fig. 12.

<8

lotet deren Berührungspunkt hinauf, so findet man denjenigen Balkenschnitt M, für den das Biegungsmoment am grössten wird („Maximalmomenten-schnitt“). Die Querkraft für diesen Schnitt liegt im Unendlichen und ist gleich null oder richtiger unendlich klein; sie ist ein Kräftepaar (s. d.). ЛУändert der Schnitt von A bis > nach B, so wandert die Querkraft von А nach links ins Unendliche und gelangt von rechts her zurück nach B. Dabei nimmt sie der Grösse nach stetig ab und geht für den Schnitt M durch den Nullwert, hat somit für Schnitte links und rechts von M entgegengesetztes Zeichen. Die Veränderlichkeit von Q wird durch die Kraftkurve A₂ B₂ dargestellt. Für gleichförmig verteilte Belastung gellt die Seilkurve in eine Parabel, die Kraftkurve in eine Gerade über.

Das grösste Biegungsmoment ist gleich %pl'¹, die grösste Querkraft gleich ¹l₂pl, wenn p die Belastung auf die Längeneinheit bedeutet.

12    3    4    5

ООО О О

Kurve der Maximalkräfte. Die Querkraft Q wird nach früher für einen gegebenen Balkenschnitt am grössten, wenn der Balken bloss auf der einen Seite des Schnittes belastet ist und die schwersten Lasten

Ä-

,G

—-1......

Ч-

’t

Fig. 13.

Bi

möglichst nahe am Schnitte stehen. Sollen die grössten Kräfte gefunden werden, die sich bei dem Balken AB ergeben, wenn zwei fünfaxige Lokomotiven, hinter einander von rechts nach u1 links über den Balken fahren, so kehrt man die Lastenreihe um, stellt die erste Last unter В und zeichnet hierzu das Seilpolygon A-j B{ (Fig. 10). Dann stellt für die wirkliche Laststellung C\ B{ C₂ das (umgekehrte) Seilpolygon dar. Nach früher ist

die Ordinate a mit j multiplizirt, gleich dem in C₂ auftretenden Auflagerdruck. Dieser ist jedoch im vorliegenden Falle mit der Querkraft identisch. Folglich ist die grösste Querkraft für den Schnitt C gleich ~ und das Seilpolygon A\ Bi die „Kurve der Maximalkräfte“ für eine fortschreitende Lastenreihe. Wird H gleich l gemacht, so kann man die Ordinaten a unmittelbar als Kräfte ab greifen.

Bei gleichförmig verteilter Last geht die Linie At B{ in eine Parabel über, deren Scheitel in -Êfi liegt und deren Anfangsordinate gleich V₂ pl ist.

Kurve der Maximalmomente: Das Biegungsmoment wird nach früher für einen gegebenen Balkenschnitt am grössten, wenn der Balken vollständig belastet ist und die schwersten Lasten möglichst nahe am Schnitte stehen. Dabei hat stets eine der Lasten über dem Schnitte zu stehen. Wir nennen diese die „massgebende“ Last. Im allgemeinen kann nur durch Versuche bestimmt werden, welche Last die massgebende ist. Um das grösste Biegungsmoment zu finden, zeichnet man für die gegebene Lastenreihe ein Seilpolygon (Fig. 11) und legt die Schlusslinie Ax B{ derart hinein, dass der dem Schnitte C entsprechende Punkt lotrecht unter diejenige Last zu liegen kommt, die man als die massgebende vermutet. Die Ordinate m stellt dann mit H multiplizirt das Biegungsmoment für diesen Belastungsfall dar. Hierauf zieht man, indem man Cj unter eine der anderen Lasten bringt, eine zweite Schlusslinie, hierauf eine dritte, vierte u. s. f. und prüft mit dem Zirkel, welche Schlusslinie das grösste m liefert. Trägt man die für verschiedene Schnitte gefundenen grössten Momente als Ordinalen auf und verbindet deren Endpunkte, so erhält man die „Kurve der Maximalmomente“.

Das grösste aller Maximalmomente tritt nach früher ein, wenn die Balkenmitte von der massgebenden Last und von der Mittelkraft sämtlicher Lasten gleich weit entfernt ist (Fig. 12). Nach dieser Hegel lässt sich dieses Moment leicht finden, sobald die massgebende Last bekannt ist. Vielfach lässt sich diese sofort erkennen ; in anderen Fällen muss sie durch Probiren gefunden werden.

Der grösste Druck, den die Längsträger einer Brücke auf einen Querträger ausüben, tritt ein, wenn eine der mittleren Lasten über dem Querträger steht (Fig. 13). Seine Grösse wird gefunden, wenn man im Seilpolygon, den beiden anstossenden Längsträgern entsprechend, zwei Schlusslinien und im Kräftepolygon zwei zu diesen parallele Strahlen zieht. Ob die Last 3 oder eine der anderen massgebend ist, wird durch Probiren bestimmt. -— Zu derselben Laststellung gelangt man, wenn man die Aufgabe stellt, für die Mitte eines Balkens von der doppelten Länge das grösste Biegungsmoment zu finden, was mit Hilfe der Schlusslinie G\ geschieht. Denn je grösser die Ordinate m, desto grösser die Kraft B. Kennt man daher das grösste Moment M, das die gegebenen Lasten in der Mitte des Balkens A C liervorrufen, so lässt sich hieraus die Kraft В ableiten, und zwar ist, da m:l = l/₂B : H einfach

2 Hm 2M

В =

W. Ritter.

Ueber die graphische Berechnung von Balken mit mehr als zwei Stützpunkten s. u. Gelenkträger und Balken, kontinuirliche.

Balkenfach (Balkenjoch), Zwischenraum zwischen je zwei Balken. Das an der Mauer gelegene Balkenfach wird speziell als Ortfach bezeichnet. Das Mass dieser Zwischenräume gibt man in der Hegel von Bundseite zu Bundseite an; das Mass im Lichten heisst Balkenlücke.

Balkenfachwerke heissen in der Ingenieurmechanik als Fachwerke (s. d.) gegliederte Balken (vgl. Balken). Man unterscheidet demnach einfache Balkenfachwerke (über eine Oeffnung) und kontinuirliche Balkenfachwerke (über mehrere Oeffnungen), Balkenfachwerke einfachen Systems und mehrfachen Systems. Wird ein Balkenfachwerk, an welchem nur Lasten oder sonstige vertikale Aktivkräfte angreifen, durch einen beliebig geformten Schnitt s in zwei Teile zerlegt gedacht, so ist die resultirende Horizontalkraft, mit welcher der eine Teil auf den andern wirkt, stets Hs= 0 (Näh. s. Schnittkräfte). Da Allgemeines über die Berechnung der Fachwerke unter dem Schlagworte Fachwerke (auch statisch bestimmte, statisch unbestimmte und mehrfachen Systems), zu geben ist und die wichtigsten Fälle unter Parallelträger, Dreiecksträger, Parabelträger, Schwedlerträger, Paulischer Träger u. s. w. Vorkommen, so sollen hier nur Formeln für das am häufigsten auftretende einfache System mit beliebigen Gurtungsformen gegeben werden, welche bei bekannten äusseren Kräften (s. d.) unmittelbar verwendbar sind. — Der Träger sei innerhalb der Spannweite l (zwischen den Auflagern 0 und Z) durch Vertikalen in n Felder von gleichen Längen Л geteilt. In jedem

Felde befindet sich eine wirksame Diagonale, die zweierlei Stellungen einnehmen Es werden die in Fig. 1, 2 ersichtlichen Bezeichnungen eingeführt (wonach diejenige Gurtung als X-Gurtung bezeichnet ist, welche man trifft, wenn man einer Diagonale nach der Seite топ Auflager 0 hin folgt). xm, zm, dnn h m seien die Längen der Stäbe,    о    x»\!>js

welche durch Xm, Zm, D Vm beansprucht sind, für ein rechtwinkeliges Koordinatensystem mit dem Ursprung im Auflager 0 und horizontaler Abscissenaxe mögen £m, Im die Koordinaten der Knotenpunkte m (d. h. der Fig. 2 Knotenpunkte bei Abscisse (uy^e mA) in X-Gurtuilg und Z- Zeichen).

Gurtung bedeuten. Dann gelten in allen folgenden Ausdrücken der Stabkräfte die oberen Vorzeichen bei oben liegender X-Gurtung (Fig. 1), die unteren Vorzeichen bei unten liegender X-Gurtung (Fig. 2). Kommen andere als vertikale äussere Kräfte vor, so bestehen die Gleichungen 7.—10. unter Fachwerke statisch bestimmte. Für beliebige Belastung (vertikale Aktivkräfte) hat man:

Xh = + [(n - m) (M + S) + m (M‘ 4 S')}

kann.

Fig. 1

(obere

Vor

zeichen).

IC

v.i

vm.,

V,.,

ЦК V,

!°

Ira

V,

v„-,

n-i

ll

Zm = ± [(» - m + 1) (M-\- S) + (m - 1) (M‘ + S‘)]

dm

1.

Dm = + [(» — m + 0 (M+ S) + (m - e) (Ж' + S')]

£ L rlyn—1

Fm = ±[(n-m + D (M 4 S) + (m - V) (M‘ + S¹)]

Fig. 3.

Fig. 4.

worin bei beliebigen Gurtungsformen

/Г

hm,

hm — hm— 1 ’ Vm У>1

Vm 4 3 m

und speziell bei horizontaler X-Gurtung (Fig. 3, 4)

3.

Fig. 5.

Fig. 6.

Xm — Я,

hm

hm-Ą-l hm

bei horizontaler X-Gurtung (Fig. 5, 6)

4.

Fig. 7.

bei symmetrischen Gurtungen (zu einer Horizontalen, Fig. 7, 8)

Zm — Я,

r=s,

5.

Fig. P.

Zm — Xm у

2 hm

6.

V =-

hm 4- 1 — hm— 1

Weiter bedeuten M, M' die statischen Momente aller äusseren Kräfte vor einem V ertikalschnitt 0 durch Auf lager 0 bezw. nach einemV ertikalschnitt l durch Auflager l in Bezug auf diese Auflager, und 8, S' die statischen Momente der zwischen den Schnitten 0 und s bezw. s und l auf den Träger übertragenen Lasten hinsichtlich der Auflager 0 und l. Hierbei ist Schnitt s (Fig. 1, 2)    x

für die Berechnung von Xm, Zm, Dm durch das wte Feld, für VM durch die mit Xm, V,„, Zm+i beanspruchten Stäbe gelegt zu <:> denken. Ausdrücke der S, 8' für alle Fälle s. [5], §§ 10, 18. Die Formeln für Xm, Zm, Dm gelten auch, wenn die Stellung der Diagonalen (und damit die Lage der X-Gurtung) wechselt, während h die Formeln für Vm an die Bedingung geknüpft sind, dass der Vertikale m beiderseits Felder mit Diagonalen gleicher Stellung*^ anliegen, wobei jedoch die Diagonale mit einem Gurtungsstabe zusammenfallen kann (Fig. 9, 10). Für Endvertikalen und Mittelvertikalen kommen also Ausnahmen vor, doch lassen sich deren. Stabkräfte leicht aus den Gleichgewichtsbedingungen für die äusseren und inneren Kräfte an den angrenzenden Knotenpunkten ermitteln. Direkt verwendbare

D. V,

Fig. 9.

V,

Fig. 10.

Formeln s. [6] A 19, 24, 28. Greift die Fahrbahnlast zwischen beiden Gurtungen in Vertikale m an (Fig. 11, 12), so ist die Beanspruchung Vm oberhalb

__ und unterhalb der Fahrbahn verschieden. Doch kann bei

\ Berechnung des Vertikalenstücks von Fahrbahn bis X-Gur-ьД tung stets so gerechnet werden, als ob die Fahrbahnlast (Eigengewicht und Verkehrslast) in den Knotenpunkten der — X- Gurtung angriffe, bei Berechnung des Vertikalenstücks von Fahrbahn bis X-Gurtung ganz so, als wenn die Fahr-

__bahnlast in der X-Gurtung angriffe. Näheres s. [5], S. 70.

— Soll das Eigengewicht in l als gleichmässig verteilt auf die К/ Ц Spannweite gelten, und bezeichnen gx, q₂ diejenigen Teile von ' g, welche auf die Knotenpunkte der X-Gurtung und X-Gur-tung zu rechnen sind, so folgen aus 1. die vom Eigengewicht allein herrührenden Stabkräfte, welche wir wie die zugehörigen Momente M, M' durch deutsche Buchstaben bezeichnen :

Fig 11. Z m

hprl

Fig. 12.

Um = +

©»=+

SS m —±

m (n — от) -f- (n — от) Ш1 -f- от SDl'J y^p⁻’

(m — l)(n — ot + 1)    (n —m-fl)3R + (от—1)ЯЛ']у£^

e (m П - — n -f- 2 от — 1^    -f- (n — от -f- e) -f- (от — e) 3DÎ'"|

9* —9z\ g l* ,

—g-) 2Х + (И

( n — от

г I от-

V V

dm

e l hm—1

7.

+ *0 ал + (»я—

n —f-2 m

Greift die Fahrbahnlast zwischen beiden Gurtungen in Vertikale m an (Fig. 11, 12), so ist dem oben Gesagten zufolge das Eigengewicht der Fahrbahn bei Berechnung des Vertikalenstücks von Fahrbahn bis X-Gurtung in дг , bei Berechnung des Vertikalenstücks von Fahrbahn bis X-Gurtung in gx einzuschliessen. — Die Gleichungen 1.—7. gelten für kontinuirliche und einfache Balkenfachwerke des angenommenen Systems. Für erstere wären die Stützenmomente M, M‘ entweder wie bei vollwandigen Trägern zu berechnen (s. Balken und Balken, kontinuirliche) oder, wenn grössere Genauigkeit erstrebt wird, nach den unter „Fachwerke, statisch unbestimmte“ angeführten Methoden. Bezüglich der Grenz-beanspruclmngen bei bewegter Last s. Grenzwerte, bezüglich des speziell den Parallelträger und die kontinuirlichen Gelenkträger Betreffenden unter diesen Schlagworten. Hier mögen spezieller betrachtet werden:

Einfache В alkenfach werke. In den allermeisten Fällen hat man es mit einfachen Trägern (mit einer Oeffnung) zu thun, und da für solche Balken stets M — 0, M' — 0 sind, so folgen aus 1. für beliebige Belastung :

Xm = + [(n—от) S -f- m 5']

OCm l li m

Zm = ± [(n - от + 1) S + (m -1) S'] yg-p

Dm

= + [(» - m + .) S + (m — .) S']

8.

Vm = ± [(» — ОТ -f- v) S -f- (ОТ —■ v) S‘) -j-,

und aus 7. speziell für ein gleichmässig verteiltes Eigengewicht von g — gx + дг per Längeneinheit Träger:

Xm

= + ОТ (n — от) -J—

rlm

3 m = ± (от — 1) (n — ОТ -f- 1)

©ж = ±{n — 2m-\-l — m —

®w = +(n-2

Vorstehende Gleichungen liefern die Stabkräfte der angenommenen einfachen Fach werke für jede gegebene Belastung. Es handle sich nun aber um die Grenzwerte der Stabkräfte bei bewegter Verkehrslast. Letztere betrage p per Längeneinheit der ergriffenen Strecke. Bezeichnen Xm, 3m,    $»» die Beiträge

Zm gjb hm—1 2

gX

9.

