WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

tj..    t . \    y..    *■.,

BIBÜOTEKA SŁÓWN&

.....

L. mw.

r-«

Bk

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000296235

/    à*/-

///

Vorrede zur ersten Auflage.

von

Obwohl es verschiedene Werke gibt, welche die Verfassung Bauanschlägen und Bauberechnungen behandeln, so wird man doch finden, dass bisher noch in keinem Werke die Calculation der verschiedenartigen Einheitspreise in einer solch decidirt gesammelten Form, und entsprechend der G-esammtherstellung eines Bautheiles oder Bauobjectes in Bezug auf alle zu dessen Vollendung nothwen-digen Arbeiten, Materialien und Nebenleistungen, respective deren Kosten derartig durchgeführt wäre, dass es nicht nur dem geübten Fachmanne, sondern auch minder gewandten Personen ermöglicht wäre, die sich addirenden Faktoren einer betreffenden Arbeitsgattung sofort aufzufinden, und je nach den Ortsverhältnissen ein eigenes, absolut richtiges Calcul festzustellen.

Im vorliegenden Werke bin ich nun bestrebt, diesen sowohl für Fachleute, als auch besonders für Laien fühlbaren Mangel eini-germassen abzuschwächen, und will ich unter dem Einflüsse des Bewusstseins, dass ich w⁷ohl das mir vorgesteckte Ziel keineswegs in der Art erreichen werde, wie es wünschenswerth wäre, ein Handbuch für den allgemeinen Gebrauch auflegen, mittelst welchem es Jedermann ohne vorausgesetzte grosse Fachkenntniss möglich wird, sich auf dem Felde der öconomischen und finanziellen Baukunde zurechtzufinden.

Ich zerlege meine, unter Zuhandnahme der von Autoritäten verfassten einschlägigen Werke entstandene Arbeit, der ITebersicht-lichkeit halber, in vier getrennte Abtheilungen.

Die I. Abtheilung des vorliegenden Buches enthält die Arbeits- und Materialpreise jedes einzelnen Professionisten für den Bereich der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien, per 1. Jänner 1880 calculirt, in summarischer Angabe aufgeführt.

In der II. Ahtheilung wird für alle massgebenden Einheitspreise der I. Abtheilung eine vollständige detaillirte Analysirung aufgestellt, wonach man sich für alle vorkommenden Fälle und bei allen Ortsverhältnissen den Einheitspreis leicht reguliren kann.

Diese sämmtliehen, in den Abtheilungen I und II enthaltenen Arbeitsgattungen sind nummerisch geordnet, und es correspondit diese Nummerirung in beiden Abtheilungen derart, dass der Leser, um auf den in Abtheilung I enthaltenen „summarischen Preis“ die einzelnen

Faktoren, aus welchen derselbe analysirt wurde, zu finden, nur nöthig hat, die Postnummer der Abtheilung I in der gleichen Zahl der Abtheilung II aufzusuchen, um sich für jede Lage und für jeden Ort, sonach für alle Verhältnisse den „Einheitspreis“ einer Arbeitsgattung) blos durch Substituirung der landläufigen Gestehungskosten gegen die hier im Buche für Wien angewendeten Preise, selbstständig und ohne grosse Mühe berechnen zu können.

Die III. Abtheilung enthält Bauvorschriften, Kunstbehelfe Formeln, Tabellen u. s. w.

Die IV. Abtheilung (Anhang) bildet ein für sich abgeschlossenes Kapitel über Assekuranzschätzungen bei Aufnahme vor. Feuerversicherungen und bei Brandschaden-Erhebungen.

Bei dem Umstande, als in Bezug auf das Versicherungswesen in baufachmännischer Richtung hin, andere Gesichtspunkte obwalten, als sie gewöhnlich im Bauwesen und bei Versicherungsnehmern vorausgesetzt werden, habe ich mich veranlasst gesehen, diesem Theile vorliegenden Werkes meine besondere Aufmerksamkeit zu schenken, und dürften die von mir aufgesuchten Daten sowohl dem versicherungssuchenden Publikum als auch den Assekuranz-Instituten in Hinsicht klarer Stipulirung ihrer Wünsche und Bedingungen, und namentlich bei Bestimmung richtiger Versicherungswerth e, wesentliche Erleichterungen verschaffen.

und

Zum Schlüsse bemerke ich noch, dass ich für meine Arbeit keineswegs den l'itel der Vollständigkeit in Anspruch nehme, sondern dass ich nur im Auge habe, einen populären Beitrag für die erst im Werden begriffene Literatur der Bauöconomie. des Baufinanzwesens und der baulichen Versicherungs-Angelegenheiten zu liefern.— dass ich ferner gerade den Moment benütze, wro in dieser Richtung ein Mangel einer derartigen Publikation klar zu Tage tritt, dass ich allen Herren Fachgenossen und Interessenten dankbar sein werde, wenn sie durch Mittheilungen über Verbesserungen. Preisänderungen und Fluctuationen am Baumarkte dazu beitragen, den angestrebten Zweck einer richtigen Beurtheilung baufiuanzieller Fragen zu ermöglichen und fortzusetzen, wozu ich meine geringe Kraft und die durch meine Thätigkeit in Bau- und Schätzungs-Angelegenheiten verbundenen continuirlichen Wahrnehmungen und Erfahrungen auf diesem Felde Jedermann gerne zur Verfügung stelle.

Wien, im December 1879.

D. V. JUNK,

Verfasser, Herausgeber u. Eigenthümer

des „WIENER BAURATHGEBER".

Vorrede zur zweiten Auflage.

Die ausserordentlich günstige Aufnahme des „Wiener Baurathgeber“ in allen Fachkreisen, Verwaltungsbureaux und in der Fresse, — sowie viele Anerkennungen über den Werth desselben, entheben mich einer weiteren Erörterung über den Zweck und die Einrichtung dieses Werkes, worüber in der Vorrede zur ersten Auflage 1880 eingehend gesprochen wurde.

Indem ich bestrebt war, den Inhalt der zweiten Auflage nach Möglichkeit zu verbessern und zu vermehren, empfehle ich denselben der gütigen Nachsicht der Fachgenossen, und bitte im Interesse des Allgemeinen, mich auch fernerhin durch Mittheilungen über Verbesserungen. Preisänderungen oder Bedürfnisse der Bauwelt geneigtest unterstützen zu wollen.

Wien, im März 1882.

D. V. JUNK,

Verfasser, Herausgeber u. Eigenthiimer

des „WIENER BAURATHGEBER".

.......^    .‘v ¹    * '-

ww*; ■

\

Vorrede zur dritten Auflage.

Die Yerbreitung, welche der W i e n e r Bau rathgebe r“ seit seinem Erscheinen allerorten fand, spornte mich zur Bearbeitung einer neuen Auflage an, welche ich hiemit als bescheidenen Beitrag zur Förderung der Bauindustrie einer wohlwollenden Beurtheilung der geehrten Fachgenossen unterbreite, und gleichzeitig ersuche, mir auch weiterhin besondere Bedürfnisse der Bauinteressenten mitzutheilen.

Die Einrichtung und Tendenz des Buches ist unverändert geblieben; aber die Preisansätze wurden nach den Verhältnissen der Bausaison Wien 1885 calculirt und demgemäss berichtiget und sowohl bei den einzelnen Arbeitsgattungen, als auch bei allen übrigen Titeln wesentliche Ergänzungen eingeschaltet. In der II. Abtheilung erscheinen ausserdem die Titel der Arbeitsgattungen wiederholt, wodurch eine grössere Deutlichkeit bei den Analysen erreicht wurde, ohne dass die Uebersichtlichkeit der summarischen Preise in der I. Abtheilung gestört ist.

Wien, im August 1885.

D. V. JUNK,

Verfasser, Herausgeber u. EigentHümer

des „WIENER BAURATHGEBER".

INHALT.

Seite

I. Abtheilung.........

(Summarische Einheitspreise).

I.    Taglohnarbeiten.....

II.    Erdarbeiten.......

III.    Frachtkosten......

IV.    Maurerarbeiten.....

Y. Steinmetzarbeiten ....

VI. Zimmermannsarbeiten .... 101 VII. Dachdeckerarbeiten VIII. Spenglerarbeiten . .

IX. Kunststein- und Thonwaren . 165

X.    Bildhauerarbeiten

XI.    Pflastererarbeiten

II. Abtheilung

(Preisanalysen).

I. Taglohnarbeiten II. Erdarbeiten . .

Seite . 453

455

456

16

59

89

147

160

IV. Maurerarbeiten.....

V. Steinmetzarbeiten ....

VI.    Zimmermannsarbeiten . .

VII.    Dachdeckerarbeiten . . .

XI. Pflastererarbeiten ....

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung

XIII.    Deckenverputzarbeiten ....

XIV.    Stückarbeiten........

. 472

532

532

611

619

621

623

624

J77 III. Abtheilung.........

(Bauvorschriften, Knnstbehelfe etc.)

, Baugesetze..............

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung 193 Norm für Berechnung der Bauarbeiten . XIII. Deckenverputzarbeiten .... 196 Ausführung, Qualität und Grössenverhältnisse bei Bauanlagen........

Notizen über die praktische Bauausführung eines Wohnhauses in Wien . .

Inventarisation von Gebäuden......

ßaubehördliche Formulare.......

. . 230 Baubedingnisse und Bauverträge . . . . 233 Honorare für technische Arbeiten . . . Tabellen über Festigkeitscoefficienten . .

Festigkeitsberechnungen........

Formeln z. Berechng. geometrischer Fig. Specifische Gewichte verschiedener Körper Mass- und Gewichtstabellen :

Flach-, □-, O-, L-Eisen .....

Traversen (gewalzte Träger) . . . .

Gusssäulen............

[-Eisen und Köhren........

Münztabellen . ............

Gesetzliche Masse und Gewichte . . . .

Kartographische Signaturen ......

Schriftenvorlagen...........

627

184

629

632

XIV. Stückarbeiten u. Kunstmarmor 197 XV. Tischlerarbeiten ....

XVI.    Schlosserarbeiten . . .

XVII.    Glasarbeiten ......

XVIII. Anstreicherarbeiten

XIX. Malerarbeiten.....

XX. Tapeziererarbeiten . . .

XXI. Vorhänge, Jalousien, Bouleaux 235 XXII. Vergolderarbeiten .

XXIII. Heizanlagen (Oefen)

XXIV. Eisen- und Zinkguss-Waren . 257 XXV. Beleuchtungswesen XXVI. Wasserltg.,Bad, Abort, Brunnen 288 XXVII. Telegrafen-Einrichtungen . . 302 XXVIII. Gelb- und Glockengiesserarbt. 317 XXIX. Binder- und Wagnerarbeiten . 321 XXX. Schmiedearbeiten . .

XXXI. Seilerarbeiten ....

XXXII. Orgelbauerarbeiten . .

XXXIII. Uhrmacherarbeiten . •

XXXIV. Motormaschinen . . .

XXXV. Maschinentransmissionen . . . 348 XXXVI. Maschinenriemen und Gurten . 360 XXXVII. Kohrleitungen XXXVIII. Arbeitsmaschin. f. Industrie . 366 XXXIX. Landwirthschaftl. Maschinen . 424 XXXX. Werkzeuge und Kequisiten . . 434

199

212

226

234

238

239

272

323

325

327

. . 328

332

363

639

663

667

668

671

683

684

686

693

698

703

709

712

716

720

721

727

741

IV. Abtheilung'

(Assekuranzweseu).

Das Versicherungswesen im Allgemeinen Inhalt u. Werth der Versicherungs-Polizze

Die Versicherungsbedingungen.....

Ueber Schätznngsbeträge, Versicherungs-werthe, Entwerthungs - Coefficienten, Amortisation und Erhaltungskoste 11 . Normaltabelle mittlerer Erfahrungssätze über Neuwerthe, Dauer, Entwertung oder Abnützung (Amortisation) und Erhaltungskosten ausgeführter Bauobjecte und Maschinen.......

743

745

748

750

761

Druckfehler - Berichtigungen.

Seite

5. Im 5. Satze von Oben herab soll es nicht heissen : 0*92°/₀, 0'85°/o und 0*75°/₀, — sondern es heisst richtig : 92°/₀, 85% und 75°/₀, wie es auch bei den Analysen auf Seite 455 angegeben wurde.

5. Bei Post 16 „Mörtelmacher“ beträgt der Lohn per Tag richtig....................fl. 1*80

7. In der Tabelle ist die letzte Klasse mit IY statt richtig mit YI gedruckt.

Seite 14. Bei Post 87 beträgt der Preis für Mauerziegel per 1/m richtig................

Seite 66. Bei Post 187 sind die Preise richtig mit:

b)    mit Cementkalkmörtel...........

c)    mit Portlandcementmörtel..........

Seite 129. Bei Post 520 anstatt d) fl. 3*30, richtig.....

„ e) „ 3*73,    „    .....

Seite

Seite

fl. 15*58

„ 57*09 „ 58*42

»    3*83

„    3*70

Seite 193. Post 997 soll richtig heissen :

997. Asfaltirung für Fussböden sammt Herstellung der Unter läge, sonst wie vor, per qm:

A. auf liegendes Ziegelpflaster

fl. 175 „ 2*66

0*0225 m.....„    3*57

„    4*48

a) bei der Asfaltdicke von 0*0075 m .

0*015 m .

0*03 m

B. auf Bétonlage

a)    Asfaltdicke 0*0075    m, Bétonstârke 0*05 m .

1*54

2*64

3*74

4*90

7*35

11*62

Seite 301. In der letzten Rubrik der Tabelle fehlt bei Angabe der „Mauerung per m Tiefe“ die Bezeichnung: kbm.

fl. 15-58

Seite 469. Bei Post 87 beträgt der Preis für Mauerziegel per 1/m richtig................

Seite 510. Nach Post 235 sollte hier die auf Seite 625 angegebene „Verwendung des Tripolithes“ gesetzt erscheinen, weil

sich hierauf bei Post 235 auf Seite 77 bezogen wurde.

%

I. ABTHEILUNG.

Einheitspreise in summarischer Angabe.

$3/J2 sfr/vS//’.

Ą

' :

■

■1

.

'i

'U

■

¥

P

fi

V

A '

v V-

■

-

v:

/

'

-

A

s •> *

«

\,

<

-

-

t.

\

A: ' À

y

■>r

",    - ',-A: ■

Erläuterungen für die I. Abtheilung.

In dieser Abtheilung kommen die Preise für sämmtliche Arbeiten, Materialien und Lieferungen der technischen Branche nur in summarischer Angabe vor, wie sie sich zu Anfang der Bausaison des Jahres 1885 loco Wien stellen.

Der Tendenz dieses Werkes entsprechend soll der Leser in die Lage versetzt werden, auf leichteste Art und ohne viel Mühe und Zeitverlust sich für jeden beliebigen Ort (ausserhalb Wien) den localen Einheitspreis calculiren zu können.

Um dies zu erreichen, ist es nothwendig, dass man für den betreffenden Gegenstand die zugehörige im Detail berechnete Analyse aufsucht, und unter Beibehaltung der dort gegebenen Arbeitsund Material-Verbrauchscoefficienten durch Substituirung der örtlichen Grundpreise den Local-Einheitspreis zusammenstellt.

Jeder Arbeitsgattung ist daher eine Orientirungsnummer vorge-setzt, wodurch nicht allein die Auffindung der Preisanalyse ermöglicht, sondern auch eine Bezugnahme auf den Inhalt des „Baurathgebers“ selbst wesentlich erleichtert werden soll.

Um daher zu den in dieser Abtheilung angeführten summarischen Einheitspreisen die jeweiligen Details und die Analy-sirung dieser Preise zum Zwecke ihrer Anwendung auf beliebige Bauorte zu linden, wolle der Leser die Vorgesetzte fettgedruckte Postnummer beachten, und die zu ihr in der II. Abtheilung dieses Buches correspondirende Postnummer nachschlagen, woselbst die Preisanalyse steht.

Bei allen in dieser Abtheilung angeführten Einheitspreisen ist in denselben stets die gesammte Arbeit mit Beigabe aller Materialien zur completen Herstellung der betreffenden Arbeitspost verrechnet enthalten, falls nicht ausdrücklich ersichtlich ist, dass nur der Arbeitslohn, oder nur das Materiale, calculirt wurde.

Es sind jedoch im Einheitspreise einer Arbeitsgattung nur stets jene Kosten veranschlagt, welche zur factischen Herstellung eines Gegenstandes durch die betreffenden Professionisten oder Unternehmer einschliesslich ihrer Regie, der Werkmeister und Aufsichtsorgane nothwendig sind ; dagegen sind die Auslagen und Spesen für die Projektverfassung, Zeichnungen, Kostenberechnungen, amtliche Commissionen und Consense, Bauleitung, Oberaufsicht und Collau-dirung in den Einheitspreisen nicht enthalten.

Bei der Berechnung sämmtlicher Geldbeträge ist als Norm aufgestellt, dass beim Preisansatze alle Decimalstellen unter 0.5 Kreuzer wegbleiben, und alle Decimalstellen vom Kreuzerbruche 0‘51 angefangen aufwärts als Ein ganzer Kreuzer behandelt werden. Eine Ausnahme wurde nur dort gemacht, wo bei der Calculation des Einheitspreises die Weglassung der Kreuzerbrüche denselben wesentlich alterirt hätte.

TABELLE

über die amtlich abgekürzte Schreibweise des Metermasses.

Benennung

Abkürzung

Längen

Flächen

Körper

Gewichts

Dynamo

meter

Einheiten

ar

liter . . . . gramm . . . i metercentner tonne . . . . pferdekraft .

S C3 —< (50 O-« C3

Grössere Kleinere!

Be-

stimmte

Theile der Einheiten

deka . . hecto . . kilo . . . myria , .

quadrat kubik .

deci

centi

milli

01

001

0-001

10

100

1000

10000

P? tr* Cu ö

. m² oder qm m³

,, kbm

l|

Nach Vorstehendem ergehen sich folgende Abkürzungen für zusammengesetzte Bezeichnungen

Längen

Flächen

Körper

Gewichte

Dynamische

Jlasseinheit

millimeter . centimeter decimeter .

meter

bectometer

kilometer

myriameter

quadratmiüimeter qnadratcentimeter quadratdecimeter quadratmeter .

hectar.....

quadratkilometer

kubikrailiimeter kubikcentimeter ! kubikdecimeter kubikmeter . .

I centiliter i deciliter .

i hectolifcer

liter

milligramm

oentigramm

decigramm

dekagramm kilogramm . metercontner

gramm

tonne

mm

cm

dm

hm

km

mam

mm² oder qmm cm2 dm²

m²

lia

qcm

qdm

qm

km² oder qkm

mm³ oder kbmm

kbcm

kbdin

kbm

; as?#JT**,.

Pferdekraft

75 kilogrammmeter . .

. . . HP

Zn den Abkürzungen wird in Schrift und Druck die „lateinische Schrift“ derart angewendet, dass die Zeichen in derselben Zeile in gleicher Höhe mit den Zahlen «nd bei Decimalen erst nach der letzten Decimalstelle ohne Punkt beigesetzt werden.

I. Taglohnarbeiten.

1.    Die Arbeitszeit für alle hier angeführten Leistungen wird auf 10 Stunden festgesetzt und werden durchschnittlich mittlere Arbeitskräfte angenommen.

Unter mittlerer Arbeitszeit verstehen wir die Leistung eines mittelstarken Individuums bei gewöhnlichem nicht forcirten und mindestens durch 3 Stunden anhaltenden gleichmässigem Tempo.

Bei individuen verschiedener Gattung wird daher auf die entsprechende Intensität ihrer Leistung nach der körperlichen Constitution, dem Bildungsgrade und der geistigen Fähigkeiten, ferner nach Geschlecht, Alter und Nahrung und auch nach der Gewohnheit und Arbeitslust besondere Rücksicht genommen werden müssen, weil die Arbeitsleistung wesentlich hievon abhängt.

Wir bestimmen sonach auf Grund dieser Annahme nach der erforderlichen Tagschichtenzahl den Kostenaufwand einer Arbeitsgattung, und es sind in jedem Falle noch die klimatischen und Witterungs-Verhältnisse in Anschlag zu bringen, welche auf die Ausnützung der Leistungsfähigkeit eines Individuums ebenfalls von Einfluss sind.

Gewöhnlich wird angenommen, dass man im Frühjahre 0'92%, im Herbste 0 85°/₀ und im Winter nur 0'75°/o von den hier für die Sommermonate angesetzten Arbeitsschichten (mit continuirlich lOstüudiger Dauer) ausnützen kann.

2.    Der Lohn beträgt die insgesammte Honorirung des Individuums für dessen Arbeitsleistung, inclusive Verköstigung, Bekleidung, Logis, Krankengeld und sonstige Bedürfnisse desselben.

3.    Hauptbaupolier............

4.    Vicebaupolier ............

5.    Bauaufseber.............

6.    Bauschreiber (Schichtenschreiber) . . .

7.    Wächter...............

8.    Erdarbeiter .... • . ,......

9.    Teichgräber.............

10.    Mineure..............

11.    Steinbrecher.............

12.    Ziegelschlager............

13.    Maurer ............. . .

14.    Männlicher Handlanger........

15.    Weiblicher Handlanger........

16.    Mörtelmacher............

17.    Steinmetz..............

18.    Zimmermann.............

19.    Ziegeldecker . *...........

20.    Schieferdecker............

21.    Spengler...............

22.    Pflasterer . . . ...........

23.    Stukaturverputzarbeiter........

24.    Stuckmarmorirer............

25.    Tischler, Schlosser...........

26.    Glaser, Anstreicher..........

27.    Maler, Tapezierer, Vergolder.....

28.    Eisenarbeiter in Fabriken.......

29.    Eisenmonteure............

30.    Metallarbeiter und Monteure.....

31.    Binder, Wagner, Schmiede......

32.    Seiler, Hafner............

33.    Fuhrwerk mit 2 Pferden und Kutscher

34.    Fuhrwerk mit 1 Pferde und Kutscher

35.    Fuhrwerk mit 2 Ochsen und Kutscher

Föhn per Tag fl. 3⁻00 „    „ 2-50

„■ 2-00 „ 1-75

., l-oo

„ 0*95 ;, l-io „ 1-65 ., 1-20 „ L20 ., P40 „ 110 ., 0-70 „ P25 , 2-20 „ P50 ., IAO ., 1-80 ., 2-00 ., 1-70 ., 1-65 „ 2-50 , P90 „ IAO 2-00 „ P90 „ 2-50 „ 8-00 „ L80

55

55

55

*5

55

55

55

55

55

55

55

55

55.

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

1-60

” 8-00 „ 5-00 ., 4-00

il. Erdarbeiten.

Nach der geringeren oder grösseren Schwierigkeit der Bearbeitung des Erdreiches (Bodens) wird dasselbe in 3 Erdreich- und 3 Felsenklassen eingetheilt, und zwar:

I. Klasse: Leichtes Erdreich, d. i. Flug- und Alluvialsand, Humus, Gartenerde, leichter Lehm, feiner Schotter, überhaupt ein Material, welches sich durchaus mit der Schaufel bearbeiten lässt.

II. Klasse: Mittleres Erdreich, d. i. feinkörniger, aber fester Schotter, fester Lehmboden, festgewachsener Letten, und überhaupt alle Erdarten, die sich mit der Schaufel nur unter Zuhilfenahme der Krampe oder der Lettenhaue bearbeiten lassen.

III.    Klasse: Schweres Erdreich, d. i. fester Thon-, Mergel-,

Kalkboden, sehr fester, grober Schotter, welche Bodengattungen sich lediglich mit der Spitzhaue und Krampe bearbeiten lassen.

IV.    Klasse: Lockerer Felsen, bestehend aus verwitterten

klüftigen und weichen Felsarten, welche mit gewöhnlichen Brecheisen, Spitzhauen und Keilen gebrochenwerden. Hierher gehören alle lockeren Con-glomerate, verwitterbarer Thon- und Talgschiefer, Mergelstein und weicher Sandstein.

V.    Klasse: Mittlerer Felsen oder Felsarten, welche zum

Tlieil mit gewöhnlichen Brechwerkzeugen, zum Theil aber mit Pulver oder sonstigen Sprengmitteln gesprengt werden, wie die härteren Gesteine : Thonstein. Thonschiefer. Sandstein. Kalkstein. Gips, feste Conglomerate.

VI. Klasse: Fester Felsen oder Felsarten, zu deren Sprengung man durchaus Sprengpulver oder sonstige Sprengmittel gebrauchen muss, als : Granit, Gneis, Glimmerschiefer, Grauwacke, Basalt, Porphyr, Hornblende und sehr fester Kalkstein.

Unter der Aushebung ist die Materialgewinnung mit Inbegriff des Aufladens auf ein Transportvehikel oder des Werfens auf 3 m Distanz und mit Inbegriff der allfälligen Scarpirung der Sohle und der Böschungen verstanden.

Unter Transportweite wird die gerade horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung, vermehrt um den Zuschlag von je 20 in Länge für jeden m Hebung verstanden. Dieser Zuschlag für die Hebung des ausgehobenen Materiales findet jedoch nur dann statt, wenn die horizontale Entfernung der Schwerpunkte von Gewinnung und Verwendung wenigstens 15 m beträgt und die Verbindungslinie dieser beiden Punkte in der Richtung des Transportes mit mehr als 5ansteigt.

Sämmtlichen Posten für die Erdaushebung-, Steinsprengung und Yerfülirung des Materiales liegt das G-r üben mass, d. i. das Ausmass der natürlich gewachsenen Erde oder Steinmasse zu Grunde.

36. Aushebung von Erd- und Steinmassen und Verführung derselben nach vorbesagten Bedingungen für grössere Dimensionen. Die Verführungskosten sind im Durchschnitte für Schubkarren, Hand- und Kippkarren, dann für Pferdekarrentransport und Rollbahnbetrieb berechnet.

ver- Kosten perkbm Erdaushebung sammt Verführung Ver" fuhrungs-T . i ..

fiihrungs- Kosteu __*    ¹

Distanz

III.

IV.

V.

IV.

per kbm

Klasse

in Kreuzern Österreichischer Währung

en O

o-o

5-4

20-9

6-0

26-3

31-3

6-5

26-9

36-7

42-7

7-0

27-4

37-3

37-8

48-1

48-7

7-4

27-9 i 28-3

!    38-3

49-2

7-9

8-7

28-8

38-7

49-7

10-0

29-6

39-2

50-1

12-0

30-9

40-0

50-6-

14-5

32-9

41-3

51-4

16-0

35-4

43-3

52-7

17-5

36-9

45-8

54-7

19-5

38*4

47-3

57-2

22-0

25-0

40-4

42-9

48-8

58-7

60-2

28-0

45-9

50-8    62-2

53-3    64-7

31-0

48-9

56-3

34-0

51-9

37-0

54-9

40-0

57-9

59-3 i 62-3 |    65-3

68-3

43-0

60-9

46-0

63-9

71-3

74-3

49-0

66-9

52-0

69-9

77-3

80-3

55-0

72-9

58-0

75-9

83-3

61-0

78-9

86-3

64-0

81-9

84-9

67-0

87-9

70-0

90-9

I 101-3

94-7 ! 127-0 97-7 I 130-0 133-0 136-0 139-0 142-0 112-7    145-0

143-0

186-0

185-0 ' 228-0 188-0 I 231-0

■sr

37. Aushebung von Erd- und Steinmassen.in Fundamentgruben (engen Räumen).

Tiefe

Kosten per kbm Erdaushebung ohne Verführung

I. II. III. j IV. I V. I VI.

Klasse

in Kreuzern osterr. Währung.

O ' -**■

=;

WOO

pj ï- — r r Ol

'S * • r' r

rO

CTi to cji CO to O' 00 î£> ob «hi di d*

71

' Ck-^HCO t- ô -tu do 4h iOOOO(MiO rH rH rH

Zp H zp T-i !>■    CO

05    CO H

oq

149-9

rH rH tH

183-2

216-5

249-8

283-1

ÇO OQ tH ĆO Ö    rH

Oi CO O ^ oq co co

Die Verführungskosten des hier ausgehobenen Materiales bleiben dieselben wie die bei Post Nr. 3b angewendeten, und können dort aufgesueht werden.

3S. Bei Aushebungen im sumpfigen Boden, wenn die Trockenlegung nicht durch Herstellung von Abzugsgräben geschehen kann, wird das Arbeitserforderniss für die Materialgewinnung um 20u/o erhöht.

39.    Bolzung aus g eh o-b en er Fundamentgruben,

nach dem Kubikmasse der zu bolzenden Grube, per kbm fl. 0-29

40.    Bolzung von Fundamentgruben, in denen

pilotirt wird, nach dem Kubikmasse der zu bolzenden Grube, per kbm..................

41.    Wasser schöpf en aus Fundamentgruben in der Tiefe bis zu 2 m erfahrungsgemäss per kbm Baugrube . . „ 0'36

42.    Wasserschöpfen mit Kannen, Brunneneimern und

dgl. aus einer Tiefe oder auf eine Höhe von 1 m, nach dem Ausmasse des geschöpften Quantums per kbm Wasserhub..................

„ 0-36

„ 0-04

43.    Dieselbe Arbeit erhöht bei jedem m Mehrtiefe den

Preis ad Post Nr. 42 für 1 kbm geschöpften Wassers um „ 0’02

44.    Brunnengrabungen werden nach der Beschaffenheit des Aushubmateriales besorgt und nach Post 37, rücksichtlich Post Nr. 38, 39, 41, 42 und 43 berechnet.

Es kostet daher beispielsweise Ein m Tiefe eines ausgehobenen Schachtes von 2 m Durchmesser, sammt Bolzen, jedoch ohne Wasserschöpfeii:

zu einer Tiefe von 10 m, bei einem Durchmesser von 2 m, durchschnittlich für Einen m Tiefe:

a) bei einem Aushubmateriale I. Klasse (nach Post 37) „ 7'65

*) „

c)    „

d)    „

III.

op to to M

b) bei einem Aùshubmateriale II. Klasse (nach Post 3T) fl. 8"66 e) „    .,    III. „    (    „    37) „    9-67

• d)    „    .    „    IV. „    ( „    „    37) „ 12-53

46.    Auf- und Abladen von deponirtem oder ange-sehüttetem Erd- oder Schottermateriale:

CÓ6

a)    bei Scheibtruhentransport, per kbm....... • „

b)    bei Transport mittelst zweirädriger Karren, per kbm. „

c)    bei Pferdefuhrwerk, per kbm......... . . . „

47.    Durch werfen von ausgehobenem Sand- und S c h o 11 e r g r u n d durch Wurfgitter, zu Strassenbau-

. zwecken, per kbm durchgeworfenes Quantum . . . . „• 0-18

0-07.7

48.    Durchgeworfenen Sand- und Schott ergründ in •

Figuren schlichten, per kbm.........• „

„ 0-06.s

49.    Erde, Schotter u. Schutt bis auf 3 m Distanz werfen,

per kbm......................

50.    Erde, Schotter oder Schutt zur Anschüttung auf 20 m

„ 0-41

„ 0-60 „ 0-74 „ 0-89 „ 1-07

Distanz in ein Gebäude tragen, ausgleicheü und an-stossen, nebst Einfüllen in die Gefässe, per kbm be ebenerdigen Gebäuden..............

51.    Dieselbe Arbeit in den Stockwerken, u. zw. :

a) für den I. Stock, per kbm............

®) )i « IH. v    n !i ............

0-24

52.    Erd- oder Schuttanschüttung in einem Gebäude ab zuräümen, 20 mweit tragen und auszugleichen oder aufzuladen :

a)    von ebenerdigen Gebäuden, per kbm....... . . „

b)    für jede Stockwerkserhöhung ein Zuschlag zu obigem

Preise, u. zw. :    _

1.    wenn das Materiale herabgetragen wird, per kbm „ 0T6.₅

„    0-04.4

2.    wenn das Materiale herabgeworfen werden kann,

per kbm....................

53.    Erd- oder Schuttanschüttung in den Stockwerken ab

. „ 0-20

zuräumen und mittelst Rinnen oder Schläuchen herabzulassen, u. zw. [ohne Unterschied der Stockwerke, per kbm.................

„ 0-20 „ 0-13

54.    Planirung u. Anstossung(Stampfung) von Anschüttungen, sammt herrichten der Böschungen, u. zw.:

a)    in Lagen bis 0T m Höhe, per kbm.........

b)    in stärkeren Lagen, per kbm.......... •

55.    Planirung von Erdmateriale, wenn über der An

schüttung mit Scheibtruhen oder Wagen gefahren werden kann, daher eine Anstossung (Stampfung) nicht erforderlich ist, per kbm.............. v 0-04

56.    Strassengrundlage aus hochkantig liegenden Bruchsteinen, sammt Einfassungssteinen und Zufuhr

■ des Materials auf eine Distanz von 20 m, per kbm .    3"45

57.    S t r a s s e n b e s c h o 11 e r u n g nebsf Zufuhr des Materials mittelst Scheibtruhen bis auf eine Distanz v. 20 m

a)    bei neuen Strassen, per kbm............« 4*o4

b)    bei bestehenden Strassen sammt dem dann erforder-

liehen Kothabziehen, per kbm........... „ ^-o9

io

58.    S t r a s s e n b es c h o 11 e r ung, wenn das Materiale mittelst Wagen auf die Strasse geführt und daselbst in kleinen Häufchen abgeleert wird, daher blos die Ausgleichung nothwendig ist, für diese letztere per kbin fl. 0'05.₇

59.    Besandung einer beschotterten Strassenfahrbahn,

nebst Zufuhr des Materiales auf eine Distanz von 20 m, per kbm..................

90. Aufreissen bestehender Strassenkörper, nebst Transport des Materiales auf eine Distanz von 20 m, per kbm „ 0*71

61. Erzeugung von Bruchstein.

Wenn Felsensprengungen vorgenommen werden, um Bausteine zu erzeugen, so muss in der Regel mit mehr Berechnung und System vorgegangen werden, als es bei gewöhnlichen Absprengungen von Felsmassen behufs Lichtung des Profiles der Fall ist,

Deshalb, und weil zur Schichtung des brauchbaren lagerhaften Bruchsteines, ferner zum Aufschlichten in Figuren mehr Arbeitskraft aufgewendet wird, können für die Erzeugung von Bruchsteinen für Bauzwecke die ad Post Nr. 00 und 37 berechneten Kosten der Aushebung von Erdmateriale (die Klassen IV, Y und VI behandeln Steinabbrecharbeiten) hier keineAnwendung finden, sondern gelten nur für Abtragung etc, nach dem Grubenmasse, wobei eine bauliche Verwendung des Gesteines nicht berücksichtigt wurde.

Die Erzeugung von lagerhaftem Bruchstein kostet ohne den etwa separat unter Erdaushub in Rechnung zu stellenden Abraum, nämlich der auf der Felsmasse liegenden Humus- und Schotterschichte, jedoch mit Inbegriff der Beräumung der durch das Brechen gewonnenen Steinreste und Verführen des Materiales auf 20 m Distanz, nebst Aufschlichten brauchbarer Steinsorten in regelmässige Figuren:

a)    bei weichem, zu Tage stehendem, verwittertem oder dünn geschichtetem, oder stark zerklüftetem Gestein z. B. verwitterter Granit, Gneiss oder Thonschiefer, Plänerkalk (Kalkmergel) etc., wenn der Fels mit Spitzhaue oder Krampe mit Beihilfe von Keilen und Brech-.

Stangen bezwungen werden kann, per kbm.....

b)    bei weichem, zu Tage stehendem, klüftigem, theils auf die vorhergesagte Art, theils mit Pulver zu sprengendem Stein, z. B. Sandstein, Kalkstein der weicheren Gattung, Grauwacke, oberflächiger Diorit, etc., per kbm „

c)    bei mittelhartem, zu Tage stehendem, wenig klüftigem,

mit Pulver zu sprengendem Gestein, wie Kalkstein, Hornblende, harter Sandstein, Granit, Gneiss, Diorit, weicher Basalt etc., per kbm............

d)    bei sehr hartem, zu Tage stehendem, compactem Ge

stein, oder bei zwar minderharten, jedoch widerspenstigen (gewundenen, pelzigen), elastischen Felsarten, z. B. : sehr fester Granit, Porphyr, Quarz, Basalt, Grauwacke, Grünstein, Glimmer oder Kieselschiefer, per kbm......................

„ l'ö7

„ P40

P71

„ 2-10

„ 2-53

Bei vorstehenden Preisen ist nicht die Berechnung des Gesteines nach dem Grubenmasse verstanden, sondern es müssen die Steine in Figuren aufgerichtet und dicht geschlichtet übernommen werden.

62.    Erzeugung von Stein zu Steinmetzarbeiten.

Quadern, Stufen, Thor- und Thürstöcke, Fenstergewände, Schutzsteine, Geländersäulen u. dgl. Stein-metzwaaren, welche weder besonders grosse Ausmasse haben (per Stück nicht über 0*5 kbm), noch besonders schwierige Formen besitzen sollen, kosten, wenn gar keine reine Bearbeitung der Bruchfläche bedungen wird, und keine andere Bewegung des Materiales als jene des Aufladens auf Wägen am Steinbruchplatze zu besorgen ist, an Erzeugung, mit Einrechnung des sogenannten Arbeitszolles, welcher in die Kubatur zu rechnen ist:

a)    bei weichem Sandstein, Kalkmergel, Thonstein, per kbm fl. 8‘52

„ 9-24

b)    hei hartem Sandstein, Kalkstein, feinkörnigem,

weicherem Granit, per kbm............

10T7

c)    bei hartem, grobkörnigem Granit, Porphyr, per kbm „

Wo es sich um die Calculation zur Anlage neuer Steinbrüche handelt, muss noch auf die Beseitigung des Abraumes Rücksicht genommen werden, welcher nach Post Kr. 3<3 in Rechnung gestellt wird.

63.    Erzeugung von Schotter zur Strassenerlialtung.

Die Kosten von am Fundorte erzeugtem Strassen-schotter in Stücken von beinahe 0*02 m Grösse stellen sich mit Inbegriff des Aufladens auf Wägen zum Wegführen oder des Aufschlichtens in regelmässige Figuren (Prismen) folgendermassen :

a)    Kleines Gerolle, Kiesel etc. von der Oberfläche an den

0*70

Ufern fliessender Gewässer oder anderen Grundstücken aufklauben, in Haufen sammeln und die grösseren Steine zerschlagen, per kbm.............

b)    Steine aus festgelagerten Schichten aufzuspitzen, von

0-85

der dazwischen liegenden Erde trennen, in Haufen sammeln, grosse Steine zerschlagen und den Abraum bei Seite führen, per kbm...........• • «

c)    Das vorgenannte Verfahren noch dahin auszudehnen,

1-20

dass der gewonnene Schotter wegen zu vieler eingemischter Erdtheile oder des kleinen Gerölles durch ein Gitter geworfen und der Abfall weggeschafft wird, per kbm.......................»

05 WH

d)    Geschlägelter Schotter aus mittelfestem Stein oder

aus Ziegeln zu erzeugen, per kbm . '. •......»

e)    Geschlägelter Schotter aus hartem Stein, per kbm . „

f)    Geschlägelter Schotter aus härtestem Stein, per kbm „

64.    San derzeugung für den Bau.

a) Bergsand aus der Grube ausheben und auf nahe gelegenen Plätzen in Figuren schlichten, per kbm . . „

fl. 0-49

„ 0-64

„ 0-19 „ 0-27 ., 0-37 „ 0-44

b ) Wassersand 0*1 m bis 0*5 m tief unter dem Wasser mit Sandschaufeln auslieben, über etwa 2 bis 4 ni hohe Ufer herausführen und auf nahe dem Ufer gelegenen Plätzen in Figuren aufschlichten, per kbm.....

c)    Wassersand 0'5 m bis l’O m tief unter der Wasser

oberfläche ausheben, auf Plätten (flache Kähne) schütten, etwa 400 m weit an’s Ufer führen und daselbst figurenmässig schlichten, sammt Kahnabnützung, Werkzeuge und Requisiten, per kbm........

65.    Sand durch werfen als Vorbereitung zu Mauerzwecken, inclusive Abnützung der Wurfgitter, und wobei die Figur des ausgehobenen Sandes gemessen wird:

a)    durch weitmaschige Gitter zu Mörtel für das rauheste

Bruchsteinmauerwerk, per kbm...........

b)    durch mittelweite Gitter zu .Mörtel für gewöhnliches

Bruchsteingemäuer, per kbm............

e) durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Ziegel- und Quadermauerwerk, per kbm....... . . • . .

d)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Verputz

arbeiten, per kbm................

66.    Sand sieben für Mauerzwecke als Folge vorhergegangenen Durchwerfens :

a)    für Mörtel zu Quader- und Ziegelmauerwerk, per kbm

b)    für Mörtel zu ordinären Verputzarbeiten, per kbm .

c)    für Mörtel zu feineren Verputzarbeiten, per kbm . .

67.    Flussbetträumung od. Baggerung mittelst Handbagger, ähnlich unseren Sandschaufeln, jedoch aus Eisenblech angefertigt u. an dem Ende einer hölzernen Stange mit Dille befestiget, aus einer Tiefe bis 1 m unter dem Wasserspiegel, sammt Verführung auf circa 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst, inclusive Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Materiale zu rechnen:

a)    bei feinem Sande, per kbm...........

b)    bei Schlamm, per kbm.............

c)    bei gelagertem Schottergrunde, per kbm ....

d)    bei festgelagertem Schotter, per kbm......

68.    Flussbetträu m u n g oder Baggerung mittelst Baggersäcken aus Sackleinwand (Jute) mit eisernem, yer-stähltem Rande von 0‘3 m Durchmesser, 0*3 m Tiefe des Sackes, von 3 Menschen gehandhabt, wovon einer mittelst Stange den Sack regiert, die anderen den gefüllten Sack mit den daran befestigten Zugleinen in die Höhe heben, und den Inhalt ausSchütten ; bei einer Wassertiefe von circa 2 m und Verführung des Materiales auf circa 400 m zum Ufer, Ablagerung daselbst, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge, nach dem ausgehobenen Materiale zu rechnen:

a) bei feinem Sande und Schlamm, per kbm.....

b ) bei lockerem Schottergrund, per kbm........

c) bei festerem Schottergrund, per kbm........

016

0-22

0-27

, 0-57

0-75

•PF

P37

1-92

■m

09. Flussbetträumung⁻ oder Baggerung mittelst D a m p f ni a s c h i n e n b a g g e r bis zur Tiefe von 3 m bewerkstelligen, das Aushubmateriale circa 400 m weit zum Ufer führen, aus den Kähnen daselbst ab-laden und planiren, mit Inbegriff aller Requisiten und Werkzeuge nach dem ausgehobenen Materiale zu rechnen :

a)    im lockeren Grunde, per kbm . .

b)    im festgelagerten Grund, per kbm

c)    im festen, mit Geschiebe gemengten Schotter, per kbm „ 70. Flussschotte r m a t e r i a 1 e auf Kähnen circa 400 m

flussabwärts zu verführen, dann am Ufer ablagern und von da noch 30 m mit Schubkarren landeinwärts

transportiren und planiren, per kbm........„

A n m e r k u n g : Die durchschnittliche Geschwindigkeit der Transportkähne beträgt 0*5 m, und da sich die -übrigen Rechnungsgrössen stets gleich bleiben, so kann man die Yerführungskosten bei anderen Distanzen als der obigen, mit 400 m fixirten, leicht berechnen.

. fl.

© er.

0-32

71.    Faschinen erzeugen von 4 m.Länge, 0⁻3 m am untern, und 0*25 m am oberen Bunde dick, dreimal gebunden, sammt Ruthenabschneiden, per Stück:

a)    aus Eichenwaldungen...............

b)    aus Weidenanlagen................

72.    Faschinen erzeugen von 3 m Länge, 0⁻3 in am

untern, und 0⁻25 m am oberen Bunde dick, zweimal gebunden, sammt Ruthenabschneiden aus Weiden-pflanzungen, per Stück...............

73.    Faschinen für Erdbekleidungen, 0*25 in bis 0*3 m dick, aus Weidenruthen, 0*3 m weit gebunden, sammt Ruthenabschneiden, per Längenmeter ....

74.    Wippen, 0T5 m dick, 0⁻3 m weit gebunden, sammt Ruthenabschneiden :

a)    aus Eichenwaldungen, per Längenmeter......

b)    aus Weidenanlagen, per Längenmeter . ......

75.    Erzeugung von Faschinenpflöcken aus Spaltholz, 0*02 bis 0'04 m dick, 0⁻05 bis 0⁻08 m breit, l'O bis 1*25 m lang, sammt dem Fällen, Sägen und Spalten der Holzstämme:

a)    aus hartem Stammholze, per    100 Stück......„

b)    aus weichem „    „    100    „     „

76.    Faschinenpflöcke von Weiden oder Astliolz erzeugen, rund oder nur in der Mitte gespalten, l'O bis 1*25 m lang, 0'04 bis 0'05 m stark, per 100 Stück . . „

77.    Faschinenpflöcke bohren, und mit zu erzeugenden Holznägeln versehen :

a)    bei hartem Holze, per    100 Stück.........„

b)    bei weichem] „    „    100    „     .........„

78.    F a s c-h i n e n b a u w e r k e i n 1 e g e n. mit Wippen überziehen. diese mit Heftpfählen oder Pflöcken befestigen

0-76

0-57

0-46

0*17

0-28

017

4*52

3-14

1-47

1-42

14

und beschottern, wobei das Zutragen der fertigen Faschinen, Wippen, Pflöcke und die Beifuhr des Schotters inbegriffen sind:

a)    bei Einbauen von Faschinenwerk auf ti’ockenem Boden

bei Uferversicherungen, per kbm.........

b)    bei Einbauen von Faschinenwerk im Wasser, per kbm „

c)    bei Einbauen von Faschinenwerk in starker Strömung,

per kbm.....................

d)    bei Einbauen von Faschinenwerk in stärkster Strömung bei Stromsperren, per kbm.........

79.    Plackarbeit bei steilen Böschungen, sammt Aufträgen vorhandener guter Erde auf 0*5 m Stärke, Einlegen von Queckenwurzeln oder Besamen, Be-giessen, Scarpiren und Beseitigen scarpirter Erde:

a)    sammt Beigabe der Queckenwurzeln, per qm .... „    0⁻24

b)    ohne Beigabe der Queckenwurzeln, per qm .    „    0*19

80.    Besämen flacher Böschungen mit Klee, Raigras oder Heublumensamen :

a) Kosten, per ha..................

per a...................

81.    Besämen von steilen Böschungen, wo der Samen gestupft werden muss:

a) Kosten, per ha..................

per a...................

83. Deckrasenlegung aus regelmässig geschnittenen Tafeln sammt Anpflöckung, Erzeugung der Rasenziegel und der Pflöcke, und Beifuhr des Materiales auf circa 20 m Distanz, per qm..........

83.    Kopfrasenlegung aus 0*3 m langen. OT m breiten,

0*3 m hohen Rasenziegeln, per qm.........

84.    Rasenziegelerzeugung von 0*3 m Länge, 0'3m Breite und OT m Stärke:

a) mit der Stichschaufel, per 100 Stück ........

bj mit dem Schneideisen, „ 100    „    ........

85.    Pflöcke, 0-25 m bis 0*3 m lang, 15 bis 25 mm stark, zur Befestigung d. Rasenziegel erzeugen, per 100 St. „

80. Erzeugung v. Mauerziegeln aus gewöhnlicher Ziegelerde (Lehm) in gemauerten gewöhnlichen Landöfen ohne Maschinenhilfe, kostet per 1000 Stück, bei den Dimensionen 0*30-f-0*145-|-0*036 m, wovon 253 Stück netto ohne Bruchzuschlag zu einem kbm vollen Mauerwerkes benöthigt werden, oder bei anderen Dimensionen per 3*95 kbm vermauerte Ziegelmasse . „ 12*97

87.    Erzeugung von Mauerziegeln in gewöhnlichen

Landöfen ohne Maschinenhilfe, aus geschlemmte m Lehm, kostet per 1000 Stück (unter den gleichen Bedingungen wie bei Post Nr. 88).........

88.    Mauerziegelerzeugung aus ungèschlemm-

tem Lehm (Ziegel er de) in Ringöfen mit Maschinenarbeit, per 1000 Stück (unter sonst gleichen Bedingungen wie bei Post 88)...........

fl. 4*00

4-10

„    5*33

„    7*44

32*17

b)

b)

„    0*32.5,

44*40 „    0*44.4

„    0*15.4

„    0*27.₅

„    0*44

0*22

0*38

„ 15*08

15

89. Mauerziegel aus geschlemmtem Thon, mit Ringöfen- und Maschinenbetrieb erzeugt, per 1000 Stück (von welchen bezüglich der Dimensionen das unter Post Nr. 8$ gesagte gilt) ..........

9«. Dachziegel, per 1000 Stück innerhalb der Linien Wiens auf den Bauplatz gestellt:

a)    von gewöhnlicher flacher Form mit Nase, 0*4 m lang,

0T85 m breit, auf den Bauplatz innerhalb der Linien Wiens gestellt; ungeschlemmt...........

b)    dieselben geschlemmt,...............

c)    Hohlziegel und Preisen,..............

d)    Falzziegel, 41 cm lang, 25 cm breit,........

e)    Firstziegel zu letzteren...............

91.    Waldaus rodung bei mittl. Holzbestande, per qm „

92.    Waldmoossammeln, per kbm.........„

92. Weich esStammholzfällen, abästen und berauchwerken :

fl. 16-90

„ 22-50 „ 85-00 „ 80-00 „ 46-00 „ 250-00

0-08

1-10

a)    bei mittlerem Durchmesser

«0

f) „

„    über 0*8 m für je 0'05 m grösseren

Durchmesser an Zuschlag zu dem Preise ad e, per currtm .......................

0-01

0-01.₆

0-02

0-02

0-08

0-01

94.    Stangen rohr gewinnen und putzen, per Bund

von 3 m Länge und 0*3 m Durchmesser......

95.    Ziegelmehl, Trass oder Puzzolanerde sto s s e n und sieben:

a) zum Gebrauch für Mörtel, per kbm........

l>) „

96.    Kalk ablös eben nebst Schöpfen und Zutragen des

Wassers, per kbm.................

Hiezu sind 2 bis 3 kbm Wasser erforderlich.

97.    Torfstechen.

a)    per qm Fläche und 0-1 m Stärke (-= 22,/₄ Stück

Torfziegel, 0-3 m lang, 0T5 m breit) ........

b)    per 1003 Stück Torfziegel (0’3 m lang, 0-15 m breit, 0*1 m stark) ....

98.    Kalkerzeugung:

Kostenaufwand bei Kalkerzeugung in gemauerten, festen und gedeckten Oefen:

a)    Fettkalk gebrannt per 1 q ( — 100 kg).......

b)    Cementkalk „

e) Portlandcement

0-04.₄

7-15

„ Kitt,

14-30

1-37

0-04

1 (--=

11    ¹ » \    11

11    ^ 11 (    11

„)

„)

• 11

1-82

tooo

16

III. Frachtkosten

Die Bestimmung der Frachtkosten für Baumaterialien und Baugegenstände bildet einen wesentlichen und nicht zu unterschätzenden Factor für die heutige Calculation einer Baukostenberechnung.

Dieser Titel wurde bislang noch in keinem Werke derart für die Praxis eingeführt, dass ein al 1 g e m ei n e s Ur th e i 1 hei Benützung diverser Vehikel möglich war, vielmehr musste man eine ziemliche Bibliothek von theoretischen Nachweisen und Tarifen nebst Anhängen durchblättern, um mit grosser Mühe an’s Ziel zu gelangen.

Es wird nun hier versucht, aus der grossen Anzahl diverser Abhandlungen und Tarife die gangbarsten und öfters gebrauchten . Frachtarten und Gegenstände derart gruppenweise für eine Frachtkostenberechnung zusammenzustellen, dass

I.    beim Pferdetransport auf Landwegen

a)    die xlnzahl der Fuhren und deren Kosten bei unbestimmter oder gemischter W.aarenladung,

b)    die jeweilige Fuhrenanzahl und deren Kosten für bestimmte Gegenstände pro Maasseinheit, und

c)    die zu einer Wagenladung erforderlichen Mengen an Gehölz und Brettern sammt Frachtkosten hiefür vollständig tabellarisch ausgerechnet;

II.    für Eisenbahntransporte

a)    sowohl die übliche Classification der Waaren, als auch

b)    deren Tarifsatz per 100 kg Gewicht und km Entfernung, und

c)    die Gesammtfrachtberechnungsnorm aufgestellt, und endlich

III.    über Wassertransporte die nöthigen Daten enthalten sind.

99. Frachtkosten mit Pferdefuhrwerk.

IOO. Frachtkosten beim Eisenbahntransporte.

68

V. Steinmetzarbeiten.

115

144

IX. Kunststein- und Thonwaren-Lieferungen.

Holzstöckel-Pflasterungeii.

Verschiedene Arbeiten.

236

270

HÉ

330

Amerikanische Frictioiiskuppelung

XXXVIII. Arbeitsmaschinen für Industrie.

1840. Exliaustoren.

414

439

II. ÄBTHEILUNG.

IV. Maurerarbeiten.

513

139 currtm Sparren, Streben und Bänder,

581

611

Berechnung der Kanalherstellungen.

-GrösseiiYerhältnisse fur Nebengebäude und landwirtschaftliche

Festigkeits-Berechnungen.

711

Masstabellen.

Schriftenvorlagen.

ACHRICHT.

Das Etablissement

99. Frachtkosten mit Pferdefuhrwerk.

a) Tabelle

über das Erforderniss an zweispännigen Tagfuhren und Kosten derselben für eine bestimmte Verführungsdistanz auf gewöhnlichen Landwegen oder streckenweise ansteigenden Strassen mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Belastung (ohne dem Eigengewicht des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde. lOstündiger Arbeitszeit und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre.

enom-. 8-00

Ein zweispänniges Pferdefuhrwerk sammt Kutscher ang men per Tag mit ....................fl,

Distanz, die doppelt zurückgelegt '(erforderlichen wird, in

Kosten

Anzahl der für 1000 kg Fracht

Kosten

Anzahl der für 1000 kg Fracht

Tagfnhren

Distanz, die doppelt zurückgelegt (erforderlichen wird, in

fl. . kr.

in

Tagfuhren

ft.

kr.

100 • !    0-025

150

200

0-028

20

400

250

0-031

22

300

0-033

0-036

25

26

29

450

500

600

700

0-041

0-044

0-046

33

35

37

0-052 Ü —    42

0-057 0-062

46

■- ( m 10 ) ist das Mehr- oder ( 0*0005 per fl. 0*00.4 „ 100 Mindererforderniss ! 0*005    0*04

I „WOO J an Tagfuhren ( 0*053    „ „0*41

derung von

Die hier ersichtliche Anzahl der Tagfuhren ist nach der

/2 d    v

Formel t — — j + a I berechnet, in welcher t die Anzahl der

A V g    /

Tagfuhren, A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, d die Verführungs-distanz in Metern, g die mittlere Geschwindigkeit per Stunde, und a die für das Auf- und Abladen erforderliche Zeit in Stunden bedeutet.

b) Tabellen

zur Bestimmung des Erfordernisses an zweispännigen Tagfuhren und den Kosten derselben hei Verführung nachbenannter Materialien für eine gegebene Verführungsdistanz, auf gewöhnlicheu Landwegen oder streckenweise ansteigenden Strassen, mit mittelstarken Pferden, bei 1000 kg Ladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens), 3800 m mittlerer Geschwindigkeit per Stunde, lOstündiger Arbeitszeit per Tag und 12 Minuten Auf- und Abladezeit per Fuhre.

Bei gut erhaltenen Kunststrassen, Chauséen (Kaiserstrassen), dann bei gepflasterten oder macadamisirten Strassen in Städten kann jedoch das Gewicht einer Wagenladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens) bis zu 2000 kg betragen und ermässigen sich in Folge dessen die Frachtkosten ebenfalls bis zu 50 Procent der in nachstehenden Tabellen angesetzten Kostenbeträge.

Die erforderlichen Tagfuhren sind nach der Formel

ß d \

(t+a)

17

Distanz, die doppelt zurückgelegt erforderlichen wird, in

Anzahl der

Kosten für 1000 kg Fracht

Distanz, die zu-

Anzahl der I

Tagfuhren

fl.

kr.

doppelt rückgelegt iierforderlichen; wild, in Tagfuhren j

Kosten für 1000 kg Fracht

fl. ! kr.

900    0*067 I!

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

0*073

0*099

0*125

0*152

0*178

0*204

0*231

0*257

0*283

54

58

79

H H H H H (M (M

22

i 42

63

85

06

28

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

lî^tOCDOCM^-^OOôCOOt—*■ 05 0lfi-*3h*0>00tó05 0

^ W 05 05 CO 05 to M K)

48

69

90.

10

32

53

74

95

16

37

t -

berechnet, in welcher t die Anzahl der erforderlichen Tagfuhrerr, . G das Gewicht von 1 kbm des zu verführenden Materiales in kg,

A die tägliche Arbeitszeit in Stunden, g die mittlere Geschwindigkeit per Stunde, d die Yerführungsdistanz in Metern, und a die Auf-und Abladezeit per Fuhre-in Stunden bedeutet.

18

¹ Vei-führungs-! distanz in m

Wasser ohne Gefäss,

1 kbm wiegt 1000 kg

Wasser mit Gcfäiss,

1 kbm wiegt 1150 kg

Eichenholz, frisch gefüllt, 1 kbm wiegt 1030 kg

Eichenholz, lufttrocken, j i 1 kbm wiegt i 820 kg

Die Verführung von 1 kbm

dieses Materiales erfordert

Tag-fuhren j

Kosten

Tag-

Kosten

j kr. . f'ui‘ren | fl. | kr.

Tag-

fuliron fl kr.

Kosten j; Tag_ fuhren

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-025 , 0-028 0-031 0-033 0-036 0-038 0-041 0-044 0-046 0-052 0-057 0-052 0-067 0-073 0-099 0-125 0-152 0-178 0-204 0-231 0-257 0-283 0-310 0-336 0-362 0-388 i 0-415 0-441 0-467 0-494 0-520 0-546

; 20 0-028 22 0-032 ! 25 0-036 26 0-038 i 29 0-041 30 i 0-044 33 ; 0-047 35 ¹ 0-051 37 0-053 42'0-060 46 ! 0-036 50 ¹ 0-071 ! 54 ! 0-077 I 58 | 0-084 ; 79 0-114 — 0-143 ! 221 0-175 ‘ 42 0-205 63 0-235 85 i 0-266 06 iI 0-295 | 26 0-326 48 i! 0-356 69 0-386 90 0-416 ! 10¹ 0-446 | 32 i 0-477 ; 53: 0-507 ; 74 i 0-537 i 95 0-567 16 0-598 i 37 0-628

Oi|(aibrfi.^ü5WW05WtNSMM(—‘MMM I I I I I I I I I I I 1 I I |

38 0-038

0-048

0-054 ; — 43 0'043 0-059 ' — 47 0-047 0-034 r — 51 0-051 0-069

0-075 ! — ! 60 0-060 0-102 j — i 82 ^ 0-081 0-129 1 1 03 0-102 0-157    1    ! 26 ! 0-125

0-183    1    46    0-146

0-210    1    68    0-167

0-238    1    90    ; 0-189

0-265 i 2 12 0-211 2 33 0-232 2 55 ! 0-254 2 77 ; 0-276

55 0-055

0-291 0-319 0-346

i Ij ii    i

w i d !| III

SO CO SO

fürje weitere

500

0-026

— 21 0-030 : - 24

0-026 — ! 21 0-022

17

!!

II

Yer-

führungs-distanz in m

Lärchenholz, frich gefällt, 1 kbm wiegt 920 kg

JJ.

19

Lärchenholz, Buchenholz, lufttrocken, frisch gefällt, 1 kbm wiegt 1 kbm wiegt 950 kg

600 kg

Weiden-und Eschenholz, frisch gefällt, 1 kbm wiegt 850 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert Tag-    Kosten jj rjag_

— -    il. kr. fnhren

Kosten

fuhren

fl. kr.

Tag-ij fuhren

Kosten

fl. i kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr.

—    ! 18 : 0-015

—    21 ! 0-017

—    23 0-019 j 24 ; 0-020

300 : 0-033 — 23! 0-022 350    ! 0-035 — 28 0*023 ;

400    ! 0-038 — 30 0'025 !

0-040 __ 32 II 0-025 I 500 i| 0-042 — j 34'i 0-028 j 600 [I 0-048 ! — i 38 j 0*031 700    0-052    - 42 0*034

800    0-056 — 45 ;! 0*037

900 I 0-052 — I 50 i 0-040 1000    0-057    - 54 0-011

i! 0-091 - I 73 'I 0-059 ii 0-115 — 92 ; 0-075 2500 I 0-140 ! 1 12 ; 0*091 1 i 31 S| 0-107 1 : 50 : 0-122

1    j 70 I 0-139 1s 89 || 0-154 !

2    ^ 08 i 0-170

100

150

200

250

450

1500

2000

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

0-023

0-02 1 0-029 0-030

lilllllllillllllillllilll i

asasasliässSeäsigsiaasgggsgaàggs 3

I 19

22

23

27

| 29

31

34

| 35

! 43

j 47

51

55

75

95

15

0-021 — 17 0-024 — 19 0-026 : — 21 0-028 l— 22 0-031 j — 25 0-032 ! — 26 0-035 — 28 0-037 — 30 0-039 i — 31 0-044 i — 35, 0-048 — 38' 0-053 — 42: 0-057 — 46 0-032 : — 50 0-084 ! — 67' 0-103 - 85 0-129 !    03

0-397 i 18 0-420 0-442 0-464

35

0-164 0-188 0-213 0-236 0-2 iO

0-357 |

0-382

2 - 85 li 0-233 j 3,05 fi 0-249 8000 i| 0-405 ¹ 3 25 | 0-255 8500    i!    0-430    ;    3;    44 y    0-280

7500

t-H v-h H tH t-H tH tH rH C'l CM CM C'l

55

75

95

2 15 2 35 2 55 2 S 75

2    I 95

3    i 15 3 35 3 55 3 75

3    95

4    15

S 36

54

71

für je weitere

50!)

0-024 — j 19 0-016

20 0-022

18

2*

20

Ver-

führungs-distanz in m

Linden-, Buchen- und jj Eschenholz, lufttrocken, 1 khm wiegt 790 kg

Weidenholz,

lufttrocken,

1 kbm wiegt' j 490 kg

Kiefernholz, frisch gefällt, 1 kbm wiegt 900 kg

Fichten- und Tannenholz, frisch gefällt, 1 kbm wiegt 870 kg

ll

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

j Tag-j fuhren

Kosten | Tao--fuhren

Kosten |

fl.

Fkn

fl. kr.

Tag

fuhren

Kosten

j fl. kr. j|

Tag-

fuliren

Kosten fl. ! kr.

100 I! 0-019 ! 150 j 0-022 ! 200 ; 0-024 1 250 ; 0-026 I 300 ! 0-028 ; 350    0-030

700    0-045 !

800 : 0-049 ; 900 ¹ 0-053 I 1000 ! 0-058 i 1500 ! 0-078 i 2000    0-099 '

2500 !| 0-120 j 3000 ; 0-141 i 3500    0-161

4000 | 0-182 4500 ; 0-203 i 5000 ! 0-224 5500 j 0-245 i 6000 II 0-235 : 6500 jj 0-286 !

10000    :0-431

7000

CM CM (M CO CO CO

500 : 0-021

IIIIIIIIIIIIIIÜIIIÜIIÜIIII !

5 sä    g % sl&iïïïWSÏÏïïÏÏÏÏÏÏÏÏsSÏÏïïmïïWz

saasassgsssałsiissgeiggaaaaaieśłia ’ s

— 18 0-022

—    20 0-024

—    22 0-027

—    24 0-029

—    21 i! 0-031

—    27 0-033

—    : 30 0-033

—    ! 32 !; 0-038

—    ! 34 i 0-040

—    i 38 0-045

—    j 41 0-050

—    : 45 0-054

—    48 0-058 j 53 0-064 ! 71 | 0-08S

90 i 0-109 10 i 0-132 28 ! 0-155 147!! 0-178. 66 ; 0-201 85 0-224 ! 04 il 0-246 23 !j 0-270 42 0-292 61 0-315 79 | 0-338 98 0-361 18 0-384 36 \\ 0-406 56 0-430 74 0-452 ! 93 ; 0-475

—    19 0-023

g g g g g s g ^ g g s

| | | | | | | I l | | | | | | |rHr-lr-lr-(.THr-ICqC<J(M(M(MCOîOCOCOCO I

21. —

Verführungsdistanz i in m

Kiefernholz,    Fichtenholz,

lufttrocken,    lufttrocken,

1 kbm wiegt 740 kg

1;

1 kbm wiegt 580 kg

Tannenholz, lufttrocken, 1 kbm wiegt 560 kg

Pappelholz, lufttrocken, 1 kbm wiegt 380 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales orfordert

i!

Tag

fuhren

Kosten ,, Tag_

Kosten

fl. j kr.

fuhren

fl. ! kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. i kr.

Tagfuhren I

Kosten

fl. kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

für je weitere

o ppppppppppppppppppppppppppppppoo

2 &8§§S5£gg&8£!i2SSgö£SäS£g388££8gg8SSgS82

«O ^0i05 0iOT-q-qCC«5(C!ÛOMMK)MK)03^O01Ua)tMaOa)-JtMWMœ

GOCOtOfcOtOtNGfcOlNSMMMMMMM

p pppppppppppppppppppppppppppppppo■

2 2g8ë^2Ê82ë&£££££g2g2gggggggg§2222

oi -gts-jHoiHWOoi-otf^Wi^oowata^Mocr.cao-^ałi^tOHffiOocnif!.

vH tH rH vH rH rH rH rH (M (M CM M CM

® 9ÇÇÔOOOOOOÇOÇOOOOOOOOOOOOOOOÇOOO

I lggill3llSsig£8i!ISI!lllllgll§gg

rH rH rH rH tH tH rH rH tH (M (M CN (M

<=?    ®-® ooooooooopoo

O 05Wt»tGN)K)l-‘l-iKHC?000«OtC5C<OCC05hMs30GOHCîCa^.WK)HÎO

rH vH rH rH rH rH rH rH rH

go ©roM!jîœ©MC»ü'^ûo©u!28'M§5M&aMcoooaï5iÎÉic»&jaM©©eboo

22

Y er- II jführungs-j I distanz ;j in m

j Basalt und Griinstein, gc-metzt,

1 kbm wiegt 2390 kg

Dach- und ,

Glimmerscliie- ! Granit, gemetzt fer, gemetzt, I 1 kbm wiegt 1 kbm wiegt 2760 kg

2750 kg

Weisser italie- j nischer Marmor, gemetzt,

1 kbm wiegt 2720 kg

Die Verführung von l kbm dieses Materiales erfordert

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. j kr. ||

Tag

fuhren

Kosten

fl. j kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr.

100

150 !

200

250

300

350

400

450

lO îD CO Ow

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500 10000

fürjeweitere

500

I mwtmmmumnmmu

I    — 58 i, 0-069 — j 55

—    64 ¹ 0-076 ! — ¹ 61

—    701 0-083 — : 66

—    76 ¹ 0-091    73

—    82 0-098

—    88: 0-105 1 — 184

; — 94 0-112

— 0-120 06 0-127 19 0-142 31 0-157 44 0-172 56 0-187 69 i 0-202 i 30 ¹ 0-274 90: 0-347 51 I! 0-419 12 0-492 73 0-564 34 0-637 94 0-709 55 0-782 15 0-854 76 0-927 37 0-999 98 1-072 58 1-144

10 i 19 1-217

10 80 1-289

II    41 1-362 !

12 02 1-434

12 ! 62 !| 1-507

—    61 0-072 ¹

h-⁴ h-⁴ K-⁴ h-⁴    I .