— ot\

V )

gX

¥’

des beliebigen Eigengewichts der Konstruktion zu Xm, Zm, Dm, Vm, so sind die Grenzbeanspruchungen der Gurtungen:

Xm = Xm + m(n — m)-~ ^

lim A

>4

10.

Zm = Sm± (»»—l)(w — m-j-1)    PJ',

Zm—-

11.

Wird das Eigengewicht als gleichmässig verteilt auf die Trägerlänge angesehen, dann hat man wegen 9. die oberen Grenzwerte :

Xm ⁼ ~ Um,

ff

Zm —

jS"„

12.

worin д — дЛ-р. Weiter hat man bei beliebigem Eigengewicht für die Grenz-beansprucliungen der Diagonale m:

Dm = ©m ±

(e — m) (n — m)² в — 1 dm p Я

(n — 1) e — n -j- m _ (e — ffl-j-и) (m — l)² dm p Я s "l + (n — 1) e — n + m hm-1 2 ’ und die Grenzbeanspruchungen der Vertikale m :

a.    wenn die Fahrbahnlast im Knotenpunkte m der X-Gurtung angreift,

(V — m){n — m)² V — 1 p Я

(n — 1) V — n-\-m V (v — m -f- n) (m — l)² p Я (n — \)v — n-\-m    2’

b.    wenn die Fahrhahnlast im Knotenpunkte m der X-Gurtung angreift,

(v — m)(n — m — l)² p Я

(n — 1) v -f- m (v — m -f- n) m² v -|-1 pl

Greift die Fahrbahnlast zwischen beiden Gurtungen in Vertikale m an, so gelten für das Vertikalenstück von Fahrbahn bis X-Gurtung die Gleichungen 14, für das Vertikalenstück von Fahrbahn bis X-Gurtung die Gleichungen 15. —

Wir haben in 13.—15. die Grenzwerte der Stabkräfte für die bei Balkenfachwerken gewöhnlich allein behandelten Gurtungsformen gegeben. Die Gleichungen 13. setzen nämlich voraus, dass sich die Bichtungslinien der Stäbe xm, zm ausserhalb der Spannweite l schneiden (d. h. auch, dass m—e nicht zwischen 0 und n liegt), und die Gleichungen 14., 15. verlangen, dass sich die Richtungslinien von xm, zm+1 ausserhalb der Spannweite l schneiden (oder auch, dass m—v nicht zwischen 0 und n liegt). Die entsprechenden Gleichungen für ungewöhnliche Gurtungsformen s. [5], S. 109. Beispiele der Anwendung obiger Gleichungen [6], В 35, 38, 39, 62, 65, 68, analoge Formeln für bewegte Badlastzüge [5], § 33, mit Beispielen [6], В 36, 63, 66, 69 ; Formeln für Berechnung mit genauen Lastäquivalenten (s. d.) p an Stelle von Radlastzügen [5], § 32 mit Beispielen [6], В 37, 64, 67, 70. Spezielle Fälle der obigen Formeln s. Parallelträger, Dreiecksträger, Parabelträger und [5], Abschnitt III, mit Beispielen [6], Abschnitt III.

Bei den hier betrachteten einfachen Balkenfachwerken werden die Stäbe fast immer symmetrisch zur Trägermitte angeordnet (Formeln für Mittelvertikalen [6], А 28), und zwar besonders häufig so, dass die Diagonalen für Eigengewicht allein Zug erhalten, womit im allgemeinen auch deren obere Grenzbeanspruchungen Zug und die entsprechenden Beanspruchungen der Vertikalen bei den meist vorkommenden Gurtungsformen Druck werden. Eine solche Verteilung von Zug und Druck ist aber bei eisernen Trägern gewöhnlich erwünscht (die Vertikalen pflegen kürzer als die Diagonalen und damit im allgemeinen weniger der Zei> knickungsgefahr ausgesetzt zu sein, sie müssen, wenn Querträger anschliessen, ohnehin steif konstruirt werden, während die Diagonalen im Falle ihrer Befestigung an Knotenblechen mit Rücksicht auf gleichmässige Beanspruchung zweckmässig aus Flacheisen bestehen). Stellen nicht beide Grenzbeanspruchungen einer Diagonale Zug dar, die Diagonale soll aber nur für Zug als widerstandsfähig gelten, so ist in dem betreffenden Felde eine Gegendiagonale anzuordnen

hm — 1    2

13.

Dm —

14.

Vm = 33 m ±

1 m — 33m -f-

Vm — 33m А

15.

(s. Fachwerke, Gegendiagonalen), der Balkenfachwerke s. F ach werke.

Ueber die graphische Berechnung

Litteratur : [1] Ritter, Elementare Theorie und Berechnung eiserner Dach- und Brückenkonstruktionen, Hannover 1873. -— [2] Stelzel, Theorie einfacher statisch bestimmter Balkenträger, Wien 1880. — [3] Winkler, Theorie der Brücken, 2. Heft: Theorie der gegliederten Balkenträger, Wien 1881. — [4] Müller-Breslau, Die graphische Statik der Brückenkonstruktionen, I, Leipzig 1887. — [51 Weyrauch, Theorie der statisch bestimmten Träger für Brücken und Dächer, Leipzig 1887. — [6] Weyrauch, Beispiele und Aufgaben zur Berechnung der statisch bestimmten Träger für Brücken und Dächer, Leipzig 1888. — [7] Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Bd. II, 9. Kapitel: Theorie der eisernen Balkenbrücken (von Steiner), Leipzig 1890. — [8] Sehfehlner, Beiträge zu den bei eisernen Balkenbrücken vorkommenden Berechnungen.

Weyrauch.

Allgemeine Bauzeitung 1893, S. 25, 33, 49, 57, 73, 89.

Balkenfuss, s. unter В alle en mass.

Balkeiigesims (Balkengurt, Etagengurt), im Hochbauwesen horizontal laufendes, mit den in der Mauer liegenden Balkenköpfen korrespondirendes Gurtgesims. Solche Gesimse dürfen nicht zu weit vorstehen und müssen steil abgewässert sein, damit sich das aufschlagende Regenwasser nicht in die Hirnenden der Balken zieht.

Balkengleiche, im Hochbauwesen wagrechte obere Abgleichung einer Mauer für die Balkenlage (s. d.).

Balkenkeller, nicht überwölbter, nur mit Balkendecke versehener Keller; wenig dauerhaft.

Balkenknie, s. Schiffbau.

w.). Mehreren einfachen Balken von annähernd gleichen

u. s.

Balken, kontimiirliche. Kontinuirliche Balken heissen solche Balken (s. d.), welche ungetrennt über mehr als eine Oeffnung reichen. Formeln für dieselben bei beliebiger Belastung sind unter Balken, Biegung, Einsenkung gegeben, wonach mit Rücksicht auf das unter Belastung der Träger Gesagte auch Ausdrücke für spezielle Belastungen entnommen werden können. Weitere Formeln folgen unten. Kontinuirliche Balken kommen im Hochbau und Brückenbau vor, sie sind mitunter nicht vermeidbar (Drehbrücken, schiefe Endquerträger wie in [3], S. 151,

Spannweiten gegenüber können bei Brücken folgende Vorteile derselben in Betracht kommen: a. Materialersparnis für die Gurtungen, meist 20 — 24%;

b.    geringere Einsenkungen und grössere Steifigkeit gegen seitliche Einwirkungen ;

c.    Möglichkeit schmaler Zwischenstützen (z. B. eiserner Säulen) in Strassen, Bahnhöfen u. s. w. ; d. Einfachheit der Konstruktion bei schiefen Brücken und Oeffnungen mit verschiedenen Strassenfluchten (die Hauptträger laufen über alle Ungleichheiten weg, die Querträger können rechtwinkelig zu denselben bleiben) ;

e. Erleichterung der Aufstellung, wenn die Herstellung von Gerüsten unthunlich ist (die auf horizontaler Unterlage fertiggestellten Träger werden über die Stützen weggeschoben). Dagegen sind folgende Nachteile anzuführen: a. die umständlichere und mit Rücksicht auf die Voraussetzungen der Elastizitätslehre weniger zuverlässige Berechnung; b. der Einfluss unbeabsichtigter Aenderungen der Stützhöhen auf die Beansjrruchungen (s. unten); c. der Einfluss gewisser Temperaturänderungen auf die Beanspruchungen (s. unten).

Gewöhnlichster Fall. Es handle sich um einen Träger mit n Zwischenstützen und frei drehbaren Enden, dessen Stützpunkte in einer horizontalen oder geneigten Geraden liegen (die Stützpunkte sind immer in der Stabaxe zu denken), während die Belastung auf die Länge je einer ganzen Oeffnung gleichmässig

r*

-g-

j j-

VJ V,

y; i va

v; V,

VJ'Vn,

v;

Ko

Ko

Rj

Rn-i

Knt)

Fig. 1.

verteilt und u per Längeneinheit ist. In praktischen Fällen hat man dann entweder и — g (Eigengewicht der Konstruktion) oder и — q = g    (Vollbelastung).

Für die n Stützenmomente bestehen n Gleichungen von der Form (Bezeichnungen s. Fig. 1, 2, Formeln zu direkter Berechnung beliebiger Stützenmomente unten):

Mr— 1 Ir- 1 -f" 2 Mr (Jr—1 -f" Ir) -f- Mr+1 Ir ⁼ i (ll>— 1 Ir— 1 A    b*)'

Die Momente über den Endstützen sind gleich 0. In jeder Oeffnung l (Fig. 3) hat man die Vertikalkräfte unmittelbar bei den Stützen, zwischen welchen die AVerte aller anderen Vx liegen:

Vo=\[м-М+^j

Vi =4- \m — m

1.

2.

3.

ttZ*"

и in

= V,

r*>

hr-.

= — V.

Moment und Vertikalkraft in Vr'.₂ V,.,

einem beliebigen Querschnitt x:

-- lf , „ их2 Mx = M-\- Vx —

Rr-!

t, v,

br

rtł

4rr.

4.

R,

z—

5.

Vx = V — их M‘ — M

1/Г I ^ if/ i ^    /7    \

—    М — x (J — x)

u auf 1.

Ol

III

II!

(ł-)

IllH

Fig. 3.

V'!

unter M, M‘ die Stützenmomente bei x = 0

und x — l verstanden (Fig. 3). Abscisse x = fi des grössten positiven Moments

V l . M' — M

in der Oeffnung:

6.

Wert desselben:

!<

7.

Reaktion einer beliebigen Stütze r:

8.

Rr = Vr + V'r—i.

-ß»+i⁼⁼ Ун.

Es kommt vor, dass eine solche Endreaktion bei gewissen Belastungen negativ wird, in welchem Falle zur Vermeidung eines Abhebens des Trägers von der Stütze für die Möglichkeit negativer (d. h. von oben nach unten wirkender) Stützenreaktionen gesorgt werden muss, also das betreffende Trägerende zu verankern ist. Bezüglich der Spannungen s. Biegung I, bezüglich der Einsenkung s. unter letzterem Schlagwort.

Weiteres über die Stützenmomente. Die allgemeinen Formeln für die Stützenmomente sind unter Balken gegeben. Wir wollen hier solche für frei drehbare Trägerenden zusammenstellen, wie sie bei den Hauptträgern von Balkenbrücken stets vorausgesetzt werden. Für n Zwischenstützen existiren n Stützenmomente und für diese n Gleichungen von der Form

Reaktionen der Endstützen: R₀ = V₀,

9.

с 1 — Cg

c2 — C1 i c2 — c3

)■

10.

11.

^-2 Pa (l—a) (l + a) A ² Pa fl ~ «) (2 I — a) — 6 E J (—

ln— \n—1    f» «    V

Speziellere Ausdrücke für die Summen А А • • • A welche sich auf alle Lasten in r    o i »

den Oeffnungen l₀,    • • • L beziehen, sind unter Belastung der Träger

gegeben. Für den gewöhnlichen Fall, dass die Stützpunkte in einer horizontalen

oder geneigten Geraden liegen, fallen die Glieder mit dem Faktor (SEJ weg.

Man hat dann in 10. für gleichmässig verteilte Lasten auf die Länge je einer

ganzen Oeffnung (m₀, uX) ... un per Längeneinheit in l₀, l\, ... ln):

S\ — 1 («o Z₀³ A ui h ³)>

S% — \ (щ l\³ A u2 h ³)>

Sn

'—Cn—1 i Cu —Cn\ 1

ln— 1

ln

Die Berechnung der Stützenmomente aus 10. hat bei mehreren Zwischenstützen das Unbequeme, dass die n Gleichungen nach sämtlichen n Stützenmomenten aufgelöst werden müssen. Dies fällt besonders dann ins Gewicht, wenn für gewisse Belastungsfälle nur einzelne Stützenmomente interessiren (ungünstigste Belastungen). Wir wollen deshalb für symmetrische Balken (Spannweiten symmetrisch zur Trägermitte) mit frei drehbaren Enden noch Formeln zu direkter Berechnung jedes beliebigen Stützenmoments geben.

h =\l*)

Г i = l

J₀= 0

Symmetrischer Träger mit 2 Oeffnungen (Fig. 4). Für beliebige Belastung und beliebige Stützhöhen hat man.

Ą,

io

HF-

i, = i

«1

Fig. 4.

also bei gleichen и:

-

4 und speziell für gleichmässig verteilte Lasten auf die Länge je einer ganzen Oeffnung und Stütz-G punkte in einer Geraden:

Mi = — Go + щ) и , ul²

13.

14.

М\ = —

15.

Io =0

Го

14

2 «а

Гг = h-

Symmetrischer Träger mit 3 Oeff-ß у nungen (Fig. 5). Mit den abkürzenden Bezeichnungen a — 1 4~ a >

у — 3 + 2 ff

ßy

ß — \    2 о,

hat man für beliebige Belastung und beliebige Stützhöhen :

1, 1

uo

I,“ «■!

M₁=-(2aS₁-Sz)

R,

R.

ßyl •

16.

— — (2 a Sz — Sß)

17.

Fig 5.

und speziell für gleichmässig verteilte Lasten auf die Länge je einer ganzen Oeffnung und Stützpunkte in einer Geraden:

, №

Mi = — (2 « ff³ u₀ + ß Ui — a s u₂) —— ,

4ßy 12

Mi2 = — (2 « <*³ % + ß Щ — ff³ U₀)    ,

4 ßY

ßyl ’

18.

19.

wonach bei gleichen u\

Mi = Ms = —

1 + ff³ и l2 3 + 2 ff ~T

20.

Io — 0

1 + 2«

I*

₁ i 4«/g

y ff

J*=

/'

1 + 2^

Ro

U«

R.

u»

1₃ = si

Rs

ui

Fig. 6.

Ml = -(yS₁ — 2aSf> + Ss)

= - (-Ą + 2 « Ą - £3) Ц- ,

Symmetrischer Träger mit 4 Oeffnungen (Fig. 6). Mit den abkürzenden Bezeichnungen « — 1 + <r ^ = 3 + 4« у — 7 + 8 ff

§ = 1 + 2 ff

i.    £ —— 5 —j— 6 ff

hat man für beliebige fü Belastung und beliebige Stützhöhen :

4«/?Z ’

21.