78

90

96

02

14

; 26

38

50

62

19

78

35

94

I 51

10

i 67

26

83

42

99

58

15

74

31

90

47

06

58

0-068

0-075

0-082

0-090

0-097

0-104

0-111

0-119

0-126

0-141

0-156

0-171

0-186

0-201

0-273

0-345

0-418

0-490

0-562

0-634

0-707

0-779

0-851

0-923

0-995

1-068

1-140

1-212

1-284

1-356

1-429

1-501

0-072

g siggä sÿg-g sss g s® $    $

| | | | | | | IHHHHHHlNOCOCOtlÜOÆKOtOt-r-COaiOSOOHCT !

|    |    |    |    |    |    | j HrHHHrHH(MiMî:c0^lOlOa5ûl>l>COC»55CC>HH |

6ÖÖÖ6666’ ‘ ‘    ' ‘ ‘    o

23

Porphyr und Gneiss, Kalkstein sehwarzer italie- u. grüner schle-nischer Marmor, sischer Marmor, gemetzt,

1 kbm wiegt 2700 kg

Ver-

fühl‘imgS-j| i kbm wiegt I! distanz

gemetzt,

Grüner egypti-

scher Marmor, Quarz, gemetzt,

1 kbm wiegt 2660 kg

2710 kg

gemetzt,

I 1 kbm wiegt 2670 kg

in m

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Tag

fuhren

Kosten j|

■ fl.

kr. |j

Tag

fuhren

Kosten' I

fl. kr.

Tag

fuhren

Kosten

kr.

Tag

fuhren

Kosten

fl. kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

0'088 i: 0-075

ij 0-082 0-089 0-098 || 0-104 0-111 0-118 0-125 0-140 I 0-154 i 0-169 0-183 0-198

2000

0-289

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

0-340 II 0-412 ¹ 0-483 i 0-554 0-625 0-697 0-768 0-839 0-910

6500

0-981

für je weitere

8500

O O rH t-h H H H H

54 0-067 60 0-074 66 0-081

71    0-088 77 0-095

83    0-103 89 0-110 94 0-117

—    0-124

12    0-139 23 0-153 35 0-168 46 0-182 58 0-197 15 0-268

72    0-339 30 0-410 86 0-481 43 0-552

—    0-623 58 0-694 14 0-765 71 0-835 28 0-906 85 0-977 42 1-048 99 1-119 56 1-190

13    1-261 70 1-332 27 1-403

84    1-474

O O t—I rH    I

H HH H    I

CßCOOD-J-acr:    ¹‘•MM■ M-

0-087

0-074

0-081

0-088

0-095

0-102

0-109

0-116

0-123

0-137

0-152

0-166

0-181

0-195

0-265

0-335

0-405

0-476

0-546

0-616

0-686

0-756

0-826

0-897

0-967

1-037

1-107

1-177

1-247

1-318

1-388

1-458

CÄ GO CO    ‘MMM

O -rH rH HHH

54

59

65

70

76

82

87

93

98

10

22

33

45

56

12

68

24

81

37

93

49

05

61

18

74

30

86

42

98

54

10

66

Ohh I HHH ‘I

24

||

Yer-

führungs-distanz in m

Weisser schle- Harter Sand-sischer Marmor, stein, Thonstein, gemetzt, 1 kbra wiegt 1 kbm wiegt 2650 kg

gemetzt,

2500 kg

Kalktuff,

gemetzt,

1 khm wiegt 2390 kg

Weicher Sandstein, gemetzt, i 1 khm wiegt 2200 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Tag

fuhren

Kosten

Kosten

ll

fl. kr.

Tag-

fuhven :rrz;

Tag

fuhren

: Kosten ||

fl. kr. ||

I Tag-r fuhren

Kosten

fl. j kr.

iilliiiliiüililllliiiiiifiifigi

lüüülillüilüüllüülllllll

śgg aas 8&g ą ąg s    i ss ggg sg g $ g g

| HHHr-lT-UMINaîeOTÿ'fiQCCtrt-t-OOXOlaiO'-IH

llllllpppäsipsipslllpllslipill

OOOOOOOOOOOOOOOOOOÔôoOÔÔÔôrHi—IHHHH

j tH HH r-Ir-tT-ICqerSeO-TH'^iOrOïOtOt-r-COaOCTSCS©®

|1||P11PSP11111?S22222||11|||

èô6'6ô^6ô^6^ô6^6^ôo666ô^6è66' ‘    ^

3 SS 88 jg Ss gg gg g_S S gîSSS 8 §83 S S    ShS 8 ^ 3 3

!    |    |    |    |    | HHT-IHr-lWOtCOCO^^iOiOCOtDt-t-COOOffl 35 0

t-H tH vH tH

fürjeweiterej

I | | | | | | | | Ir-lr-lT-lT-lr-IOafNCOCO-^l-^łTfliOlOCOŁOt-f-aOCOałOł I

25

Verführungsdistanz in m

Geschlichtete Bruchsteine, Schotter im Grubeninasse, Mauerschutt im festen Körpermasse, ge-schlägelter Schotter,

X kbm wiegt 1800 kg

Grubensand, Mauerschutt und Schotter im lockeren Zustande,

1 kbm wiegt 1500 kg

Friseher

tjuarzsand,

1 kbm wiegt 1950 kg

Lufttrockener

({uarzsand,

1 kbm wiegt 1630 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

i Tagfuhren

Kosten

Kosten

Tag-

: fl. kr. i: fuh,'en I ft. | kr.

J Tag-fnkren

Kosten

l . ,r _ Kosten

J raS-■ !_

fl. kr.

fuhren

fl. kr.

100

150

200

250

300

CC

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-015 , 0-050 I! 0-054 '' 0-059 ! 0-034 0-039 ¹ 0-073 0-078 0-083 0-093 L 0-102 0-112 0-121 0-131 0-178 0-226 0-273 0-320 0-368 0-415 0-462 0-510 0-557 0-604 0-652 0-699 0-746 0-794 i; 0-841 0-888 : 0-936 0-983

I 33 j 0-037 ! 40 ; 0-041 i 43 ii 0-045 47 'j 0-049 i 51 0-053 i 55 0-057 i 58; 0-051 62 0-035 66 ¹ 0-069 74' 0-077

82    j 0-085 ! 90 ¹ 0-093 i 97 0-101 i 05 0-109

42 0-148 81 0-188 18 0-227 56: 0-237 94 0-306 32 0-346 70 0-385 08 0-425 46 0-464

83    0-503 22 0-543 59 0-582 97 0-622 35 0-661 73 0-701 10 0-740

(49 0-780 86 0-819

30 0-048 i 33 0-053 i 36 i 0-058

39    0-064 ! 42 ! 0-069 ! 46 i 0-074

49 j 0-079 52 0-085 55 0-090 62 0-100 68 0-111 74 0-121

81    0-132 87 0-142 18, 0-193 50: 0-245

82    0-296 14 0-347 45 0-398 77 0-450 08 0-501

40    0-552 71 0-603 02 0-655 34 i 0-706 66 ! 0-757 98 ; 0-809 ! 29 : 0-860 ! 61 0-911

! 92 i 0-932 ! 24 1-014 55 1-065

38 0-041 42 0-045

46    ! 0-049

51    0-054 55 i 0-058

59    0-062 63 0-066 68 i 0-071 72 ; 0-075 80 j 0-084 89 i 0-093 97 i 0-101 03 0-110 14 i 0-119 54 j 0-162 96 i 0-205 37 I 0-247 78 0-290 18 0-333

60    ! 0-376 01 ¹ 0-419 42 : 0-462 82 0-504 24 0-547 65 0-590 06 0-633

47    0-676 88 ! 0-719 29 0-761 70 0-804 11 0-847

52    0-890

für je weitere

52

26

Ver-

führungs-distanz in m

Vegetabilische Erde im Grnbenmasse, 1 kbm wiegt 1150 kg

Xasser Mörtel in Gefässen, Kiesige n. san- lufttrockener Leluu u. grobe, mit Steinen y er mis eilte Erde im Grubenmasse, 1 kbm wiegt 2000 kg

dige Erde im Grnbenmasse, 1 kbm wiegt 1300 kg

Fette, mit Kies vermengte Erde im Grubenmasse,

1 kbm wiegt 2250 kg

Die Verführung von 1 kbm dieses Materiales erfordert

Kosten

Tag-

|| fuhren ! fl. i kr.

1500    ! 0-114

2000    10-144

2500    10-175

3000 i 0-205 3500 ! 0-235 4000 i 0-266 4500    0-296

C*^>4^^f4^GOGOGOGOLGtOtOLGM-i—

| Kosten

Kosten

Tag-

fuhręn fl kl. fuhren j fl

Tag-

Kosten

kr.

Tagfuhren i fl i kr.

22 ! 0-032 26, 0-035

29    i| 0-039

30    0-042 33 '! 0-046 35 I! 0-049 38 l! 0-053

! 41 i! 0-056 42 0-060 48 l| 0-067 | 53 |! 0-074 57 ' 0-081 62 !; 0-088 67 0-095 i 91 i 0-129 I 15 ! 0-163 40 i 0-197 I 64 ! 0-232 ; 88 ¹ 0-266 13 0-300 37 0-334 61 0-368 85 0-402 09 : 0-437 33 i 0-471 57 ! 0-505 82 0-539 06 0-573 30 0-607 54 0-642 78 0-676 02 i 0-710

24

0-034

T-lr-lrHT-KMCqcviCNCO-COCC^fl'dl'^'^vOiCvO

LG Gï Ł GO Ot CżO    tO CO CTi    GO CG* GO CG ^4 OC Oi CG* rJ-*' >4-* GO GO GO GO LG LG

-a coM^QCOH^^OfcO^-iOGocr.cooGoaîOcnco^coa'tOîo^^KCocri

0-050

0-055

0-060

0-066

0-071

0-076

0-081

0-087

0-092

0-103

0-114

0-124

0-135

0-146

0-199

0-251

0-304

0-358

0-409

0-461

0-514

0-566

0-619

0-672

0-724

0-777

0-829

0-882

0-934

0-987

1-039

1-092

0-053

I GOCC-^^-^giO^CUCNl^^rf^GOGOtOLGLOM-M-M-l I I I I I I I I I I I

I    I I I I l I I I I

S 8 g itSssg SS S SSS83S SSÜ K § iS S SSSSSS S S

27

Ver-

fiilmmgs-distanz in m

Lehm

uud Tiegel im Grubenmasse,

1 kbm wiegt 2230 kg

| Mauerziegel,

30 cm lang, 14'5 cm breit, 6’6 cm dick,

1 kbm wiegt 1S00 kg,

1000 Stück wiegen 4914 kg

Dachziegel,

37 cm lang, 18’5 cm breit, 13 cm dick,

1 kbm wiegt 1800 kg.

1000 Stück wiegen 160.' kg

und erfordert

Die Verführung von 1000 Stück erfordert

Kosten |

Tagfuhren

fl. kr.

ii Tagfubren

Kosten

Kosten

fl. i kr.

Tagfuhren

fl. kr.

100

150

200

250

300

350

400

450

500

600

700

800

900

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

5500

6000

6500

7000

7500

8000

8500

9000

9500

10000

0-056

0-062

0-068

0-074

0-079

0-085

0-091

0-097

0-103

0-115

0-127

0-139

0-151

0-163

0-222

0-280

0-339

0-397

0-458

0-515

0-573

0-632

0-690

0-749

0-808

0-866

0-925

0-984

1-042

1-101

1-159

1-218

78 il 0-488 24 ii 0-617 71 i 0-746 18 ;    0-875

für je weitere

>_a    ‘•M-l—‘•M'M'I—il—‘•t—i 1

śTlśfeissssgi :5k 8.23    g g g g § ê g s 8 8

0-040

0-044

0-048

0-053

0-057

0-061

0-065

0-070

0-074

0-083

0-091

o-ioo

0-108

0-117

0-159

0-201

0-243

0-285

0-328

0-370

0-412

0-454

0-496

0-538

0-580

0-622

0-664

0-707

0-749

0-791

0-833

0-875

28

c) Tabellen

über die zu einer Wagenladung per 1000 kg erforderlichen Holzmengen von bestimmtem Querschnitte.

Bei gut erhaltenen Kunststrassen, Chausseen (Kaiserstrassen), dann hei gepflasterten oder macadamisirten Strassen in Städten kann das Gewicht einer Wagenladung (ohne dem Eigengewichte des Wagens) bis zu 2000 kg betragen.

Diese Tabellen sind berechnet nach der Formel 1 =

cher 1 die zu einer Wagenladung von 1000 kg erforderlichen Längenmeter eines Holzes von f Quadratmeter Querschnittsfläche, und g das Gewicht dieses Holzes per Kubikmeter in Kilogramm bedeutet.

1000

g X f’

in wel-

A. Rundholz.

Mittlerer

Durch

messer

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 leg sind erforderlich

lufttrockenes

Eiehen- Kiefernholz

holz

Lärchen

holz

Tannen

holz

cm

kbm

Längenmeter

. 10

11

12

13

14

15

IG

17

18

19

20

21

0-0007

0-0013

0-0020

0-0028

0-0038

0-0050

0-0064

0-0079

0-0095

0-0113

0-0133

0-0154

0-0177

0-0201

0-0227

0-0255

0-0284

0-0314

0-0346

0-0380

1742-2 938-1 I 609-8 435-5

1930-5 : 1039-5

2381-0

1282-0

320-9

243-9

190-6

154-4

128-4

107-9

91-7

79-2

68-9

60-7

53-7

47-8

42-9

38-8

35-2

675-7

833-3

482-6

355-6

270-3

211-1

171-1

142-2

119-6

101-6

87-8

76-3

67-2

59-5

53-0

47-5

43-0

39-0

595-2

438-6

333-3

250-5

211-0

175-5

147-5

125-3

108-2

94-2

83-0

73-4

65-3

58-6

53-0

48-1

2551-0 : 1373-6 892-9 637-8 469-9

357-1

279-0

226-1

187-9

158-0

134-3

116-0

100-9

88-9

78-6

70-0

63-8

56-8

51-5

29

i Mittlerer Durchmesser

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 leg sind erforderlich

lufttrockenes

Eichen

holz

Kiefern- Lärchen- Tannenholz

holz

holz

cm

Jl

kbm

Längennieter

0*0415

0-0453

0-0491

0-0531

0-0573

0-0816

0-0861

0-0707

0-0755

0-0804

0-0855

0-0908

0-0932

0-1018

0-1075

0-1135

0-1195

0-1257

0-1320

0-1386

0-1452

0-1521

0-1591

0-1662

0-1735

0-1810

0-1886

0-1984

0-2125

0-2291

0-2464

0-2643

0-2829

29-4

26-9

24-8

23-0

21-3

19-8

18-4

17-25

16-15

15-17

14-26

13-43

12-36

11-98

11-35

10-74

10-21

9-70

9-24

8-80

8-40

8-02

7-67

7-34

7-03

6-74

6-47

6-21

5-74

5-32

4-95

4-61

32-8

29-8

27-5

25-5

24-2

21-9

20-4

19-11

17-90

16-82

15-80

14-88

14-03

13-27

12-58

11-90

11-32

10-75

10-24

9-75

9-31

8-89

8-50

8-13

7-79

7-47

7-17

6-88

6-36

5-89

5-48

5-11 i

40-2

36-8

33-9

31-4

29-8

27-1

25-1

23-57

22-07

20-73

19-49

18-35

17-30

16-37

15-51

14-38

13-95

13-26

12-46

12-03

11-48

10-96

10-48

10-03

9-61

9-21

8-84

8-49

7-84

7-27

6-76

6-30

43-1

39'4

38-3

33-7

31-9

29-0

27-0

25-28

23-65

22-41

20-88

19-86

18-34

17-30

16-62

15-73

14-95

14-20

13-51

12-83

12-30

11-74

11-23

10-75

10-29

9-87

9-47

9-09

8-40

7-79

7-26

6-75

30

B. Vierkantig behauenes oder geschnittenes Bauholz.

Quer-

schnitts-

Dimen-

sionen

Breite Höhe

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Eichen- Kiefernholz

holz

Lärchen- Tannenholz

holz

cm

kbm

häng e nmeter

II

7-5

10

kO ip kO kO

7-5

I 10 ; 12-5

15

10 ! 10 10 I 12-5 10 ! 15 10 I 17-5 10 20 12    12-5

kp kO kO kC

15

17-5

20

! 15 ; 15 ! 15 I 17-5 ! 15 ! 20 i 15    22-5

15

25

kp kP kO kO

17-5

20

22-5

25

20

20

20

20

22-5

25

20

20

27-5

30

kp kp kp kp

22-5

25

27-5

25

30

25

0-0025

0-0037

0-0050

0-0056

0-0075

0-0093

0-0112

o-oioo

0-0125

0*0150

0-0175

0-0200

0-0156

0-0187

0-0219

0-0250

0-0225

0-0262

0-0300

0-0337

0-0375

0-0306

0-0350

0-0394

0-0437

0-0400

0-0450

0-0500

0-0550

0-0600

0-0506

0-0552

0-0619

0-0675

0-0625

0-0687

487-8

329-6

243-9

217-6

162-6

131-1

108-9

121-9

97-6

81-3

69-7

61-0

78-2

65-2

55-7

48-8

54-2

46-6

40-6

36-2

32-5

39-9

34-8

31-0

27-9

30-5

27-1

24-4

22-2

20-3

24-1

22-1

19-7

18-1

19-5

241-3 180-2 145-3 120-7 135-1 108-1

297-6

222-2

179-2

148-9

166-7

133-3

90-1

77-2

67-6

86-6

72-7

61-7

54-1

60-4

51-6

45-0

40-1

36-4

44-2

38-6

34-3

30-9

33-8

30-2

27-0

24-6

22-6

26-7

24-5

21-7

20-1

21-6

19-7

111-1

95-2

83-3

105-9

88-9

76-1

66*7 I

74-4

63-7

55-6

49-5

44r4

54-6

47-6

42-4

38-1 !!

41-7

37-2

33-3

30-3

27-8

32-9

30-2

26-8

24-7 !| 26-6 !i 24-3

31

Quer-

schnitts-

Dimen-

sionen

i]

Breite'¹ Höhe

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Eichen- j Kiefern- J| LSrchen-holz    liolz    holz

Tannen

holz

cm

kbin

L an ge n m e t er

di dr    dvd< dr di    d»a»didi    d»OT Oipi    dicncno»

iO    >P . »p iO lO ip . ip ip vp >p »P lP lP ^P    _

0-0751)

0-0812

0-0875

0-0756

0-0825

0-0894

0-0962

0-0900

0-0975

0-1050

0-1056

0-1137

0-1219

0-1300

0-1225

0-1312

0-1400

0-1487

0-1575

0-1406

0-1500

0-1594

0-1687

0-1600

0-1700

0-1800

0-1900

0-2000

0-1806

0-1912

0-2019

0-2125

0-2025

0-2137

0-2250

0-2256

0-2375

0-2500

16-2

15-0

13-9

16-1

14-8

13-6

12-7

13-6

12-5

11-6

11-6

10-7

10-0

9-4

10-0

9-3

8-7

8-2

7-7

8-7

8-1

7-6

7-2

7-6

7-2

6-8

6-4

6-1

6-8

6-4

6-1

5-7

6-0

5-7

5-4

5-4

5-1

4-9

17-9

16-6

15-4

17-8

16-4

15-1

14-1

15-1

13-8

12-9

i 12-8

11-8

11-1

10-4

11-1

10-3

9-6

9-1

8*5

9-5

9-0

8-4

7-9

8-4

7-9

7-5

7-1

6-8

7-5

7-1

6-8

6-4

6-7

6-3

6-0

6-0

5-7

5-4

22-1    23-7

20-5 jj 22-0 19-0 ! 20-4

22-0

20-2

18-6

17-4

18-6

17-1

15-9

15-8

14-6

13-7

12-8

13-6

12-7

11-9

11-2

10-5

11-9

11-1

10-4

9-8

10-4

23-6

21-7

19-9

18-6

19-8

18-3

17-0

16-9

15-7

14-6

13-8

14-6

13-6

12-7

12-0

11-3

12-7

11-9

11-2

10-5

11-2

9-8    !!    10-5

9-3

8-8

8-3

9-3

8-8

8-3

7-8

9-9

9-4

8-9

9-9

9-4

8-9

8-4 ■

8-8

8-4

7-9

7-9

7-5

7-1

32

C. Tierkantig belianenes oder geschnittenes Bauholz, dessen Querschnitts-Dimensionen im Wiener Masse gegeben sind.

Querschnitts-

Dimensionen

I im ruetri- i jm j sehen Masse ;

Wiener; i Masse I -

Breite Höhe

Kubikinhalt per Meter |! Länge

Zu einer

Eich

holz

Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockene s

en- li Kiefern- Ü Lärchenholz

holz

Tannen

holz

mm

kbm

Längenmeter

!!!8giS888gggggggggggggggggaa

I—*■>—lÜ1GDL\acJ5a505

O-

gS3§iiigggiiigiiig§§11g g gggggggggggggg

iüiHilliüiüiüülüilllll

SSS3SslsSSIssS333lilliIIBiislllS|sl|

-i co ob

05 GO CO

33

D. Pfosten, Bretter lind Tratten.

Quer-

sclmitts-

Dimen-

sionen

Dlcke^ l Breite mm

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Eiehen- Kiefernholz

holz

Eärchen-

holz

Tannen

holz

kbm

\r

genmeter

88S8S88SsS8S!8868SS88888SS3JS88S88888B8BBBB

0*00205

0-0024

0-00275

0-0031

0-0034

0-0041

0-00315

0-0037

0-0042

0-00475

0-00525

0-0063

0-0055

0-00315

0-00885

0-0082

0-0098

0-00895

0-0078

0-0087

0-01045

0-0122

0-00845

0-0095

0-0105

0-01265

0-01475

0-0097

0-0109

0-0121

0-01455

0-01695

0-0112

0-01255

0-01395

0-01675

0-01955

0-01395

0-01565

II

So.SqSôoS^StcSMWOï^^tJsOO^O-^OOîO’-JtCOOOOISÔ^Ui-JOO^-CICOeÂOîOOCn

659

563

491

439

397

OOiOC'l^ CO CO tO (M CO CO ^ CO CO (M

257

214

246

218

197

165

141

194

173

155

129

111

160

142

129

107

92

140

124

112

93

80

121

108

97

81

69

97

86

-a S cl î -æ o: -j: a O’ ce ï: w « w x c< -J -i O ic c ^ cc w K- a ^ -5 h -r o x c: c co er. ^ c:

34

Quer-

schnitts-

Dimen-

sionen

Dicke | Breite

Kubikinhalt per Meter Länge

Zu einer Wagenladung per 1000 kg sind erforderlich

lufttrockenes

Elchen- Kiefernholz

holz

Lärchen- Tannenholz

holz

mm

kbm

Längenmeter

263

66 j 316 I 66    389

79 ! 211 79 ; 237 I 79 : 263 I 79 ¹ 316 79 i 369

-- I 211

92    237

92 ; 263 92 ¹ 316

• 66

I 92

92

369

105 ! 211 105 ¹ 237 105 i 263 105 : 316 105 ¹ 369

33

33

33

40

40

53

0-01735

0-02085

0-02435

0-01665

0-0187

0-0208

0-02495

0-02915

0-0194

0-0218

0-0242

0-02905

0-03395

0-02215

0-0249

0-0276

0-0332

0-03875

0-0011

0-0013

0-0021

575

78

65

55

81

72

65

54

46

69

62

56 46

40

61

54

49

io

96

80

68

100

89

80

67

57

86

76

69

57

49

75

67

60

50

103

86

73

107

95

86

72

61

92

82

74

61

53

81

72

65

54

46

IOO. Frachtkosten beim Eisenbahntransporte.

Die Kosten des Transportes von Bauartikeln auf Eisenbahnen lassen sich wegen der verschiedenen Tarife der einzelnen Bahnen, dann wegen der oft wechselnden Special-und Ausnahmstarife, der ungleichartigen Klassification bei den verschiedenen Bahnverwaltungen u. A. m. nicht genau angeben.

Damit jedoch der Baukalkulant einen Anhaltspunkt habe, wonach er unter normalen Verhältnissen die Transportkosten auf Oesterreichisch-Ungarischen Bahnen approximativ berechnen könne, werden hier die allgemeinen Frachtsätze im Durchschnittspreise für die Hauptartikel angeführt.

35

Frachtsatz iu Kreuzern Oest. W. per 100 kg Bruttolast auf 1 km Bahnläuge für nachfolgende Artikel.

0-45

0-69

0-92

Asfalt, unverpackt.

Asfaltarbeiten, ordin. Asfaltarbeiten, feine. Asfaltfilze.

Apparate.

Bastarbeiten.

Binderarbeiten, un-zerlegt.

Blasbälge, unverpckt.

Blechwaren, unverpackt, dann Holil-waren, Oefen und Ofenröhren.

Backsteine, Ziegel.

Bastseile.

Bausand.

Bausteine.

Bauverzierungen von ’Bauverzierungen von ordinär. Steinmetz- ; Gips, Stein u. Thon, arbeiten.

Bergtheer, -pech und -wachs.

Beschläge von unedlen Metallen und Stoffen (exclusive Stahl und Eisen).

^ Betonwaren.

Binderarbeiten, zerlegt.

i Blasbälge, verpackt.

,| Blech, auch verzinnt und verzinkt.

Blechwaren,verpackt, exclus. Hohlwaren,

Oefen und Ofen-! röhren.

Blei, rohes in Platten. Bleiwaren, nicht besonders benannte.

Bleidraht.

Bleirohre.

Blutstein (Eisenerz)

Braunkohlen.

Bruchglas.

| Brückentheile legte, von Eisen.

Brückenwagen, zer- ; Brücken-Decimalwa-1 Brückenwagen gen, in Kisten. | zerlegt.

zer-

un-

legt.

I Brunnenröhren, höl

zerne.

Bürstenbinder-Arbei

ten.

0-45

36

0-69

0-92

Cernent.

Chamotte-Ziegel und Mehl

Dachfilz- und Dachpappe.

Dachschindeln.

Dachziegel.

! Dampfmaschinen, zer- Dampfmaschinen, un-zerlegt.

Draht und Drahtwaren aus unedlen Metallen.

Büsten und Figuren. Butten, leere.

i Chemische Producte.

legt.

Dampfkessel.

! Decorationen.

i Drainageröhren. Einfriedungssäulen ; von Holz ¹ Eisen und Stahl in Blechen, Drähten, Kugeln,

Röhren,

Stritzen,Brucheisen, etc.

Eisenerz und Eisenstein.

Eisenwaren, verpckt.

Emailgeschirre.

Erde und Erze. Fackeln.

Fassdauben u. Fassreife von Holz.

Platten, Stäben,

Farben u. Farbstoffe.

Eisenwaren. unverpackt.

Emballagen, leere.

Fenster von Holz, Fenster von Holz, un-zerlegt.

zerlegt.

Fourniere.

Glas und Glaswaren. Glockenspeise. Grafitsachen, verpckt.

Gefässe, leere.

Glocken.

Handwerkzeug. Harze, gemeine. ; Hausgeräthe.

Gipsfiguren.

37

0-45

0-69

0-92

Holz, u. zw. Bau- und Werkholz, Schnitt-, Spalt- und Sageholz, Brennholz, Holzat)7 fälle (Länge bis 10m begrenzt).

Holz, jeder Gattung über 10 m Länge.

Holzwaren, nicht besonders benannte.

Kalk, ungelöschter, Fettkalk und hydraulischer Kalk, (Cementkalk) verpackt.

Kesselblech, von unedlen Metallen.

Kacheln, Ofenkacheln von Thon.

Holzwaren, mit Blech in Yerbindung.

Instrumente, optische, mathematische, physikalische.

Karren, Schubkarren.! Karren, nicht be-! sonders benannte.

Kitte.

Klammern.

Kohlen, mineralische. Krampen, verpackt. Kreissägen, verpackt. Krippen von Stein. Kupfer, roh und in Blechen, Drähten, Kugeln, Platten, Röhren, etc.

Lack, verpackt. Langholz, bis 10 m Länge.

Latten.

| Lehm.

Kramp en,unverp ackt. Kreissägen, unverpck. Krippen von Holz. Kupferwaren.

Langholz, über 10 m Länge.

Leisten von Holz. Leitern.

Locomobile, zerlegt. Locomobile,unzerlegt.| Lohziegel,Brennstoff.

Magneteisenstein,

Eisenerz.

Marmorstein, roh in Blöcken.

Maschinen, zerlegt.

! Maschinenbestand-theile.

Kisten, leer.

Kupferkessel.

Marmorarbeiten.

Maschinen, unzerlegt.

38

Mauerziegel. Metalle,, unedle.

Mineralien.

Mörtel.

Moos, gemeines.

Metallwaren, unedle. Metalle und Metallwaren, edle.

Möbel, verpackt.

Möbel, zerlegt.

Nägel und Nieten.

Oefen von Gusseisen. Oefen von Thon. Oelkitt.

Mosaikarbeiten.

Oefen von Blech.

Pech, verpackt.

Quarz und Quarzsand. Räder, eiserne.

Pech, unverpackt.

Papierarbeiten.

| Räder, hölzerne, zerlegt.

Rahmen, hölzerne, zerlegt.

Röhren, von Holz, Röhren, nicht beson-Eisen, Stein, Thon, ders benannte.

Rohr, Schilfrohr. Sämereien.

Räder, hölzerne, unzerlegt. Rahmen, hölzerne, unzerlegt.

Sand, Baumaterial.

! Schieferstein.

¹ Schienen, von Eisen und Stahl.

Schindeln.

Schirrholz.

Schilf.

Schlosserwaren.

Schotter.    !

Seilerarbeiten, ver- Seilerarbeiten, packt.    unverpackt.

Stahl, in Stangen,

Schienen, !

Stahlwaren.

Blech,

Draht, Ketten und | Platten.

| Steine, aller Art, zu Bauzwecken, roh und geschliffen, in Blöcken.

Steinkohlen.

Steinmetzarbeiten,

ordinäre.

Steinpappe.

Tafelglas.

Steinmetzarbeiten,

feine.

Stränge u. Stricke. Taue.

0-45

Tlieer, Harz. Thonröhren, Drainage.

Torf und Torfziegel.

Wasser.

39

0-69

0-92

Thonwaren.

Tischlerarbeiten.

Töpferwaren.

Tröge, hölzerne.

Werg, verpackt, Zement.

Ziegel, Mauer- und Dachziegel, Chamotteziegel, Ziegelmehl.

Zink.

Zinn, roh, in Blech, Röhren, Draht,

Vorhänge.

Wachsfabrikate. Wagnerarbeiten, zerlegt.

Zinkwaren.

Zinnwaren.

Zündwaren.

Uhren.

Wachsfiguren. Wagnerarbeiten, | unzerlegt.

i Zuckerformen.

Die Frachtkosten des Eisenbahntransportes lassen sich darnach approximativ auf folgende Weise ermitteln:

a)    Transport gebühr nach obiger Tabelle.

wo diese Posten bestehen.

b)    Agiozuschlag

c)    Transportsteuer

d)    Manipulationsgebühr für 100 kg in allen Fällen 4 Kreuzer.

Diese Gebühr besteht aus der Auf- und Abladegebühr bei den Eisenbahnwaggons und aus der allgemeinen Versicherungsgebühr.

e)    Auf- und Abladegebühr, für 10Ó kg 1 Kreuzer.

Diese Gebühr wird nur dann zu berechnen sein, wenn das Aus- und Einladen der Ware in die Landwagen von der Bahn besorgt werden muss.

f)    Besondere Versicherungsgebühr, durchschnittlich für 100 fl. Mehrwerth 4 Kreuzer.

Die Frachtgüter bei Bahnen unterliegen einer obligatorischen Versicherung gegen Feuer- und Transportschäden, wobei die Prämie in der Manipulationsgebühr ad d) allgemein eingehoben wird; die Entschädigung für diese allgemeine Versicherung beträgt fl. 60-00 im Maximum für 100 kg Gut.

Wird daher eine höhere Versicherungssumme beansprucht, so ist die besondere Versicherungsgebühr à 4 Kreuzer per 100 fl. Mehrwerth zu berechnen.

g)    Liefe rzeit-Interesse-Decla ration.

Kreuzer 0-05 ,,    0-25

„    0-25

Für rechtzeitige Lieferungszeit wird ein Gebührenzuschlag erhoben, welcher für jede 5 fl. declarirten Werth

bis 150 km Transportweite.............

über 150 bis 225 km Transportweite.........

und für jede weitere folgenden 375 km Transportweite beträgt.

h)    Waggebühr. Diese beträgt per 100 kg 32 Kreuzer.

Dieselbe wird nur dann eingehoben, wenn der Aufgeber das Abwiegen des. Gutes seitens der Bahnanstalt verlangt.

40

101. Frachtkosten beim Schiffstransporte.

ŚŚIIIa |

=g'sÆ|-§ ;

-Sp I « § 8 .’S

t-i Ö Jg ^ CO ö J3

£ ä ^    ® c3

§1S-I ^ 5

ISilgl|u !

i ii

i se “i s i ul ‘i, ji

i=ï    J s ~ H «S 18

sQt«lüg sI 1    <"§

«P 3.S g jS g °    ^ B

SS •€'*"!*>

iBlsMI: i......

11-311* iï'

W 3 ^73 g"⁰ £

Z O    i⁻¹

© «S « -s Æ3 'S

£ § £ i -S

orq mt ce a. ® o⁻ p B

v ^ ï—'

a

co

2.

crç

s==

►-s

deren Rangirung aus der folgenden Waren-klassificationstabelle entnommen werden kann.

Waren-Klassifikation.

Tarifklasse

sperriges

I II

Ji

I Special-|n. Ansnahms- u. explodirb. tarife ! Gut !

■g

I Abfälle Asfaltröhren

Asfalt

Asfaltfilz

Alteisen

I®

SC

w streu (Bauartikel)

Bauorna

mente

Bimsstein

papier

Bleiwaren, | Bleiwaren, ordinär    feine

(Geschirre) (Röhren, Buchdruck-    Draht)

lettern

Bittererde Baryt

Bäume

Blech

Béton

Bastwaren

Blei

Bleiglanz

Braunkohlen

Bretter

Briquets

Baurequisit.,

gebrauchte

Bimsstein

Bilder in Rahmen

Braunkoh-

lentheer

Bottiche voni | Holz ¹ Blumen ! Binsenmat

ten

Blechhohl- j waren Boote

■®

Cement-

krippen

Chlorkalk

Coaks

Colofonium

Cement undi Cement-waren Chamo tte-mehl, -ziegel

Cartonage-

waren

Cigarren

bisten

41

T arifklasse

1?

i Special- sperriges (3    u. Ausnahms- u. explodirb.

tarife    Gut

Dampfkessel

Daehgehölze j Dachschiefer

Draht, excl.' Draht von Eisen Stahl- und Bleidraht

! Drainröhren

Eisen, Stahl und Blei

Alle In den anderen Rubriken nicht besonders genannten Waren (Bauartikel)

Eisen und Eisenn.Stahl Stahl in allen Formen über 6‘3 tu L.

aller Art bis 6'3m L.