22.

— (у S3 — 2 « ^2 + Si)

23.

4 «/?/

und für gleichmässig verteilte Lasten auf die Länge je einer ganzen Oeffnung und Stützpunkte in einer Geraden:

lz

M\ — (y ff³ Щ +£«! — J«₂ + ff3W3)_ _ ,

*) Bezüglich der i, I über Fig. 4—7 s. S. 779 unten.

M₂ = — (8 («! 4- «2) — ff³ Oo 4- M3) ) ~ÖJ~ ’

25.

Mg = — [у <J³ u₃ 4 S «2 — 8 Ul 4 *³ Mo)

I²

wonach bei lauter gleichen и:

16 aß

26.

_ 142 оЗ и 12

3440 4 ’

1 4 2 о- — o³ u l²

4440- T' Symmetrischer Träger mit 5 Oeffnungen (Fig. 7).

Mi = M₃ =

M₂ =

27.

28.

•To — 0

142«

2e

Iff

ßS

I¹1

l'z

Л=*4

Ts

¹⁺У

Х + 2+

м.

я,

л.

1₀ = «■!

1,-1

1,“ 1

1»

1,-d

R.

u₀

R.

u.

R.

rig. 7.

R»

R»

Mit den abkürzenden Bezeichnungen

CC 1 —|— (Г

Я = 9+ 10 о

£ = 142*

y=7+8ff e = 13 -f- 15 o' г] — 19 + 22 о

hat man für beliebige Belastung und beliebige Stützhöhen:

/3 = 5 -f- 6 o'

Jfi = — (2eĄ — yĄ + 2«Ą— S₄)

/Ш

29.

80.

M₂ = — (— У Si + 2 « y Sa — 4 a2 5g -j- 2 a £4) yyy-Jfs = -(-y04 + 2«y5₃-4a*& +2a,Si) ^

if₄=-(2«iSf4-yĄ + 2«S*-Ą)    ,

und für gleichmässig verteilte Lasten auf die Länge je einer ganzen Oeffnung und Stützpunkte in einer Geraden:

l²

Ml = — (2 £ 0-3 U₀ 4 rj Щ — ß u% -f- g «3 — о3 H₄) j

l²

M₂ — — (— / о-з щ 4 у g «i + 2 « /3    — 2 « g м₃ 4 2 « оЗ w₄) yyy »

l²

M₃ — — (— y o³ «4 4 У £ “8 + 2 « /3 m₂ — 2 a g «! + 2 « оЗ г<о) ^ ^ ,

31.

32.

33.

34.

35.

M₄ = — (2 e о-з И4 -f- »7 W3 — /2 «2 + £ % — o'³ M₀) wonach bei lauter gleichen u :

I²

4ß S ’

36.

3 + 5 o3 u Z2

9 + lOff 4 ’

3 -f- 4 о — оЗ г« l²

9+ 10+

Sind alle Felder gleich lang, dann hat man in den für symmetrische Träger von 3 bis 5 Oeffnungen gegebenen Formeln <7=1, doch kommt dieser Fall verhältnismässig selten vor.

Bewegte Last. Wir fassen zunächst den einfachsten Fall ins Auge, dass die Belastung auf die ergriffene Strecke gleichmässig verteilt ist. Gilt letzteres auch für das Eigengewicht der Konstruktion, so genügen zur Berechnung der unten erwähnten Grenzwerte die Formeln 1.—9. Für die Stützenmomente symmetrischer Träger mit 2—5 Oeffnungen wird man jedoch die bequemeren Formeln 14.—15., 18.—20., 24.—28., 33.—38. verwenden. In jeder Oeffnung i eines kontinuirlichen Balkens befinden sich zwei nur von den Spannweiten abhängige Punkte I, T, welche in den beiden äussersten Dritteln vom l liegen und die Eigenschaft haben, dass das Moment Mx bei x = l durch beliebige

Mi =щ = —

M'a = M₃ = -

37.

38.

Belastung aller folgenden, das Moment bei x = T durch beliebige Belastung aller vorhergehenden Oeffnungen nicht geändert wird. Die Abscissen dieser Punkte, welche Inflexionspunkte (nach Culmann) oder Fixpunkte (nach Mohr) der betreffenden Oeffnungen heissen, sind in Fig. 4—7 für symmetrische Träger von 2—5 Oeffnungen mit frei drehbaren Enden über ihren Oeffnungen angegeben. Die abkürzenden Bezeichnungen a, ß,y.. wurden schon bei den Ausdrücken der Stützenmomente verwendet. lieber die Berechnung der I, Г für unsymmetrische und an den Enden eingespannte Träger s. [3], S. 51, 99, 106. Bei den folgenden Angaben der Belastungen für die Grenzwerte verstehen wir unter vollbelasteten und unbelasteten Oeffnungen solche, welche auf ihrer ganzen Länge durch die feste Last und bewegte Last bezw. durch die feste Last allein ergriffen sind. Letztere ist ganz beliebig, während die gleichmässig verteilte bewegte Last in jeder Oeffnung einen andern Wert haben kann. In den beigesetzten Figuren bedeuten fette Striche Vollbelastung, feine Striche Eigengewicht allein.

max Ii min Hy

neg max Mr pos max Mf.

к,

Ir-»

Ir-,

1,

Irr:

Ir

Fig. 8.

a.    Stützenmomente und Stütz en reaktionen. Leber einer beliebigen Stütze r entsteht das negative max Mr> wenn die beiden anliegenden Oeffnungen vollbelastet sind und dann nach rechts und links unbelastete und vollbelastete

Oeffnungen wechseln (Fig. 8), selbstverständlich soweit überhaupt die Oeffnungen reichen. мг Für das positive max M,. (oder negative min Mr) sind die beiden anliegenden Oeffnungen unbelastet und dann abwechselnd vollbelastete und unbelastete Oeffnungen anzunehmen (Fig. 8). Die zwei erwähnten Belastungen liefern auch die grösste und kleinste Stützenreaktion Д.. In Fig. 9 sind beispielsweise die Belastungen für die Grenzwerte der Stützenmomente und Stützenreaktionen eines Trägers mit 4 Oeffnungen angedeutet.

b.    Momente zwischen den Inflexionspunkten. Die neg max Mx in allen Querschnitten x zwischen I und Г einer beliebigen Oeffnung l entstehen,

max Bi min Bi max Bi min Bi max Bi min B3

Л,.

1,

neg max M\ pos max M\ neg max M2 pos max neg max M3 pos max M3

Ho

R,

R,

R*

Fig. 9.

IIM'

neg max Mx pos max Mx

T I ...X I

Г i

Fig. 10.

man

wenn diese Oeffnung unbelastet ist und dann nach rechts und links belastete und unbelastete Oeffnungen wechseln (Fig. 10). Für die pos max Mx hat die Oeffnung l vollbelastet und dann abwechselnd unbelastete und vollbelastete Oeffnungen anzunehmen (Fig. 10.).

c. Uebrige Momente. Nach dem Bisherigen lassen sich sowohl die neg max Mx als die pos max Mx über den Stützen und zwischen den Inflexions-punkten aller Oeffnungen berechnen, und die entsprechenden Teile der Kurven der neg max Mx und pos max Mx verzeichnen. In Fig. 11 ist dies für die zwei ersten Oeffnungen eines symmetrischen Trägers mit 4 Oeffnungen und frei drehbaren Enden geschehen, wobei die Punkte über den Stützen durch о angedeutet sind. Es fehlen also noch die Grenzmomente zwischen den Inflexionspunkten und Stützen oder der Verlauf der Kurven der neg max Mx und pos max Mx daselbst. Für praktische Zwecke genügt es stets, diese fehlenden Kurvenstücke geradlinig, wie in Fig. 11 strichpunktirt, anzunehmen, womit man die Grenzwerte in den Zwischenpunkten etwas zu ungünstig erhält. Nähere Begründung und Beispiel der Berechnung in [10]. Den genauen Verlauf zeigen in Fig. 11 die

einfach punktirten Linien. — Da bei kontinuirlichen Balken sowohl negative als positive Momente auftreten und damit beide Gurtungen sowohl Zug als Druck erhalten können, so sind abweichend vom einfachen Balken beiden Gurtungen für Zug und Druck geeignete Querschnitte zu geben.

d. Vertikalkräfte. In jeder Oeff-nung l entsteht das neg max Vxbe\x—0, wenn die Oeffnung l und die nächst vorhergehende unbelastet sind und dann rechts und links vollbelastete und unbe-

Л¹,

4.

Ai :/И

s>

4ł

lastete Oeffnungen wechseln (Big. 12).

Das neg max Vx bei x = l ergibt sich, wenn die Oeffnung l und die nächstfolgende vollbelastet sind und dann unbelastete und vollbelastete Oeffnungen wechseln (Fig. 13). Für die zwischen 0 und l liegenden Querschnitte x genügt v°^ es, die Linie der neg max Vx in der \°"

Oeffnung als eine Gerade anzusehen, sie also herzustellen, indem man neg max V₀ und neg max Vt bei 0 und l als Ordinaten anträgt und die Endpunkte der letzteren geradlinig verbindet (Fig. 11). In jeder Oeffnung l sind für das pos max Vx bei x — 0 die Oeffnung l und die

rTc----V

Fig. 11.

Y-Ж

— pos max F

Fig. 12.

nächstvorhergehende vollbelastet und dann abwechselnd unbelastete und vollbelastete Oeffnungen anzunehmen (Fig. 12). Das pos max Vx bei x = l entsteht, wenn die Oeffnung l und die nächstfolgende unbelastet sind, und dann rechts und links vollbelastete und unbelastete Oeffnungen wechseln (Fig. 13). Für

neg max pos max Y i

Fig. 13.

die zwischen 0 und I liegenden Querschnitte x genügt es, die Kurve der pos max Vx als eine die Endpunkte der Ordinaten pos max V₀ und pos max Yt verbindende Gerade anzusehen (Fig. 11), wobei man wie im analogen Falle der neg max Vx die Grenzwerte etwas zu ungünstig erhält. Begründung und Beispiel der Berechnung in [10], genauer Verlauf der Kurven in Fig. 11 einfach punktirt. Anstatt die Grenzwerte der Vx in den Zwischenpunkten aus den Linien der max Vx zu entnehmen, kann man natürlich auch rechnen :

X    X

—    neg max f ₀ H—p ne9 max n ,

—    pos max V₀ -f- X,- pos max V/.

Tabellen zur Erleichterung der Berechnung für gleichmässig verteilte Lasten s. [8], S. 223, 244, 264. Handelt es sich um bewegte Badlastzüge, so gilt bezüglich der Belastungen für die Grenzwerte alles soeben für gleichmässig verteilte bewegte Last Gesagte, einschliesslich der angeführten Ergänzungen der Kurven der max Mx und max Vx durch gerade Linien. Doch kommt noch in Frage, wie die Züge zusammen zu stellen und welchen Punkten die Lasten möglichst zu nähern sind (s. Grenzwerte, Influenzlinien, Näheres [3], S. 42, 55, 61, 63, 144). Uebrigens wird auch bei kontinuirlichen Eisenbalmbrücken vielfach mit gleichmässig verteilten Lasten gerechnet, die allerdings dann genügend hoch gewählt werden müssen (vergl. Lastäquivalente).

neg max Vx —

pos max Vi —

39.

40.

Aenderung der Stützhöhen. Bezeichnet AM,. die Aenderung des Stützenmoments Mr infolge aller Abweichungen der Stützpunkte (die in der Stabaxe zu denken sind) von einer horizontalen oder geneigten Geraden, so stehen diese AM für je drei auf einander folgende Stützen in der Beziehung:

Cr — Cr +1

I,—] /J М,-—i -j- 2 (Ir—i -f" b⁻) J My —f- ly J MyĄ-1 — 6 EJ ^—

— Cr-1

Ir—i

Ir

).    41.

Mit den Aenderungen der Stützenmomente sind auch Aenderungen der Stützen-

JMr-] — JMr

reaktionen Rr um

JBr

J Mr+\ — J Mr

Ir— 1

42.

Ar

Fig. 14.

und Aenderungen der Momente Mx und Yertikalkräfte Vx in allen Oeffnungen um

— J M AL j M',

JM' — JM

JMX =

43.

JVx=zl V=

44.

x — l bedeuten

verbunden, worin M, M die Stützenmomente bei x — 0 (Fig. 3, 10—13, und Balken, Fig. 1). In Fig. 14 ist angedeutet, welche Verschiebungen der Stützen negative Aenderungen von Mr und positive von R, bedingen, für positive Aenderungen von Mr und negative von Д. wären die

Pfeile umzukehren. Eine Aenderung der Stützenmomente und der von diesen abhängigen Beanspruchungen tritt nicht ein, wenn die Stützpunkte aus einer Geraden (z. В. I, Fig. 15) in eine andere Gerade (z. В. II, Fig. 15) geraten. Unbeabsichtigte Aenderungen der Stützhöhen sind also um so mehr zu fürchten, je nachgiebiger und ungleichmässiger der Fundamentboden ist. Andererseits hat man aus dem Einfluss verschiedener Stützhöhen Vorteil zu ziehen gesucht. Vorgehen: Die Grenzwerte der Momente werden zunächst für Stützpunkte in einer Geraden berechnet. Sodann ermittelt man nach 41. oder obigen Spezialformeln für die Stützenmomente symmetrischer Träger die nötigen Höhendifferenzen <5,. = cr+i — cr unter den Bedingungen: 1. dass die negativen Maxima sämtlicher Stützenmomente gleich gross werden, 2. dass das grösste positive Moment, welches am Träger vorkommt, den grössten negativen Momenten numerisch gleich werde. Bei Wahl dieser Stützhöhen wird das numerisch grösste Moment am Träger überhaupt und damit im Falle konstanten Querschnitts der Materialverbrauch für die Gurtungen so klein als möglich. Es lassen sich bei kleinen bis mittleren Spannweiten Ersparnisse von 15—25% Gurtungsmaterial erreichen, doch wird man bei kleinen Spannweiten von Senkungen überhaupt absehen und bei grösseren nur dann Gebrauch davon machen, wenn man sicher ist, die berechneten Stützhöhen auch genau herstellen und dauernd erhalten zu können. Bei veränderlichen Gurtungsquerschnitten ist durch Aenderung der Stützhöhen überhaupt kein Vorteil erreichbar. Näheres mit Beispielen der Berechnung s. [3], S. 96, 112, 125, 148, 155.

Temperatureinflüsse. Ist auf irgend eine Art, z. B. weil der Untergurt unmittelbarer Einwirkung der Sonne geschützt war (s. Biegung I), eine Temperaturdifferenz t zwischen Oberkante und Unterkante des Balkens entstanden, so erleiden die Stützenmomente Mr Aenderungen AM,., welche für drei auf einander folgende Stützen in folgender Beziehung stehen:

Ir—1 J Mr—1 -j- 2 (Ir — 1 -j- Ir) J My -j- Ir J MrĄ-l = (l,.— i -|- l3EJ—J- •

Hierin bedeuten a den Ausdehnungskoefficienten des Trägermaterials (für Schweiss-eisen etwa 0,000012, für Flusseisen und Stahl 0,0000115), h die Trägerhöhe.

Die entsprechenden Aenderungen der * Stützenreaktionen Rlf Momente Mx und Vertikalkräfte Vx sind durch 42.—44. bestimmt. — Der fragliche Einfluss ,g' ¹⁶‘    machte sich zuerst bei kontinuirliclien

Uiehbrücken geltend, für welche daraus eine Erhöhung des Drucks auf die Endstützen resultirt, der bei Berechnung der Drehvorrichtung in Betracht zu

Fig. 15.

vor

45.

к.

1,

ziehen ist. Für kontinuirliclie Balken mit 2 Oeffnungen 1₀, \ (Fig. 16) liefern die obigen allgemeinen Gleichungen die Aenderungen des Moments und der Reaktion

JBi =

der Mittelstütze :

JAIX =EJ

Bat

2 h’

der Reaktionen der Endstützen:

_ h fl~ h

loh

JMU

46.

JMi

~JT\

des Moments und der Vertikalkraft bei beliebigen x in l₀:

JM₁

J Rq —

47.

JMX =

und derselben Grössen in lx :

JMX

JVX

48.

JM-y

h ®    .

xr    ■¹

Speziell für zwei gleicblange Oeffnungen 1₀ = 1^=1 vereinfachen sich die Ausdrücke für die R in

JVX

49.

2 JMi

J Rq — J R%

JRi

Spezielleres über die Berechnung der Drehbrücken s. [9], 11. Kapitel (von Frankel).

Litteratur: [1] Clapeyron, Comptes rendus, 1857, XLV, p. 1076, (Wahl der Stützenmomente als statisch unbestimmter Grössen). — [2] Mohr, Zeitschr. d. Arch.- u. Injj.-Vereins zu Hannover, 1868, S. 19 (Graphische Bestimmung' der Stützenmomente). — [3] Weyrauch, Allgemeine Theorie und Berechnung der kontinuirlichen und einfachen Träger, Leipzig 1873. — [4] Laissle u. Schübler, Der Bau der Brückenträger I, Stuttgart 1876, S. 161. — [5] Weyrauch, Zeitschr. f. Baukunde, 1879, S. 437 (Temperatureinflüsse). — [6] Castigliano, Théorie de l’équilibre des systèmes élastiques. Turin 1880, S. 203 (auf Grund des Prinzips der kleinsten Verschiebungsarbeit). — [7] Weyrauch, Aufgaben zur Theorie elastischer Körper, Leipzig 1885, S. 102,104,150. — [8] Winkler, Theorie der Brücken, Heft I, Wien 1886, S. 90. — [9] Handbuch der Ingenieur-wissenschat'ten, Bd. II, 9. Kapitel: Theorie der eisernen Balkenbrücken (von Steiner), Leipzig 1890, S. 291. — [10] Weyrauch, Zeitschr. d. Arch.- u. Ing.-Vereins zu Hannover, 1890 (Vereinfachung der Berechnung).    Weyrauch.

Graphische Berechnung. Die graphische Bestimmung der Auflager drücke, Querkräfte und Biegungsmomente eines kontinuirlichen Balkens stützt sich auf das Verfahren zum Zeichnen der Biegungslinie. Kennt man die Kräfte, die auf einen Balkenträger einwirken, so zeichnet man zuerst mittelst eines Seilpolygons (s. d.) dessen Momentenfläche, betrachtet sodann die Momentenfläche als Belastungsfläche (s. Seil kurve) und zeichnet dazu ein zweites Seilpolygon, wobei man die Polweite dem Trägheitsmomente (s. d.) des Balkenquerschnittes proportional macht. Dann stellt dieses zweite Seilpolygon die lotrecht verzerrte Biegungslinie des Balkens dar. Das Mass der Verzerrung ist Hah: EJ, worin H die Polweite des ersten Seilpolygons, a die Verwandlungsbasis (s. Verwandlung der Flächen) der Belastungsfläche, h die Polweite des zweiten Seilpolygons, E den Elastizitätsmodul (s. d.) des Balkens und J das Trägheitsmoment des Balkenquerschnittes bedeutet. Liegen die Auflager des kontinuirlichen Balkens in einer geraden Linie, so hat das Verzerrungsverhältnis auf die Berechnung des Balkens keinen Einfluss. Bei ungleich hohen Stützpunkten sind deren Höhenunterschiede mit diesem Verhältnisse multiplizirt in die Zeichnung einzuführen.

Das Trägheitsmoment wird in der Folge als konstant angenommen. So lange sich die Höhe des Balkens nicht ändert, was bei Balken mit mehr als zwei Oeffnungen meistens zutrifft, ist diese Annahme gestattet. Wechselnde Balkenhöhe kommt fast nur bei Balken mit zwei Oeffnungen (beispielsweise bei Drehbrücken) vor. Die Berechnung solcher Balkenträger s. unter Fachwerk.

Bei der statischen Berechnung der kontinuirlichen Balken betrachtet man in der Regel nicht die Auflagerdrücke, sondern die Biegungsmomente über den Stützpunkten (Stützenmomente, Pfeilermomente) als die Unbekannten. Sind diese gefunden, so kann man die Momentenfläche zeichnen und mit ihrer Hilfe auch die Auflagerdrücke und Querkräfte finden.

Balken mit zwei Oeffnungen. Der Balken ABC (Fig. 17) habe in der ersten Oeffnung die gleichförmig verteilte Last 2h Ц ? in der zweiten die Last p₂ h ²¹¹ tragen. Die Parabeln AB und BC stellen die Momentenflächen dar für den Fall, dass die Kontinuität über der Stütze В aufgehoben wird. Die zu diesen Parabeln gehörenden Kräftepolygone mit den Polen Ox und 0₂ sind unterhalb

50.

V\ h ²

und f₂ = Die Pol

gezeichnet. Die Pfeilhöhen der Parabeln sind /j

weite H wird beliebig gewählt. BB‘ sei das infolge der Kontinuität auftretende Stützenmoment. Dann stellt die scliraffirte Fläche die Momentenfläche dar.

Wir zerlegen diese Fläche in zwei positive Parabelsegmente AB und BC und zwei negative Dreiecke ABB' und BB'C. Lässt man die Inhalte dieser vier Flächen in den jeweiligen Schwerpunkten als lotrechte Kräfte wirken und setzt diese Kräfte durch ein Seilpolygon zusammen, so bekommt man den Linienzug

8II

•4

Or

to

0---I

AV

...

<---

io

------.....->

B,

C,

li

—»<-

.Ił.

NS

><r - -

- ->i

,*"4>

Pig. IT.

Ax B] Cx. Dieses zweite Seilpolygon deckt sich zwar nicht mit der Biegungs-linie des Balkens, fällt jedoch an den Auflagerstellen mit dieser zusammen. Die Punkte A], By und Cy müssen daher mit den Stützjmnkten übereinstimmen.

Die Kräfte 1 und 4 liegen in den Mitten, die Kräfte 2 und 3 in den Dritteln der betreffenden Oeflhungen. Ferner liegt der Schnittpunkt B₂ der Seilpolygonseiten 1—2 und 3—4 auf einer lotrechten Linie, die die Entfernung der Kräfte 2 und 3 im umgekehrten Verhältnisse ihrer Grösse, also im Verhältnisse l₂ : ly teilt. (Vergl. Parallelkräfte). Diese Linie wird „verschränkte Drittellinie“ genannt. Man findet sie, wenn man von der Kraft 2 aus 73l₂ nach rechts oder auch von der Kraft 3 aus i/₃ ly nach links aufträgt. Die Strecke Ay A₂ ist das statische Moment der Kraft 1, Cy C₂ das statische Moment der Kraft 4. (Vergl. Parallel kr äfte.) Ist a die Verwandlungsbasis und li die zweite Polweite, so wird Ay A₂ = JlbA. . h h un(j (ji (j₂

j3 h.fi    ¹li h

■ Macht man, was sich am besten empfiehlt, all — Vß so wird einfacher A A₂ — 2 fx    .und Cx C₂ = 2 f₂. -

Auf Grund der bekannten Elemente lässt sich nun das Seilpolygon Ax Bi Cx zeichnen. Zieht man zunächst von dem bekannten Punkte A₂ aus die Seilpolygonseite 1—2 in beliebiger Richtung, z. B. in der Richtung A₂LM, zieht hierauf LBXN und verbindet AI mit N, so schneidet die Linie A₂ Bx auf MN den auf der Seilseite 3—4 liegenden Punkt J ab. Zieht man nämlich die Linie A₂ LM in verschiedenen Richtungen und zeichnet jeweilen das Dreieck ЕЖА, so bilden die verschiedenen Punkte L, AI und N ähnliche Punktreihen und die Verbindungslinie MN geht stets durch den festen Punkt J. Ist J gefunden, so kann man die Seite 3—4 und von ^

l,

ihr aus alle übrigen

Seiten des Seil- A polygons ziehen.

— C₂J schneide auf der В - Linie die Strecke BlBi‘ ab. Diese ist als statisches Moment der Kraft 3 gleich V2 h • BB' г1₃1₂

"ZV

0 'О

l>

10

oder da all — 7₆1₂2 gemacht wurde, gleich BB', gleich dem gesuchten Stützenmomente.

Um das Stützenmoment über В zu finden, zieht man <'лг somit die verschiedenen Drittellinien , trägt die Strecken Ax A₂ und Cx C₂ auf, bestimmt von A₂ aus mittelst des Dreieckes LMN den Punkt J und zieht die Linie

■ *=«? - -X- * - - PQ *

0.,

\S

Л"

D,

₂ą

»г-

ог

°₃

AN

D,

10

C₂JBf.

Fig. 18.

Legt man endlich durch den Pol Ox eine Parallele zu AB¹ und durch den Pol 0₂ eine Parallele zu B‘ C, so bekommt man die Auflagerdrücke А, В und C, wobei В — B{ -j- B₂.

Balken mit mehr als zwei Oeffnungen. Das für zwei Oeffnungen abgeleitete Verfahren kann leicht auf mehr als zwei Oeffnungen ausgedehnt werden. Als Beispiel wählen wir einen Balken mit vier Oeffnungen lx bis Z4 (Fig. 18). Der Einfachheit halber sei lx = und l₂ = 1г. Die vier Parabeln А В, ВС, CD und DE seien die Seilpolygone für die gegebenen Belastungen, BB¹, CC‘ und DD‘ die zu bestimmenden Stützenmomente. Die schraffirte Fläche

ist die Momentenfläche des Balkens. Wir zerlegen sie in vier positive Parabelsegmente und sechs negative Dreiecke, betrachten die Flächeninhalte dieser 10 Figuren als Kräfte und setzen sie durch ein Seilpolygon AXBXCX ... zu-Dann liegen wieder die Kräfte 1, 4, 7 und 10 in den Mittellinien, die Kräfte 2, 3, 5, 6, 8 und 9 in den Drittellinien der einzelnen Oeffnungen. Ferner schneiden sich 1—2 und 3—4 auf der verschränkten Drittellinie bei B, 4—5 und 6—7 auf der verschränkten Drittellinie bei C u. s. w. Der Symmetrie

sammen.

wegen fällt die verschränkte Drittellinie bei C mit der Auflagerlinie zusammen. Ai A₂ ist wiederum gleich 2/, (^und Et E₂ gleich 2fx (^)~, worin /₄ den

Pfeil der ersten, /₄ den Pfeil der vierten Parabel bezeichnet. Unterhalb des zweiten Seilpolygons zeichnen wir ferner zwei Paare von sich kreuzenden Linien, die auf den Auflagerlinien die Strecken 2f₂ bezw. 2/₃ begrenzen. Diese Linien nennt man „Kreuzlinien“; sie schneiden auf jeder durch den Balken gelegten Vertikalen das statische Moment der Kraft 4, bezw. der Kraft 7 ab.

BB‘, Ci Сх‘ = CO etc.

Nun findet man wie früher von A₂ aus mittelst eines Dreieckes LMN den Punkt Ji auf der Seilseite 3—4. Von Jx aus trägt man eine Strecke Jj J2 auf, die man lotrecht darunter zwischen den Kreuzlinien abgreift. Hierauf bestimmt man von J₂ aus den Punkt J₃ gerade so, wie vorhin von A₂ aus Jx bestimmt wurde, und trägt von J₃ aus den lotrecht darunter abgegriffenen Abschnitt Jg J"₄ auf. Die nämliche Arbeit führt man sodann, von Ex ausgehend, in der Richtung von rechts nach links aus, wobei man die Punkte K{, K₂, A3 und Ką erhält. Nun geht die Seilpolygonseite 3—4 durch Jj und A₄, die Seite 4—5 durch J₂ und A₃, 6—7 durch J₃ und K₂, 7—8 durch ,/₄ und Aj. Durch kreuzweises Verbinden der Punkte J und К bekommt man somit vier Seiten des zweiten Seilpolygons und kann hiernach leicht das ganze Seilpolygon zeichnen. Zur Bestimmung der Stützenmomente ist letzteres nicht nötig, denn die Verbindungslinien der Punkte J und К schneiden diese Stützenmomente je über den Auflagerpunkten ab. Es ist ВХВХ‘

Ueberträgt man diese Abschnitte in die Momentenfigur, so gelangt man zu den Schlusslinien AB', B‘ C‘, OB' und D‘E und hiermit zur ganzen Momentenfläche. Zieht man endlich in den Kräftepolygonen Parallelen zu den Schlusslinien, so bekommt man auch die Auflagerdrücke.

Sollen verschiedene Belastungsfälle behandelt werden, so ist es ratsam, die J- und A-Linien ein für allemal zu bestimmen. Hierzu dient die Fig. 19 : Man trägt die verschiedenen Drittellinien auf und zeichnet, vom

?.....

Punkte A ausgehend, das Dreieck LMN; dadurch bekommt

-ь man den Punkt J1 E und zugleich die lotrechte Linie, auf der die Punkte Jx

r. ;

i'ig. 19.

und J₂ der Fig. 18 liegen. Von J‘ aus findet man in gleicher AVeise den Punkt J“, der die Vertikale für A₃ und J± angibt. Schliesslich wird auch noch der Punkt J‘“ bestimmt; letzterer gelangt erst später zur Verwendung. Durch symmetrische Uebertragung bekommt man die entsprechenden Punkte K. Die so bestimmten lotrechten Linien durch die J- und A-Punkte sind von der Belastung des Balkens unabhängig; sie heissen die „Fix“- oder „Festlinien“, auch „Inflexionslinien“ des kontinuirlichen Balkens. Sind diese Linien bekannt, so genügt es, um <7, (Fig. 18) zu finden, durch A₂ und Bx eine Linie zu ziehen, bis sie die ALinie schneidet. Ebenso findet man den Punkt J₃ dadurch, dass man J₂ Ci zieht und bis zur nächsten ALinie verlängert.