Eisen, rohes und altes

Eisen und Stahl, gehämmert o. gewalzt

Emballagen,

neue

Eraailge- ' Emailge- j Eisenbahnschirre von| schirre von baurequi-Eisen

Blech

Fackeln

Eisenbahn

schienen

siten, ge-Emballagen, brauchte alte

Eisen- und Stahlwaren, ordinäre

Eisenbahn

schwellen

Erdfarben

Erde

Erze

Erdfarben

Farbholz

Farbwaren | Fässer, alte, fette

Figuren von Gips und Holz

Flachs, roh

Fourniere u. Fournier-holz

Feuerspritz.

Fuhrwerke

Gusseisen

Glaswaren

Grafit

Glasbruch

Gips

Gips

I Hobelspäne ! Harze

Gesträuche Gestelle ! Gipsfiguren

¹ Hohlgefässe

i Holz, ausser- Holz, euro-! europäisches; paisch.es, roh und

Holzcement bearbeitet Holzkohlen Holzröhren | Holzwaren, ordinäre (Parketten,

Schaufeln)

Holz u. Holz- Holzfignren waren

Hopfen

Hüte

er

42

Tarifklasse

Special- i sperriges u. Ausnahms-j u. explodirb. tarife

Gut

Krämpelbe-

lege

Knpferdraht

Kohlen, von Holz

Kohlen, mineralische

Kalk, gebrannt Klinkersteine Kreide

Kalk

Kähne

! Karren

Rubriken nicht besonders genannten Waren (Banartikel)

Kinderwagen j Krankenwagen Korbwaren Korkwaren Körbe

Kisten* neue

Leim

Metallge-

mische

Leuchtstoffe

Marmor-

waren, unverpackt

Maschinen, bis 6'3 m Länge Metal labfälle (excl. Bisen- und Stahlbruch) Metalle, excl.Eisen, Stahl,Blei, Zink

Maschinen, landwirtschaftliche, auf eigenen Bädern Mineralkohlen

Marmormehl

Matten aus Bast, Binsen oder Bohr

Mörtel

Mühlsteine

Maschinen,

landwirt

schaftliche

Möbel

Möbel ge-i stelle, unverpackt

Alle in den anderen

Nägel

Nieten

Oefen

Oele

Papier

Pappe

Pechkohlen

Putzpulver

Parketten

Pech

Pech

Presskohlen

Puzzolan-

erde

Papier

abfälle

Putzmacher- !

waren

Pflanzen

43

T arifklasse

II

Special- I u. Ausnalmis- u. explodirb. tarife

Gut

fes

Rohrabfälle Rechentafeln

Alle in »len anderen Rubriken nicht, besonders genannten Waren (Huuartlkel)

Reisig

Retorten,

eisene

Röhren von Meta'l Requisiten, alte

Retorten,

chamotte

Rauhkarden

Rahmen

Schmirgel- Seilerwaren papier

Schmirgel- S Schwefel sand

Stahl

Steingut

waren

Steinhauerwaren excl. Bildhauer

Tbiere, le- j Thonerde bend

Typen j Töpferwaren

Wienerkalk

\ Zinkblech

Schmirgel

Schindeln

! Schiffsholz Siebreifen

Stammholz

Sand

Sägspäne

Scherben

Schiefer

Schlacken

| Spath

Steindach-pappe

Steine, rein

bearbeitet J närundroh! undunver-¹

Steine, ordi-j

behauen

packt

Steinkohlen

Theerpappenj Theer

Trass

Torf

Wagen

Schachteln

Spiegel

Stroh

Schmuck

federn

Siebmachcr-

waren

Thiere, ausgestopft Theaterde-corationen

Wagenkastn,

Ziegel

Ziegel

Die nun folgenden Tabellen geben den genauen Frachtsatz für Güter der I,* II, A, li n. C Klasse von einer Station zur andern sammt Ladespesen, Assekuranzgebühr und Transportsteuer in Kreuzern ö. W. für 100 kg Frachtgut an.

Von

and

nach

(Altgradisk ! Baja Bâziâs . (Brood . Budapest Dälya . (Essegg. (Földvär

(Gr

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter

Spesen, Assekuranz

I. Klasse per Metercentner (100 kg = q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Altgradiska

Baja

Bâziâs

Brood Budapest Dälya Essegg F öldvär

Gross-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg ¹

Korneuburg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Mohacs

| Neusatz | Neuszöny Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Baal)

Semlin

Sissuk

Szegedin

Szobb

Szolnok

Teinesvâr

Titel

Tulln

Waitzcn

Wien

Zenta

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSP |

<ÜM T-H C\J GSJ v—< r—( y—1 H H T—I C'l CM H y-H Ol y-H y—I rH y-H H Ol H H y-H vH y-H y-H y-H CO O'l CO CC H Ol Ol Ol CO Ol    H    CO Ol CO H CO CO    CO CO CO H CO CO CO ¹ y-H CO

t-H y-H rH rH rH rH rH Ql Ql CQ CQ rH Ol y-H__Ol CO Ol Ol Ol H r- y—!__CQ    y-H Ql

g §§ g S ïliS il 1 SB §£    Hl 1 SÏÏWBSëWjBê£88

Ol rH HHHHHH rH Ol O'l CO CO H y-i Ol H H Ql CQ Ql Ql Ol H Ql H ¹ CQ H Ql H

| £ 8 3 g g

WHMCTHHHtHHHCTCTCOCOHH tHJM OIjtH CM CO JM CM rH_OI_ CM ¹ HHCOHIMH OOtOCOOiCt-t- OioOOOONŃ t- OS CO Ol CM Ol SO t- t- <M , CM (M C- t- O CM Ol

toiNeoył^io^CiOO^^ i- o co co co to cc -,i> oo os oo os t- o rH ® os l<o oi co ®

Ol 7—1 Ol Ol t-H y-H Ol 7—< t-H t-H y-H Ol 03 rH y-H Ol Ol rH y-H    y-H    Ol    Ol Ol Ol rH rH yH Ol

Ol H H h rH rH H H H H Ol Ol Ol Ol rH rH yH yH y—I rH Ol Ol Ol H H Ol _Ol rH rH CQ rH Ol _

3 ^    S 8(00 3 oo ^ 8 3S 8 Ss fs 8 o B |8r78888Sg8

OlOj — CM Ot Ol CM CM CM_CO CO CO_CO    Ol    Ol CO CO CO CO Ol ¹ OJ Ol Ol Ol Ol COCM CO_CM

£8888 SŚS S 8    58 « 388 8S8S; , SSS 8888 gg'S g

rH j—I j-H_rH 1—1_1—I rH rH CM Ol CO CO rH , OlrH OICOOIOI ¹ IM H H H_CO    rH Ol

Co Ol CO CO ® Ê- ÖS ös Ol O Ö O O H Ol ÖS t- CO Ol Ol H O , t- t- -H -O Ol Ol I- I- t- Ol Ol OS CC CO t- OS OS CO CO CO lO CO CO H ic zc r- Ol Ol OS rfj rtl Ol t- Ol O t- 00 hM CO Ol Cs CO Ir- CO I CM rH Ol Ol rH tH rH Ol tH    tH    tH    Ol    tH    O    l Ol Ol rH rH    Ol    CO    tH Ol Ol Ol

226 221 60 228 222 222 228 202 228 646 346 368 380 145 222

—    j 183 2011 88; 92 85 681331 50|242 242 2641276' 167 40

183 — (1961201 162'1761199 116 197,319 319 341(353! 132180

—    196 - ; 180 197 197 209 177 209 334 334 356 368(120 197

201 180    - 1241115! 651170 76 170 170 192 2041200 105

162 197; 124 — | 40| 114(110 104 274 274 296 3081145; 78 176,197:115 40 — 105 120 95 266 266 2881300 159| 70 199(209( 65114(105—; 160 50,219 219 241 253 193 85

202 133 116 177(170 110 1 20 160 - 65 288 288 310 322(1071129 228₍ 50197I209; 76 104 95 50 ! 65 -(230 230 252 264183 67 346,242 319 334(170 274 266 219 288 230 - 20 44 100 318 259 346,242 319(334' 170 274 266 219 288 230 20 — 44 100 318 259 368,264 341 356(192 296(288 241(310 252 44 44 - 94:340 281 380 276 353 368 204 308 300,253 322 2641100 100 94 — '352 293 145(167 132 120(200 145(15 193,107 183 318 318 340 352 — 163 222( 40180197105 78 ' 7    85129    67(259    259 281 293 163 —

190! 92 104165 157 86(10ul47 60 137(283 283 305 317! 95112 277 148 250 265| 68 183(175 125 219 136,104 104 131 185 249 165 250 220 93 225,230 215 217|228 160 226 348 348 370 382(192(219 190143 66 165(180 122136170 76 160,298 298 320(3321 92(l40 317 230 295 307(174 256 250 211269 220 94 94 89 50 294 245 376,272 349 364 200 304 296,249 318 260l 60 60 54! 561348 289 318198 291306 126 233;225 175 260 186( 56 56 86140(290 215 290 162 263 278, 90197 189 139 232150 80 80110164262179 175(128 80 150 165 106 120 155 60 145 283 283 305(317 , 80|l24 75,245 251 115(245 251 245 245 216 245 363 363 385(397180 245 206133 140 181(112 126(120 160 105 150,236 236(258(270137 129 260120 233 248' 40 155(147 97 202 108 140 140 170(202(232 137 233(180 200 221(180 186 180 180 165 180 298 298 320 332,192 180 206 133 120 181(170 126(120 160 56 150 288 288310 322(137 129 190128 98 165(165 98(112 155 30 145 283 283 305 317 ( 95 124 363 259 336 351 187 291(283 236 305 247 25 25' 36100 335 276 233' 25 140(132,! 82 187 93 155 155:185 204(217 122 326(162 266:258211280 222 20 20(46100 310 251 181 ( 170 126120 160( 90 150 288 288 310 322 137 129

228 88

222

222

92

85

. 228

68

Becskerek Kalocsa .    .

Klosterneubrg Korneuburg . Krems-Stein . 'Linz .    .    .

245

105

338 234 206 133

218

311

130

msmMMw§mîSMÊÈ<ms3msm

SŚSSSSŚsSSSSSSSSSSSSSS|2 |8S!3S5êSSSpgSSS

COOICOCOOICOOIOICOOI    COOICOtHCOCO ¹ H H CO CO Ol rH CO CO CO rH CO

5 M g.s s g g sssg&g gg fss se 18 >3S ü sise g ś

CO CM (M CQ yH Oi Ol PI Ol Ol___(M ÇS1 (M t-H CO Ol ¹___rH yH Ol CO OI H CM Ol CM rH Ol

838 SSSSBBSS. 8 8 3g Si !-SB 38 S 9,3 g 8 S S S g S

rH rH rH rHjrH rH tH_ rH CM Ol CO CO _ rH Ol rH ¹ Ol CO_CM Ol OljrHOl rH_rH_ CO rH CM rH

g 8888 SXSSS 338 Si S88 \ S'.g"gg S gg SS SS SS^SS

Ol Ol___Ol Ol Ol Ol OI rH CM CO CO CO CO rH Ol rH OI_ rH CO CO CO Ol rH Ol rHJM Ol rH rH CO Ol CO rH

Êc ŚŚ g Ś $ S ^ 8 S ^ 3 3 3 & 5 É 3 SSSWSSt 3    il B

Ol rH Ol Ol rH tH rH Ol rH rH rH rH rH (M H Ol ¹ Ol Ol rH r-1 Ol Ol rH Ol Ol Ol rH    Ol

il3 S S i g    31 §8 ŚB i 11 i 3 3l3î§^ 8gSS

rH rH rH H HH rHOlOlCOCO rH ¹ Ol H OICOOIOI OIrHrHrH    CO H (M

CHÇiœOClOOCOKi O COSC OS © -x_o> SC -I tOOCCOOC O 000)0 mO_WOî

Von

und

nach

46

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter

Ladespesen, Assecuranz

II,

II. Klasse per Metercentner (100 kg- — q) inclusive und Transportsteuer.

Altgradiska

Bäja

Bâziâs

Brood

Budapest

Ddlya

Essegg

Földvär

Gross-Becskerek ,

Kalocsa

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Mohacs

0‘c.

Neusatz

Neuszöny

Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Raab

Semlin

Sissek

Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvâr

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Zenta

270,176 264 260419 207|198 157(236 163 — ! 20 38 85 248190 270(176 264 260119 207198 157 236 163 20 — ! 38 85 248 190 292 198 286(2821141 2291220 179 258 185 38 38 - 79 270:212 324:230 318 314173 261252 211 290 217 85! 85 79 — 302 244 110125 100: 90150 107 119 142 82 133 248248 270 302, — ,121 164 32127144! 82j 64 56! 69,97 54190190 212 244121) — 140; 70 80120115 64 76107 48 98 223:223 245 277! 70; 84 214110198:204' 50141 132 91 170 97 80 80 108 153 192,124 190 158 72 170 185 148154 177 118 168 293293:315 347144 156 140 108 50120135 92104 127 62 118 243|243|265 297| 70106 270192 265j262 159 218 210176 242 181 90 90! 85 41252 204 301 207 295(291150 238 229 188 267 194 49 49! 43 46 279 221 246142 230 236 85 173 164 123 202 129 44 44! 72117 224,156 227123 211,217 66 154 145(104 183 110 62 62 90135 205 137 130' 98    60110125!    78    90 117    48 108 233 233 255 287! 60    94

56 187 191 85 187 187    187 187    176 187 285 285(307 339 140    187

156101101136 75 94 94120 76 111 183 183,205 237104 97 . 1194! 90 178 184 30 121 112! 71150 77 100 100 128! 1711172 104 173:136 141 ! 163 136 134 134 136 116 136 244 244(266 298 144 136 156 101    94 136 128    94    94420    44 114236 236 258 290404    97

1401 98 ;    74(120125'    74    86 117    22 108 233 233 255 287! 70    94

282488 276 272131219 210169,248175 20 20! 30: 85 260 202 1841 80 168 174 20111102 61,440 67 UO 110 138 173 162 94 . 262468 256 252 111199 190 149 228 155¹ 20' 20: 40! 85 240182 . 156(101401 136128, 94 94120; 62111236 236 258 290102 97

iBäja . . .

jKlosterneubrg Korneuburg . {Krems-Stein . Linz .    .    .

Orsova . Pancsova Passau . ,PöcbI

Temesvär . . Titel .

Tulln . Waitzen Wien .

Zenta .

arn

190 140 270 301 246 227 130 56 456 194173:156 140 282 184 262456, 158,108 192 207 142,123 98 187 101 90136401 98488! 80168101 72Î 50 265 295 230 211 60(191 101178141! 94 74 276 168 256 101 120 204170 120 262 291 236 217 110| 85436 184163(136 120(272 174 252 136 115| 50185135159150 85 66125487 75 30136:128125431 20111128 64(141148 92(218 238173154    78487    94121134;    94    74 219111(199,    94

76432454(104:210 229464145    90487    94112,134:    94    86 210 102190    94!

107 911177 127 176 188 123 104 117,187 120 71436420 117469! 61 119 120 48470418 62 242 267(202 183 48476 ; 76 150416 44 22 248440 228! 62 98' 97 168 118 181 194 129 110 108 187 111 77 136 111 108 175 67155:111 223! 80 293,243: 90 49 44 62 233j285!183 100!244 236;233j 20110! 20 236 223! 80 293 243! 90¹    49    44    62 233(285483 100 244 236 233    20110'    20 236

(245 108 315 265| 85;    43    72    90 255 307 205 128 266 258 255:    30138'    40 258

277453 347 297 41, 46117135 287 339 237171298 290 287 85173; 85 290 70192144 70 252279 224 205 60(140104172(144(104 70 260(162 240102 84124156106 204 221456137    94187:    97104436'    97!    94 202 94482    97

— 157 124 50 231254489170    36(170    75137415!    70;    36 235127(215    68

227 177443117 56 22167,229 117 47478170467 92 48! 72170 — 98 289 324 259 240 108 220 120 207460 118418 305 197 285120 50177 98 —(248 274(209190 30170! 98157438 84Î 44,255! 147 235 82 231 143 289 248 - 62414 129 239 283498 157 249 242 239! 90459 90 242 254117 324 274 62!— 81 99 264 316 214 137 275 267(264 49(147 49 267 189 56 259 209414    81    —    52 199 261449 66 210,202199    56 76    36 202

170 22 240190429    99    52    — 180 242430 60191 183480;    74 63    54183

I 36167 108 30 239(264199180 — 160 88 147 128: 70! 30245137 225 68 470 229 220 170 283 316 261 242 160 — (180 209 488 180 170,297 199 277 180 75417120, 98198 214449130 88180 — 150: 61 90 75 248140(175; 49 ,137; 47 207 157; 1571137 66j 60 147 209(150! — 158 150447 112 20 92 150 11151178 160(138 2491275 210(191 128188! 61(158 — 130415,256 148 236| 89 ! 70 170118 84 242 267 202483 70 180 ! 90450 130 — ! 561248(140 228 70 36 167118 44 239 264199480 30170! 75447,115 56^— 245137,225 78 235; 92 305 255; 90 49 56 74 245 297 248112:256 248(245 — 122| 20 248 127 48197147459147 76 63137199(140 20(148140(137 122 — 402140 215! 72 285 235! 90 49 36 54 225 277 475 92 236 228 225 20102 — 228 68170120 82 242 267 20218    68 180, 49150: 89 70| 78 248140(228 —

140

70

80

157

124

227

CO

Von

und

nach

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter

Spesen. Assekuranz

A Klasse per Metercentner (100 kg — q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Altgradiska

Bâia

Râziâs

Brood

Budapest

Dâlya

Kssegg

Földvär

Kaiocsa

Klosterneuburg

Korneuburg

Krems-Stein

Tanz

Mitrovitz

Mohâcs

Neusatz

Neuszöny

Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Raab

Seml in

Sissek

Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvär

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Zenta

Altgradiska . |j — j 129 125 36429 Baja . . . 429 — 100119) 56 Bâziâs . . . 125400! — 110 116 Brood . . .    36419410 — 120

jGr.-Recskerek 123 81) 72 110400' Kaiocsa . . 129 33)106 119 45! Klostorneubrg 195 124 182 186, 77 Korneuburg . 195124 182488! 77

Krems-Stein .

Linz Mitrovit Mohâcs (Neusatz ;Xeuszöny .    .

29 129,123 129495495 221 251 85 129 55 47) 81 33124,124 150 180 92 27 97111 72 106:182) 182 208 238 80 99 19 119 110 119 186)186)212 242 70 119 76¹ 40 100 45) 77 771103 133 108) 70 27! 771 73 68448448 474 204 81) 52 62 442442) 168 198 84) 46 | 95 31408108)134 164 103) 61: 73) 95 — 90466466192 222 68 79 62) 31! 90 — 11131113 139 169 98) 47 - ) 18¹ 28 60 174)138 18! — ) 28 60 174 438

_________________ 28 28 — ) 56 200 164

1801238 2421133!204!198116412221169) 60! 60: 58 — 230 4 94 92 : 80 70 108 81 84 403 : 68 98 174474)200)230 — Î 90 27!    99 119    70)    52    46    61 79)    47438138164494    90;    —

56    64 98    82!    50)    55    77¹ 60    72448148 174)204    56:    63

88 148 152 40414 108 72:132: 77 58' 58! 84414 140402 116 418 131401426 202:202:228 258 119419 75 79 93i 65 88 164464490)220 58 ) 81 210 150 199 202 128 170465 137 185141 68) 68! 65! 30 192462 229 158 216 2201111824761421200)147 38: 38: 34) 38 2081172 184    111 171 175    63137)131    95 155400 38: 38' 60 90163425

171    98 158 162    50124:118    82442)    87; 51 51! 72 102 150 112

105    77 48 90    96 65) 69    9l! 40    86462462188)218 48! 75

46 144450 70 144444 444444138 144 210 210 238)266 110444) 127: 84    801114    64!    73    73)    95 67    90 130 130 158 186    88    79)

j 150) 77437 141    28103    97:    6ljl2ll    66: 70 70 96426 129:    94

: 131 104408)122 104 104401 104 : 95 104 170)170 193)226 110 104! 127:    81 74:114100) 73 73    95¹ 36    90166466)192 222 88; 79)

113!    77 61 98    93 61 65    91 20'    86162162188)218 56) 75)

207436494 498 89460 154 4204 78125    20!    20!    26! 60    186)150)

141 68128432) 20j 94 88; 52412 57    72:    72    98128    120) 82)

191)120 178)182 73! 144 138 404 462 109    18    18 !    30; 60    170434

127 81 78414400; 73 73! 95' 54 90166,16« 1921222    84 79!

711 73

71

221

251

85

129

113

161

145

107

120

82

58

40

130

136

92

98

113

56

161

64

98

82

50

55

77

60

72

'rn rH CM

88 120!

148 58! 40199j216il71158 152130! 92 2021220:175462 40136 98128 111 63 50 114 116j 75 170482437 124 108418! 79 165 176 131 118 72131 93137442! 95! 82 1321101 65485200; 155442 77426 88 141 147 100 87 58 202164 68: 38 38 51 58)202464! 68 38 38 51 84 228190 65! 34 60 72 114 258)220! 30! 38; 90 102

114 104) 40470 182)13 124 — 168130411 92; 48: 9() 80 215 236:191478 i 40130 80 — 484198)153140

47    111215184 — 50 93403

48    92 236198; 50 437 48191 153 93 424 20178140103 !. 28 128 88 24 182 438476 170432 222

64! 96 104 76 155 103 38 157 119422 104: 56 48 92! 136424 104'189 204) 159 146 60432401 651185 28428401 37 182 16U 70)214176 68 94: 38:148110124 144: 54)198160: 68 55432401 67485

114

404

168

105 46 127 150 131127 113)207 141 191 127 77 144 81 77 104 81 ! 77 186 74' 61494 114 98198 96 ! 1441 64: 28104100 96 89 65444 78 103101 73 61 160 69444: 73 97)101 73' 65454 91444: 95: 61 104 95 91 120 40138: 674211 95 36! 20478 86444! 90 66 1(14 90 86125

O (M

— ! 68 80 68) — ! 43 80) 43! — 196 151438 244)199 186 164)119 102

200 155 142 196)151138 381 50 60 106) 58 48 38 34 47 200)155442

68420 81 128 478 78 132 182 114 20) 73100 94 144 73 88438 73 52 104 95 112)162 54 57!109 9 20 72 18 16 20) 72 18 16 56 96496492 188 26 98 3019 86126)226 222 218; 60128 60 22 88429110 88 56 186 120 170 84 75)144) 79: 91104 79) 75450 82 134 79 28)138 64103 92 60! 28460 94 144 55 128176: 96) 38136 132128 70 38 54 132 88 170401157 124 101401 21 24132; 76419 104: 65 3717 182 222 155 122 189485 182 68 124 68 185 196 244464404 204200196 38 106 38 200 151199 119) 56459 155451: 50 58 34155 138186)102! 48446 142438: 60 48 47 — 130) 68117! 96 60! 25174 108 158 130 — 442 165446 142 438 222 156)206 68 142) — 121 55 72: 64478 1121126 117 165:121 — 125121417 82 20 66 96 146 55125 — 100 92182 116466 60442 72 121100 — 48178 1121162 25438 64117 92 48 — 174 108 158 474 222 178 82 182 178 171 -    84 20 178

108156412)20)116)112108 84 — 68 112 158 206126! 66466462158! 20 68 — 162 55 142¹ 42421! 70) 60 47478 112 162 —

TM CM COCO Ć

110

cc o

101

67

142

55

142

42

121

70

60

47

50

- 51

Tabelle

enthaltend den Frachtsatz in Kreuzern ö. W. für Güter der

Spesen, Assekuranz

B,

B Klasse per Metercentner (100 kg = q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Von

und

nach

Altgradiska

Bâja

Bâziâs

Brood

Budapest

Dâlya

Essegg

Fôldvâr

Gross-Becskerek

Kalocsa

Klosterneuburg

Korn euhurg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Mohâcs

f-'

Neusatz

Neuszôny

Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Pressburg

Baab

Semlin

Sissek

Szegedin

Szobb

Szolnok

Temesvâr

Titel

Tulln

Waitzen

Wien

Zenta

Essegg. . Fëldvâr Gr.-Becskere jKaloc

! Klosterneubrg. ÎKorneuburg . Krems-Stein .

sa

jLinz i Mitrovitz Mohâcs

Neusatz Neuszôny Orsova . Pancsova Passau . Pöchlarn Pressburg Raab Semlin. Sissek . Szegedin. Szobb . Szolnok Temesvâr Titel . Tulln . Waitzen Wien . Zenta .

Iglëllsêlj,

¹ g

jjj 5g .1? jg Sgilg %    £ I

I g g g 5g s s i | § | s

¹ ilfJL

a g:g à g-B g s ë .£ ë g&g g.fcg MIS s: g 11 s s »•&_§;

s S sS'g-gggg ë&ë g§ è§g

SSSogëggSS¹ jjgjp“JII ix

s s $ S I I i s¹ Mss sii©_§Lg.

ÿ3 èIsm o.i ^ S g § 5s § 85g s ol§_i ^i_gMg_gg. g g g

iiiâSMiàiSSij & sMM feSë-i s¹ % g g 5 5

II ,i§? ms 1I& MM | o ¹ s gggggsl|g§

il liljtl:s§B.!jb8üé ® Sli § i Müjgig SIMM    Si |

Irfel ilIMIIIiM.    ü S

24118 82 164! 185 149 67i 102 66120 132 92

54

.08

32 110

84

96

74!

57

82 100 55 108

55! 58 119: 48 119 48 140 69 158; 87

84

80

105

5 LO Ü5 P

83

58 1501190136 83    8154 150 22

78 168 208 154 101    6172 168 45

84 55144161125 108: 46110' 36¹ 94 58 50' 38 143

79 101

98

84

96 83 30 58 177 141 31122 44 163

l-a M-M,

CO CO hO t-HHHH

t— t—

96;

55

105

18

72

70

153 98 100 66

145    64'

146    90! 65 76!

115 59!

113

43

88

46

88

129

64

64

85

93

67

72

91

134

111

115

31' 44 122163 86 127 ! 90 53 92 32 52 32 39 35 84 125 124 165 88 111 18 58 92 133 88 129 84 125 74 18

60

60, — 88139

s,L'-5 m g    s $ sis? s§ § §§ iæ s i

HHHH    H    i—ItHt-H^Ht—I    H H

52

53

enthaltend den Frachtsatz

Tabelle

in Kreuzern ö. W. für Güter dei Spesen, Assekuranz

C.

C Klasse per Metercentner (100 kg = q) inclusive Lade-und Transportsteuer.

Von

und

nach

Altgradiska

Baja

Bäzias

Brood

Budapest

Däiya

Essegg

Földvar

Gross-Becskerek

Kaiocsa

Klosterneuburg

Korneuhurg

Krems-Stein

Linz

Mitrovitz

Mohäcs

Neusatz

Neuszöny

Orsova

Pancsova

Passau

Pöchlarn

Presshurg

Raab

Semlin

Sissek

Szegedin

Szohb

Szolnok

Temesvâr

Titel

Tulln

Waitzen Wien Z enta

152 , 54 108' 54 141 54 147 44

77

,    „₇    -to,    ₉₄    7J    77    77i    77    74    77 122 122 1'38

Altgradiska    .    -,    <<•    ^    ^    ^    ^    33    31    48    23 78 78, 94

Bäja • •    •    ïJiToi    ⁹    R7!    53    57    65    44i    62111 Hl 127

Bàziâs ...    ¹ 73:    59    -    63    67    53    or    öo    *    ß9 117 n₇ 133

Brood . .    •    I] 24j    67,    63    i    73    :    ¹    ₉₍.    ₂g 50 50 66 80 63 44

Budapest . .    78j 34: 6< 73    44t 39 92 92108 122 49 32

20

58

67

46

52

66 100

32    56 44 89 56 95 48 28

33    70 36 68 46 48 28 80: 43 50

60

46

32

50

127 144 90100 118 133

54

132

68

139

72

40 102 114 44 100 112 52! 84 92 32 110 124 49 85 94 98 36 26 98 36 26 108 51140 114 34 24 122 65154128 20 22 38 82 68 38115129

38    66 71 45 99 110 — 70 54 28,102 114 70 — A02 76 58 57 54 102 — 50129146 28 76 50 — 107 120

102 58129 107 - 25 114 57 146 120 25 83 33115 89 51 45 | 74 18106 80 54 50 i 20 76 50 20107 120 78106 98 72 132150

39    64 54 45 96107 64 26 96 70| 66 67 53 84 68 59 114128

54 44110 124 52 26 107 120 102 48134108 36 26 60 27 92 66 67i 69 88 34120 94 36 26 38 80, 54 44110124

92

92

40

20

J2

r—< rH    _____t-H ___

ffWlfggeia|ssss*|S s^3ss5sgssilg|ssggsss|æ§i IggggSSS SSSlflSgffS 8 g S SS T SS” 8 8 à "sas as Sè as s s s s'àss aà as »s« ssssśs. i s à § śssssasas

T-i .-i th    _____rr¹. _    _    - _r2—    - — —

¹    gfe'jfefcgfe    i

aëggBggjjgSssg s g il. i i Sagtei s t f iü|

gggll gsgëëgggggSgga 8 fè 8 S.Ss S Ê g s s.g g g g.

SjnaL,SSgaaSSfesg88SgfeSsBs8as8agSSg§58gS

54

Für sperrige Güter, d. h. solche, welche per kbm weniger als 150 kg wiegen, wird der Frachtsatz der II. Klasse doppelt berechnet.

Für explodirbare Gegenstände, deren Transport behördlich im Civilgüterverkehre gestattet ist, gelangt, insofern die Beförderung dieser Gegenstände überhaupt zulässig ist, die doppelte Gebühr der Klasse I zur Einhebung.

Als bedingungsweise ohne specielle behördliche Erlaubniss zum Transporte zugelassene explodirbare Gegenstände sind anzusehen4

1.    Fertige Schiess- oder Sprengpulver-(Schwarzpulver)-Patronen.

2.    Sprengkräftige Zündungen, als:

Sprengkapsel, elektrische Minenzündungen und Zündschnüre (mit Ausnahme der Sicherheitszünder).

3.    Zündhütchen für Schusswaffen und Geschosse, Zündspiegel, nicht sprengkräftige Zündungen, und Patronenhülsen mit Zündvorrichtungen.

4.    Beib- und Streichzünder (als: Zündlichtchen, Zündschwämme).

5.    Chlorsaures Kali.

6.    Pikrinsäure.

Die Frachtsätze der Klassen I, II, A, und jene für s p e r r i g e Güter rinden Anwendung hei Aufgabe beliebiger Quantitäten, bei den Klassen B und C gilt dies nur in der Strecke Pas sau-Budapest.

Die Tarifsätze der Klassen B und C unterhalb Budapest gelangen dann zur Anwendung, wenn von einem oder mehreren Artikeln, welche laut der Waren-Klassifikation in eine und dieselbe Wagenladungsklasse rangiren, mindestens 10.000 kg per Frachtbrief aufgeliefert werden-, oder wenn die Fracht für dieses Gewicht bezahlt wird.

Sendungen der in die Klassen B und C eingereihten Artikel im Gewichte unter 10.000 kg werden nach Klasse A — ohne Ueber-schreitung der nach den Sätzen der Klassen B, resp. C, für 10.000 kg entfallenden Gebühr — berechnet.

Wenn Wagenladungen aus Gütern verschiedener W agenladungsklassen gebildet werden, so wird der Wagenladungstarif des in der Ladung enthaltenen, höchst tarifirenden Artikels angewendet, sofern — hei getrennter Gewichtsangabe — die Einzelberechnung sich nicht billiger stellt.

Bei gewöhnlichen Gütern werden Sendungen unter 30 kg für 30 kg angenommen und die Gebühren hiernach berechnet. — Bei Sendungen von mehr als 30 kg wird das darüber hinausgehende Gewicht mit 10 kg derart steigend berechnet, dass je an gefangene 10 kg für voll angenommen werden. %

Gehört das Gut von einer Sendung unter 30 kg zu mehreren Klassen, so wird die Gebühr für 30 kg nach der Klasse II berechnet, falls nicht für das wirkliche, nach den tarifmässigen Klassen auf 10 kg aufgerundete Gewicht eine höhere Gebühr entfällt.

DiegeringsteTransportgebühr, welche für eine Frachtsendung einzuheben ist, beträgt 20 kr. ö. W.

55

Special- und Ausnahmstarife.

Eisen und Stahl, gehämmert oder gewalzt, zwischen Belgrad und folgenden Stationen für je 100 kg in Kreuzern ö. W.

Passau und Linz.......

Korneuburg und Klosterneuburg

Wien.............

Pressburg...........

Raab............

Budapest...........

Eisen- und S t a h 1 w a r e n, ordinäre für je 100 kg in Kreuzern ö. W. zwischen den Stationen

Von

und

nach

Altgradiska

Baja

Bazi as

Brood

I Dälya ! Essegg Földvär

Gr.-Becskerek |

Kalocsa

Mitrovitz

Mobäcs

Neusatz

Pancsova

Semlin

Sissek

Szegedin

Temesvär

Titel

Zenta

Linz.....

Korneuburg . . Klosterneuburg

Wien.....

iPressburg . . Raab.....

187 125462 1157 95; 132 ! 157 95 4 32 153 911128 147 851122 1130 68405 Budapest ... ; 98 361 73

180

150

141

150

111

111

146 107 140 101

123 84: 91 52

CD

g'gggfcgg

w Ci oc oo c «d bc

HWCOiOOO

153 ! 122 168 123 92 138 123: 92 138 119 88 134 113, 82 128 96 651111 64; 33 79

133 145 149| 149 199 153 103 115 119 119 169 123 103 115 119 119 169 123 99 111 115 115 165119 93 105 109 109 159 113 76 88 92 92 142; 96 44! 56 60 60 110, 64

123

123

119

92

113

60

96

64

Holz, als Ban- und Nutzholz, Werk-, Daub- und Fassholz bei ganzen Schleppladungen, welche mindestens 250 t betragen sollen, für 100 kg in Kreuzern ö. W.

Zwischen

Passau

Korneu

burg

Wien

Pressburg

Gönyö,

Raab

Komom

Neu-Szöny

Budapest

Tétény

Sissek

II

a) Save-Stationen Jassenovac, Orahova, Alt-

Gradiska, Krst.....

Precac, Brood......

Schamatz........

Zupanje.........

Kajevosello, Spilyé, Marie,

Topola, Jassen.....

i Jamina, Domuskela . . . Racsa, Bossuth-Mündung .

! Mitrovitz........

i Zabrez.........

tocnoco toosoo , ,

CO CO CO CM Ol 04 Ol 04 Ol rH 7—I r-H t—1 r~< 7—1 7—I 7—I tH

118 115 105 115 112 102 112 109    99

109,106    96

87

84

81

78

66 ! 58 64 I 56

37

38

40

41

56

Zwischen

Passau

Korneuburg__

Wien

Pressburg

Gönyö,

Raab

Komorn

Neu-Szöny

Budapest

Tétény

Sissek

b) Drau-Stationen.

Detkovàr, Sopje, Nosz-koveze, Csadjavica . . . Moslavina, Viljevo, Miho-lacz, Czernkovce . . . . Gatli, Repnyak, Valpo,

Nard.........

Liman, Krâvic, Czernifok, Essegg.........

§    S    8    §

r—i    t-H    r-H    rH

OO    00    oo

œ m    ^    o

CO    Ci    CD

!>•    zp    ZO

CO    t-H    Ci    CD

co    co    t—    r—

55    53    45

53    51    43

51    49    41

48    46    38    —

c) Donau-Stationen. :

Orsova ... .....

Drenkova .......

Moldova........

Bâziâs. Dubrovitzà, Semen-

dria..........

Vukovar ........

Budapest........

130

123

120

117

; 103

{ ⁷⁴

r-ł CO Ci CD Ci CO HOCi Ci rH tH

98

90

86

83

66

34

Hol z war en ordinäre, zwischen Orsova und folgenden Stationeil für je 100 kg in Kreuzern ö. W. :

von Passau „ Linz

„ Korneuburg, Klosterneuburg

,. Wien . . ,........

„ Pressburg.........

„ Raab...........

„ Budapest.........

206

172

167

163

159

142

110

Nach den hier angeführten Daten lässt sich nun der Frachtsatz genau bestimmen und es berechnen sich also Wasserfrachten nach folgenden Posten:

I. Frachtgüter.

1.    T r an s p o r t g e b ü h r e n nach obigen Tabellen und Bestimmungen.

2.    Ein- und Ausladekosten bei ganzen Schleppladungen. — sonst ist diese Gebühr bei allen Frachtsätzen inbegriffen.

fl. 0-02

3.    Auf- und A b 1 c g e g e b ü h r auf und von Streifwagen

per 100 kg.................... ,

. 4. V e r s i eh e rungsgebühr, dieselbe ist bis zum Werthe von fl. 604)0 per 100 kg im Tarife eingerechnet; wird aber eine Mehrwerths Versicherung (declarirter

57

Mehrwerth) angegeben, so ist für jede 100 fl. ö. W. die Prämie separat zu bezahlen, u. zw.:

a)    auf der Donau bis Apathin-Essegg, am Franzens-

kanale, auf der Drau, Ivörös, Ternes und Theiss, dann auf der Save unterhalb Mitrovitz . ........

b)    auf der Donau zwischen Essegg-Apathin und Mol

dova, dann auf der Save oberhalb Mitrovitz und auf der Maros....................

c)    auf der Donau zwischen Semlin und Turn-Severin „ 0*22

5.    Wag gebühr, dieselbe ist nur dann zu entrichten,

wenn die Abwage ausdrücklich gefordert wird, und beträgt per 10t) kg.......

6.    Nachnahmeprovision, bei Nachnahme nach Eingang .

„    „ im Vorhinein .

fl. 0-07

„ 0-10

„ 0-02

, 0*5o/o • 2*0 °/₀

7. Lager zins, für je 100 kg Lagergut und 1 Tag (24 Stunden) :

a)    für Asche, Cement, Drainröhren, rohe Eisen und Erze, Eisenschienen, Erden, Erdfarben, Grafit, Gips,

Holz, Kohle, Coaks, Theer, Torf, Wetżsteine und Ziegel......................

b)    für Abfälle, Asfalt, Dachfilz. Dachpappe, Eislnwaren. Flüssigkeiten, Glas und Glaswaren ordinäre, Hanf und Werg, unedle Metalle, Metallwaren ordinäre, Pottasche, Schiefer, Schilf, Schindeln und Schmirgel „ 0.₅

c)    für alle anderen Güter.......

d)    für sperrige und explodirbare Güter

kr. 0.₂

8. Frachtbrief- und Recepisse-Stempelgebühr:

a)    jeder Sendung muss ein Frachtbrief beigegeben werden, welcher auf eine Distanz von 38 km mit einer Stempelmarke von 1 Kreuzer, für alle längeren Strecken aber 5 Kreuzer zu versehen ist,

b)    für jedes Aufgabsrecepisse werden 5 Kreuzer Stempeltaxe eingelioben.

II. Eilgüter.

Für Eilgüter wird, insoferne nicht für einzelne Strecken besondere Eilgut-Frachtsätze normirt sind, der Frachtsatz der Tarifklasse II doppelt berechnet,

Speciell sperrige Güter, insoferne deren Beförderung per Passa-gierschitf zulässig ist, zahlen den Tarif der Normalklasse I doppelt.

Die Gebühr für Eilgüter wird derart berechnet, dass Eilgutsendungen unter 15 kg für 15 kg und von den darüber hinausgehenden Gewichtsquantitäten jede angefangenen 5 kg für volle 5 kg angenommen werden.

Die mindeste Transportgebühr, welche für eine Eilgutsendung einzuheben ist, beträgt 20 kr.

58

Lieferfristen für Frachtgut.

a) für Eilgüter.

In der Thalfahrt

g i Si

ci

von

11 g S

sau-Linz

Wien n. Station

Wien

ÏH

der Strecke Wien- P

a e h.

nen der Strecke B u-

II

nen der Strecke

Mohàcs-Belgrad

Turn-Severin n.

GG

Turn-Severin

e = 24 Stunden

Passau und Stationen der Strecke

Passau-Wilhering .......

Linz und Stationen der Sti’ecke

Linz-Nussdorf .........

! Wien und Stationen der Strecke

Wien-Waitzen.........

Budapest und Stationen d. Strecke

Szekcsö-Budapest .......

Mohäcs und Stationen der Strecke

Mohäcs-Carlovitz.......

Semlin und Stationen der Strecke Semlin-Orsova’.........

nach

In der Bergfahrt

Statio-

von

Semliu u.

nen d. Str. Semlin-

Turn-Severin

3Ioliacs u. Statio-

nen d. Strecke 3ÎO-

i O)

nacs-Senilin

i:

Il

ca-js

Pest-Mohäcs

Wien u. Stationen

der Strecke Wien-

Budapest

Linz TX, Stationen

der Strecke Linz-

Wien

Passauund Statio-

nen d. Str. Wil-

liering-Passau

li

Tage

24 Stunden

2 |    3 14    5

Von Sissok nach Brnod 1 Tag, Semlin 2 Tage, von Semlin nach Brood 2 Tage, Sissek 3 Tage, von Brood nach Semlin 2 Tage, von Semlin nach Brood j 2 Tage, von Szegedin nach Semlin 1 Tag, von Semlin nach Szegedin 2 Tage.

Obige Lieferzeiten für Eilgüter werden nur für die Dauer des Sommerfahr-planes der Postschiffe, d. i. von Anfang April bis gegen Mitte October gewährleistet.

b) für Güter der Normalclasse I

werden für einzelne Strecken und entsprechend der Jahreszeit jeweilig besondere | Lieferzeiten garantirt.

59 —

IV. Maurerarbeiten.

Démoli rangsarbeiten.

In der Regel wird das Demoliren von Mauern derartig an den Unternehmer vergeben, dass ihm für die ausgelegten Arbeitskosten das Materiale als Compensation frei überlassen wird ; wenn aber die Demolirungs- oder Abbrucharbeiten bezahlt werden, so sind bei sämmtlichen Abtragungs-, Durchbreehungs-, Ausbrechungs- und Abhebungsarbeiten stets die gewonnenen brauchbaren Materialien zu reinigen und aufzuschlichten, der Schutt auf Wagen zu verladen oder zu verführen, wobei eine Maximaldistanz, sowohl für das aufzuschlichtende, als auch für das zu verführende Materiale, mit 20 m angenommen wird, ferner die nothwendigen Gerüstungen und Bolzungen zu besorgen.

102.    Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel zu ebener Erde:

a)    bei Mauern bis zu 0*6 m Stärke, per kbm.....

b)    bei stärkeren Mauern als 0*6 m. für jede um Oh m zu

nehmende Verstärkung der Mauer ein Zuschlag zu obigem Preise, per kbm..............

103.    Dieselbe Arbeit in den Stockwerken und unter

dem Erd niveau erhält für jede 4 m betragende Höhe oder Tiefe einen Zuschlag, per Etage um . .    „

104.    Abbrechen von Mauer werk auf Lehm, zu

ebener Erde, per kbm ....••......„

105.    Dieselbe Arbeit in Stockwerken über oder unter

der Erde erhält zu dem vorgenannten Einheitspreise per Etage einen Zuschlag von...........

106.    Abbrechen von Trocken- oder Moosmauer-

fl.

1-07

0-11

0-25

0-73

0-21

0-65

0-23

0-62

1-66

0-11

0-28

2-05

60 —

b) bei stärkeren, als 0'6 m dicken Mauern ist für jede um OG 5 m grössere Stärke dein Preise sub a) zuzuschlagen .....................

112.    Einbreclien von Schmatzen in Steinmauer-w e r k mit 0'2 m proportionirter Tiefe, im Durchschnitte der Geschosshöhen:

a)    bis 0⁻6 m Mauerstärke, per kbm..........

b)    an Zuschlag zu diesem Preise für jede um 0T5 m

grössere Stärke ..................

113.    Ausbrechen schadhafter Yerkleidungsziegel oder Ausstemmen von Mauenverk behufs Auswechselung :

a)    zu ebener Erde, per kbm . •...........

b)    für jedes höhere Geschoss, wobei auf Leitern oder

Gerüsten gearbeitet wird, erhält dieser Preis einen Zuschlag von...................

114.    Durchspitzen von kleinen Oeffnungen in Bruchstein- oder Ziegelmauerwerk bis höchstens 0A qm lichter Oefnung, ohne Unterschied der Stockwerke:

a)    bei Mauern bis 0⁻6 m Stärke, per kbm.......

b)    bei stärkeren Mauern erhöht sich dieser Einheitspreis

für jede um 0‘3 m zunehmende Dicke um.....

115.    Ge Wölbungen von Stein oder Ziegeln abtragen:

a)    bei Kellergewölben in I. Tiefe, per kbm......

b)    bei Parterregewölben (= I. Geschosshöhe), per kbm

c)    für jede Stockwerkshöhe oder Kellergeschosstiefe ist zu den Einheitspreisen ad a) und b) zuzuschlagen .

116.    Abbrechen von Q u a d e r s t e i n m a u e r w e r k, per kbm

117.    Ausbrechen einzelner Quadersteinstucke per

kbm.......................

A n m e r k u n g : Bei dieser Arbeit wird angenommen, dass die einzelnen Quadersteinstücke nicht über 0'6 kbm Inhalt fassen, dass dieselben aus dem Mauerwerke derart ausgelöst werden, dass sie in einer kleineren Dimension noch verwendbar sind, und dass die Steingattung die mittlere Härte von hartem Sandstein und Granit habe.

118.    Ausstemmen von Quaderstein-Mauerwerk für klei n e Oeffnungen von höchstens OG qm Querschnitt, im Durchschnitte der Geschosshöhen:

a)    bei Mauern bis 0'6 m Stärke, per kbm.......

b)    bei stärkeren Mauern, für jede um OG m zunehmende Stärke an Zuschlag zu dem Preise sub a) .....

119.    Riegel wände sammt Ausmauerung ab tragen, im Durchschnitte der Höhen, per qm . . .......

120.    Ziegelpflaster aufbrechen, liegendes:

a)    zu ebener Erde, per qm............

b)    für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe kommt diesem Preise zuzuschlagen .............

fl. 0-22

2G2

OGO

3G2

0-57

2*22

0G6

0-91

0-55

029

2-69

6-60

3-92

0G3

0G2 •

OGI

61

131. Ziegelpflaster aufbrechen, stehendes (sogenanntes Sturzpflaster) :

a)    zu ebener Erde, per qm......••-••••_

b)    für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe kommt diesem Preise zuzuschlagen..............

133. Kehlheimerplattenpflaster auflieben:

a)    zu ebener Erde, per qm..............

b)    für jede Stockwerkshöhe ist diesem Preise zuzuschlagen ......•..........• . . .

133.    Cementplattenpflaster aufheben:

a)    zu ebener Erde, per qm........:.....

b)    Zuschlag zu diesem Einheitspreise für jede Stockwerkshöhe ...................

134.    Steinplattenpflaster aus gemetzten, circa 0‘05 bis 0‘08 m starken Natursteinen aufheben :

a)    zu ebener Erde, per qm..... .....■ • •

b)    Zuschlag zu diesem Einheitspreise für je eine Stockwerkshöhe . • . . . ..............

135.    Trottoir-Steinpflaster aufheben, per qm . ■ •

136.    B a e k- oder B r u c h s t e i n p f 1 a s t e r aufheben per qm

137.    Würfel- oder Holz stock eipflaster aufheben,

per qm.....•................

138.    Asfalt-oder Betonpflaster aufreissen. per qm .

139.    Sockelplatten oder Deckplatten auslösen,

per qm . ....................

130.    Gesimshängplatten, Ruheplatz- und Balkon-platten von Stein vorsichtig auslösen:

a)    in erster Geschosshöhe, per qm .    ........

b)    für jede folgende Geschosshöhe ist diesem Preise zuzuschlagen, per qm ...............

131.    Lehmestrich oder Flechtwandverklätscliung abtragen :

a) bei ebenerdigen Gebäuden, per qm........

bj für jede Geschosshöhe ist diesem Preise zuzuschlagen „

133. Mauerverputz abschlagen und die Fugen auskratzen, zu ebener Erde :

a)    bei Fettkalkmörtel-Yerputz, per qm..........

b)    bei Cementkalkmörtel-Verputz, per qm ......„

c)    bei Portlandcementmörtel-Verputz, per qm .....    „

d)    bei Anordnung dieser Arbeiten in höheren Geschossen erhöhen sich vorstehende Kosten für jedes Stockwerk um 5 Procent —, werden diese Arbeiten aber -aussen an Gebäuden auf Leitern besorgt, so tritt diese Erhöhung mit 10 Procent für jedes 4 m höhere Geschoss ein.

133. S t u k a tu r v e r p u t z oder Rohrbodenverputz abschlagen, ohne Unterschied der Höhe:

a) wenn die Holzdecken-Construction bleibt, per qm . .    „

bj wenn die Holzdecken-Construction abgetragen werden muss, per qm..........•........»

fl.

0-16

0-04

0-12

0-04

014

0-04

019

0-05

0-33

0-09

0-06

013

0-98

1-53

0-27

o-oi

0-00.5

0-04

0-06

0-08

0-07

0-03

62

134.    Weissigung an Mauérn und Decken mit dem Scheereisen sauber ab kratzen, per qm . . • . .

135.    Tapeten von Wänden rein abkratzen, per qm .

136.    Abschlagen nur stellenweisen Mau er Verputzes und Auskratzen der Fugen:

a)    zu ebener Erde bei Yerputz mit Fettkalkmörtel, per qm

b)    zu ebener Erde bei Yerputz mit Cementkalkmörtel,

per qm......................

c)    zu ebener Erde bei Yerputz mit Portlandcement-

mörtel, per qm . •................

d)    bei höheren Geschossen bleiben die bei Post 132, d) angesetzten Werthe auch hier geltend.

137.    Thorstock aus Stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrecben und die Oeffnung bolzen, per currtm

138.    Thür stock aus Stein (Schwelle, Gewände und Sturz) ausbrechen und die Oeffnung bolzen, per currtm

139.    Fensterstock aus Stein (Sohlbank, Gewände

und Sturz) ausbrecben und die Oeffnung bolzen per currtm......................

140.    Stiegen stufen oder Zargenstücke aus Stein aus-lösen und herablassen:

a) bei freitragenden Stiegen, per currtm.......

bj bei eingemauerten Stiegen, per currtm......

141.    Randsteine ohne der Untermauerung aufbrechen

per currtm......•.............

142.    Haustliürstock von Holz ausbrechen und die

Oeffnung bolzen, per Stück............

143.    Zimmerthür stock von Holz ausbrechen, per St.

144.    Fensterstöcke von Holz ausbrechen, ohne Unterschied der Grösse und des Geschosses:

a)    innerer Stock sammt Fensterbrett, per Stück ....

b)    äusserer Stock, per Stück............

c)    Pfostenfensterstöcke, per Stück..........

145.    Fensterbrett ohne Fensterstock ausbrecben, per

Stück .......................

146.    S t i e g e n s t u f e n v o n H o 1 z oder diesem Querschnitte

anpassende Holzrinnen bei Kanälen und Wasserläufen aufheben, per currtm............

147.    Mantelbäume. Sturzträme, Röspen und Säulen

von Holz u. dgl. wenn sie vom Maurer beseitigt werden müssen, ausbeben, reinigen und wegtragen, per currtm......................

148.    Stein- oder Eisensäulen aus der Mauer auslösen,

per Stück .....................

149.    F u 11 e r b a r r e n ausbrechen :

a)    hölzerne, per currtm...............

b)    steinerne, per currtm...............

150.    Heuraufen abtragen, per currtm........

151.    Retiradsitzbrett aufheben, per Stück . . . • .

fl. 0-02

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

0-08

0-05

0-07

0-09

0-37

0-31

0-27

• 0-63

0-31

0T8

1-37

0-95

0-46

0-26

0-48

o-io

0-22

0-09

0-22

0-04

0-12

0-03

63

153. Retiradeinrichtung, d. i. Sitzbrett, Parapett-mauer an der Gainze, die Gainze selbst und den oberen Kopf der Abortschlauchmündung auf brechen:

a)    bei gewöhnlichen Aborten, per Stück.......

b)    bei englischen Aborten, per Stücck........

153.    Abortschlauch in der Mauer ausbrechen, ausheben und deponiren:

a)    bei Schläuchen aus Holzpfosten per Stockwerk . . . „

160. Eisenbestandtheile ausbrechen, und zwar Guss-

und Schmiedeeisen in durchschnittlichen Grössen, wie sie beim Hochbau Vorkommen, abtragen und herablassen, sodann auf circa 20 m weit deponiren, per 100 kg.......................

0-82

1-37

0-91

2-58

0-83

0-55

0-25

0-44

0-50

0-87

0-68

0-47

0-53

Neuherstellungen.

161. Steinwurf, aus 0T5 bis 0⁻3 kbm grossen Steinen derart ausgeführt, dass die Steine ordentlich lagern und die Zwischenräume mit Schotter ausgefüllt werden, wobei die Oberfläche einer Pflasterung gleichen muss, per kbm..............

163. Trockenes Füllmauerwerk aus rohen Bruchsteinen, per kbm..................

163.    Br uclist einmauer werk in Moos, per kbm . . .

164.    Bruchsteinmauerwerk in Lehm per kbm . . .

165.    Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Moos, bis

zur Tiefe von 2 m, per kbm............

166.    Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Mörtel,

bis zur Tiefe von 2 m, per kbm.........

167.    Brunnenmauer werk aus Bruchstein in Moos, in

grösserer Tiefe als 2 m, erhält für jedes weitere Tiefenmeter zu dem Preise ad Post Nr. 165 einen Zuschlag von...................

3-99 '

4-37

6-32

6*07

7-18

8-64

64

168.    Brunnenmauerwerk aus Bruchstein in Mörtel,

in grösserer Tiefe als 2 m. erhält für jedes weitere Tiefenmeter zu dem Preise ad Post Nr. 166 ■ einen Zuschlag von................

169.    Gerades Bruchsteinmauerwerk, allseits mit Erde umgeben, für Fundamente in der ersten Tiefenschichte bis 2 m unter dem Erdhorizonte :

a)    mit Weisskalk-(Fettkalk-)Mörtel. per kbm.....„    6‘22

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm . . '.....

170.    Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 m unter dem Erdhorizonte herzustellen, erhalten die in Post Nr. 169 angesetzten Preise per kbm für jede weitere Schichte von 2 m einen Zuschlag u. z. :

a) bei Herstellung mit Weisskalkmörtel ........

dto. Cementkalkmörtel........

dto. Portlandcementmörtel.....

171.    Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz im Kellergeschosse mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, oder in Kanälen bis 2m unter dem Erdhorizonte tief, und am Sockel (vom Terrain bis zum Mauerabsatz unter dem Parterre-fussboden) :

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm    ......

bj mit Cementkalkmörtel. per kbm ...........

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

172.    Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 m unter dem Erdhorizonte herzustellen erhalten die in Post Nr. 171 angesetzten Preise per kbm für jede weitere Tiefenschichte von 2 m einen Zuschlag und zwar:

a)    bei Herstellung in Weisskalkmörtel........

b)    dto.    dto.    Cementkalkmörtel........

e)    dto.    dto.    Portlandcementmörtel......

173.    Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz zu ebener Erde, bis zur Höhe von 4 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm ...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

174.    Vorstehendes Mauerwerk in Stockwerkshöhen herzustellen, erhalten die in Post Nr. 173 angesetzten Preise per kbm für jedes weitere Stockwerk folgende Zuschläge :

a)    bei Herstellung in Weisskalkmörtel ........

b)    dto.    dto.    Cementkalkmörtel .......

cj    dto.    dto.    Portlandcementmörtel......

175.    Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz, in der I. Tiefe von 2 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 m :

fl. 0-22

7-64

„ 11-16

b)    dto.

c)    dto.

„ 0-26 „    0-31

0-40

6-60

8-22

11-71

0-31

0-34

0-45

6-91

8-43

i; 1P87

65

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlanclcementmörtel, per kbm........

176.    Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, in der I. Höhe von 4 m vom Erdhorizonte ab gemessen, bis zur Maximalspannweite von 6 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

177.    Bei Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, wie Post 175 und 176, jedoch in jeder um 2 m grösseren Tiefe, oder um 4 m weiteren Höhe herzustellen, erhalten die in Post 175 und 176 angesetzten Preise per kbm für jede derartige Etage an Zuschlag:

a)    bei Herstellung in Weisskalkmörtel........

b)    bei    dto.

c)    bei    dto.

178.    Gewölbmauerwerk aus Bruchsteinen, ohne Verputz, bei grösseren Spannweiten als 6 m (gemessen von Widerlager zu Widerlager) erhält zu den ad Post 175, 176 und 177 angesetzten Preisen für jede um i m grössere Spannweite an Zuschlag . . .

179.    Schichten mau er werk aus Bruchsteinen (auch Hackelstein- oder Hausteinmauerwerk genannt), wobei die Ansichtsflächen eben und die Lagerfugen horizontal laufen müssen, zu ebener Erde. ohne Verputz, aber mit Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

e) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

180.    Cyclopenmauerwerk aus Bruchsteinen (auch Hackelstein-oder Haustein mauerwerk genannt), wobei die Aussenflächen eben, die Steine an den Kanten auf 0-02 m tief ganz reinflächig und an den Fugen geradlinig bearbeitet sein müssen, dagegen die Lager- und Stossfugen im Mauerhaupte entweder in parallelseitigen oder in unregelmässigen Formen angeordnet sind, jedoch keine Zwickel enthalten, sammt Fugenverbrämung :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel. per kbm..........

e) mit Portlandcementmörtel, per kbm........

181.    Schichten- und Cyclopenmauerwerk aus Bruchsteinen in anderen Geschossen als zu ebener Erde herzustellen, erhalten die ad Post Nr. 179 und 180 angesetzten Preise per kbm für jede Geschosshöhe von 4 m oder Geschosstiefe von 2 m an Zuschlag :

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

9-61

13-46

8-58

10-06

14-15

in Cementkalkmörtel in Portlandcementmörtel

©©©

»OCOO

0-19

8-83

9-98

13-65

7- 53

8- 83

12-66

3S8

©©©

Sś-

66

182.    Gerades Quader stein mauerwerk aus Werkstücken bis zu 0*3 kbm Grösse, zu ebener Erde und sammt Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm.......

d)    Vorgenanntes Quadersteinmauerwerk in höheren

Etagen herzustellen, erfordert zu den angesetzten Einheitspreisen aller 3 Mörtelgattungen für jede einzelne Etage einen Zuschlag von..........

183.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0'3 bis 0*6 kbm Grösse, zu ebener Erde und sammt Verbrämung der Fugen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm......

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm.....

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm . . .

184.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken über 0*6 kbm Grösse, zu ebener Erde und sammt Verbrämung der Fugen:

a)    mit. Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

185.    Gerades Qu ad er Steinmauer werk aus Werk

stücken von 0*3 bis 0*6 und über 0*6 kbm Grösse in höheren Geschossen herzustellen, erfordert zu den ad Post Nr. 183 und 184 angesetzten Einheitspreisen per kbm für jede einzelne Geschosshöhe einen Zuschlag von.......■ . .    . •.......

180. Quaderstein - Gewölbmauerwerk aus Werkstücken bis 0*3 kbm Grösse, zu ebener Erde, sammt Verbrämung der Fugen, bei einer Spannweite bis zu 5 m :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm . .

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm .

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

187.    Vorstehendes Quadergewölbe erhält für eine Herstellung in höheren Geschosse n .als 4 m vom Erdhorizonte aufwärts, für jede solche Geschosshöhe per

4    m zu den ad Post Nr. 186 angesetzten Einheitspreisen per kbm einen Zuschlag von......

mithin kostet 1 kbm in I. Geschosshöhe oder Tiefe:

a)    mit Weisskalkmörtel...............

b)    mit Cementkalkmörtel..............

c)    mit Portlandcementmörtel.......... • • •

188.    Quadersteingewölbmauerwerk aus über 0*3 kbm grossen Werkstücken, zu ebener Erde, sammt Verbrämen der Fugen, bei einer Spannweite bis zu

5    m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

fl. 49*67 „ 50*08 ■ „ 51*39

„    0*59

. „ 55-91 . „ 56*56 . „ 57*62

„ 57-10 „ 57*75 „ 58-81

„    0*99

. „ 55-99 . „ 56-50 .    „    57-83

. „    0-59

„ 56*58 „ 57-02 „ 58-49

„ 62-70 „ 63*15 „ 64*25

67

189.    Vorstehendes Quadergewölbe in höheren Ge

schossen herzustellen, erfordert zu den ad Post Nr. 188 angesetzten Preisen per kbm für jede Geschosshöhe oder Tiefe einen Zuschlag von......

mithin kostet 1 kbm in I. Geschosshöhe oder Tiefe:

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

e) mit Portlandcementmörtel.............

190.    Quaderstein- Ge wölb m auer w e r k der Post Nr.

186 bis 189 in grösseren Spannweiten als 5 m herzustellen, erfordert für jedes Meter grössere Spannweite zu den daselbst angesetzten Einheitspreisen per kbm einen Zuschlag von........

Anmerkung zu Post Nr. 186 bis 190:

Die genannten Quadergewölbungen sind mit mittelhartem Sandstein angenommen, und es erhöhen sich die Arbeitslöhne bei Verwendung von sehr hartem Sandsteine um 25 Procent, bei Granit aber um 50 Procent der in den corr. Post Nr. der II. Abth. angesetzten Tagschichten.

Quaderstücke mit Verzierungen erhöhen das in den corr. Post Nr. der II. Abth. ersichtliche Arbeits-erforderniss um 25 Procent.

Die Zufuhr der Werkstücke ist im Mittel auf 20 m Distanz berechnet; für weitere Distanzen muss ein Transportzuschlag cintreten.

Obige Preis-Calculationen gelten nur für currente Quadermauern oder Gewölbungen. welche im Ausmasse von mindestens 2 kbm in einer Masse lierge-stellt werden; kommen daher geringere Quantitäten Quaderarbeiten vor, so sind dieselben für den Arbeitslohn unter der Post Nr. 261 „Quaderstein-Versetzungen“ in Rechnung zu stellen, und die Materialkosten in dem Artikel „Steinmetzarbeit“ aufzusuchen.

191.    G e r a d e s Z i e g e 1 m a u e r w e r k in F u n d a m e n t e n, allseits mit Ercle umgeben, mit Ziegeln von 0-300 -f-0T45 -f- 01)66 m Dimensionen und mit Weis skal k-m ö r t e 1 herzustellen :

A) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm.................

a)    für jede folgende Metertiefe mehr um.......

193. Dasselbe Mauerwerk, mit Gementkalkmörtel:

1$) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm............• . . . .

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um........

19S. Dasselbe Mauerwerk mit Portlandcementmörtel:

C) in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm.................

«) für jede folgende Metertiefe mehr um.......

fl. 0*88

„ 63-58 64‘03 „ 65-13

0-23

7-84

0-21

9-02

0-37

„ 12-68 „ 0-44

68

104. Gerades Ziegelmauerwerk mit ein- oder beiderseitiger Lichtmauerung, ohne Verputz, im Keller, in Kanälen oder im Sockel herzustellen, bei Verwendung der Ziegel von 0*300 -|- 0T45 -f- 0*066 m Dimensionen und Weiskalkmörtel:

fl. 8T9 .,    0-36

„    3-37

„    0-44

_ 13-09 0-51

., 19-29 „ 21-08 22*26 „ 24-36 ., 26-36 ., 28-56

A)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kb'm.................

a)    für jede folgende Metertiefe mehr um........

195. Dasselbe Mauerwerk mit C einen tkalk mörtel:

B)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm.................

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um ......

106. Dasselbe Mauerwerk mitPortlandcementmörtel:

C)    in der I. Tiefenschichte von 2 m unter dem Erdhorizonte, per kbm ...............

c)    für jede folgende Metertiefe mehr um .......

Kosten gemauerter Kanäle nach den Normalien des Wiener Stadtbauamtes.

Diese Kanäle werden hier exclusive des Erdaushubes und der Wiederzuschüttung nur im Mauérwerke veranschlagt, und ganz aus gebrannten Ziegeln in Cementkalkmörtel hergestellt angesehen.

S t r a s s e n k a n ä 1 e.

Normalprofil I 0*81) m breit, 1*10 m hoch, per m II 0-84 „    1-26 .,    „    „

III    0-90 „    „    1-35........

IV    1-00    .,    1*50 .,    „    ..

„    1*65 .,

..    1-80 .,    ..

V    1-10 VI 1-20 .,

H a u s k a n ä 1 e.

Normalprofil VII 0*60 m breit, 1*05 m hoch. Eisole per m ., 13-17 , VIII 0-60 *    „    1*05 „ Mulde .,

IX 0*60 .,    .,    0*90 ..    .,

H ofkanäle.

Normalprofil X 0*60 m breit. 0*75 m hoch, per m . .

XI 0-50    „    0*65 „    .

„ XII 0*30 „    .,    0-50 „    ,.    ., „ . .

Die Analysen und Zeichnungen dieser Kanäle findet man in der II. Abtheilung nach der corr. Post Nr. 196 eingeschaltet.

„    8-47

„    0-41

107. Gerades Ziegel mau er werk ohne Verputz, in Gjschossen über dem Erdliorizont, bei Herstellung mit Ziegeln von 0*300 -f 0*145 -f 0-066 m Dimensionen und mit Weisskalk mörtel:

A) zu ebener Erde, per kbm • . . a) für jede höhere Etage mehr um . .

69

19S. Dasselbe Mauerwerk mit Cementkalkmörtel:

B)    zu ebener Erde, per kbm..........• . .

b)    für jede höhere Etage mehr um ... . •.....

199.    Dasselbe Mauerwerk mitPortlandcementmörtel:

C)    zu ebener Erde, per kbm.............

c)    für jede höhere Etage mehr um........• .

200.    Brunnen-Mauer werk    aus vorschriftsmässigen

Mauerziegeln in Moos hergestellt :

a)    in der I. Tiefe bis zu 2 m vom Erdhorizonte abwärts,

per kbm .    •.................

b)    für jede folgende Metertiefe mehr um.......

201.    L e h m patzen m a u e r w e r k zu ebener Erde, per kbm

202.    Lehm ma u er werk mit gebrannten Ziegeln:

a)    bei G-ebäudemauern, per kbm...........

b)    bei Feuerungsanlagen, per kbm...........

203.    Maschinenfundament - Mauerwerk berechne man nach der einschlägigen Material-Verwendung der vorhergehenden Posten und schlage für die schwierigere Arbeit hiebei 10 Procent dein angesetzten Einheitspreise zu.

204.    K e s s e 1 e i n m a u e r u n g e n :

a)    Rothziegelmauerwerk ;

dasselbe wird nach den vorhergehenden Posten nach der einschlägigen Material-Verwendung berechnet, und der Arbeitslohn sammt Bequisiten-Aeq ui valent um 25 Procent erhöht.

b)    Chamotteziegel-Mauerwerk (feuerfest) per kbm . . .

c)    Chamottemauerwerk mit roth gebrannten Mauerziegeln

(mittelfeuerfest), per kbm............

d)    Mauerwerk aus Thonziegeln in Lehmmörtel (halbfeuerfest), per kbm................

205.    Ziegel g ew,ölb-Mauerwerk ohne Verputz in der I. Tief en schichte bis zu 2 m unter dem Erdhorizonte, und bei einer Spannweite bis zu 6 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, qer kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

206.    Z iegelge wölb - Mauer werk ohne Verputz in I. Höhe (zu ebener Erde) und bei einer Spannweite bis zu 6 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm..........

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm........