Kräfteplan eines Balkens mit vier Oeffnungen. Die vollständige Berechnung eines kontinuirlichen Balkens umfasst gewöhnlich die Aufgabe, für gegebene Belastungen die Kurven der grössten und kleinsten Biegungsmomente, sowie die Kurven der grössten und kleinsten Querkräfte zu zeichnen. Für einen Balken mit vier symmetrischen Oeffnungen sind hierzu sechs verschiedene Belastungsfälle nötig. In dem unten beigefügten Belastungsschema bedeutet ein schwacher Strich Belastung durch Eigengewicht (g auf die Längeneinheit), ein starker Strich volle Belastung (q auf die Längeneinheit). Der Belastungsfall 1 gibt für die erste und dritte Oeffnung die grössten positiven, für die zweite und vierte Oeffnung die grössten negativen Momente, der Belastungsfall 2 umgekehrt für die erste und dritte Oeffnung die grössten negativen, für die zweite und vierte Oeffnung die grössten positiven Momente. Durch den Fall 3 erhält man

das grösste negative, durch den Fall 4 das grösste positive Moment am Pfeiler B, durch die Fälle 5 und 6 ebenso die grössten Momente am Pfeiler C. Auch die grössten und kleinsten, an den Auflagern auftretenden Querkräfte werden durch diese sechs l Belastungsfälle erhalten (vergl. 2 Fig. 20). — Für jeden dieser "

Belastungsschema.

гм со »c

ME) <---

B(D)

---X - -

l,

Belastungsfälle wird nun die3 Konstruktion der Fig. 18 wie- 4 derholt. Dabei vereinigt man, 5 um Platz und Arbeit zu sparen, sämtliche Einzelfiguren in einer b einzigen Zeichnung. Ueberdies ist es zweckmässig, die rechte Hälfte der Zeichnung auf die linke herüber zu klappen. So gelangt man auf die Fig. 20. Sie enthält alle erforderlichen Linien und Punkte.

1.2

Ó5

!5'

o3

,2

•5₍

1.2

>3

-Ą²

1.4.5

J.3.6

'' .b.2-4.5

2.3.6

Die flachen Parabeln AB und BC entsprechen dem Eigengewicht, die steilen der vollen Belastung. Die beigeschriebenen Zahlen beziehen sich alle auf das Belastungsschema. Am untern Ende der Figur sind die grössten und kleinsten Momente, sowie die grössten und kleinsten f.

i.öb^-

Al. 5

,'6

♦ ' Т/Ei. в

- /.4.6 -

* 4->.

'S

.i

Biegungs ■

Momente

ZU

Quer -

Kräfte

Fig 20.

Querkräfte von je einer gemeinschaftlichen Abscisse aus aufgetragen. Um die Momentenkurven zu erhalten, trägt man zunächst die Ordinaten der Mo- 0, mentenflächen 1 u. 2 auf, wobei man die parabolischen, mit 1 und 2 bezeichneten Kurven erhält. Diese Kurven besitzen jedoch nur bis den strichpunktirten J- und АГ-Linien Giltigkeit. Von da zweigen die Momentenkurven ab und endigen am Auf- 1 lager В in den Punkten 3 und 4, am Auflager Ci in \ -den Punkten 5 und 6. Diese l Abzweigungen werden nach dem Augenmass eingezeichnet, wobei man zur Erzielung grösserer Genauigkeit vorerst die Endtangenten zeichnen kann (vergl. die Tangente im Punkte 5). Um die Kurven der Querkräfte zu erhalten, bestimmt man in den Kräftepolygonen durch Parallelen zu den Schlusslinien die Auflagerdrücke und trägt diese unten von einer zweiten Abscisse aus auf. Dann bestimmt man in jedem Punkte die Tangente (vergl. 1—V und 4—4') und zieht die verbindenden Kurven nach dem Augenmass. Will man diese Kurven genauer erhalten, so muss man noch Fälle mit teilweiser Belastung der einzelnen Oeffnungen behandeln.

zu

Einflusslinien. Mit dem bisher beschriebenen Verfahren reicht man bei der Berechnung von Strassenbrücken und Hochbauträgern meistens aus. Bei Eisenbahnbrücken wird auch der Einfluss des Eigengewichtes auf diesem Wege bestimmt. Zur Behandlung der Verkehrslast dagegen, die bei Bahnbrücken aus einer Beihe von Lokomotivaxen besteht, wendet man am besten Einflusslinien (s. d.) an. Die Lokomotivgewichte durch eine gleichwertige verteilte Belastung ersetzen, ist bei kontinuirlichen Brücken ein unsicheres Verfahren.

Um die Einflusslinien für Momente und Kräfte zu erhalten, müssen zunächst die Momentenflächen und Auflagerdrücke für eine Beihe von Einzellasten bestimmt werden. Fig. 21 ^ stellt die Momen-tenfläche für eine in der zweiten Oeff-nung befindliche Last P dar. Diese Fläche setzt sich aus einem positiven Dreieck BMC und den durch die Kontinuität entstehenden negativen Flächen Das

.<—

в’

с;

: В"

f r¹

EjE

«7°

■л,

Fig. 21.

zusammen.

Dreieck BMC wird mittelst des links davon aufgetragenen Kräftepolygons gezeichnet. Die Lage des Poles О wird dadurch gefunden, dass man die Last P proportional zu ihren Entfernungen von В und C in zwei Teile zerlegt und durch den Teilpunkt eine wagrechte Linie zieht. Die Polweite H wird nach Gutdünken angenommen.

Das Verfahren zur Bestimmung der Pfeilermomente für eine einzelne Last kann man ohne Schwierigkeit aus dem für verteilte Lasten entwickelten Verfahren ableiten. Lässt man in der Figur 18 die Belastungen der ersten, dritten und vierten Oeffnung verschwinden, so verschwinden auch die positiven Momentenflächen dieser Oeffnungen. Infolge dessen werden die Kräfte 1, 7 und 10 und demgemäss auch die Strecken AtA₂, A3 Ją, EąE₂ und KąK₂ gleich Null und die Punkte A₂, Ją, E₂, K1} K₂ und AT₃ kommen sämtlich auf die wagrechte Linie Aą Eą zu liegen. Ferner fällt der Punkt Ją mit J₃ zusammen. Demzufolge werden die Stützenmomente über C und D von der Doppellinie J₃.^KX%2 abgeschnitten. Dabei wird das Stützenmoment über D, abweichend von der gewöhnlichen Begel, positiv. Die Momente über C und D verhalten sich zu einander wie die Entfernungen der beiden Auflager von der АГ-Linie. Macht man in der Momentenfläche CC‘—CąCą‘ und DD' — DXP)X', so schneidet die Schlusslinie C‘D‘ die Wagreclite im АГ-Punkte. Das Biegungsmoment in einem AT-Punkte ist somit von der Belastung der links liegenden Oeffnungen unabhängig. Ebenso ist auch das Moment in einem A-Punkte von der Belastung der rechtsliegenden Oeffnungen unabhängig.

Die Linien JxKą und J₂K₃ sind nach früher die Seilpolygonseiten für das positive Dreieck BMC. Nennt man die Höhe des Dreiecks m und den Ahstand seines Schwerpunktes von der B-Linie s, so ist der Abschnitt b, als statisches

oder, wenn man s = j/₃ (l₂ -(- x) und wie h + x‘

Moment betrachtet, gleich    ~

früher ah —

m. Die Zeichnung

Ve h² setzt, b = m Ebenso wird c

^2 l2 der Momentenfläche für die Last P lässt sich nun wie folgt vereinfachen. Um b und c zu finden, trägt man (Fig. 22) die Spannweite l₂ von der Laststelle aus nach links und rechts auf und zieht die Linien LML‘ und RMR‘. Dann ist BR‘ = b und CL' = c. Ferner sind BL' und CR' die Kreuzlinien für das Dreieck BMC. Verbindet man noch den Punkt B“, in welchem BL' die

J-Linie schneidet, mit dem Punkte C", in welchem CR' die A-Linie trifft, so bekommt man, wie ein Vergleich mit der Fig. 22 zeigt, in BB‘ und CO die Stützenmomente und in B'O die Schlusslinie. Die Linien B‘A, О KD' und D‘E vervollständigen die Momentenfläche. Vier Strahlen durch 0, parallel zu den Linien AB\ B'O, OD' und D'E bestimmen die Querkräfte für Schnitte links und rechts von der Last (В und C), sowie für Schnitte in der ersten, dritten und vierten Oeffnung.

Um nun die Einflusslinien für Momente und Kräfte zu erhalten, wiederholt man die soeben beschriebene Zeichnung für mehrere (10—15) über die erste und zweite Oeffnung verteilte Einzellasten. Man wählt hierzu am besten diejenige Last, die in der vorgeschriebenen Lastenreihe am häufigsten vorkommt. Dabei können die einzelnen Momentenflächen ganz gut in einer einzigen Zeichnung vereinigt werden.

D'

l,

L*L

I)

Ckr-

В"

С"

в'

Einfluss -Linien- B,f

..    -'S

Trägt man sodann die Momentenordinaten, die sich für ein und denselben Schnitt ergeben, von einer Abscisse aus jeweils lotrecht unter der betreffenden Last auf und verbindet deren Endpunkte, so erhält man die Einflusslinie für die Momente dieses Schnittes. In Eig. 22 ist diese Einflusslinie für ГТ den Schnitt M gezeichnet. Man erkennt , dass das Biegungsmoment für die in der zweiten und vierten

Momente

Kräfte

Fig. 22.

Oeffnung liegenden Lasten positiv, für Lasten in der ersten und dritten Oeffnung dagegen negativ wird. Die ungünstigste Belastung für den Schnitt M erstreckt sich somit über die

zweite und vierte, bezw. über die erste und dritte Oeffnung, voiausgesetzt, dass getrennte Verkehrslasten (Zugstrennungen) überhaupt zulässig sind. Wie man mit Hilfe dieser Einflusslinien die grössten und kleinsten Momente findet,

s. unter Einflusslinien.    .

Am Fusse der Fig. 22 ist auch die Einflusslinie für die Querkräfte des Schnittes M gezeichnet. Sie ergibt sich dadurch, dass man in den Iviäfte-polygonen der verschiedenen Einzellasten die Querkräfte abgreift und den Laststellungen entsprechend, von einer Abscisse aus aufträgt. Die ungünstigste Belastung erstreckt sich für abwärts gerichtete Querkräfte von В bis zum Schnitte M, für aufwärts gerichtete Kräfte von C bis M. Unter Umständen sind auch noch die benachbarten Oeffnungen zu belasten. Es sei noch bemerkt, dass während man bei den Momenten für jeden Schnitt eine besondeie Einflusslinie zu zeichnen hat, die Einflusslinien für die Kräfte innerhalb einei Oeffnung qj-pj-c 7Пчяinmptith 11 pii

Litteratur: Stelzet, Grundzüge der graph. Statik und deren Anwendung a. d. kontin. Träo-er, Graz 1882. — W. Ritter, Die elastische Linie und ihre Anwendung a. d. kontin. Dalken, Zürich 1888. — Müller-Breslau, Wochenblatt f. Arch, und Ing., 1888, S. 353. — L. Winkler, Theorie der Brücken, Wien 1886, 1. Heft. — Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Leipzig 1889—90, Bd. II, 2. Abt. — R. Land, Zeitschr. f. Bauwesen 1890, S. 106.    Ritter.

Balkenlage (Gebälke), eine Anzahl in entsprechender Anordnung neben einander liegender Balken, als Tragkonstruktion zumeist für eine Decke, die entweder einen Kaum nach oben abschliesst oder aber zwei über einander liegende Räume trennt. — Man unterscheidet hauptsächlich :

a.    Deckengebälke, auch Zwischen-Etagen- oder Geschossgebälke, bezw. Balkenlagen genannt, zwischen zwei Geschossen liegend.

b.    Dachgebälke oder Dachbalkenlage, schliesst das oberste Geschoss oder Stockwerk gegen den Dachbodenraum ab.

c.    Kehlgebälke oder Kehlbalkenlage, besteht aus den Kehlbalken eines Dachstuhles und bildet die Decke eines im unteren Teile des Daches abgeschlossenen Geschosses, des sogen. Dach- oder Mansardgeschosses.

Da die unter b und c angeführten Formen am zweckmässigsten mit den Dachkonstruktionen zugleich ihre Erklärung finden, so werden hier nur die

Deckengebälke eingehender besprochen.

In Bezug auf die allgemeine gegenseitige Lage der Balken kann man unterscheiden: die Gebälke mit paralleler Balkenlagerung, welche die häutigst vorkommenden sind; dann die Gebälke mit radialer oder strahlenförmiger und die mit verschränkter Balkenlagerung, welche }    Я j,    bei im Grundriss regelmässig polygonalen oder

ШГ₇. folgenden gelten:

]?

^ kreisförmigen Dächern und bei Bauwerken mit schief winkeligen Ecken und Wiederkehren Anwendung finden. Die Deckengebälke werden in den verschiedenen Ländern auch nach sehr abweichenden Konstruktionsprinzipien ausge-MilLL, führt. Als Hauptgrundsätze können wohl die

:d

1. Die Lagerung der Balken auf den P zu ihrer Stützung dienenden Mauern, Un-terzügen, Pfetten etc.

_    wird nach den unter

\K

-TU

ai i

jaP Balkenauflager (s. d.) besprochenen Kegeln durchgeführt. — Ge-

_ wohnlich liegen die

i........тдг¹ Balken auf den Haupt-

"LI

Seri

, -VI' 1 : :

Ui

^ und Mittelmauern der I niiip¹ Gebäude auf (vergl. j • |ддд' ' die Art. Mauer-I |.|ЦД"' latte, Mauerbank, шиг^ Wandrähm. Kast-schliesse).

Fig. 1.

2. Die Entfernung der einzelnen Balken von einander — die Л sogen. Balkenweite — ist verschieden - und zumeist abhängig von der Last, welche die Balken zu tragen haben; ausserdem aber auch von der Stärke der Dielung, bezw. Schalung der Balkenlage.

3.    Bei den Deckengebälken, deren Auswechslung schwierig und sehr kostspielig ist, sehe man vornehmlich darauf, dass nur gesundes, gerade gewachsenes, trockenes Holz verwendet wird und beim Legen der einzelnen Balken immer Zopf- und Stammende abwechseln, damit die Tragfähigkeit der Balkenlage durchaus eine möglichst gleichmässige werde.

4.    Es ist zu vermeiden, dass das Holz mit frischem Mörtel in Berührung kommt. Es sind daher besonders die auf dem Mauerwerk aufliegenden Balkenköpfe entweder mit Teeranstrich zu. versehen oder durch Dachpappe oder Blech etc. zu isoliren, besonders die Hirnseite derselben.

5.    Wenn die Balken nicht auf einem entsprechenden Mauerabsatz aufliegen, sondern in die Mauer einzulassen sind, so hat man die Balkenköpfe ringsum frei zu halten: einerseits wegen Luftzutritt, andererseits deshalb, damit die Schwankungen und Formänderungen der Balkenköpfe nicht schädlich auf

das Mauerwerk einwirken. Man legt daher in solchen Fällen die Balken (bezw. die Mauerbank) auf Konsolen oder Kragsteine von verschiedener Form oder aber auf einen der Mauerflucht entlang laufenden Eisenträger (Doppel-T-Träger, Traverse etc.).

6.    Zur Verstärkung der ganzen Konstruktion, bezw. des Bauwerkes, verbindet man die horizontalen Balken mit dem vertikalen Mauerwerk durch in entsprechenden Zwischenräumen angebrachten Verankerungen oder Schliessen.