207.    Z i e g e 1 g e w ö 1 b -M auer w e r k ohne Verputz in einer

anderen Geschosshöhe oder Ge schoss tiefe als der L, erfordert zu den ad Post Nr. 205 und 206 angesetzten Einheitspreisen für jede Geschosstiefe oder Etagenhöhe einen Zuschlag von..........

fl. 9-77 „    0-47

„ 13-48 „ 0-53

„    7-23

„ 13-38

„ 76-20 „ 38-66 „ 19-53

„    9-61

„ 10-90 „ 15-40

„ 10-08 „ 11-38 „ 16-08

70

208. Ziegel ge wölb-Mauerwerk ohne Verputz in grosse renSpannweiten als bis zu 6 m hersteilen, erfordert zu den ad Post Nr. 205, 206 und 207 angesetzten Einheitspreisen für jedes weitere m Spannweite einen Zuschlag von

200. Gemischtes Mau er werk aus Bruchsteinen und Ziegeln.

Bei dieser oftmals vorkommenden Arbeitsgattung sind die in den früheren Post-Nrn. berechneten Einheitspreise in demselben Verhältnisse zu rechnen, in welchem die Mischung der Materialien gewünscht wird, z. B.

Gemischtes Mauerwerk zu ebener Erde mit²/s Bruchstein und */s Ziegel in Weisskalkmörtel herzustellen erfordert:

nach Post Nr. 176 a ²/₃ (6*91) . . = fl. 4⁻61 nach Post Nr. 197 A ’/s (8*47) . . = „ 2-82 folglich kostet 1 kbm genannten Mauerwerks . . .

210.    Bétonmauerwerk. in Lagen von ö⁻05 m bis 0’G8 in hoch zu stampfen:

a)    bei einem Mischungsverhältnisse von 1 Theil Cement-

kalk, zu 2 Theilen reschen Flusssand und 5 Theilen Stein- oder Ziegelgerölle, welches zusammen 47 Theile erhärteten Béton gibt, per kbm .........

b)    bei einem Mischungsverhältnisse von 1 Theil Cement-

kalk zu 2 Theilen reschen Flusssand und 4 Theilen Stein- oder Ziegelgerölle, welches zusammen 4⁻0 Theile erhärteten Béton gibt, per kbm..........

211.    Piséemauerwerk (Lehmstampfbau).

a)    Piséesteinmauern, wobei aus Erd- oder Lehmarten

zuerst in Kästen geformte Steine hergestellt, und solche dann mit Lehmmörtel auf gewöhnliche Art vermauert werden, per kbm............

b)    Pisée zwischen Lehmsteinwangen, wobei zwischen

2 schwache (halben Ziegel starke) Mauern von getrockneten Lehmsteinen der Zwischenraum mit Lehm ausgestampft wird, per kbm.............

c)    Pisée zwischen Brettformen, wobei an den Fluchtlinien

der Mauern etwa 6 m lange, 0*4 bis 0'8 m hohe, mit losen Querriegeln beiderseits verbundene Brettertafeln aufgestellt werden, zwischen welche die Piséemasse eingestampft wird; nach Vollstampfung jeder solchen Schicht und Trocknung derselben wird die Arbeit nach Höhersetzen der Brettertafeln in gleicherweise fortgesetzt; per kbm ...............

212.    Gesimsmauerwerk sammt Verputz, Weissigung und Färbelung, u. zw. Haupt-, Cordon- und Kämpfergesimse, sowie fussbildende Gesimse und Fensterverdachungen, in was immer für einer Höhe, Ausladung und Form, nach dem Querschnitte aus der Höhe und

. Ü 0'1&

743

11-78

12-59

3-77

4-01

4-60

71

Ausladung im Vollen Fläehenmasse zu berechnen, kostet per qm Querschnittsfläche bei Gesimsen bis 0*01 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse auszuziehen, d. i. zu putzen, weissigen und zu färbein, so berechne man von den in der corr. Post Nr. 212 der II. Abtheilung angegebenen Erfordernissen :

84 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

90 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

213.    Gesimsmau erwe r k wie vorstehend, aber bei 0-015 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 213 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

80 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

88 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

214.    Gesimsmauerwerk wie Post Nr. 212, aber bei 04)25 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos, auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 214 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

75 Procent an Kalk, Cementen und Sand,¹!

88 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

215.    Gesimsmauerwerk wie Post Nr. 212, aber bei 04)5 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm . .

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm .

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 215 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

70 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

80 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

21«: Gesimsmauerwerk wie Post Nr. 212, aber bei 0-1 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

fl. 65-08 75*90 108-88

„ 53-29 ., 61-60 ., 86-59

,, 43-28 „ 50-26 „ 68-44

. ., 33-14 . ., 39-45 . „ 53-76

„ 23-39 „ 27-85 „ 38-53

72

dj sind alte Gesimse bios auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 216 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

55 Procent an Kalk, Gementen und Sand,

71 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

217.    Gesims mauerwerk wie Post Nr. 212, aber bei 0*2 qm Q u e r s c h n i 11 auslegen und ziehen :

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm........ . .

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandoomentmörtel. per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 217 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

50 Procent an Kalk. Gementen und Sand,

65 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

218.    Gesimsmauerwerk wie - Post Nr. 212, aber bei 0*3 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel. per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm ......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 218 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

40 Procent an Kalk. Gementen und Sand,

60 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

219.    Ge si in sm au er werk wie Post Nr. 212, aber bei 0*5 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm,..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm.......

d)    sind alte Gesimse blos auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 219 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen:

88 Procent an Kalk. Cementen und Sand.

58 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

Anmerkung’ zu Post Nr. *212 bis 219.

Pie Gesimse sind per Längenmeter zu verrechnen und findet man den Einheitspreis für ein gegebenes Gesimse, indem man dessen factische Querschnittsfläche mit dem Einheitspreise der zu diesem Querschnitte passenden Post Nr. multiplizirt. Gesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der in vorstehenden Post-Nrn. angeführten fallen, sind proportional mit dem ihrer Querschnittsfläche zunächstliegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Daraus folgt, dass nach den in Post Nr. 212 bis 219 angesetzten Grundpreisen ein Längenmeter Gesimse bei Herstellung in Weisskalkmörtel kostet :

fl. 20*98 „ 24*78 „ 33*97

„ 17*21

11 — ~--

., 27*53

19*24

„ 15*49 „ 18*13 26*37

73

bis 0-010 qm Querschnitt nach Post Nr. 212 pp. Werth

für O-OOl

65 08 — 53-29 •

à fl. 65 08 fl. 0-65

bei O-Oll „ 0-012 „ 0013 „ 0-014

„ 0 015

„ 0-017 „ 0-019 „ 0-020 „ 0-021 „ 0 023

jy 0-025

„ 0-030 „ 0 035 „ 0040 , 0 045

„ 0 050

„ 0 060 „ 0 070 „ 0 080 . 0-090

„ 0-100

„ 0-125 „ 0150 „ 0 175

2-3 58

nach Post Nr. 213

à fl. 65-08 — 1 X 2-358 65-08 — 2 X 2-358 6.5-03 — 3 X 2-358 . „ 65-08 — 4 X 2-358

für 0*001

53 29 — 43-28

10

1*001

„ 0-200 „ 0-250 „ 0-300

„ 0-350 „ 0-4(10 „ 0-450

„ 0-500

„ 62-72 „ 0-69 „ 60-36 „ 0-72 „ 58-01 „ 0-75 „ 55-65 , 0-78

à „ 53 29 „ 0-80

„ 51-29 „ 0-87 „ 49 29 , 0-94 „ 48-28 „ 0-97 „ 47-28 „ 0-99 „ 45-28 „ 1-04

„ 43-28 „ 1-08

. 41-25 „ 1-24 „ 39-22 „ 1-37 „ 37-20 „ 1-49 „ 35-17 „ 1-58

à „ 33-14 „ 1-66

à fi 33-14 — 1 X .1-95    =. 31-19 „ 1-87

% fl. 53-29 — 2 X 1 001 \ » „ 53-29 — 4 X l'OOl = ) „ . 53-29 — 5 X 1 001 ' . „ 53-29 — 6 X 1 001 „ „ 53-29 — 8 X l'OOl

nach Post Nr. 214 für 0*00.5 43 28 — 33-14

2*028

nach Post Nr 215 für 0*01 33 14 — 23 39

1*95

nach Post Nr. 216 für 0*025 23-39 — 20 98

0*6025

nach Post Nr. 217 für 0*05 1*89

nach Post, Nr. 218

à fl. 43-28 — 1 X 2-028 43-28 — 2 X 2-028 43-28 — 3 X 2-028 „ „ 43-28 — 4 X 2-028

für 0*05 0-4PJ

nach Post Nr. 219

Werden Gesimse an alten Gebäuden neu herge-stellt, so ist wegen der besonderen Gerüstung das in der corr. Post Nr. der II. Abtli. ersichtliche Arbeits-erforderniss sammt Requisitensatz um 50 Procent zu erhöhen.

W erden zu Gesimsen Hängplatte n oder besondere Gesimszieg.el in Verwendung gebracht, so wird das aufgewendete Material separat zu berechnen sein, ohne dass sich das Arbeitserforderniss erhöht.

220. Hoh 1 kehlgesimse sammt Verputz und Weissiguug, nach dem Querschnitte aus der Höhe und Ausladung im vollen Flächenmasse zu berechnen, kostet per qm Querschnittsfläche bei Gesimsen bis O’Ol qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm . •.....

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 220 der II. Abtli. angegebenen Erfordernissen :

fl. 23-46 „ 26-53 „ 36-96

74

70 Procent an Kalk, Cementen und Sand.

75 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

221.    Hohlkehlgesimse wie Post Nr. 220, aber bei 0'04 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

, fl. 16-10 .    18-24

.    ., 25-68

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm......

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.....

o) mit Portlandcementmörtel, per currtm .

d) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne

man von den in der corr. Post Nr. 221 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

60 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

67 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

222.    Hohlkehlgesimse wie Post Nr. 220, aber bei 0*09 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

. 18-66 .    ., 15-63

. ., 22-00

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm . .

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm .

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm

d)    sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne man von den in der corr. Post Nr. 222 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

50 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

53 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

223.    Hohlkehlgesimse wie Post Nr. 220, aber bei 0*2 qm Querschnitt auslegen und ziehen:

., 10-76 , 12-48 ., 17-98

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtm..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per currtm.........

c)    mit Portlandcementmörtel, per currtm...... •

<1) sind alte Hohlkehlen nur neu auszuziehen, so rechne

man von den in der corr. Post Nr. 223 der II. Abth. angegebenen Erfordernissen :

47 Procent an Kalk, Cementen und Sand,

50 Procent an Arbeitslohn und Requisiten.

Anmerkung zu Post Nr. 220 bis 223.

Die Berechnung der Hohlkehlen geschieht auf dieselbe Art, wie dies in der Anmerkung nach Post 219 angegeben wurde, nach dem wirklichen Flächenmasse des Querschnittes aus seiner Ausladung und Höhe, multiplizirt mit dem hier flxirten Einheitspreise eines qm.

Hohlkehlgesimse, deren Querschnittsflächen zwischen jene der in vorstehenden Post - Nummern angeführten fallen, sind proportional mit den ihrer Querschnittsfläche zunächst liegenden Einheitspreisen zu berechnen.

Es kostet daher ein Längenmeter Hohlkehlgesimse in Weisskalkmörtel hergestellt :

75

bis 0-01 qm Querschnitt nach Post Nr. 220 bei 0015 „

„ 0-020 „

„ 0 025 .

B 0-030 „

„ 0 035 „

„ 0-040 „

pp. Werth für O 005 23-46 — 16 10

1-2267

nach Post Nr. 221

für O-Ol

16 10 — 13-66

àfl. 23-46 — 1 X 1-2267 , „ 23 46 — 2 X 1-2267 \ , „ 23-16 — 3 X 1-2267 „ 23-46 — 4 X 1-2267’ ' „ , 23 46 — 5 X 1-2267

'    0-488

nach Post Nr. 222

::

für O-Ol

13-66 — 10-76

0-2636

à fl. 13-66 — 1 X 0-2636 , » 13-66 — 2 X 0-2636 „ , 13-66 — 3 X 0-2636 „ , 13-66 — 4 X 0-2636 \ , „ 13-66 — 5 X 0-2636 / „ „ 13-66 — « X 0-2636 „ „ 13-66 — 7 X 0-2636 . „ 13 66 — 8 X 0-2636 „ , 13-66 — 9 X 0-2636 „ „ 13-66 —10 X 0-2636

à fl. 23-46 fl. 0-23 „ 22 23 „ 0-33 „ 2101 „ 0-42 „ 19-78 , 0-49 „ 18-55 „ 0-56 „ 17 33 „ 0-61 „ 1G-10 „ 0 64 „ 15-61 „ 0 78 , 15-12 „ 0-91 „ 14-64 „ 102 . 14-15 „ 1-13

à , 13 66 „ 1-23 „ 13-40 „ 1-34 , 1313 „ 1-44 „ 12 87 „ 1-54 . „ 12-61 „ 1 64 „ 12-34 , 1-73 , 12-08 „ 1-81 „ 11-81 , 1-89 , 11-55 „ 1-96 „ 11-29 „ 2-03 „ 1102 „ 2-09

» 0-20

nach Post Nr. 223

à „ 10-76 , 2-15

224. Architravgesimse von Ziegeln auslegen und rem ziehen, bei Anwendung von Weisskalkmörtel:

a)    bei    0‘25 m    Höhe,    per    currtm .    .    •.........

f)    werden diese Gesimse, mit anderen Mörtelgattungen hergestellt, so berechne man die gleichen Erfordernisse, wie sie in der corr. Post Nr. 224 der II. Abth. angegeben sind, nur suhstituire man für je 1 kbm Fettkalk je nach Verwendung

1 kbm Cementkalk zum Preise von........

1 kbm gebrannten Gips zum Preise von........

1 kbm Portlandcement zum Preise von...... •    ..

g)    Architravgesimse anderer Querschnitte nehme man im Verhältnisse ihrer Höhe zu obigen Ansätzen an.

fl.

c)

*) l

tOHHOO

16-00

40-00

62-50

225. Bandgesimse, Fatschen, Cliambrams oder umrahmende Gesimse von was immer für einer Form, mit einer Ausladung von durchschnittlich 0*05 m, bei Verwendung von Weisskalkmörtel: a) hei 0A3 m Höhe, per currtm *» «

®) »

d) „ 0-17 m e> «

*) „

0*15 m 0-16 m

h)    hei Anwendung anderer Bindemittel als Weisskalk berechne man die gleichen Kubikgrössen, wie sie in der corr. Post Nr. 225 der II. Abtheilung angegeben sind, substituire hierbei den Einheitspreis

76

für Cementkalk per kbin . ............

für gebrannten Gips per kbm.........

für Portlandcement per kbm...... . .

und erhöhe das Arbeitserforderniss um 15 Procent

i) bei Herstellung- obiger Gesimse an alten Gebäuden rechne man für das Ausspitzen der nothwendigen Mauervertiefungen 40 Procent von dem in der II. Abtli. ersichtlichen Arbeitslöhne mehr.

226.    Z i e r g e s i m s e, k 1 e i n e, bis 0*08 m Ausladung, ohne Rücksicht auf Breite oder Höhe — oder aber glatte Fenstereinfassungen :

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtin........

b)    bei Herstellung mit Cementkalk-, Portlandcement-oder Gipsmörtel berücksichtige man die Anmerkung ad Post Xr. 225 h.

227.    Gliederungen von 0-02 bis 0*04 m Ausladung mit

Weisskalkmörtel, per currtin............

228.    Fugenschnitte ohne Gliederung:

a)    bei neuem Putz, per currtin............

das Materiale ist beim Verputze inbegriffen.

b)    Ist diese Arbeit hei altem Verputze herzustellen, dann

rechne man per currtin..............

229.    Zahnschnitte von 0-05 bis 04)8 m Tiefe oder Höhe bei neuen Gesimsen ausputzen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per currtin..........

b)    mit Gipsmörtel, per currtm............

Anmerkung zu Post Nr. 21*2 bis 229.

Wenn die Gesimsherstellungen von Post Xr. 212 bis 229 in einer höheren Etage als 4 in über dem Erdhorizonte bewerkstelligt werden sollen, so hat man für jedes höhere Geschoss (circa 4 m Höhe) wegen kostspieligerer Gerüstung und schwierigerer Hinaufschaffung der Materialien zu den in den corr. Post Xr. der II. Abtli. berechneten Preisen einen Zuschlag von 5 Procent vom Arbeitslöhne des Maurers und 10 Procent vom Arbeitslöhne des Handlangers zuzurechnen.

230.    Riegelwandausmauerungen, 045 m stark, zu ebener Erde, bei welchen Thüren und Fenster voll gerechnet, und die Gehölze, welche entweder vom Mauerwerk umgeben sind oder dasselbe begrenzen, nicht in Abrechnung kommen, dagegen jedoch die Stukaturung dieser Holzbestandtheile nicht besonders vergütet wird :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm.......• . . .

b)    mit Gementkalkmörtel, per qm..........

231.    Mau er verputz, gewöhnlicher grober, in die Latte gezogen, 10 bis 12 mm stark, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm..........

ej mit Portlandcementmörtel, per qm.........

H,

16-00

40-00

62-50

0-22

0-11

0-03

0-06

0-56

0-64

1-79

2-00

566

77

d) diesen Verputz in höheren Etagen als 4 m über dein Erdhorizont hersteilen, rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen zu . .

232.    Mau er verputz, gewöhnlicher Spritzwurf, 12 bis 15 mm stark aufgetragen, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm •..........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm ........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

d)    diesen Verputz in höheren Etagen hersteilen,

rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen zu ................

233.    Mauer verputz, gewöhnlicher glatter feiner, rein verrieben, 17 bis 20 mm dick, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm..........

e)    mit Portlandcementmörtel, per qm........

d) diesen Verputz in höheren Etagen hersteilen.

rechne man für jede Stockwerkshöhe vorstehenden Einheitspreisen zu ................

234.    Mau er verputz, ausser gewöhnlich er, zur Abhaltung von Nässe, bei dem Mischungsverhältnisse des Materials wie 1 : 1, die Aussenfiäche glatt verrieben, zu ebener Erde:

a)    mit Cementkalkmörtel, 20 mm dick, per qm ....

b)    mit Portlandcementmörtel, 0 mm dick, per qm . . .

o mit Portlandcementmörtel, 12 mm dick, per qm . .

d)    mit Portlandcementmörtel. 18 mm dick, per qm . .

e)    kommen diese Arbeiten in an d eren als der

1. Geschosshöhe oder Tiefe vor, so ist obigen Einheitspreisen zuzuschlagen...........

235.    Mauerverputz mit Tripolithmörtel:

a)    mit Sand wie 1 : 4 gemischt per qm .......

b)    .,    .,    „    1 : 3    „ per qm .......

v 1 i 2

d)    .,    „    „1:1    „ per qm .......

e)    ohne Sand mit reinem Tripolith per qm......

(Siehe Näheres in der II. Abtheilung an dieser Stelle).

Mauerverputz an alten, jahrelang bestehenden Gebäuden herzustellen, kommt um 10 Procent theurer, als hier in den Post-Nrn. 231 bis 235 angesetzt wurde, und es muss in diesen Fällen ausserdem noch die separate Gerüstherstellung in Anschlag gebracht werden.

Soll Verputz von grösserer oder geringerer Dicke als hier angesetzt wurde, berechnet werden, so muss das Erforderniss hiezu im Verhältnis der Dicke nach den in der II. Abth. befindlichen Analysen angesetzt werden.

fi.

0-02

©o®

0-03

0-40

0-52

1-06

0-03

0-57

0-65

0-98

1-36

0-04

0-48

0-50

per qm

0-54

0-63

0-88

78

236. Gewölbe verputz, 20 mm dick, ohne Unterschied der Höhen, mit Weisskalkmörtel, per qm......

337. Zier verputz u. z.. vollständiger Anwurf der Mauern und reinem Verputz mit Nutenziehung oder Bundquadern (Quadrirung) :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

238.    Zier verputz mit Cas setten und Füllungen, sammt vollständigem Maueranwurf :

h) mit Weisskalkmörtel, per qm...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

239.    Rustika mit profilirten Spiegelquadern und 0*1 m tiefen Nuten, sammt vollständigem M aueran w u r f :

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm ...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

240.    Rustika mit Spritzwurf oder ausgestockten Quadern, sammt vollständigemMaueranwurf:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm ...........

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm...........

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm.........

241.    Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen für Maueransichtsflächen, und zwar zum Verputz bei Mauerwerk ausser dem Grunde, zur Fugenverbrämung in Kanälen und Kellern, oder bei trockenen und Brunnenmauern, und zwar bei sehr hartem Stein, per qm „

Diese Arbeit wird nur dann separat in Rechnung gestellt, wenn die Bruchsteine wegen des weiten Transportes für obige ordinäre Arbeiten schon im Bruche selbst abflächirt werden. Gewöhnlich haben die Steine schon eine natürliche gleiche Bruchfläche.

242.    TheilweisereineBearbeitung von Bruchsteinen zu Ansichtsflächen bei Rohbau - Herstellungen, mit Fugen Verbrämung und Ausschieferung der Fugen:

a)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm...............

b)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm . .    ..............

c)    bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm...............

d)    bei harten oder nicht lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm..................

e)    bei sehr harten Steinen und geraden Mauern, per qm „    0*97

f)    bei sehr harten Steinen und Gewölben, per qm . . „

fl. 0-47

0-70

0-88

1*43

CO M-

0-22

„ 0-22

. „    0-32

. „    0-65

n 0-86

„    P30

•nI

343.    Reine oder quaderförmige Bearbeitung von Bruchsteinen zu Rohbau - Ansichtsflächen, mit Fugenverbrämung und ohne Ausschieferung der Fugen:

a)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm ..............

d)    bei Ziegelgewölbung sammt Ziegelfärbelung, per qm „

345.    Fugenvepstreichung mit Cementkalkmörtel:

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm......

b)    bei Bruclisteingewölbung, per qm . . , >.....

c)    bei geradem Ziegelgemäuer, per qm........

d)    bei Ziegelgewölbung, per qm...........

346.    Fugenverstreichung mit Portlandcement-mörtel:

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm......

b)    hei Bruclisteingewölbung, per qm.........

c)    bei geradem Ziegelgemäuer, per qm........

d)    bei Ziegelgewölbung, per qm . . . •.......

347.    Fuge n v e r b r ä m u n g, wobei die Fugen ausgeräumt, der Mörtel eingeknetet, und mittelst profilirter Fugeisen geglättet werden muss, bei Verwendung von Weisskalkmörtel:

a)    bei Bruchsteinmauern, per qm...........

b)    bei Bruchsteingewölben, per qm..........

c)    bei Ziegelmauern, per qm.............

d)    bei Ziegelgewölben, per qm ... .    .....

348.    Fugen verbräm ung wie Post 247, aber mit Cementkalkmörtel:

a)    bei Bruchsteinmauern, per qm...........

b)    bei Bruchsteingewölben, per qm..........

c)    bei Ziegelmauern, per qm.............

d)    bei Ziegelgewölben, per qm............

349.    FugenVerbrämung wie Post 247, aber mit Port-lau dcement mortel:

a)    bei Bruchsteinmauern, per qm...........

b)    bei Bruchsteingewölben per qm..........

c)    bei Ziegelmauern, per qm.............

d)    bei Ziegelgewölben, per qm............

fl.

1-08

1-80

1-54

1-78

2-81

2-62

NN    ©Ol    lO i—I ŁO

HH    CNfM    H(N(M(S

©©    ©©    ©©©<©

©oo©

CO CO ai r—I CO CO CO © © © ©

© © © © ob -j en A © to

80

350.    Weissigung von frischen Verpntzfiächen im Innern der Gebäude, ohne Unterschied der Stockwerkshöhe :

a)    einmalige Weissigung, per qm...........

b)    zweimalige Weissigung, per qm..........

c)    dreimalige Weissigung, per qm ..........

351.    Weissigung alter Verputzflächen in langjährig stehenden Gebäuden im Innern, sammt stellenweisem Abscheeren der Wände und Verputz-Ausbesserung (wobei aber die Verputzreparatur nicht 2 Procent der zu weissigenden Fläche betragen darf) ohne Unterschied der Stockwerkshöhe:

a)    zweimalige Weissigung, per qm..........

b)    dreimalige Weissigung, per qm..........

353. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude in I. Höhe:

a)    einmalige Weissigung, per qm...........

b)    zweimalige Weissigung oder Färbelung. per qm . .

c)    dreimalige Weissigung oder Färbelung. per qm . .

353.    Weissigung oder Färbelung an Façaden neuer Gebäude über dem Parterregeschosse erfordert zu den in Post Nr. 252 angesetzten Einheitspreisen per qm für jedes Geschoss an Zuschlag:

a)    bei einmaliger Weissigung.............

b)    bei zweimaliger Weissigung oder Färbelung ....

c)    bei dreimaliger Weissigung oder Färbelung ....

An merk ung: Die Gerüstung jeder Art ist separat in Rechnung zu stellen.

354.    Weissigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden mehrjährig bestehender Gebäude sammt stell en weisern Abscheeren der Wandflächen und Reparatur von Verputz (wobei jedoch die Flächen der Verputz-Reparatur zusammen nicht 2 Procent der Gesammtfläche betragen dürfen), in I. Höhe :

a)    zweimalige Weissigung oder Färbelung, per qm . .

b)    dreimalige Weissigung oder Färbelung, per qm . .

355.    Weissigung oder Färbelung an Façaden alter G e b ä u (1 e wie Post Nr. 254, jedoch ü b e r d e m P a r-terregeschosse erfordert zu den ad Post Nr. 254 angesetzten Einheitspreisen per qm für jedes höhere Geschoss an Zuschlag:

a)    bei zweimaliger Weissigung oder Färbelung ....

b)    bei dreimaliger Weissigung oder Färbelung ....

A n m e r k u n g : Die Gerüstung jeder Art ist separat zu rechnen.

356.    Sockelverkleidung von Steinplatten, ohne Verkittung :

a)    bei 0'08 bis ODO m starken Steinplatten, per qm . .

b)    bei 040 bis 045 m starken Steinplatten, per qm . .

357.    Verkittung von Steinfugen mit Oelkitt, per currtm

kr. P26 „ 2-41 „ 3*56

342

4-40

oo qi lo

„ 646 ., 9*49

1-29

” 1-56

8-32

11-34

81

V e r s e t z a r b e i t e n.

Bei den Versetzarbeiten ist die Material Verwendung sehr schwer approximativ zu bestimmen, da hiebei die localen Umstände massgebend sind ; wo daher in den Analysen der II. Abtheilung das Material-E r f o r d e r n i s s nicht angesetzt ist, kann man dasselbe im Allgemeinen jedoch bei Verwendung von Weisskalk mit 15 Procent, bei Cementkalk mit 40 Procent, bei Gips mit 100 Procent und bei Portlandcement mit 150 Procent des Arbeits-Erfordernisses in Geld annehmen.

258.    Stein deck platten versetzen und die Fugen verkitten :

a) zu ebener Erde, per qm..............

bj für jede Stockwerkshöhe mehr um.........

259.    Gesimshäng platten von Stein versetzen:

a)    im I. Stock, per qm................

bj für jedes höhere Stockwerk mehr um.......

26«. Ruheplatz platten von Stein versetzen:

aj bis I. Stockhöhe, per qm......•.......

bj in jedem höheren Stockwerke mehr um......

261.    Balkonplatten von Stein versetzen:

aj im ersten Stock, per qm..............

bj für jedes höhere Stockwerk mehr um.......

262.    Abortschlauch- oder Brunnen-Deckplatten

von Stein versetzen, per qm............

262. Kanaldeckplatten von Stein versetzen :

aj ohne Falz, per qm ................

bj mit Falz, per qm .................

264.    Quader stein versetzu ngen d. h. vereinzelt vor-kommende Quaderstücke oder Säulen in neues Mauerwerk zu ebener Erde versetzen:

aj gewöhnliche glatte Steine, per kbm........

bj Stücke mit Verzierungen, per kbm.........

Anmerkung: Stein materiale wolle bei der Steinmetzarbeit gesucht werden. Die im neuen Mauerwerke versetzten Steine werden bis 0*1 kbm Rauminhalt vom Mauerwerkskörper nicht abgezogen.

265.    Quaderstein Versetzungen voriger Art in Stockwerken erfordern zu den in Post Nr. 264 angesetzten Einheitspreisen per kbm für jedes Stockwerk an Zuschlag:

aj bei gewöhnlichen glatten Steinen .........

b)    bei Steinen mit Verzierungen...........

266.    Thor-, Thür- und Fenstersteine von mehr als ü‘05 qm Querschnitt versetzen:

a) zu ebener Erde, per kbm.............

bj für jedes höhere Geschoss mehr um ... • . . . .

P>

1-82

0-35

2-54

0-35

2-44

0-58

4-27

0-58

2-06

0*98

1-18

6*33

7-82

T02

1-24

7-80

Ci

82

367.    Thür- und Fenstersteine von weniger als 0*05 qm Querschnitt versetzen, zu ebener Erde:

a)    im Lichtmasse bis 1'5 qm, per Stück ....

b)    im Lichtmasse von 1*5 bis 2*8 qm, per Stück ....    „

c)    im Lichtmasse über 2*8 qm, per Stück.......„

d)    bei Ausführung dieser Arbeiten in Stockwerken ist vorstehenden Preisen 10 Procent der in der Analyse (II. Abth. Post Nr. 267) ersichtlichen Arbeits-Erfordernisse für jedes einzelne Stockwerk zuzuschlagen.

368.    K a m i n th ü r e-, Kellerfenster- oder Kanaleinfassungs-

. . fl.

1-55

0-51

0-96

0-11

370. Stiegenstufen von Stein in alte Mauern ver

setzen :

a)    beiderseits eingemauerte Steinstufen, zu ebener Erde,

0-76

1-20

0-22

371. Futtermuscheln aus Stein versetzen:

a)    in neues Mauerwerk, per Stück..........

b)    in alte Mauern, wobei das Aushauen der Nische und

Verputzen derselben nebst Versetzen der Anbinderinge inbegriffen ist, per Stück..........

373. Radabweiser aus Stein versetzen:

a)    in Mauerwerk, per Stück.............

b)    auf Strassen in die Erde, per Stück.......•

373.    Einfahrtsthor stock von Holz versetzen und verputzen. per Stück .................

374.    Thürstöcke aus behautem Holze oder aus Holzpfosten versetzen und verputzen:

a)    bis 2'8 qm Lichtenmass, per Stück........ .

b)    über 2*8 qm Lichtenmass, per Stück........

375.    Fensterstöcke aus behautem Holze oder aus Pfosten versetzen und verputzen:

a)    bis 1*5 qm Lichtenmass, per Stück.........

b)    über 1*5 qm Lichtenmass, per Stück........

376.    Fensterstöcke, Oberlichten, Blindrahmen und dergleichen aus Staffelholz versetzen und verputzen :

a)    bis 1*5 qm Lichtenmass, per Stück.........

b)    über 1*5 qm Lichtenmass, per Stück........

0*82

6*64

0*68

0*35

4*67

0*77

1*05

0*70

0*94

0*48

0*70

83

A n m e r k u n g. Für aussergewöhnlich grosse Fenster, das ist solche über 2⁻5 qm Lichtenmass, und für Kirchenfenster kann man die Kosten im Verhältnisse ihrer Grösse ansetzen.

277.    Fensterbrett von Holz versetzen und verputzen,

per Stück....................

278.    Stiegenstufen von Ho 1 z versetzen und verputzen,

per Stück.....................

279.    Abtrittsitzspiegel oder Sitzbrett versetzen und

verputzen, per Stück ...............

280.    Abtritt kästen (englische Aborte mit Wasserspü

lung in gestemmten Holzkasten) versetzen und verputzen, per Stück.................

281.    Sturztram oder Mantelbaum von Holz auf beiden Seiten versetzen und verputzen, wobei das Legen durch den Zimmermann zu besorgen ist, per Stück .

282.    Ständer, Säulen, Streitbäume und dergleichen von Holz versetzen, sammt theeren und brennen :

a)    in Mauern, per Stück..............

b)    in Erdreich sammt Ausgraben, Wiedex-zuschütten und

Stampfen der Grube, per Stück..........

283.    Klötzchen von Holz zur Befestigung von Holz

oder Eisen bestandtheilen versetzen, sammt Ausstemmen der Oeffnung oder Ausbrechen des alten Klötzchens, per Stück .................

284.    Tragel von Holz für Verschalungen versetzen und

verputzen, per currtm...............

285.    Eiserne Fenstergitter ohne Rahme versetzen, sammt dem Ausstemmen der Löcher:

a)    bis 1*2 qm Lichtenmass, per Stück.........

b)    über 1*2 qm Lichtenmass, per Stück........

286.    Eiserne Fensterrahmen versetzen, die Pratzenlöcher bohren und vergiessen, den Falz ausstemmen :

a)    bei Ziegelgemäuer, per Stück...........

b)    bei Steinmauern, per Stück . . •.........

287.    Eiserne Thüre mit Rahme versetzen, die Pratzenlöcher und den Falz ausstemmen, die Löcher vergiessen, verzwicken und verputzen :

a)    bei Ziegelgemäuei’, per Stück...........

b)    bei Steinmauern, per Stück............

288.    Eiserne Kaminthüre mit Rahme und Pratzen

versetzen, per Stück................

280. Eiserne Ofenthürchen, Nothherd- oder Putz-thürchen, gestrickte Gitter und dergleichen sammt Rahme versetzen, per Stück............

fl.

0-25

0-47

0-39

1-50

0-48

0-34

0-49

0-18

0-12

1-06

1-42

1-62

2-63

2*52

4-15

„    0-99

„ 0*51

84

200. Eiserne Thürk egel, Klammern, Bander, Kloben Schliesshaken, Anlegarben, Dachrinnenträger und dergleichen versetzen, sammt dem nothwendigen Ausstemmen der Oeffnung:

a)    bei Ziegelgemäuer, per Stück...........

b)    hei Steinmauern, per Stück............

291.    Hölzerne Rast sch Hessen unter Deckenträme ein

ziehen, sammt Herausnehmen der alten und verputzen der neugelegten, per currtm........

292.    Eiserne oder metallene Ventilationsklappen

und Schuber versetzen, per Stück.........

293.    Eiserne oder metallene Wasserwannen oder Bratröhren versetzen, per Stück............

294.    Eiserne Sprossen in Essen oder Rauchfängen ver

setzen, dabei die Oeffnung ausstemmen und verputzen, per Stück .................

295.    Thür- oder Fenster steine verputzen, per currtm

298. Verputzung von neugelegten Fussböden, per

currtm •    ....................