"L

1 IsE

£/)

7.    Zur Erhöhung der Tragkraft der Balkenlage und zur gleichförmigen Inanspruchnahme der einzelnen Balken, verspreizt man die neben einander liegenden Balken durch Sprenghölzer oder Kreuzstaken (s. Decken). Bei den dicht an einander schliessenden, d. h. „Mann an Mann“ liegenden Dübelbäumen der Dübelböden, die in Oesterreich zumeist als Dachgebälk, d. h. als Abschluss des obersten Stockwerkes dienen, werden die einzelnen Balken (Dübelbäume) durch Dübel mit einander verbunden und so die gesamte Balkenlage zu einem Glanzen vereinigt, wodurch eine einseitige Setzung oder die stärkere Durchbiegung eines einzelnen Balkens nahezu ganz ausgeschlossen ist. -— Als Beispiel für die in verschiedenen Ländern abweichenden Balkenlagenkonstruktionen wählen wir die deutsche Balken lag e und zwar — da bei den Decken die Deckenbalkenlagen ohnehin ausführlich erörtert werden — hier ein

JhS

E- Г [

Av

ii

IT

Fig. 2.

paar Dachbalkenlagen. Das Grundprinzip der deutschen Balkenlage besteht darin, dass — im grossen Ganzen — eine Anzahl von im Querschnitt nahezu gleichen

Balken als Träger für die Dielung etc. verwendet werden. Die Balkenquerschnitte sind zumeist Rechtecke von dem Verhältnis b:h = 5:7.

Zur Erläuterung mögen die beiden vorstehenden Figuren dienen. Fig. 1 gibt die Balkenlage eines rechtwinkeligen Eckhauses mit ungleich tiefen Schenkeln oder Trakten; Fig. 2 die Balkenlage eines im Grundriss unregelmässigen Gebäudes mit stumpfer Wiederkehr. Das Gebälke liegt mittelst doppelten Mauerbänken auf den Hauptmauern auf. Aus beiden Figuren entnimmt man zugleich auch die wichtigsten Arten und Formen der Balken, welche nach der in Fig. 1 durchgeführten Bezeichnung folgendermassen benannt werden:

AA Wandbalken (s. d.). BB Binderbalken oder Bundtram (s. d.), in der Vertikalebene der Walmfirste liegend. CC Hauptstichbalken. FF Stichbalken oder Stiche (s. d.). DD und G Gratstiche, in der Vertikalebene der Dachgrate liegend. H Ixenstich, in der Vertikalebene der Dachixe liegend. J Wechselbalken oder Wechsel (s. Auswechseln der Balken). К Kamine oder Schornsteine, welche durch Wandbalken und eingelegte Wechsel oder Balkenbänder umfasst sind.

Wesentlich abweichend von der deutschen ist die englische Balkenlage, bei welcher eine geringe Anzahl von weit (2 m) aus einander liegenden, sehr hochkantigen, starken Hauptträgern, eine Querlage ziemlich eng (0,75 m) liegender, sehr schwacher Polsterhölzer (s. d.) trägt, auf welche dann die Dielung befestigt wird. Die Anwendung der englischen Balkenlage ergibt gegenüber der deutschen — bei gleicher Tragkraft — eine Holzersparnis bis zu 50 °/₀.

Ziemlich ähnlich der englischen ist die französische Balkenlage, bei welcher die Querlage der Polsterhölzer nicht auf dem Hauptträger aufgekämmt ist, sondern auf — an den Seiten der Hauptträger befestigten — entsprechend starken Leisten aufliegt. Diese Konstruktion bietet neben weiterer Holzersparnis grössere Sicherheit und Verlässlichkeit.

Die rationellste Ausnützung der Festigkeit des Holzes ergibt sich aber wolil aus der Anordnung der amerikanischen Balkenlage. Die Hauptträger — welche unmittelbar die Dielung tragen — bestehen aus sehr hochkantigen (9—12 cm breiten und 30—42 cm hohen) Balken, die „Mittel auf Mittel“ nur 36—48 cm weit aus einander liegen. Diese Träger werden durch vertikale Kreuzverspreizungen, ca. alle 3 m, gegen einander abgesteift. Eine Eigentümlichkeit der amerikanischen Balkenlage besteht darin, dass die Hauptträger nicht auf den Haupt-, sondern auf den Zwischenmauern aufliegen, also parallel zu den Hauptmauern laufen.

Hans Guzmann.

Litteratur s. unter dem Art. Balken.

Balkenliicke (Balkenfach, Balken joch etc.), ist der Zwischenraum zwischen je zwei Balken im Lichten gemessen. Von Bundseite zu Bundseite oder von Balkenmitte zu Balkenmitte genommen heisst das Mass Balkenfach, Balkenjoch, Balkenweite etc. Es ist wesentlich für die Berechnung der Balkenstärken.

Balkenmass, nur noch selten bei Bauberechnungen übliches Mass, bei welchem für die Länge das nächst grössere Mass als für Breite und Dicke angegeben wird, z. B. Balkenklafter = 1 Klafter lang, 1 Fuss breit und hoch',

1 Balkenrute = 1 Bute lang, 1 Fuss breit und hoch; 1 Balkenmeter (Scheit) = 1 m lang, 1dm breit und hoch; 1 Balkenfuss = 1 Fuss lang, 1 Zoll breit und hoch etc. Gegenwärtig hat in Deutschland nur noch das Balkenmeter gesetzliche Geltung.

Balkenrecllt (Tramrecht, jus tigni immittendi), Berechtigung, in die auf einem fremden (benachbarten) Grundstück befindliche Mauer Balken zur Stützung des eigenen einfügen und belassen zu dürfen (vergl. preuss. Landrecht, Teil I, Tit. 22, §§ 55—88). Nach dem Code civil (Art. 653—662) besitzt jeder Miteigentümer das Becht, Balken jeder Art bis zu 54 mm Tiefe in eine gemeinschaftliche Mauer zu legen.

Balkenschlote, s. Schwarte.

Balkensclmiiege, schräge Fläche eines Schiftsparrens, mit welcher er sich an den Gratsparren anlegt.

Balkensiel nennt man die ausschliesslich aus Holz gebauten Siele, deren vier Seiten, nicht etwa wie bei anderen Holzsielen, (s. St ander si eie) aus Brettern bestehen, die sich gegen feste Gesperre lehnen, welche nach innen vorspringen, sondern aus zusammengefügten Balken, die somit durchaus glatte Sielwände bilden und deshalb den Durchfluss des Wassers erleichtern [1]. Die Balken im Boden und in der Decke laufen quer zur Sielrichtung, die Seitenbalken parallel zu derselben.

Die Bodenbalken, von ungefähr 20 cm Stärke, liegen auf zwei Langschwellen, um deren gegenseitige Lage zu sichern, währenddem Pfosten in Abständen von 1,5 bis 2 m, welche sich an der Aussenseite der Siele befinden, mit den Längsbalken der Seitenwände verschraubt werden und zur gleichmässigen Verteilung des Seitendruckes auf dieselben dienen. Die Balken der Decke haben je nach der Lichtweite der Siele Abmessungen von 20—35 cm und werden bei breiteren Sielen in der Mitte noch durch Unterzüge und Ständer unterstützt. — Alle Balken stossen bloss stumpf gegen einander, sind aber auf ihren Berührungsflächen glatt gehobelt und werden dort zur bessern Dichtung mit Teer bestrichen und mit feinerem Moos bestreut. Oft sind dieselben überdies durch eiserne Dübel verbunden und werden jedenfalls sorgfältig zusammengepasst. Die Innenseite bleibt ungehobelt. Die Sohlen- und Deckenbalken, welche den Anschlag für die Thore zu bilden haben, erhalten stärkere Abmessungen und springen gegen innen vor. Dieselben werden durch vertikale Ständer getragen, die ebenfalls um den Anschlag vorspringen und in welche alle Seitenbalken eingeschnitten sind, weshalb oft die Streben wregfallen, welche die Thorrahmen gegen den Druck der Thore stützen sollen. Die zwei Thore liegen meist am Beginn und am Ende des Hauptsieles.

Wenn auch die Balkensiele nicht den nämlichen Widerstand gegen Durchbiegen bieten, wie die sogen. Ständersiele, welche wesentlich steifer sind, so

Zschokke.

stellt sich dagegen deren Erbauung und Unterhaltung billiger, weil die Arbeit einfacher ist, währenddem die Menge des zu verwendenden Holzes die nämliche bleibt, wie bei den anderen Holzsielen. Die Dauer gilt im allgemeinen mit Rücksicht auf die stärkeren Holzabmessungen als grösser [1], [2].

Litteratur: [1] Hagen, Handbuch der Wasserbaukunst, Berlin 1869, III. Teil: Bau am Meere. — [2] Handbuch der Ingenieurwissenschaften, Leipzig 1879, Bd. III.

Balkenstärke, s. unter Bauholz.

Balkenstein (Hotstein), ein aus einer Mauer vortretender Stein, der zur Unterstützung eines Balkens dient und nur dann angebracht wird, wenn das Hirnende eines Balkens gegen die Wand stösst.

Balkentracht, s. v. w. Balkweger (s. Schiffbau).

Balkenträgerb rücken haben Hauptträger, welche bei lotrechter Belastung auf ihre Auflager stets nur lotrechte Drücke äussern und dabei auf Biegung beansprucht werden, zum Unterschiede von den Bogen- und Hängebrücken, bei welchen schief gerichtete Auflagerkräfte und nebst der Biegungsbeanspruchung vorwiegend Beanspruchungen auf Druck bezw. auf Zug auftreten. Es findet dieses Konstruktionssystem bei den hölzernen und bei den eisernen Brücken Anwendung. Die Träger können entweder massive (vollwandige) Balken sein oder Gitterträger, bezw. Eachwerksträger. Hat die Brücke mehrere Oeffnungen, so kann entweder jede Oeffnung unab- 4 hängig mit Balkenträgern (Einzelträger,

Fig. 2.

Fig. 1.

Fig. 3.

einfache Balkenträger, Fig. 1) überbrückt sein, oder es ist die Tragkonstruktion der aneinandergrenzenden Oeffnungen zusammenhängend, also über mehrere Stützen hinweggehend (durchgehende oder kontinuirliche Balkenträgerbrücken, Fig. 2). In letzterem Falle ist eine statische Be- jm stimmtheit in den äusseren Kräften (Auflagerbrücken) nur dann erreichbar, wenn jene Anordnung getroffen wird, welche man als kontinuirliche Gelenkträger-, Kragträger- oder Auslegerbrücke bezeichnet (Fig. 3). Die grössten Spannweiten unter den ausgeführten Brücken mit einfachen Balkenträgern besitzen: Die Brücke über den Ohio bei Cincinnati (Parallelfachwerksträger 156 m Spannw.), die Merchantsbrücke über den Mississippi bei St. Louis (Parabelfachwerksträger 154,5 m Spannw.), die Brücke über den Leck bei Kuilenburg (Halbparabelträger 150 m Spannw.). Unter den Brücken mit durchgehenden Balkenträgern (kontinuirliche und Kragträger), und derzeit unter den bestehenden Brücken überhaupt, besitzt die grösste Spannweite die Brücke über den Firth of Forth mit 521,2 m, nach ihr die Indusbrücke bei Sukkur (Kragträger mit 240,8 m Spannw.), die Donaubrücke bei Cernawoda (Kragträger mit 190 m Spannw.) u. s. w. (S. die Artikel Blechträgerbrücken, Kontinuirliche Träger, Gelenkträger; ferner Hölzerne Brücken, Eiserne Brücken).    Meian.

Balkenwage, 1. gewöhnliche Wage mit gleichschenkeligem Hebel; 2. im Maschinenwesen s. v. w. Balancier; 3. auf einer Säule ruhender, an derselben beweglicher Balken, an dessen einem Ende sich eine zu hebende Last befindet, während an dem anderen Ende die Kraft wirkt.

Balkon heisst jeder an- oder herausgebaute offene Teil eines Gebäudes, welcher aus den oberen Stockwerken einen unmittelbaren Austritt ins Freie gestattet, im Gegensatz zum Altan (s. d.) und Erker, bei welch letzterem diese Ausbaue gedeckt sind, als unmittelbar verbundene Teile der dahinter liegenden Zimmer erscheinen und in der Kegel in mehreren Stockwerken genau über einander liegend angeordnet werden. In der Natur der Sache liegt es, dass sämtliche Auskragungen durch Freiträger, welche entweder durch Einmauerungen in der Umfassungswand oder durch Verlängerungen bis zur nächsten Scheidewand ihre Befestigung finden, unterstützt werden. Da in den gewöhnlichen Fällen keine allzugrosse Ausladung derartiger Bauteile beliebt wird, wird man sich meistens mit einfachen Konstruktionen behelfen können und es werden als Balkonträger die gangbaren Fassoneisen (s. d.), vom U- und T-Eisen bis zur gewöhnlichen Eisenbahnschiene verwendet. Für die Berechnung dieser

Eisenkonstruktionen gelten ähnliche Grundsätze wie bei überhängenden Dächern und bei einem einseitig eingemauerten Träger (s. d.). Nur bei ganz schweren Baikonen wird es notwendig sein, Unterstreben anzubringen, welche entweder mit dem Deckenträger aus einem Stücke gefertigt oder aber als besondere Konstruktionsteile eingefügt sein können. Selbstverständlich ist es, dass diese tragenden, aus Eisen gefertigten Konstruktionsteile auf irgend eine, dem Stile des Gebäudes entsprechende Weise verkleidet sind, wenn nicht die tragenden Teile als Steinträger oder Konsole ausgebildet werden. Die Benützung von Geschossbalken als Balkonträger, überhaupt die Verwendung von Holz zu diesem Zwecke ist in Bücksicht auf die geringe Wetterfestigkeit dieses Materials nicht zu empfehlen; ebenso sollten Eussböden und Balkongeländer nur ausnahmsweise aus Holz, in der Kegel aus Eisen oder Stein hergestellt werden.

Hoch.

Litteratur: Breymann, Baukonstruktionslehre, 5..Aufl., Leipzig 1890, Bd. III.

Balkweger, s. Schiffbau.

Ballast, in der Luftschiffahrt, fein durchsiebter Sand oder Wasser; letzterem wird bei Hochfahrten Glycerin zugesetzt, um ein Gefrieren zu erschweren.

Tj. Schwarz.

Ballast, im Seewesen, bestehend in Sand oder Steinen, dient dazu, Segelschiffen ohne Ladung auf die für das Segeln günstige Wasserlinie zu bringen und denselben genügende Stabilität zu verleihen. Bei Dampfschiffen verwendet man zur Zeit nur Wasser als Ballast, welches in im Boden vorgesehene Wasserballasttanks eingelassen und beim Laden durch sogen. Ballastpumpen gelenzt wird. Bei Segeljachten dient der Ballast nur zur Erhöhung der Stabilität und wird derselbe fest gefahren. Er besteht aus Blei oder Eisen und wird meist aussenbords am Kiel befestigt.

Tj. Schwarz.

Ballastpforte nennt man eine in Höhe der beladenen Wasserlinie in die Aussenhaut von Segelschiffen eingeschnittene Pforte, durch welche Sand und Steine als Ballast an Bord genommen werden können. Dieselbe wird nach Einnahme des Ballastes wasserdicht geschlossen.