297.    Th ürverkleidungen nach dem Anschlägen ringsum verputzen, per Stück .... •.......

298.    Futterbarren versetzen oder einmauern, per Stück .,

fl.

3S

O®

0-50

0*52

0-58

0-23

0-08

0-13

0'4o

0-91

299.    Trottoirrandsteine versetzen, per currtm . . .

300.    Sparrenkopfeonsole oder Capital aus Thon oder

Cement versetzen, per Stück...........

301.    Eiserne, genietete oder gewalzte Traversen, Eisenbahnschienen, Säulen und sonstige grössere Eisen-theile versetzen (oder aber ausbrechen, herablassen und ab wägen):

a)    zu ebener Erde, per Mtrctr — 100 kg.......

b)    für jedes Stockwerk mehr um...........

3Ó2. E i s e n k 1 e i n m a t e r i a 1 e (d. i. Schrauben, Klammern,

Anker, Bolzen und dgl.) zur Verbindung grösserer Eisentheile, wie Säulen, Traversen etc., dann Geländer- und Gitter-Eisen versetzen:

a)    zu ebener Erde, per Mtrctr...........•

b)    für jedes Stockwerk mehr um...........

303.    Eiserne Sch Hessen oder anderes Constructions-eisen versetzen, in allen Etagen, per Mtrctr . . . .

304.    Eiserne Abortbestandtheile, wie Schläuche, Gainzen und Spüleinsätze (Syphons) versetzen:

a)    zu ebener Erde, per Mtrctr............

b)    für jedes Stockwerk mehr um........• ■ •

305.    Eiserne Kanal Verschlüsse oder Deckel sammt

Stock versetzen, per Mtrctr............

306.    Bohren von Steinlöchern behufs Versenkung Bolzen und dgl., bei 30 bis 50 mm Durchmesser :

1-01

1-05

Üi

3-20

0-33

1-60

2-00

0-33

6-40

von

a)    bei Granitstein, per currtm

b)    bei Sandstein, per currtm

1*34

0-80

85

307.    Bohren von Stein löchern behufs Versenkung von Bolzen und dgl. hei 80 mm Durchmesser:

a)    bei Granitstein, per currtm............

b)    bei Sandstein, per currtm.............

308.    Oefen, gusseiserne, sammt Rauchrohr, 200—300 kg schwer, versetzen:

a)    mit Herstellung eines Ofenfusses aus Ziegeln, per Stück bj ohne dto. dto. dto. dto. dto. per Stück

300. Oefen, gusseiserne, sammt Rauchrohr, 100—200 kg schwer, versetzen :

• a) mit Herstellung eines Ofenfusses aus Ziegeln, per Stück

b)    ohne dto. dto. dto. dto. dto. per Stück

310.    Oefen, gusseiserne, sammt Rauchrohr, unter 100 kg Gewicht, versetzen:

a) mit Herstellung eines-Ofenfusses aus Ziegeln, per Stück bj ohne dto. dto. dto. dto. dto. per Stück

311.    Gussofen mittlerer Grösse umsetzen, die Fugen

mit Ofenkitt ausschmieren und denselben schwärzen, per Stück.....................

312.    Gussofen mittlerer Grösse hlos von aussen verkitten und schwärzen, per Stück . . . . •.....

313.    Kachelöfen, gewöhnliche, aufstellen:

a)    viereckige, per Stück...............

b)    runde, per Stück.................

314.    Schwedische Oefen auf stellen:

a)    hei 0⁻8 qm Sockelbasis, per Stück.........

b)    bei 0'5 qm Sockelbasis, per Stück .........

c)    bei 0’25 qm Sockelbasis, per Stück.........

315.    Schwedische Oefen umsetzen:

a) hei 0’8 qm Sockelbasis, per Stück.........

bj bei 0'5 qm Sockelbasis, per Stück.........

c) bei 0⁻25 qm Sockelbasis, per Stück....... ■ •

310. Thonöfen und Sparherde ausputzen und verschmieren:

a) Thonöfen grösserer Gattung, per Stück.......

bj Kachel- und Maschinsparherde, per Stück.....

c) gewöhnliche gemauerte Sparherde, per Stück . . . .

317. Thür en oder Fenster sammt Stock und Verkleidungenreinigen, reiben und ab waschen, sammt Zutragen des Wassers, Beigabe der Hadern, Strohkränzchen und des Sandes, ohne Stockwerksunterschied :

a) einflügelige Thüren, per Stück...........

bj zweiflügelige Thüren, per Stück..........

c) einfache Fenster, per Stück............

dj doppelte Fenster, per Stück............

e) Fenster mit verschalter Leibung nnd Brüstung, per

Stück .......................

1) Fenster mit Spalettkasten, per Stück........

2*02

1-29

1-84

0-96

1-50

0*74

1-14

0-62

1-35

0-33

2-72

3-18

Cw Cn    W W

cc di di    ci cd

OC ^ ^    CH 05 CC

<M

t— r— co 666

OOHiOSl lOO 0^00 -r-i <M 6666 66

fl. 0-03

86

318. Fussböden nach bewirkter Weissigung oder Malerei reiben und aufwaschen, sammt Zutragen des Wassers, Beigabe des Sandes, des Strohkränzchens und der Hadern, ohne Stockwerksunterschied per qm

Anmerkung. Wenn die ad Post Nr. 317 und 318 besagten Reinigungsarbeiten in älteren Gebäuden periodisch vorgenommen werden, so ist für solche Arbeiten ²/₃ des angesetzten Preises zu rechnen.

Gerüstherstellungen.

Die Gerüstungsarbeiten sammt Abnützung des hiebei verwendeten Materiales sind bei gewöhnlichen currenten Arbeiten im Preise inbegriffen.

Wo jedoch aussergewöhnliche Gerüstungen nöthig werden, und wo die in der Analyse für Gerüstung bei den einzelnen Einheitspreisen angewendeten „5 Procent vom Arbeitslohn“ unzureichend sind, müssen die Gerüstherstellungen stets separat verrechnet werden.

Nachfolgende Preise begreifen in sich die Materialbenützung, des Materials Abnützung und Verlust, ferner den Arbeits- und Fuhrlohn bei Aufstellung, Abtragung und Wegräumung solcher Gerüstherstellungen.

319. Fronteingerüstung, vollständige, etwa 2 m breit, aus Lantennen. Langholz und Pfosten, zur Herstellung von Adaptirungsarbeiten mit Materialbelastung,, sammt wiederabtragen und wegräumen:

a)    bei Gebäuden bis zu einer Höhe von 10 m, per qm

Wandfläche...................„

b)    bei Gebäuden über 10 m Höhe, per qm Wandfläche „

c)    bei Kirchen und Thürmen in jeder Höhe, per qm

Wandfläche.....................

1-03

1-21

1-33

320. Leitergerüste mit Pfosten und Scheuladen, aufstellen, wiederabtragen und wegräumen:

a)    bis    zu    10 m    Höhe, per m Frontlänge.......

2-00

2-50

3-00

« in «    .......

„ m „    .......

321.    Hängstuhlgerüst zu Façadefârbelungen (paten-

tirte Fahrstühle mit Seilen, Kurbelrollen und Sicherheitsvorrichtungen, welche durch vom Dache ausgestreckte Balken gehalten, und durch den Arbeiter selbst vom Gerüste aus in beliebiger Höhe verstellbar sind) per Tag Benützung und m Frontlänge . .    „    0*45

322.    Häng- und Ausschussgerüste an Gebäuden bei kleinen Reparaturen etwa in 3 Pfostenbreiten her-steilen, wiederabtragen und wegräumen, per currtm „

d) „

3-50

87

323.    S ehr âge n g er ü st. bis 4 m hoch und 4 Pfosten

breit, per currtm.................

324.    Stukaturgerüste:

a)    bis 3 m Höhe, per qm...............

b)    über 3 m Höhe, per qm..............

fl. 0-48

„    0*30

0*35

325. Maurerarbeiten in Regie:

Für Arbeiten und Lieferungen, Avelche sich nicht nach einer Masseneinheit oder im Voraus berechnen lassen, und welche durch und unter Aufsicht und Leitung eines behördlich befugten und verantwortlichen Meisters bewerkstelligt werden, entsprechen folgende, inclusive Requisiten und Aufsicht loco Baustelle berechnete Einheitspreise:

3-30

a)    Hauptbaupolier in Allem, per Tag .........

b)    Vicepolier in Allem, per Tag......_.....

c)    Bauschreiber, Gerüstpolier u. Zahlmeister in Allem,

per Tag .....................

d)    Gerüsthandlanger, Mörtelmacher und Wächter in

k)    Mauerziegel, gebrannte, gewöhnliche; dermal noch

übliche Grösse von 0*300 -j- 0*145 + 0*066 m Seiten-Dimension, wovon 253 Stück netto zu lkbm vollen Mauerwerkes erforderlich sind, per mille.....

l)    Mauer- und Gewölbziegel, gebrannte, ausgesuchte,’

per mille . ....................

• „ 19-50

„ 20*00

i«) Mauer-u. Gewölbziegel, gelochte (Hohlziegel), per mille „ 21*50

n)    dto.    dto.    einfach geschlemmte, per mille „ 27*00

o)    dto.    dto.    doppelt geschlemmte (farbige),

per mille

p)    Gesimsziegel, 0*45    0*55    0*65 m lang

„ 36*00

27

30

36 kr. per Stück

q)    Chamotteziegel, erster Qualität, per q — 100 kg . . „

r)    dto. zweiter dto. per q . .....

s)    Fettkalk (Weisskalk) ungelöscht, per q.......

t)    dto. abgelöscht, per kbm...........

u)    Tripolith (ein an bindungsfähiger Kieselsäure ausserordentlich reiches Calciumoxyd mit geringen Beimengungen anderer Naturproducte) per q . . . .

1 kbm Tripolith wiegt pp 875 kg ; 100 kg — 0*115 kbm oder 1*15 hl; 1 hl — pp 87*5 kg. Ueber Verwendung siehe Post Nr. 235 der II. Abtheilung.

t) Hydraulischer Kalk (magerer Kalk in Stücken oder Pulverform) per q ...... ...........

• „    2*50

W

88

w)    Cementkalk (Komancęment. hydr. Cement), per Mtrctr. fl.

x)    dto. per kbm...............„

y)    Portlandcement. im Gebünde per q........„

im aufgelockerten Zustande, per kbm „

Ein Fass Portlandcement enthält ()• 1026 kbm Inhalt und wiegt derselbe netto 181 kg; 1 kbm Cement im festgestampften Zustande im Fasse wiegt 1764 kg, gelockert nur 1249 kg und ist bei letzterem das Volumen 0-1456 kbm.

z)

dto.

a 1) Marmorcement, englischer, weiss, per q dto.    mindere Qualität, per q

a 2) Marmorniehl, per q............

a 3) Kiesmehl, per q..............

a 4) Ziegelmebl, per q.............

a 5) Wienerweis, per q.............

a 6) Gebrannter Gips für Bauzwecke, per q a 7) dto.

a 8) Sand, u. z. Bergsand, weicher, per kbm......

a 9i dto. u. z. Flusssand, reseher. per kbm......

alO) dto. u. z. dto. feiner per kbm......

all) dto. u. z. Wassersand, feiner zum Verputz, per kbm

al2) Lehm, per kbm..... ........

al3) Schotter zu Betonarbeiten u. z. Rundschotter, per kbm al4) dto.

al5) Mauerschutt, trockener, rein, per kbm......

al6) Mörtel aus Fettkalk, grob 1    :    4    gemischt,    per    kbm

mittelfein 1    :    8    dto.    per    kbm

fein 1    :    2    dto.    per    kbm

feinst 1    :    1    dtp.    per    kbm

al7) Mörtel aus Cementkalk, mittel 1 : 3 gemischt, per kbm

fein 1 : 2    dto.    per kbm

feinst 1 : 1 dto.    per kbm

dto.

per kbm

1-68

16-00

5-00

62-50

23-00

16-00

5-00

6-00

dto.

u. z. Schlägelschotter, per kbm

al8) Mörtel aus Portlandcement.

verlängert 1 : 7 gemischt, per kbm dto.    per    kbm

1 : 2'5    dto.    per    kbm

dto.    per    kbm

gewöhnlich 1 : 5 fein feinst

1 : 1

al9) Mörtel aus Chamotte, per kbm..........

a20) Mörtel aus Gips, per kbm............

a21) für Regiekosten d. h. Leitung und Oberaufsicht des verantwortlichen und befugten Meftters, sowie für Besorgung, Wahl und Prüfung der Materialien, dann für dessen amtliche Interventionen bei der Baucommission und Collaudirung, rechne man von der Schluss-sunnne der Arbeits- und Materialkosten 5 Procent als Entschädigung für dieselben.

11

11

11

2-50

2-40

2-20

40-00

1-50

2-00

2-50

3-00

2-50

1-90

4-30

1-00

3-98

4-33

4-76

5-51

8-21

9-23

„ 11-69

„ 14-06 „ 17-07 „ 25-72 „ 37-16 „ 59-27 .. 15-40

89

V. Steinmetzarbeiten.

In den hier angegebenen Preisen ist die Lieferung der Steinmetzwaren bis zur Baustelle franco angenommen worden, und ist die beim.Versetzen nöthige Beihilfe und Nacharbeit vom Lieferanten zu leisten.

Unter der Bezeichnung „Weicher Stein“ sind die Härten 1 bis 8, unter „Mittelharter Stein“ die Härten 3 bis 4, und unter „Harter Stein“ die Härten 4 bis 6 der hier folgenden Härtescala verstanden.

Härtescala:

1.    Talk,

2.    Gips oder Steinsalz,

3.    Kalkspath,

4.    Flussspatb,

5.    Apatit,

3. Feldspath,

7.    Quarz,

8.    Topas,

9.    Korund,

10. Diamant.

Die Gestehungskosten des Steinbrechens (Stein-spaltens) sind in Post Nr. 62 aufgeführt.

Steine per Kubik-Meter.

Figurensteine.

326. Figurensteine für den Bildhauer, nach bestimm tenMassen zugerichtete W erk-

steine bis 1 kbm Grösse.....

über Ibis 2 kbm Grösse......

über 2 bis 3 kbm Grösse ......

Aus

weichem

Stein

Aus mittel- Aus ganz hartem Stein

hartem

Stein

fl.

fl.

fl.

34-30

40-00

51-50

60-00

68-50

85-00

Angemauerte Sockelstücke und Pfeiler.

327.    Glatte zum Tlieile angemauerteSockel-stücke oder Pfeiler, entweder mit winkelrechten Kanten oder 'abgefasst,

bis 0-5 kbm Grösse ... über 0'5 bis 1 kbm Grösse .... • über 1 kbm Grösse ....

328.    Zum Theile angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler mit Gesimsen,

bis 0-5 kbm Grösse .... über 0-5 bis 1 kbm Grösse . . . . über 1 kbm Grösse . . . .

48-40

52-40

58-50

60-50

65-50

72-50

69-10

73-90

83-50

86-50

93-50

103-50

90

Aus

weichem

Stein

fl.

Aus mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein Stein

329.    Zum Theile angemauerte Sockelstücke oder Pfeiler mit Gesimse imd Abkröpfung.

331.    Angemauerte Sockelstücke mit Gesimse und Abkröpfung mit profilirter Streifkugel,

fl.

fl.

7050    103-50

77-50    11000

84-70    121-00

76-60    113-00

82-60 118-00 90-00    128-00

bis 0-5 kbm Grösse . . über 0-5 bis 1 kbm Grösse . . über 1 kbm Grösse . .

81-60    116-50

88-70    126-00

95-40    136-50

Freistehende Pfeiler.

332.    Glatte freistehende Pfeiler,

333.    Freistehende    Pfeiler mit abgearbeite

ten Ecken,

bis

Grösse . . . Grösse . . . Grösse . . . 334. Freistehende Pfeiler mit Abkröpfungen,

über 0-5 bis über

335.    Pfeilerstücke mit angearbeiteten Ge-wölbsfüsseln werden höher bezahlt um

336.    Für Anarbeiten von Rustiken oder Füllungen wird zu den obigen Preisen für Sockelstücke oder Pfeiler eine Aufzahlung geleistet von . . .

62-50    89-30

67-50    96-50

74-10    106-00

7-20    8-60

25%    30%

Gesimse.

337.    Gesimse, durchlaufend, ohne Unterschied der Ausladung, der Flöhe und des Profiles,

bis 0*5 kbm Grösse........

über 0-5 kbm Grösse........

338.    Gesimse mit Abkröpfung, sonst wie voriges,

bis 0*5 kbm Grösse........

über 0-5 kbm Grösse........

66-30 101-00 116-00 72-00 109-50 126-20

69-10 109-50 130-00 74-90 118-00 140-00

91

Aus

weichem

Stein

Aus mittel- Aus ganz hartem Stein

hartem

Stein

339.    Gesimse an drei Seiten rein bearbeitet sonst wie Post 337, bis 0'5 kbm Grösse über 0-5 kbm Grösse

340.    Gesimse freistehend, an allen Seiten rein bearbeitet,

bis 0⁻5 kbm Grösse........

über 0-5 kbm Grösse........

341.    Gerade oder Segment-Frontonanfänge

und Schlussstücke ohne Unterschied der Ausladung, der Höhe und des Profiles.........; . . . .

343. Gesimse mit Zahn schnittleist en werden um 5 Procent höher berechnet.

fl.

fl.

fl.

. 72-00 112-00 132-00 . 78-00 121-00 145-00

74-90 110-00 138-00 80-00 124-00 150-00

60*50    100-00    130-00

Postamente.

60-50    86-00

65-50    95-00

72-00    105-00

72-00    105-00

77-50    112-00

85-00    120-00

Säulen.

345.

Gedrehte Säulenhasen, angemauert (ha oder ³/₄ Säule),

bis 0‘5 kbm Grösse . . . 80-00 über 0*5 bis 1 kbm Grösse . . . 86-50

110-00    130-00

118-00    140-00

346.

347.

348.

Gedrehte Säulenbasen freistehend (ganze Säulen),

bis 0-5

über 0*5 bis 1 Säulenschäfte glatt F/a oder ®/₄ Säulen),

bis 3 m Länge .... 9000 über 3 bis 5 m Länge .... lOO'OO über 5 m Länge .... H0‘00 Ganze Säulen bis 3 m Länge .... 90"00 über 3 m Länge .... 105-00

Säulencapitäle mit Bossen für den Bildhauer, bis 0⁻5 kbm Grösse . . . 95-00 über 0-5 bis 1 kbm Grösse . . . 100-00

er

Grösse . . . 80-00 Grösse . . . 8000

110-00    130*00

118-00    140-00

110-00 100-00 135-00    180-00

155-00    200-00

110-00 100-00 145*00    190-00

120-00    140-00

130-00    150-00

92

Aus

weichem

Stein

Trag⁻steine.

350.    Console oder Tragstein, bossirt für den

Bildhauer..............

351.    Console oder Tragstein, rein ausgearbeitet nach einfacher Zeichnung . 95⁻00

Ans mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein Stein

fl.

fl.

n.

80-00    115-00    145-00

130-00    100-00

Verschiedene Werkstücke.

352. Quader an Auflagen und Fugen rein bearbeitet, an der Aussenseite rauh, zugerichtet,

bis 0"5 kbm Grösse von 0-5 bis 1 kbm Grösse über 1 kbm Grösse

40-00

50-00

60-00

353.    Syplions oder Kanal-Sohlenstücke

68-50

72-00

80-00

90-00

100-00    110-00

110-00    130-00

—    110-00

—    120-00

Steine per Quadrat-Meter.

Pflasterplatten.

362. 0T m dicke Pflasterplatten,

ohne Falz...........

mit Falz . ...........

3-30

3-90

363. Ueber 0-3 m breite, abgefaste, glatte, Peronsteine,

bis    0*15    m    Höhe

über 0-15    bis    0*2    m    Höhe

über 0*2    bis    0-25    m    Höhe

93

Ans

weichem

Stein

364. Bei abgerundeten Peronsteinen wird für jede Abrundung ein Betrag gerechnet mit............

fl.

Aus mittel- Aus gan z hartem hartem Stein

fl.

Stein

fl.

0'30

Sockel platten.

365.    0‘1 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen.

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

366.    O'l m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern, und Eisenfalz,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse........

367.    ()• 15 m dicke, glatte Sockelplatten, entweder mit winkelrechter Oberkante oder mit Fasen.

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

368.    0⁻15 m dicke, glatte Sockelplatten, mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qin Stückgrösse.......

369.    O’l5 m dicke Sockelplatten, mit Gesimse.

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

37«. 0-15 m dicke Sockelplatten mit Gesims und Kellerfenstern,

bis 1 qm Stückgrösse.......

über 1 qm Stückgrösse.......

371. 0'15 m starke Pissoirplatten mit Falz und 008 m tief eingearbeiteten

Rippen............. .

373. 0⁻08 m dicke Abth eilungswand-platten für Pissoir, mit rein bearbeiteten Lagern und Falz ....

373.    O'l m dicke, blos an den Stossfugen b earb eiteteK analüberlegplatten

374.    0'15 m dicke dto. dto.......

Deckplatten.

375.    O'l m dicke Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch mit Falz und Hebnagelloch ....

7'50

8'60

11-00

11-80

11- 50

12- 60

16-00

16-80

8-80

10-40

12- 40

13- 40

14-40

16-00

15-00

17-00

20-60

22-60

19-00

21-50

20-00

22-50

25-50

28-00

25-00

16-00

8-40

10-00

94

hartem

Stein

376.    (V15m dicke Platten für Schachte ohne Falz, jedoch mit Hebnagelloch

377.    015m dickePlatten fürSchachte mit Falz und Hebnagelloch ....

378.    025 m dicke Platten für Schachte mit

Falz und Hebnagelloch ......

379.    015 m dicke Brunnendeckplatte mit Ringloch, eingelassenem Ring und eingearbeitetem Brunnenrohr mit Falz

380.    025 m dicke Brunnendeckplatte,

sonst wie vorige Post.......

381.    0*15 m dicke Wassereinlaufplat-

ten mit durchgearbeiteter Einlaufs-Oeffnung, Fall und Falz......

382.    008'm dicke Deckplatten u. zw.:

glatte ...............

mit Wassernase......... •

mit einerseits angearbeitetem Gesimse mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse............ • • •

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

383.    0-1 m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte...............

mit Wassernase........ •

mit einerseits angearbeitetem Gesimse mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse........... . . .

fl.

fl.

fl.

10-50

12-50

11-00

13-00

20-00

15-00

21-50

17-00

5-00

5-40

5-80

6-60

7-40

8-00

6-00

6-40

6-80

7-60

8-40

9-00

8-00

8-45

9-50

8-90

9-80

1060

11-30

1080

11-70

12-40

10-00

10-50

11-50

12-50

13-50

11-00

11- 50

12- 00

13-00

14-00

14-80

384.    0-15 m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte...............

mit Wassernase......... •

mit einerseits angearbeitetem Gesimse mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse............ • •

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

385.    0-25 m dicke Deckplatten u. zw.:

glatte...............

mit Wassernase..........

8-00

8-40

8-80

9-60

10-40

. 11-00

10-00 10-40

mit einerseits angearbeitetem Gesimse 10"80

12-00

12-45

14-50

12-90

15-00

15-50

13-80

16-50

14-60

15-30

14-50

14-95

15-40

17-50

18-30

18-00

18-50

19-00

95

Aus

weichem

Stein

Aus mittel- Aus ganz hartem Stein

hartem

Stein

mit an zwei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an drei Seiten angearbeitetem

Gesimse..............

mit an vier Seiten angearbeitetem Gesimse..............

fl.

fl.

fl.

11-60    16-30    20-00

12-40    17-20    21-00

13-00    17-90    21-80

Ruheplätze u. Balkonplatten.

386.    Ruheplatz 0‘15 m dick, die Schalung rauh, mit Rundstab,

389.    Bei profilirten Ruheplätzen wird die Länge des angearbeiteten Profiles wie bei Stufen berechnet.

25-00

95

99

55

390. 0'15 m dicke Balkonplatten mit Gesimse, Fall, Falz, Wassernase und Wiederkehr,

bis 2 qm Stückgrösse .... 17-00 . . 19-00 . . 21-00

28-70

33-50

30-00

34-00

38-00

32-00

36-00

40-00

über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm

391. Ueber 0-15 bis 0-2 m dicke Balkonplatten, sonst wie vorige Post,

bis 2 qm Stückgrösse .... 2000 über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm

393. Ueber 0-2 bis 0'25 m dicke Balkonplatten, sonst wie Post Nr. 390,

95

55

29-00    35-50

. . 22-00    31-00 38-00

. . 24-00    34-00 42-00

über 2 bis 3 qm über 3 bis 4 qm

96

Aus

weichem

Stein

394. Für An arbeitu ng von Fassetten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 10 Procent zugeschlagen.

ft.

Aus mittel- Aus ganz hartem    hartem

Stein    Stein

fl.

fl.

H ä n g e p 1 a 11 e n.

395.    Gesimshängeplatten mit Wassernase,

0'1 m dick............

0*15 m dick............

0*2 m dick ............

396.    Gesimshängeplatten mit Gesims und Wassernase

0*15 m dick............

0*2 m dick . . . ,........

397.    Für A narb ei teil von Cas setten an den unteren Flächen der Platten wird zu obigen Preisen 10 Procent zugeschlagen.

6-30

8-00

10-00

9-00

11-00

13-00    18-00

15-00    23*00

Geländerplatten.

398. Durchbrochene, auf beiden Seiten rein ausgearbeitete Balkon-, Terrasseoder Attik-Geländerplatten,

0-1 m dick ........

0*1 bis 0*15 m dick........

28-40

30-50

31-80    48-00

34-70    50*00

Gesimse.

399. Gesimsplatten ohneWiederkehrungen,

bis 0-15 m Dicke.....

über 0-15 bis 0*3 m Dicke.....10-80

8-80

12*90    15-50

15-40 19-00

400. Gesimshängeplatten mit Wiederkeh-

bis 0-15 m Dicke.....10-00

rangen,

über 0"15 bis 0*3 m Dicke.....12*00

14-20 17-00 10-75 20-50

V e r s c h i e d e n e W e r k s t ü c k e.

401. 0*15 m dicke Schl auch auf standplatten mit ausgearbeitetem Loch für den Schlauch

9-00    14-00

403. 0-15 m dicke Pissoir rin ne mit eingearbeitetem Falz für die Wandplatten ..............

403.    0*1 m dicke beiderseits gelagerte Sy-

phon-Zungenplatte.........

404.    Runde oder eckige O f e n u n t e r s a t z-steine mit Fasen,

bis 0T5 m Dicke.........

über 0-15 m Dicke.........

15-00    25-00

14-70    18-00

97

Steine per Current-Meter.

Stufen.

bis 1-5

Bei Stufenlängen

über    über    über

1-5 bis 2 bis 25 bis 2 m    2'5 m    3 m

fi.

fl.

fl.

Stiegenstufen aus ganz hartem weissen Kaiserstein, oder anderen den obigen in Rücksicht auf Qualität und Härte gleichkommenden Steingattungen :

405. Bis- 0‘15 m hohe, bis 0'35 m breite, gerade Stiegenstufen.

mit Rundstab...........

gesäumt..............

gefalzt..............

Vorlegstufen mit Wiederkehr . . . 4*50

4-35

4-0!)

4-15

4-30

abgefaste Spiegelstufen

406. Bis 0-15 m hohe, über 0*35 bis 0⁻4 m breite, gerade Stiegenstufen, mit Rundstab...........

—~4 —-4 —VI —VJ -VI

4-50 4⁻o5 4-80

Vorlegstufen mit Wiederkehr ... 5'00 abgefaste Spiegelstufen......

gesäumt

gefalzt

4'85

Q\ CH CH CH Ol

5-90

6'05

7-80

7'95

6-20 8'1()

6-40

0'25

8'30

8'20

407.    Ueber 0'15 bis 0'2 m hohe, über 0*35 bis 0'4 m breite, gerade Stiegenstufen,

mit Rundstab ...........

gesäumt..............

gefalzt ..............

Vorlegstufen mit Wiederkehr . . . 5'25 abgefaste Spiegelstufen......

408.    Bis 0'2 m hohe, einerseits 0*2 und an

dererseits 0⁻f> m breite Spitzstufen mit Rundstab.............

409.    Freitragende Stiegenstufen mit Fasen, Platte, Platt! und Wiederkehr,

gerade ..............

Spitzstufen............

410.    Für profilirte Stiegenstufen zu obigem Preise per m ein Zuschlag von 30 Kreuzer.

411.    Für das Aufmachen einesKopfes an einer Stiegenstufe ist per Stufe und Kopf ein Betrag von 50 Kreuzer zu rechnen.

4'75

4'90

5'05

5-10

5'75 G'oO

5*30    5'80    6*50

6-75

9'00

7'25    8'50

9*75 11'25

CO CO CO CO CO

8'30

Zargenstücke.

412. ¹⁵/25 cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet......

abgefast. :........

mit Profil.........

Aus

weichem

Stein

ü.

Aus mittel- Ans ganz hartem hartem Stein

Stein

ü.

fl.

CO CO CO

98

Ans

weichem

Stein

fl.

fl.

fl.

413.    cm gerade Deckzargen,

glatt gearbeitet mit eingelassenen

Stufen..............

abgefast .............

mit Protil.............

414.    25/;:!0 cm gerade Deckzargen.

glatt mit eingelassenen Stufen . . ■

abgefast .............

mit Profil.............

rf*-- ca 00 OS

êÈÊ ÛÈÈ

Gr e w ä n d e.

415.    Gerades Gewände mit Falz

¹²/is oder lö/i5 cm stark......

¹⁵/is oder l8/is cm dto.......

²²/25 oder ²⁵/25 cnv dto.......

²⁷/30 oder ³⁰/3o dm dto.......

416.    Bei Anwendung von Gewänden ohne

Falz wird per lm Länge in Abzug gebracht .............

417.    Für die Anarbeitung von Profilen und Verkröpfungen wird bei Ausladung des Profiles bis 3 cm zu den obigen Preisen 20 Procent zugerechnet

418.    Bei Ausladung der Profile über 3 cm zu den obigen Preisen 40 Procent zugeschlagen.

419.    Werden an den Gewänden Sockelang e a r b e i t e t, so wird per 1 currtm ein Zuschlag von 40 Procent zuge-rechnet.

420.    Stürze und Sohlbänke beiThüren und Fenster werden nach obigen Preisen berechnet.

»5??

H (M CO

OH 07 07 07

è é ś §

IO IO CO

0-20    0-25    0-30

Gesimse.

421.    Gesimse mit Fall und Wassernase

¹⁵/27 cm messsend.........

¹⁵/üo cm dto.....'.....

²'5/yo cm    dto..........

422.    Für jede W i e d e r k e h r, ob ein- oder ausspringend, wird der doppelte Vorsprung zur Länge hinzugerechnet.

423.    Zargen, Gewände.und Gesimse, deren Dimensionen von den angesetzten Massen abweichen, werden nach addirten Centimetern im Verhältnisse zu den nächst höheren Preisen berechnet.

888

vO

Oo -q C7;

été

99

R innen.

424.    Rinnen oder Rinnenkopfstücke,

¹⁵/25 cm im Lichten......

²⁵/.30 cm ³⁰/io cm ⁴⁰/48 cm 4fl/55 cm

cm ⁶'7g5 cm 6=i/so cm

Verschiedene We r k s t ti c k e.

425.    ¹⁵/20 cm grosse glatte Baluster- oder A11 i k - S o c k e 1 mit eingearbeitetem Falz oder Zapfenlöchern für die Ge-

länderplatten oder Baluster.....

mit Gresimse . . . . . . . . . . .

426.    lä/^o cmBaluster-od. Attik- Deckstein mit Gesimse, sonst wie vor .

427.    Beiderseitige Gesimse werden um 10 Procent höher gerechnet.

428.    0⁻15 m dicker, 0⁻3 m breiter Th er

läufst ein. mit eingearbeitetem Falz für die Laufschiene ........

Diverse Steinnietzarbeiten.

429.    Nach Profil ganz rund gedrehte Baluster bis 0*8 mHöhe, per Stück

430.    Baluster wie vor, jedoch oben und unten mit eckiger Plintc, per Stück .

421. Eckige gegliedert eBalus ter bis O'ô m Höhe, per Stück.......

432.    Bis 0T5 m dicker, bis 0*3 m breiter, 1 m langer, nach Profil ausgearbeiteter Fussstein für Bänke, per Stück .

433.    0-3 in hohe, bis 0'25 m breite, im Achteck angearbeitete Postamente mit abgefasten Kanten für Pissoire mit O'iö m tief eingearbeitetem Loch für die Pissoirsäulen, per Stück . . .

434.    0-2 ni dicker, 0\3 111 im □ grosser Pfannen stein mit eingearbeitetem Loch für die Pfanne, per Stück . .

435.    Grenzstein im Rechteck oder im

Dreieck bis 0"2 m breit, bis Q’3 m lang, 1 m hoch, auf 0*8 m rein gearbeitet, per Stück.........

436.    Lesen en- oder Säulen- C ann eli-

rung, per currtm.........

437.    Pflaster ritzen, auf 0T m Ritzenentfernung, per qm........

Stein

fl.

Stein fl. ⁻

4-90

fl.

dto.

<lto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

8-90

6-60

2-10

2-90

3-60

1-90

2-25

3-80

V“

0-35

9-00

9-30

11-10

13-20

15-40

18-00

22-50

12-00

14-70

17-70

20-70

24-00

30-00

3-20

4-00

4-30

5-10

4-70

5-80

3-40

2-90

3-45

5-30

3-75

0-50

4-50

4-00

5-00

7-00

5-00

3-00

1-80

2-50

0-80

0-75

109

Arbeiten aus Granit.

43§. Werden die angeführten Arbeiten anstatt aus hartem Steine, aus zu Steinmetzarbeiten geeignetem Granit angefertigt, so tritt gegen die Preise für ganz harte Steine eine Aufzahlung von 50 Procent ein.

430. Für Granite niederer Qualität beträgt dieser Zuschlag blos 25 Procent.

Arbeiten aus Karststein.

Durch eine regere und rationelle Industrie im Karstgebiete bricht sich die allgemeine Verwendung des äusserst eleganten Karstmarmors immer mehr Bahn, und werden besonders Stiegen in eleganter Form und dauerhaft hergestellt.