Balleisen, s. Stemmzeug.

Türkei 350 Pfd.

Holland — 95,25 kg.

Ballenblume (Knollenblume), knollenförmige Hohlkehlenverzierung des englisch-gotischen Stiles, besonders bei englischen und normannischen Kirchen.

Ballen, Stück oder Zahlmass. Bei Papier 1 Ballen = 10 Kies, 1 Kies = 20 Buch, 1 Buch = 24 Bogen Schreibpapier oder 25 Bogen Druckpapier; seit 1877 1 Ballen = 10000 Bogen, 1 Neuries = 1000 Bogen. Bei Leder 1 Ballen = 20 Köllen oder 220 Stück Juchten oder 30 Stück Pfundleder. Bei Tuch 1 Ballen = 12 Stück. Bei Baumwolle wiegt 1 Ballen in den Vereinigten Staaten 436—460 engl. Pfund, in Westindien und Peru 170 Pfd., in Brasilien 156 Pfd., in Aegypten 595, Brit.-Indien 376—400, in der asiatischen 1 Ballen Baumwollgarn in England — 60 Pack à 4 Pfd., in

Ballenbrecher (bale breaker, cotton puller) ist eine in letzten Jahren eingeführte Maschine, welche das Verzupfen der Baumwollklumpen am Stock von Hand ersetzt und zudem durch geeignete Transportgitter die Baumwolle vom Ort des Entballens selbstthätig nach den Stöcken leitet. Vormaschinen mit vier Walzenpaaren, welche auf die Stöcke arbeiten, letzte Maschinen mit zwei Walzenpaaren, welche die Baumwolle von den Stöcken nach dem Opener transportiren. Näheres über diese Maschinen in [1], [2]. Vergl. Baumwollspinnerei.

Litteratur: [1] Zeitschr. des Ver. deutsch. Ing. 1888, S. 146 (mit Abbild.). — [2] Leipz. Monatschr. f. Text.-Industr. 1892, Nr. 11 und 12.    Bosshard.

Ballenzinn, s. v. w. Kollenzinn, s. Zinn.

Ballhaus, ein zum Ballspiel eingerichtetes Gebäude, im 17. und 18. Jahrhundert namentlich in Frankreich zweckmässig eingerichtet. Diese Anlagen waren ca. 30 m lang und 10 m breit, ein querüber gezogenes Netz teilte den Kaum in zwei Teile. Der Fussboden hatte einen Fall nach einer Ecke hin

damit die Bälle dahin rollen konnten. Bings herum waren Galerien angebracht und. vor denselben Netze gespannt, von denen die Bälle wieder zurück geworfen wurden. Die Wände waren dunkel angestrichen, um sich von den hellfarbigen Bällen möglichst abzuheben.

•von Schubert-Soldern.

Ballistik ist die Lehre von der Bewegung geworfener hezw. geschossener Körper im lufterfüllten Baum und umfasst alle theoretischen und praktischen Untersuchungen, welche der Schiesskunst zu Grunde liegen. Die Ballistik gliedert sich in die innere Ballistik, welche sich mit den Gesetzen der Bewegung des Geschosses im Geschützrohr, mit der treibenden Kraft und den Aenderungen derselben beschäftigt, und in die äussere Ballistik, welche die Bewegung des Geschosses ausserhalb des Bohres betrachtet und die Flugbahn unter Berücksichtigung der in der Praxis auftretenden Verhältnisse studirt. Die praktische Ballistik oder Schiesskunst umfasst den rationellen Betrieb des Schiessens.

Die ersten Studien in der Ballistik waren theoretischer Natur und handeln von der Form der Flugbahn. Galilei fand dieselbe nach den Gesetzen der Schwerkraft als Parabel; Newton berücksichtigte zuerst den Luftwiderstand; Euler löste das sog. ballistische Problem, die mathematische Begründung der Flugbahn. Später trat durch Einführung der Langgeschosse und der gezogenen Feuerwaffen die Botation der Geschosse hinzu, welche eine weitere Aenderung der ballistischen Linie mit sich brachte und die theoretische Ermittlung des Luftwiderstandes erschwerte, und so erwies sich dann die Theorie infolge der vielen Fehlerquellen nicht mehr im stände, die genaue Flugbahn der Geschosse zu berechnen, so dass zur Zeit die Kunst des Schiessens sich auf praktisch gesammelten Daten aufbaut.

Die Geschosse der Feuerwaffen erhalten ihre Anfangsgeschwindigkeit durch den Gasdruck des Pulvers und hängt dieselbe ab von der Grösse der Pulverladung zum Geschossgewicht, der Art des Pulvers, der Geschossführung, der Einrichtung, der Länge und der Züge des Bohres. Die Abgangsrichtung richtet sich nach der Höhenrichtung des Bohres, der Bauart der Lafette und der genauen Führung des Geschosses im Bohre. Hierzu treten für die Gestaltung der Flugbahn die Wirkungen der Schwerkraft, des Luftwiderstandes, der Botation, sowie äussere Umstände, als Wind etc., hinzu, so dass sich eine Menge Fehlerquellen ergehen können. Die Hauptfehler in der Trefffähigkeit bilden die Abweichung, sowie die Streuung der Geschosse. Die Abweichung oder Derivation der Geschosse wird durch die Botation derselben veranlasst und lässt sich wie folgt erklären.

■Ж

Luftwiderstand

Resultante

Fallbeschleunigung

Fig. 1.

Die Einführung der Langgeschosse, welche den Zweck hatte, den Luftwiderstand im Verhältnis zum Geschossgewicht zu verringern, brachte den Uebelstand mit sich, dass der Luftwiderstand, da er geneigt zur Geschossaxe wirkt und die Bichtung desselben mit der Besultante aus Geschossgeschwindigkeit und Fallbeschleunigung nicht zusammenfällt, das Geschoss um eine Queraxe dreht, so dass es sich überschlägt (s. Fig. 1). Man sah sich daher genötigt, dem Geschoss durch schnelle Botation um seine Längsaxe eine genügende Sta-bilität zu gehen. Diese Stabilität hängt nun ab 1. von der Winkelgeschwindigkeit des Geschosses w, 2. von der Masse des Geschosses m und seiner Verteilung (Badius r) um die Botationsaxe und stellt sich durch die Formel го²Ашг² dar.

Bei kleinem Kaliber (a) muss daher w grösser sein, um genügende Stabilität zu erhalten; man muss daher den Drallwinkel («) und die Anfangsgeschwindigkeit v

vergrössern, entsprechend der Formel w-~ = u-tg cc. Ausserdem richtet sich die

Botation der Geschosse nach der Länge, Form und Schwerpunktslage des Geschosses und nach der grösseren oder geringeren Stetigkeit der Lage der Geschossaxe im Bohre. — Beim Verlassen des Bohres ist das Geschoss, mit grosser Botationsgeschwindigkeit versehen, dem Luftwiderstand ausgesetzt. Aus beiden Kräften resultirend, beschreibt die Geschossaxe einen Kegel um eine Axe, welche dem Luftwiderstand gemäss gerichtet ist. Diese Bewegung, die

Präzession des Geschosses, ist bei den meisten Geschossen, bei denen die Richtung des Luftwiderstandes die Geschossaxe zwischen Schwerpunkt und i Spitze des Geschosses trifft, von gleicher Richtung wie die Rotation, j Experimentell kann diese Erscheinung mit Hilfe eines Kreisels wieder-gegeben werden. Es sei AB die geneigte Rotationsaxe (s. Eig. 2) des Kreisels. In A wirkt die Reaktion der Unterlage in gleicher ! Weise wie beim Geschoss der Luftwiderstand geneigt zur Rotations-•\щ\/ axe und veranlasst die Präzessionsbewegung, die Axe beschreibt einen Kegel und der Punkt В eine Kreislinie im Sinne der Rotationsbewegung. Yon oben gesehen, dreht sich der Kreisel rechts herum, wie das Geschoss von hinten gesehen. Die Geschossspitze beschreibt )D die Kreislinie CD: sie bietet daher zuerst ihre linke Seite dem Luftwiderstand dar, welcher sie nach rechts ablenkt, später tritt die rechte Seite in Aktion und wird nach links abgelenkt. Aber in diesem Augenblick hat sich der Luftwiderstand vermindert, die erste Wirkung kann nicht vollständig ausgeglichen werden und es verbleibt eine Ablenkung nach rechts. Die Horizontalprojektion der Flugbahn weicht daher nach rechts von der Schusslinie ab, es entsteht eine Sinoidenkurve (s. Fig. 3), deren Weilen allmälich länger werden und in die Flugbahn übergehen. Unter Abweichung der Geschosse versteht man daher bei bestimmten Schussweiten das Mass, um welches das Geschoss beim Auftreffen von der Schussebene abgewichen ist.

/“

cv;

Fig. 2.

Ic_

Fig. 3. C Abweichung.

Unter Streuung der Geschosse versteht man das Auseinanderfallen der unter gleichen Verhältnissen erzeugten Geschossbahnen — gleiches Rohr, gleiches Geschoss, gleiche Pulverladung — sie bilden die Geschossgarbe oder den Streuungskegel. Die Streuung entsteht durch Unregelmässigkeiten in der Beschaffenheit der Munition und des Rohres, sowie durch atmosphärische Einflüsse.

Dieselbe w~ächst mit der Länge der Geschoss-cm. 200 150 100 50 0 50 100 ISO 20Û era. bahn. Das Mass der Streuung ergibt sich durch

200

150

100

50

•-

’ reffj unkt

im

:rer

50

100

150

200

Fig. 4. Mittlerer Treffpunkt 49 cm; mittlere Seitenabweichung 22 cm : Höhenstreuung 100 cm ; Breiten Streuung 85 cm.

zogen

sie bildet mit Berücksichtigung der Schussweite einen Massstab für die Ireft-genauigkeit einer Waffe.

Um für Geschütze möglichst gute Treffsicherheit zu raubendes Ausschiessen zu vermeiden, wird für jedes Geschütz nach praktischen Versuchen eine sogen. Schusstafel autgestellt, w'elche für bestimmte Geschosse, Pulverladungen und Schussweiten folgende Daten enthält : die Höhenrichtung, d. h. die Erhöhung der Aufsatzstange (s. Schiffsgeschütze), die Seitenverschiebung des Visirs zur Ausgleichung der Seitenabweichung, die ^ mittlere Längen-, Breiten- und Höhenstreuung, den Fallwinkel, die Flugzeit, die Geschossgeschwindigkeiten. Ferner sind Tafeln beigegeben über Treffwahrscheinlichkeit bei besonderen Fällen, wie bei Wind, bei beweglichen Zielen. Durch Л ersuche werden folgende Werte festgestellt: 1. der Erhöhungswinkel ; 2. die Geschossgeschwindigkeit am Anfang und zwischen zwrei Punkten der Balm ; 3. die Schuss

die Grösse des Treffbildes in einer vertikalen und einer horizontalen Ebene; im ersteren Fall spricht man von Höhen- und Breitenstreuung, im letztem von Längen- und Breitenstreuung. Der mittlere Treffpunkt ist das arithmetische Mittel aus den Längen-, Breiten- und Höhenabweichungen. Er fällt annähernd in die Mitte des Treffbildes (Fig. 4). Die zugehörige Flugbahn ist die mittlere Flugbahn, sie wird der Berechnung der Schusstafeln zu Grunde gelegt. Die mittlere Streuung oder mittlere Abweichung ergibt sich als arithmetisches Mittel aus den Längen-, Breiten- oder Höhenabweichungen be-auf die Axen des mittleren Treffpunktes;

erlangen und ein zeit-

weite, die Abweichung und die Flugzeit bei verschiedenen Höhenrichtungen. Die übrigen Daten werden hiernach berechnet. Nachstehend sind die ballistischen Daten und Bezeichnungen zusammengestellt (s. Fig. 5). Die Flugbahn (ballistische Linie) ABC ist die Kurve der Geschossbahn von der Rohrmündung bis zum Treffpunkt, d. h. dem Punkt, wo das Geschoss den Mündungshorizont trifft. — Die Schusslinie AD ist die verlängerte Axe des Rohres.

— Der Schusswinkel a ist der Winkel zwischen Schusslinie und Mündungshorizont, die Ebene desselben ist die Schussebene. Der Abgangswinkel ß ist der Winkel zwischen der Richtung der Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses mit dem Mündungshorizont. Der Erhöhungswinkel / ist die Differenz beider Winkel ß—«, er entsteht durch den Rücklauf des Rohres auf der Lafette. Der Fallwinkel (Auftreffwinkel) <3 ist der Winkel zwischen der Tangente der Flugbahn am Treffpunkt mit dem Mündungshorizont. Die Ziellinie FCC ist die Gerade vom Visir und Korn zum Ziel, die Zielebene ist die Ebene durch diese Gerade normal zur Schussebene. Die Schussweite ist die Entfernung von der Rohrmündung zum Treffpunkt. Die Scheitelhöhe der Flugbahn BE ist die grösste Ordinate derselben. Bezeichnet man die Geschossgeschwindigkeit mit V, die Flugzeit mit T, die Beschleunigung der Schwere mit g, das Gewicht der Pulverladung mit p, das Gewicht des Geschosses mit P, den Durchmesser desselben mit a, das Kaliber der Seele mit A, die Länge des Rohres mit P, den Durchmesser des Laderaumes mit d, den Inhalt der Seele

mit C, den Inhalt des Laderaumes mit c, die Dichtigkeit der Ladung mit A = —,

МрЪСЧа Р⁴/ю c'l 4 a³l io’

worin M nach Versuchen = 640 ist, oder Mp ³leJ'UN'l<

dann ist

F=

4P

7777777777V

■.P

Fig. 5. Schussweite.

P⁴We ’

worin N die von dem Geschoss in der Seele durchlaufene Strecke ist. Der Mittelwert von M ist 430. Die Gleichung der Flugbahn ist

gx 2

y = x tg/9

(р2 + /1ГГ)'

Fig. 6.

2 cos ² ß

К ist eine Konstante, welche von dem Luftwiderstand, der Art der Geschosse, der Anfangsgeschwindigkeit und dem Abgangswinkel abhängt. Für у — 0

sin 2 ß

gx    woraus-^nachVersuchen bestimmt werden kann. Hieraus

kann man die Schussweite x bestimmen. Die Ordinaten der Scheitelhöhe ergeben sich aus folgenden Gleichungen:

X\ = oI und Yi —Xxtgß

wird

1 —(- 2 çz

Р+з+?

worin о =

4

und z — KV²X ist.

2 + Зг

Der Fallwinkel <5 ergibt sich aus ô = tg ß (1 -f- pq™) * Die Flugzeit T aus

T = AYXtg ß. N ist eine Konstante ungefähr = 0,500 [1], [3].

Der Erhöhungswinkel wird wie folgt bestimmt. Vor der Rohrmündung wird in bestimmter Entfernung eine Lattenscheibe aufgestellt (Fig. 6), auf welcher der Punkt A, in welchem die verlängerte Rohraxe die Scheibe schneidet, markirt wird. Ist В der Treffpunkt des Geschosses und C der Schnittpunkt der Scheibe mit dem Mündungshorizont, so kann man aus OC, CA und CB die Winkel а und ß bestimmen und hieraus y~ß—«. Die Erhöhungswinkel schwanken zwischen —4 Minuten bei schweren Geschützen, bis zu +20 bis 25 Minuten bei leichten Geschützen.

Zur Feststellung der Geschossgeschwindigkeit dient der Chronograph von Le Boulingé [1], [2]. Man bestimmt die Zeit, in welcher das Geschoss zwei

Punkte seiner Bahn durchläuft, indem man es zwei Scheiben, die in bestimmter Entfernung von einander aufgestellt sind, durchschlagen lässt. Die Scheiben bestehen aus Kupferdraht, durch welchen je ein besonderer elektrischer Strom geht. Das durchschlagende Geschoss unterbricht den Strom; der Zeitpunkt dieser Unterbrechungen wird durch einen Ą besonderen Apparat festgestellt (Fig. 7). Der Chronograph besteht aus einer langen Stange von weichem Eisen a, dem sogen. Chronometer, welcher durch einen Elektromagneten A gehalten wird, der mit dem Draht der ersten Scheibe umwickelt ist. Ein zweiter Stab b, der sogen. Registrator, wird von dem Elektromagneten В a gehalten, welcher durch den Strom der zweiten Scheibe induzirt wird. Der Stab & fällt auf einen Hebel p d, wodurch das Messer C, welches von einer Feder gespannt ist, gelöst und gegen den Chronometer gepresst wird und auf demselben einen Biss markirt. Ist H die Fallhöhe des Chronometers von der Zeit des Fallens bis zu dem Augenblick, in welchem das Messer geritzt hat, so ist die ent-

KJ

HJ

sprechende Zeit У\ — j/²-J

Es sei ferner t die Zeit, zu welcher

Fig. 7.

das Geschoss die erste Scheibe durchbohrt, die Zeit, wo es die zweite Scheibe trifft. Zwischen der Zeit t und dem Fallen des Chronometers verfliesst nun eine Zeit xt. Der Fall beginnt also in der Zeit t -h Ebenso vergeht die Zeit x₂ zwischen der Zeit und dem Fall des Registrators, die Zeit x₃ für das Fallen des Registrators, die Zeit a?₄ zum Lösen des Messers. Die Zeit, an welcher der Strich gemacht wird, ist also tv-\~ x₂ + x₃-{- хх. Demmach ist die Differenz der Zeiten

2i.= h + x₂ + x₃    x₄ — (t ff- a?i) = t-L — t + (xz -ff x₃ -ff x₄ — x₄)

und hieraus ergibt sich die Durchlaufszeit T—ty—t, indem Tx das Instrument angibt. Die Konstanten (x₂ + x₃ -ff x₄—xx) bestimmt man aus2⁷=0, d. h. man muss zwischen beiden Strömen Kurzschluss hersteilen. Hierdurch erhält man auf dem Chronometer eine Marke, welche man für die späteren Messungen als Nullpunkt annimmt.

Die Schussweite und die Abweichung für verschiedene Höhenrichtungen bestimmt man nach abgesteckten Linien.

Zur Beurteilung der Pulverarten und der Beanspruchung des Geschützes ist es ferner erwünscht, den Gasdruck des Pulvers festzustellen; derselbe wird in den Schusstafeln auch verzeichnet. Hierzu wendet man verschiedene Methoden an. Entweder man misst den Druck direkt durch Stauchapparate oder Differentialmanometer oder indirekt, indem man die Grösse des Drucks berechnet aus der Bewegung, welche einem Körper von bestimmtem Gewicht erteilt wird, oder endlich aus dem Rücklauf des Geschützes ohne Bremse. Am gebräuchlichsten

[E

ist der Stauchapparat (Fig. 8). Derselbe besteht aus einem Kupfercylinder von genauen Abmessungen, welcher //TawaU durch den Gasdruck gestaucht wird. Aus einer Reihe von Versuchen mit möglichst gleichen Cylindern, welche einem bestimmten Druck ausgesetzt werden, kann man ' '■ - das Verhältnis bestimmen, welches zwischen dem Druck /////// /    .1 und der Längenreduktion besteht; umgekehrt ergibt sich

////У/'////Лу dann aus dem Mass der Stauchung der Druck. Dieses " Verfahren ist nicht absolut genau, doch für die Praxis

-b ig. 8. et Stauch cylinder, h Am- i •    • i т i**i i*    i    ttv    i

boss mit Rillen am umfang. «Föh- hinreichend und überdies sehr emtach. big. 8 veranschau-rLiae1ängsa₁Tng?™tAunJsranm. licllt die Anordnung des Stauchcylinders in dem Ge-■? Rohrung far Gase, weiche der schützrohr. Der Stauchapparat, sowie die Differential-

Liderungsring nicht abgehalten hat.    ,    i    • u i    лт

manometer geben, genau genommen, nicht den aut das Geschoss wirkenden Gasdruck an, sondern die Differenz zwischen diesem Druck und den passiven "Widerständen des Geschosses, als Reibung in den Zügen, Rillen der Führungsringe. Zur Ermittlung dieser Widerstände dient das Registrirgeschoss des Oberst Sebert, welches zugleich die Beschleunigung des Geschosses und den Gasdruck auf dasselbe selbststhätig durch schwingende

Stimmgabeln angibt. Einfacher berechnet sich der wirkliche Gasdruck aus dem Rücklauf des Geschützrohres. Dasselbe kann als ein zweites Geschoss betrachtet werden, dessen Geschwindigkeit im Verhältnis des Gewichtes des Rohres dem des Geschosses sich verlangsamt. Um die passiven Widerstände des Geschützes möglichst aufzuheben, lässt man das Rohr ohne Rücklauf bremse auf einem mit Bandeisen beschlagenen Holzrahmen gleiten. Zum Messen des Rücklaufs dient der sogen. Velocimeter. Er besteht aus einem geschwärzten Stahlband, welches mit dem Geschützrohr gleitet. Davor schwingt eine am Boden befestigte Stimmgabel und verzeichnet mit einem Stift auf dem Band direkt den zurückgelegten Weg. Durch doppelte Differenzirung bestimmt man die Geschwindigkeit und die Beschleunigung des Rohres und demnach die Grösse der treibenden Kraft. Aus der Geschwindigkeit des Rohres kann man zugleich die Anfangsgeschwindigkeit des Geschosses berechnen, nach dein Gewichtsverhältnis vom Rohr zum Geschoss [1].

Zum Vergleich der Geschütze verschiedener Bauart sind folgende Faktoren massgebend: Die Anfangs- und Endgeschwindigkeit des Geschosses. Die Anfangsenergie oder lebendige Kraft des Geschosses berechnet pro cm Umfang oder pro cm ² Querschnitt des Geschosses, pro kg Pulver und pro kg Rolir-gewiclit. Die Durchschlagskraft durch Walzeisen mit Stahlgranaten wird nach verschiedenen Formeln berechnet, von denen die Formel von Krupp sich den praktischen Erfahrungen am meisten nähert. Ist s das Durchschlagsvermögen durch Walzeisen bei normalem Auftreffen in cm, A das Kaliber in cm, e die Energie des Geschosses pro cm² Querschnitt in Metertonnen, E die Energie pro cm Umfang in mkg, dann ist nach Krupp:

s = i A (10 ëp S = iE : 23,638 nach der Spezzia-Kommission : s = (E: 34,98)0,S85.

Stahlplatten können 20—25°/₀ dünner in Rechnung gestellt werden. Die Stahlplatten werden schwer durchschossen, aber verhältnismässig leicht zertrümmert.

Nach der französischen Kommission in Gavre ist für Schmiedeeisen

«0,75 S О-7 P 0,5

«0,75 S 0,7

nach Noble:

i7= 1,280

ZU

und für Stahl

17 = 1,680

P 0,5

8 ist die Dicke der Platte in dem, v Geschwindigkeit des Geschosses in m, P Gewicht des Geschosses und a Durchmesser des Geschosses. Treffen die

Geschosse den Panzer unter spitzem Winkel, so nimmt die Durchschlagskraft ab im umgekehrten Verhältnis mit dem sin ² Auftreffwinkel, bei 45° Auftreffwinkel also um die Hälfte. Vergl. auch d. Art. Ballistisches Pendel.

Litteratur: [1] Ledieu efc Cadiat, Le nouveau matériel naval, Paris 1889. — [2] Modern French artillerie, Engineering¹, London 1890, Bd. I. — [3] Carnet de l’officier de marine, Paris 1890. — [4] Marine-Almanach, Pola 1893.

Ballistisches Pendel. Dasselbe ist ein ziemlich schwerer, um eine horizontale Axe drehbarer Apparat, gegen welchen eine Geschützkugel abgeschossen wird, um die Geschwindigkeit zu bestimmen, mit welcher dieselbe das Rohr verlässt. Es sei (s. Fig.) 8 der Schwerpunkt des Pendels, dessen unterer Körperteil MN aus einem mit Erde gefüllten Kasten besteht und in welchen die Kugel in der Richtung K A eindringt und dadurch das Pendel nötigt, sich um einen gewissen Ausschlagwinkel a um seine horizontale Axe О zu drehen. Ist v die Geschwindigkeit, mit welcher eine Kugel von der Masse m eindringt, и die Geschwindigkeit derselben am Ende des Stosses, von wo sie mit dem Pendel zusammen ein System bildet, F aber die sie treibende Kraft, so hat man nach dem Satze über die Bewegungsgrössen (oder Momentankräfte)

Tj. Schwarz.

&

(M —r) = J F dt,

oder wenn f der Mittelwert von F während der Stosszeit d ist

m (и — v) — f&.

Durch diese Momentanwirkung wird das System eine gewisse Mittelgeschwindig-keit со um die Axe 0 erlangen und zwar ist Alk² = lf& oder

Mk² со = ml (u — v) ¹

wenn AI die Gesamtmasse, к der Trägheitsradius um

Mim

V-

die Axe О und О А = I ist. Hieraus folgt v—uĄ oder, da u = lco ist,

... M k²\

(H---7 I •

ml)

Bilden wir jetzt die Gleichung der lebendigen Kraft des Systems. Diese ist Null, wenn dasselbe den Ausschlagwinkel a erreicht hat, und besteht zu Anfang aus \ ' der lebendigen Kraft Alk² со² des Pendels und m l² со2 der Kugel; ihr Wert ist daher zu Anfang (Mk² -(- m l²) со²

Die Arbeit der Schwere am Pendel ist Afgk, wenn h—a(l — cosa) die Höhe SH bedeutet, auf welche der Schwerpunkt gehoben wird; die Arbeit der Schwere

h‘    l    Ih

an der Kugel ist —mgli‘, wo -r- — —, also—mgh‘ — — mg— wird. Demnach

гъ    а    &

ist die Gesamtarbeit der Schwere

V .. —

-:AF

.Ae

— (Mgh-\- mgh‘) = — gh (M-\~ w, — ) =— да (1 — cos «) (M-(- —) und wird die Gleichung der lebendigen Kraft

гН Ol

- - (Mk² -f- ml²) со² = а (M-\-m    (1 — cosa²)

M k²

Diese Gleichung liefert in Verbindung mit v — со (l + ~ y) die Grössen со und v,

deren letztere zu bestimmen die Aufgabe war. Damit die Axe 0 keine Erschütterungen erleide, welche die Genauigkeit der Beobachtung des Winkels а beeinträchtigen können, muss A der Schwingungspunkt des Pendels, d. h. О А = I die Länge des einfachen Pendels sein, welches mit dem vorliegenden physischen

-г«-.-    к²

Pendel gleiche Oscillationsdauer hat, nämlich I — a-\- wo k₀ der Trägheitsradius für die durch S zur AxeO parallel gelegte Axe ist. Den Winkel a beobachtet man mit Hilfe einer am tiefsten Teile des Pendels angebrachten Spitze. Schell.

Zusätze und Berichtigungen.

S. 25, Zeile 20 von unten lies * Rayleigh“ anstatt „Raleigh“.

S. 68, Zeile 25 von oben lies „und Quadrat der Geschwindigkeit“ anstatt „und Geschwindigkeit“.    *

S. 327, Zeile 8 des Artikels Angriffsmoment soll = Vx — Hy— SP(x — a) lauten.

S. 328, Zeile 3 von oben ist „Schnittkräfte“ an Stelle von „[1], [2]“ zu setzen.

S. 439, Zeile 31 von oben ist „[1]“ zu streichen.

Im Artikel Astronomischer Theodolit ist unter Litteratur (S. 502) nachzutragen, dass die Vergleichung des astronomischen mit dem geodätischen Theodolit (S. 500) im wesentlichen nach Jordan, Grundzüge astronomischer Zeit- und Ortsbestimmung, Berlin 1885, S. 37, angegeben ist.

S. 518, Zeile 16 von unten ist „11“ anstatt „10“ zu setzen.

Im Artikel Auge- und Ohrmethode, S. 577—578 ist überall * (Zeitsekunde) anstatt (Bogensekunde) zu setzen.

«щй

ш&шшШВшшШЯж

щ® р|яЁ§| ^мрДи^м

штммш

ЦЁтжщшШжШшШ

Шшш9ШШШ№$$ё§ёЛм

ШШЩЩЩШтШшжЩЁ тшшштшШМтШж

$Sï

■:

(<

;;ч

it

й^МИР—

»ieiiisüiüi

\‘к

у>

/>

XsWAN'«

z>

ft

Щтш§я

mmmmm

MRW

ттштшЛФш

мм

штшт ШШШШШ1

>>:

»V

й*

X:'

ft

>;

ft

ft

ft

%Z

шяяшт

^ЖЙЖШ

шшш

ШФШШЩжт

у;

Ü5

>;

%3<

yù

-S

*,.«V

>y

■*

>;

ft

,V

>;

ÎÉIlll

■!

<!

жштШШ

'А'

Vv

mmmmm

i'f<

SS

ШнННШ

ИР® ' ,Ах- ШНИ| ЦШ

w 1

-еЩяЬ

ВяМ

• ••

I 'v«MH

шшШЛ ; МИР

t**

V.

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

ЗЩдаш

■Piii

г;

Ежата

ЮШПЧФП

Itr

Politechniki Krnkow-.kiej

'i;".-;

ù:

i ill-306530

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

МШж.

Р^ШрЩшнН!

, : ; - жаяЬчЯИИИ!

■Мшт"

ШЯИ”"

'шшЯШ

jkkêêJÊÊKL^

1ЯИИИ1Ш

ШЁ1КШёШЩт

»"ИИНИИНИ ШяЯщШЁ ■■ ■■

яшшШйШШ,

Шщ

ï,vï>

ШЯ

ШШ

ЩЙВШ

ни

—

шшшшш

ННИк

i№

шёт

;,;.Ц V /'

ШжШЁШ

щ.

’, 0,у’ ¹ (к *

: V -лу

&ж?.

■■Вй

К>' -i

v:-'

.■■Иг

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

л-л/л

ВЯ

100000298600

SI

У;

Ä8

»si lilii

'.У, !.    ■//

filial

v';' /

р!<; : :■ %00Щж \А

Iflll

Ж;

IV»

>-л

Н

йав»р|Щ)|л

■É

ш