Die Preise stellen sich loco Wien franco Bauplatz per m

440.    Vestibulstufen mit durchlaufendem Profil, rein geschliffen, bis 1*5 m Stücklänge......

von    1*5    m    „2*0    „    ......

„    2-0    „    „3-0    „     t

441.    Antrittsstufen mit Rundkopf, rein geschliffen.....„

442.    Gerade oder Spitzstufen, freitragender Stiegen mit Sturzprofil (Cassetten), glatt polirtem Kopf und Spiegel mit Feinschliff, Auftritt fein gestockt mit halbreiner

Schalung bis 1*5 m Stücklänge...........

von    P5    m    „ 2*0    „    .....

*    2-0    „    „ 3*0 „    „    .....

443.    Dieselben Stufen mit ganz reiner Schalung

bis 1*5 m Stücklänge.....

von 1*5 m „ 2*0    .....

„ 2*0    3*0 „    „    .....

444.    Podestauflagestufen ohne Profil...........„

415. Gewöhnliche eingemauerte Stufen mit polirtem Rundstab

oder Profil und sonst fein gestockt bis 1*5 m Stücklänge .

ff.

„ 8*00 _ 9*00 „ 10*00

„ 9*00 ., 10*00 „ 11*00

6*50

von 1*5 m „ * 2*0 „ „

(M CO

„ 6*50 „ 7*00 „    7*50

liegieleistiiiigeii.

440. Steinmetzgesellen-Taglohn, Werkzeug und Aufsicht:

bei Sandsteinarbeiten................

bei Karststeinarbeiten................

bei Granitarbeiten.................

447.    Eine Stunde über die tägliche Arbeitszeit wird vergütet mit 10 Procent des Taglohnes.

448.    Oel- oder Wasserkitt ohne Unterschied der Gattung,

per kg.........•............

449.    Feuerkitt, per kg.............• • • •

450.    Cement (Inländischer), per kg............

„ 2*25 „ 2*50

3*00

„ 0*80 55

55    - ~~

„ 0*04

1*05

101

Vî. Zimmermanns-Arbeiten.

Die hier angegebenen Preise sind für Tanuen-und Fichtengehölz calculirt.

Bei Verwendung von anderem Gehölze ist daher anstatt des hier in den Analysen angewendeten An-kaufswerthes des Fichten- und Tannengehölzes der Ankaufswerth des gewählten Materiales anzusetzen.

Bei Herstellungen aus Eichenholz sind bei allen Posten, wo nicht ausdrücklich andere Nonnen angegeben werden, die Arbeitslöhne uni 50 Procent, bei Lärchenholz um 20 Procent zu erhöhen, während sie bei Föhrenholz dieselben bleiben, wie bei Tannen-und Fichtenholz.

Abtragungsarbeiten.

Die Abtragungsarbeiten sind für Ausführung auf trockenem Boden berechnet; wenn dieselben unter Wasser bewerkstelligt werden müssen, erhöhen sich die Preise um 50 Procent des hier angesetzten Betrages.

451.    Construction sgehölze, eingebautes, (wie Balken, Träme, Itöspen, Säulen, Riegel u. dgl.) aus seiner Verbindung nehmen und auf 50 m weit vom Objecte wegtransportiren und aufschlichten, ohne Rücksicht auf Stockwerkshöhe:

a) bei einem Querschnitte von 0 bis 0-025 qm, per currtm kr. 2*7

452.    B r e 11 e r v e r s c h a 1 u n g e n oder Fussböden bis 45 mm Brettstärke mit oder ohne Riegelwänden oder Polsterhölzern abtragen, die Nägel ausziehen und das Materiale auf 50 m weit vom Objecte transportiren und aufschlichten, ohne Stockwerksunterschied :

a)    ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 819

b)    sammt Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 10-43

*») « »

„ 4-09 „ 5-46 „ 8-82

8-19

f) ,

:: 9-55

453.    Pfosten Verschalungen oder Fussböden über 45 mm Brettstärke, sonst wie vor abtragen, etc.:

a)    ohne Riegel- oder Bundwand, oder Polsterholz, per qm „ 12-65

b)    sammt Riegel-oder Bundwand, oder Polsterholz, per qni „ 16-75

454.    Schindeleindeckung abtragen, die Nägel ausziehen und das Materiale auf 50 m weit vom Objecte transportiren und schlichten, ohne Stockwerksunterschied :

„ 7-19

a) ohne gleichzeitiger Lattenabtragung, per qm Dach-resche.......................

102

b) mit gleichzeitiger Lattenahtragung, per qm Dach-r es che.......................

455.    Einlattung bei Ziegel- oder Schieferdeckungen abtragen, die Nägel ausziehen, das Materiale auf 50 m Aveit vom Objecte transportiren und aufschlichten ohne Unterschied der Höhe, per qm Dachresche . . . „ 4-67

456.    Latten zäune oder Staketirung abtragen, und mit

Materiale wie vor verfahren, per qm........

457.    Deck en construction en von Holz ab tragen, die Nägel ausziehen und mit dem Materiale wie vor verfahren, ohne Unterschied der Stockwerke:

a)    Dübelböden, per qm . . . •............

b)    Sturzböden sammt Schalungen, per qm.......

458.    Brücken st reu oder Schrottwände (volle Holzwände)

abtragen, und mit dem Materiale Avie vor verfahren, per qm.......................

459.    Brücken von Holz mit Geländer und Endsbäumen

abtragen, (wobei aber kein separates Gerüst erforderlich werden darf, demnach kleine Holzbrücken ohne Joche) sammt Materialdeponirung in der Nähe des Objectes oder Aufladen auf bereitstehenden Wägen, per qm.......................

460.    Dach construction en von Holz (entweder Schindeldächer sammt Gebälke, oder aber Dächer anderer Deckmaterialien mit Lattung oder Brettereinschalung) abtragen, die Nägel ausziehen, das Material herablassen und etwa 50 m weit vom Objecte transportiren und schlichten, wobei bei Berechnung der Grundfläche die Länge am First und die Breite von Saum zu Saum gemessen wird :

a)    Leerdächer (ohne Stuhl) und Dächer geringer Spannweiten bei ebenerdigen Gebäuden, per qm Grundfläche „ 29*61

b)    Stehende und liegende Dachstühle bei ebenerdigen

Gebäuden, per qm Grundfläche...........

c)    Beide vorbenannte Preise erhalten bei Abtragungsarbeiten aus höheren Etagen für jede 4 m hohe Etage einen Zuschuss von 5 Procent, daher in den Fällen ad a) per Stockwerk zuzuschlagen kr. 1*48 ad b) per StockAverk zuzuschlagen kr. 2*26

kr. 11'08

„ 3-31

„ 25'B „ 33'07

„ 2P00

„ 29-92

„ 45-15

Neuherstellungen bei Landbauten.

461. Tabelle über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer, franco Wien per kbm (= Festmeter).

103

TABELLE

über die Einheitspreise verschiedener Bauhölzer in Wien franco per kbm (Festmeter).

Die hier tarifirten Holzgattungen sind bester Qualität, von gesunden, trockenen und rechtzeitig gefällten Stämmen erzeugt, und werden beim Kant- und Stftnittholz in ihrer ganzen Länge gloichmässg stark zugemessen.

II

T3

Eichenholz

Lärchenholz

Föhrenholz

Tannen- und Fichtenholz

4 i¹ 5

=t5

pp

È? i?

oo-

lO o 88 £8 88

88^®?

OĆ

g88£8 g

MMI -

C> <M t£5 t-TH o ip CT t- -* ÇJ o óo ós ću r- cd ib

COCO-^^lO t-

60-00,163-75 67-501

lO

10-35 45-15 49-87

OJ J

05

tD

O i fi

!*

to

ii. | ii.

t- O <M

êfi óoó

JM Cl CC

I- O O rH tH C72

© tb ©

C I Cl CC

>- t- t-

© CO te-

i> ^ ćo

h ci ci

29-30 30-90 35-62

36-42 41-5547-47

33-22 40-50

28-5033-22

r- O

E- rH

ml®!

is

cc

Gattung

11. li fi. li ii. ii.

A Rundhölzer

10-72

rH

28-50 30-90

30'90 34-42

34-00 37-50

CO CN CM

18-97 23-77

psgpp

8 8Jn.8 Ś

££8888......

Ô5 © «3 Ćb Hf cb    -3 CO -rH 05 tH

tH rH rH rH rH_ GSI    (Nl 0-1 Ol CO

WĘĘT~ 888    £ £ip?3

óo © -3    3 3 5r>    © 3 <m 50 ęp

tH t~H tH t~H_tH Ol Ol Ol Ol

£88 K 8'8 8 S 8

• 03©co

888^£

ŚŚSSggS

|

^BBBBBBB J 5823

10-72

13-05

tH

•1

35

Ol

15-45 17-85 20-17;

g : : r : r : r

88888888

6Ô666Ô66

f:

Illilli

1

/:

3 ... g SB38-1 . . .

3©©©-= O O O

.3 ::

Pi ?

B. Kanthölzer

^ IM OJ

® Ö ©

(I ’■ ■■

§ 3 §

£ ** O

I So

0 25/0-25 „ 0'30/o'3o

ee o/gg o

os °/08-0

C. Schnittmateriale

a •■

8888 © o © ©

0-025

it>rörör"ö

P%m ig!i

3    i - '•

104

462. Tabelle über denPreis loco Wien für Einen currtm Bau- und Sageholz (Schnittmateriale) aus Tannen- und Fichtenstämmen.

Tannen- und Fichtenholz von

Gattung

6 I 9 12 15 1 18

h m Länge per Stück, j kostet per 1 currtm I in Kreuzern öst. Währ. :

Quer-schmtts-fliiehe in qm

A. Rundhölzer

a) in ganzen Stämmen. bei 0-15 m Durchmesser „ 0-20 „

„ 0^25 „ 0-30 „

„ 0-35 „

„ O⁻⁴⁰ ,,

„ O-rO ”

I xy 77    77    '    77    77 ^ ^ 77    77    '

j i) ausgeschnitten auf Dimensionen, bei    O’lö    m    D.    17 19

„    0-20    „    „    |! 30 34

*    °'²⁵    *    ;;    76; I!

„    126 149

„ 164I194 „    285 302

: 327 373

e) „ „

f) „    „

g)    ii    ii

h)

k)

1)

m)

nl

0)

P)

q)

77

7?

11

11

ii

ii

7?

11'

77

11

77

77

77

77

77

77

77

77

77

11

„ 0-30 „

„ 0-35 „

» « „ ⁰⁻45 „ „ 0-50 „

15 17 19

2 o 90 54

41 47i 55 67 76' 84 11 128(157 14 164-179 . 265 502 . 327 3751 21 25 . 37 45 . 58 70 . 101 118 . 160 .

209 .

W-

0-0177

0-0314

0-0491

0-0707

0-0982

0-1257

0-1590

0-1964

0-0177

0-0314

0-0491

0-0707

0-0962

0-1257

0-1590

0-1964

IÎ. Kanthölzer

r) bei ⁵/s cm rein bearbeit. Querschnitt S) „ ⁵/8

t)

6/6

77

77

77

U) ”    ⁶/8

,, J⁷

W) ,,    ⁷/9

x) „ Js j) „ ⁸/io Z) ,1 ⁹/s>

aa)    „ ⁹/i2

ab)    „ ¹⁰110

ac)    „ ¹⁰113

ad)    „ ¹¹/n

ae)    „ ¹¹ lu

af)    ¹²l 12 a g) .. ¹²/15

ah)    .. w/13

ai)    „ 13/16

lak) „ u/i4

al) „ u/n |am)    ¹⁵/ir>

an)    ¹⁵/is

x)

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

•Zfj    i --

*,£ CO 00 Ol

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

77

77

77

7?

77

10 10; 10 11:

12    13

13    13 17 18 15 17 20 22 19 20 24 26 22 24 28 30 26, 28. 37 39 30 33 42: 45: 35¹ 37 48: 5b

5    6:| 0-0025

9    9 0-0040

8    8 0-0036

10    11 0-0048

11    11 0-0049 loi 0-0083

14 lo 0-0964 17 19 0-0080 17 19 0-0081 23' 25: 0-0108 22 23 0-0100 28 30, j 0-0130 28 28 0-0121 33: S6lj 0-0154 31 341 0-0144 39 42: 0-0180 37; 40! 0-0169 49; 54 0-0208 42! 46 0-0196 57 62 0-0238 49 52 0-0225 64 70 0-0270

14

105

Tannen- und Fichtenholz von

Gattung

9 112 15 18

m Länge per Stück,

! kostet per ] currtm in Kreuzern öst Währ.

Quer-solinitts-fläclie in qm

a o)bei 1G/iß cm rein bearbeit. Querschnitt

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77

7?

77

77

7?

77

77

77

75

77

77

77

77

77

77

77

77

77

77-

7?

7?

7?

77

7?

77

77

77

77

77

77

77

i 46    49    55 61 67

! 54    58    65! 72 79

92! 98 109 121 132!; 04)484 Älll 124 137 150 0-055(1 100 107i 120:132 144; 04)529 121135 155117812061 04)598

..... 116 130 144! 157 04)576

146! 169! 192 23: 04)648 128:141 j 158 71 04)625 158183 208 41 04)700 153176 201 33: 0-0376 170 197,224, 60 0*0754 1651190 217 2511 04)729 183 211 241 279 04)810 177,205 233:270! 04)784 192 217 247 274 329 0-0868 170190 220 250,289 0-0841 205 232 264 293 352 0*0928 182 203 235 267!310 04)900

226    255 290 322 386! 0-1020 '213 240 273 304:364 04)961 |240 271309 343 411 0-1085

227    256 291 324 388 0-1024 1280 317 360:400,480: 0-1151 !241272 310:344!413 01089 1297! 336 382 424 509 0*1221 256 289 329 365 438 0*1156

314    355 405 449 539 0-1292 27130834 387 464: 01225 332 375 41 474 569 0*1365

315    358 405 450 541, 0-1296 350 396 450 501600 0*1440 i 389 440.501 556,667 0-1600

.69

81

77

94

86

75

89

85

103!

94

10

131

11

14

136

152

147

163

158

CO L-

LO tSD t.O h-* Ln3

108

Tannen- nnd Fichtenholz in Längen von

Gattung

6    9    12

m per Stück, kostet per 1 currtm in Kreuzern öst. Währ.

Quer- ! schnittsfläche j in qm |

C. Schnittmateriale.

¹ g 1) 0⁻005 m starke, (kl m breite Bretter I hl) 0-005,, i 1) 0-010 „ k 1) 0-010 11) 0-010 m 1) 0-015 n 1) 0-015 ol) 0-015

p 1) 0-020

q 1) 0-020 rl) 0-020 sl) 0-025 tl) 0-025 u 1) 0-080 yl) 0-035 w 1) 0-040 xl) 0-045 I yl) 0-050 zlj 0-055 i a 2) 0-060 : b 3) 0-065 ! c 4) 0-070 d 5) 0-075 eö) 0-080 f 7) 0-085 g 8) 0-090 h 9) 0-095

i 10) 0-100    „    „    „

11) Latten von ²/g cm Querschnitt ²/3 „

²/4 „

³/3 „

SM ,i

S/5 „

⁴/⁴ 11

⁴/ä n

99

99

£ £ Si Si Si S

iSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiSiS

iS iS iS iS

iSiSiSiSiSiSiSSiS

:S;SiSiSiSiSiSiSiSiS:S

0-15

o-i

0-15

0-25

o-i

0-15

0-25

0-15

0-25

0-3

0-15

0-3

0-3 „ 0-3 „ 0-3 „ 0-3 „ 0-3 „ 0-3 „ 0-3 „ 0-3 „

( -3 „ 0-3 0-3 „ 0-3 „ 0-3 „ 0-3 .,

0-8

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

'9

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99 ■

99

99

99

Pfosten

99

99

99

99

99

99

99

99

99

THHOtcoiocOrtfr-iou)

Ci 14^ tO CO —l tO O GO Cft Ox to O -<1    GO —q i—i

OiCnH^vt^^|^-c»ccic»tOtN3tOtOtO)-i

i^-K-iGoo^osoaiH^toeriGoastoo-Ji

99

99

99

99

99

• iS iS iS iS iS iS

f: f; î; ? f; t;

r-’H-sHipoipt^-cp

OHHrHtM^CqcO

^OOOrtHHC-l

— I

CTT

107

463. Tabelle über die zur Bearbeitung von Kanthölzern per currtm erforderlichen Arbeitslöhne, wobei der Tagelohn des Zimmermanns à fl. 1'50 angenommen wurde, und die Hilfsarbeit der Handlanger im Zimmermannslohne enthalten ist.

i Rücksichtlich der Anarbeitung ohne Behauen wird das Rundholz ; im Durchmesser genommen von

j rundes Holz rein    j

behauen

~ä

5

IQ ©"© OOO>fli0OiCOif;i>OO(NNiCtr (MO t-t-iOTHÓ5©i'-©Ó5^©©cb©©©<xibi.'-cotbcoco CO^(MCOH(M-(MHH n ,    ______

geschnit

tenes

I behauenes [

Holz

hobeln

ào-i'iÔ'riiÿàiOlt^ÔÔt'âscOt'-OcbÔssCt^uOt'-iOO

O O O >p b- ip *p >p N O 9 C >p 05 O O N C5 Ifl 9 9 9 rłłC0^-tQCÓc»oĆ0^^*0(ńĆDOÓtió^00CCOt-OtDt-

05 CO 05 OJ i-i Î1 ri ■>! H H n T—ir-iT-»    ri ri

Kurrentmeter

behauenes oder Rundholz abschneiden und legen

Rundholz auf zwei [Seiten behauen und legen

hauenes oder

I > g,

Holz oder

Rundholz

ohne

•    0©I^t'-©OlO»©l'-t'-i©tOO>0»©©t>-OC>«OG<»©

£3    (ŃÓÓo^hibÓcńÓÓs^^Ó^Dt-^^CO-nł^rlilŃĆc

,c3    !NMH(NH!MHh    ri

■î---._________________^_________--■—

i^CiONiCOOONb-NOlNlNb-OOiftinÇOiO

u \    r-ôôoâoôi©ôo'-+<Ti<ô©^H»occ—«©©ót-^óćoT*

C>    CO'ÿMCOtMCO'-'IMHHHH ri

:©

S

Einen

rauh

behautes

Holz

Rundholz auf

vier Seiten i! zwei Seiten

rein behauen und

vollständig anarbeiten zu Herstellungen

Verband

-=

.-s

'S

■—

as

lO'CiOCdOOONt-NONMCOOipt-ONiOO

r-ôat-ôôôrj<(ÿiôori<»bôiHihô<>ïi?-Ô5îbi)T^cb

CO>OMlOCOCO!N«H(Mr-iCdHrl    tH

moîiicoçooinicipoiçiOinONOOO^o l'»©©t'-tn©©CG00C— ©3©©C<lCOCCniO©05©© ©a5lCO^©CO-^î'l«(MCOri(Mrl r-lTir-t îH

0>T.iO‘pO>Oipt*t->nNNNNiCipNNt-CWN ô ^^(/iwcbooć: HQCi^'-tMc-ôcocOiîCCîvO© ©CCT}UOCO^WCCN(Nn(NiT-ii.i tH

O'CWOiOiniOOiCiMt-iNNNOOOiflr-ip'P^

ÔlÔïÔ3Tj<O5r'-'©T£’-''r-iîH'>5Ô0Ttl»'c©©5CDÔiCOt'-CS CCri^Cß.r. CO^iOCO^tMOTHWrCHiH i-i

OOOOCiOOOiO'f.N'pNt-lNOt-ÇiOifiNiO ©lOÓĆOh-Ć^OÓliÓr-iÓOtC^Óe^^OCiO^r?-©*©^ © C— ^ © CO TP CO T? 05 CO »i ©1 »H n ri •—< ri tH

lOOOtCiOiOCt-CiONÖiJiOOdlTOiOlNin^ißiO ÔqiC©ào<>a©Ô5t'-T^cÔ©»0©©ÔTlCOt'-©TjlC~© COOîOXiCt-'JiOCO’^NOÎ’-NiNHuH r-i

O'piÇlMOÇipNifNO^OÇÇiNt-Nt-^iOt'

ôi>Hâibiô^H^^wœÿiôô(Nt-QNt-© l>QOX^©TjiiOCOTj((NCOH(MM(M«H ri

O O N iC O 1.0 IC lO O ir. IC (M IO Iß Cd Ifi >0 f- t- t-ótb©©T*t>.ói©^-<Tił^iMĆb^i©©ó05<05r-©<M

OCOaOO©aD>nt*^iOCO^<NCOriCNH(NHi

Gattung •

Stärke

des

Holzes

(weich »\ hart (weich w\ hart weich hart (weich w\! hart

35/40-35/35 Ctrl) ™ch

2I/s«-SI/»i iS1 «/«-*>/» 4i.”f ²¹ /ss-“/« „! £? IS/«-2l/2> 4itof

"•/»-"/« „! Cf

“/»-«/« „i|S*

10/₁₄_12/i2

⁹/l2—¹⁰/l0

3/10— 9/9 „|

6/8 - 7/7

Durchmesser des Stammes | £

108

464.    Holze o instruction en mit Y er b and (Dachstühle,

Bund- oder Riegelwände, Thürstöcke u. dgk) aus vierkantig, rein gearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig an arbeiten, d. h. ab-binden, auf das Bauobject bringen und aufstellen, per currtm Gehölze, ohne Hobelung sammt aller Arbeit und allen Materialien, wobei Letzteres in durchschnittlichen Längen angenommnn wurde:

465.    Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Stich und

Wechsel, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche (zu deren Berechnung die Länge am First und die Breite am Saume horizontal gemessen wird) :

a)    bei 3 m Stirnbreite des Gebäudes, am

e) bei 8 m Stirnbr. des Gebäudes, a. M. g.

466.    Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Bockpfet

ten, für Ziegeleindeckung berechnet)

Ą hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes,

d)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes,

a. M. g..............

a)    bei ¹⁰/iocm

1)

XT-

J!

!.

am

CN rH tH rH rH

„ 2-03

-

... !

-öA

• „ 2-18

„    2-31

109

467.    Dachstuhlconstruction (Pult d a c h m i t s t e h e n d e m

Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 5 m Stirnbreite des Ge

bäudes, am Mauergrunde gemessen ...........

b)    bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.......

e) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.......

d; bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.......

468.    Dachstuhlconstruction (Leerdach, für Ziegelein-

„ „ „ deckung berechnet) her-jj I JL stellen und auf ebener-I] dige Gebäude aufstellen I'l :    per qm Grundfläche:

ISSe a) bei 3 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen . .

b)    bei 4 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g......

466. Dachstuhlconstruction (Leerdach mit Kehlbalken, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ^ ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

““fy a) bei 5 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen.........

b)    bei fl m Stirnbreite des Gebäudes, a. M......

c)    bei    7    m    dto.    dto.    a,    M. .....

d)    bei    8    m    dto.    dto. . a.    M.

470. Dachstuhlconstruction (Leerdach mit Giebel-

pfette, für Ziegelem-|    deckung berechnet) her-

“ m f    stellen und auf ebenerdige

Gebäude aufstellen, per qm _    Grundfläche:

a) bei 5 m Stirnbreite des 1 - -    Gebäudes, am Mauer-

gründe gemessen . . .

b)    bei 6 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. . . . • •

c)    bei 7 m    dto.    dto.    a. M. g.....

d)    bei 8 m    dto.    dto.    a. M. g.....

fl. 2-07

„    2-36

„    2-41

II

■*--

„    2-37

Tir

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . ,. . a. M. g. . • . a. M. g.. . .

il

——-f-y^r¹ !¹, * rl r~ '

Il--------6 —

-7 J--

-jq tq [q

„    1-43

„ 1-83 „ 1-73 „ 1-66

i,

i,

„    1-42

„ 1*60 „    1-69

„ 1-84

110

471. Dachstuhlconstruction (Leerdacłi mit Mittel-

p f e 11 e, für Ziegelein-deckung berechnet) her-steilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a) bei 6 m Stirnbr. des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen . . Ü. 1*79

• „ 1*81

b)    bei

c)    bei

d)    bei

e)    bei 10 m

472. Dachstuhlconstruction (B o c k p fetten d a c h m i t

m Stirnbreite des Gebäudes, a.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

a.

a.

a.

w-h '*r~i    *—h'

3 r~i rn

f '    .....

-........o

schrägen Stuhlsäulen, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 9 m

d)    bei 10 m

e)    bei 11 m

f)    bei 12 m

473. Dachstuhlconstruction (Bockpfettenstuhl, füi

2-10

1-98

dto.

dto.

dto.

dto.

10-» —

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . a. M. g. . . a. M. g. • . a. M. g. . .

TW

Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche: a) bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. . . .

c)    bei 9 m

d)    bei 10 m

dto.

dto.

1-98

1-96

1-92

1-91

dto.

dto.

a. M. g. . . a. M. g. . .

hhhh

111

V-

e)    bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. .... fl. l⁻67

f)    bei 12 m

474. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl, für Zie-

dto.

dto.

a. M. g. . .

. „ 1-62

!■

■Ł

"TV

io'-n

geleindeckung berechnet) lierstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....... ............

b)    bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. ...

c)    bei 10 m

d)    bei 11 m

e)    bei 12 m

f)    bei 13 m

g)    bei 14 m b) bei 15 m

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. a. M. g. a. M. g. a. bl. g. a. M. g. a. M. g.

„ 2-12 „ 2-20 „ 2-11 „ 2-08 „ 2-08 „    2-04

„    2-33

„    2-63

475. Dachstuhlconstruction (Zangendach mit Mezza-

53

:|P=

-8™

n i n, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 7 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen

b)    bei 8

c)    bei 9

d)    bei 10

e)    bei 11

f)    bei 12

Stirnbreite des Gebäudes, dto. dto. dto. dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

M.

M.

M.

M.

M.

2-18

2-23

2-28

2-24

2-19

2-15

,m

112

PF

LL

----------#--------

---

Hängsäule, für Ziegeleindeckung- berechnet) hei-stellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.............

b)    bei 11 m Stirnbreite des Gebäudes, a.

c)    bei 12 m (1) bei 13 m e) bei 14 m

477. Dachstuhlconstruction(liegender Stuhl,fürZiegel-

fl

2-38

dto.

dto.

dto.

S- • •

Yt

2-31

dto.

dto.

dto.

a.

a.

a.

S- ■ ■

g- ■ ■ g- ■ ■

LJUL

eindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen . ...................

b)    bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes,    a. M.    g.....

dto.    a.    M.    g.....

dto.    a.    M.    g.....

dto.    a.    M.    g. ....

c)    bei 14 m^- dto.

d)    bei 15 m

e)    bei 10 m

dto.

dto.

2-24

2-41

2-47

113

478. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl mit

"i

----- l|

iä---------

Hängwerk und Mezzaningeschoss, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 9 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 10 m

d)    bei 11 m

e)    bei 12 m

f)    bei 13 m

g)    bei 14 m

479. Dach stuhlconstruction (Hängwerkstuhl mit dure h-

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

Àà

\\

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . a. M. g. . . a. M. g. . . a. M. g. . . a. M. g. . .

BUB»_Î

sM !

El

ll

Vim

laufenden, also in jedem Spai’rensatz unausge-wechselt liegenden Bundträmen, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....„    3’28

e) bei 14 m

„    3-14

dto.

dto.

a. M. g.....„    3-48

114

480.    Dieselbe Dachstuhlconstruction, aber mit ausgewechselten Bundträmen auf Stich- und Wechsel construirt, per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

c)    bei 14 m

481.    Dachstuhlconstruction (Sc haar dach auf Bockstuhl

SB

dto.

dto.

a. M. g. . . .

fl. 2-48 „    2*47

„    2-53

__

IU

ÉE

-rzm-

mit Hängsäulen, für Schiefereindeckung berechnet) herstelleu und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen......... .    . .. . .......

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

a. M. g.....

a. M. g.....

482. Dachstuhlconstruction (freier Mezzaninstuhl mit

c)    bei 14 m

d)    bei 16 m

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 2-06

i;

XI

\L

//

■15--

Hängsäule, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

115

a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen . . . •............•.....fl. 2*73

b)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....„    2*59

c)    bei 18 m dto.    dto. a. M. g...... 2*56

483. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander-

\7

JL

•f

«-i

stehender Stuh 1, für Ziegeleindeckuug berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, Grundfläche :

per .qm

a)    bei 10 in Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen...........

b)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes,

c)    bei 15 m

d)    bei 18 m

dto.

ppp

dto. dto.

484. Dachstuhlconstruction (durchlaufende Bundträme mit

dto.

fl

/y

‘■'y

JL

sw

Ær

|I

H ä n g- und S p r e n g s t u h 1, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche: a) bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen ... :.................

„    3-59

116

b)    bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. ...

485.    Dieselbe Dachstuhlconstruction mit ausgewechselten Bundträmen, also auf Stich und Wechsel, per qm Grundfläche:

a)    bei 12 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes,a, M fg . . . .

c)    bei 16 m

d)    bei 18 m

e)    bei 20 m

486.    Dachstuhlconstruction (Hängstuhl mit durch-

3-54

3-70

3-75

3-92

dto.

dto.

dto.

dto.

■f

18--

dto.

dto.

NIX

ppp

M. g. M. g. M. g.

ms/ n

II

IS]

iSit

laufenden Bundträmen oder aufgehängten Deckenträmen für Ziegeleindeckung berechnet) her-stellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.............•.......

487. Dieselbe Dachstuhlconstruction mit ausgewechselten Bundträmen, also auf Stich und Wechsel, per qm Grundfläche:

a)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei 18 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. ...

c)    bei 21 m

d)    bei 25 m

fl. 3-99

3-04

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . .

117

H²-

488. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander-

,1

LLL

y"

JL

41

TT

JJ

stehender Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 13 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen...................

b)    bei 15 m Stirnbreite des Gebäudes,    . . .

c)    bei 17 m

d)    bei 19 m

489. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander

dto.

dto.

dto.

dto.

ppp

FFF

Ws

fl.

CO CO 00 CO

Li.

Ji

LL

TT

20

liegender Stuhl, für Ziegeleindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a) bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen.....................

fl. 4-13

b) bei 17 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g...... 4-10

118

c)    bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. . . ■

d)    bei 22 m

dto.

a. M. g. . .

dto.

490. Dachstuhlconstruction (Sehweizerstuhl mit Mez-

tj

i«r

,6"-'-----------

z an in, für Schiefereindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 14 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. ...

c)    bei 18 m

a. M. g.

491. Dachstuhlconstruction (Kirchen dach, für Ziegel-

dto.

dto.

\\

\\

4-01

3-92

îm

' -V?r"

fl. 2-52 . „ 2-56 . „ 2-84

119

eindeckung berechnet) herstellen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizont aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 16 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen....................

b)    bei 20 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. ... e) bei 24 m d) bei 30 m

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. . . . a. M. g. . . .

fl. 4-68 „ 4-46 4-55 , ^66

492. Dachstuhlconstruction (schweres Kirchen dach

s.

//

...

\l

für Ziegeleindeckung berechnet) hersteilen und in einer Höhe von 4 m über dem Erdhorizonte aufstellen, per qm Grundfläche: a) bei 25 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde gemessen.................

b) bei 30 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g. e) bei 35 m

d)    bei 40 m

e)    bei 45 m

f)    bei 50 m

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

a. M. g. a. M. g. a. M. g. a. M. g.

493. Dachstuhlconstruction (E i s e n b u n d dachst u h 1. für

Blecheindeckung berechnetflier-stellen und auf ebenerdige Gebäude von 8 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, auf-stellen, per qm Grundfläche:

h-*-

a)    ohne Gusseisenschuhe . „

b)    mit Gusseisenschuhen . „

iiä

120

494. Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisen-

«*-

schuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude von 15 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche............fl.

495. Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisen-

2-34

'0

zo

schuhen, für Schiefer- oder Blecheindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 20 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche............

496. Dachstuhlconstruction für gleiche Voraussetzungen

fl. 2-98

r: ,

|J----------------------------------—9.Ó¹⁷¹'---------------

wie bei Post Nr. 495, per qm Grundfläche

fl. 318

X,

121

NN.

■N

VN

.'N

N-

ft'

fl. 3-35

schuhen, für Blech- oder Schiefereindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 25 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche............

498. Dachstühlconstruction (Schweizerstuhl, für Blecli-

H//"¹

S|

HJUJU irnrm ! u

LJU

-;N-

oder Schiefereindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche :

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

gemessen.....................

b)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g.....

e) bei 12 m dto.    dto.    a. M. g. ...

499. Dachstühlconstruction (Schweiz er Stuhl auf Stich

;oN

122

und Wechsel, für Ziegeleindeckung berechnet) herstellen und auf. ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Stirnbreite des Gebäudes, am Mauergrunde

, gemessen.....................

b)    bei 10 m Stirnbreite des Gebäudes, a. M. g......

c)    bei 12 m dto.    dto. a. M. g......„

500. Dachstuhlconstruction, (Man sard dach, für Ziegel -

fl.

---------/o

eindeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche.......„

501. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl bei ein-

3-56

/W

hüs

10 r”

seitiger Gesimsaufmauerung, für Ziegeleihdeckung berechnet) herstellen und auf ebenerdige Gebäude von 10 m Stirnbreite, am Mauergrunde

gemessen, aufstellen, per qm Grundfläche......„

502. Dachstuhlconstruction für gleiche Voraussetzungen wie bei Post Nr. 501, per qm Grundfläche

2-24

„    2-54

II

. -ii—

4;

------ -tum .

123

/■/

SSSSe

_________

JplB

6.f"

_LÖ

ofn

construirt, für Blech- oder Pappeindeckung berechnet) hersteilen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche sammt Schalungen .... fl. 3*69

Diese Dachconstruciion eignet sich vornehmlich für Fabriksräume, in denen weder mit feuchten Dämpfen, noch mit Säuren etc. gearbeitet wird; die untere Dachrescke ist zu stuk.nturen, die Zwischenräume der Langriegel sind zur Hälfte mit Kalkpisée anszufüllen. während die andere Hälfte direct ober der Stukaturschalung leer bleibt und eine isolirschichte bildet.

Die im Profile angegebene Spannweite ist die normale, die Bünder stehen von 4 zu 4 m und können durch Holz- oder Eisensäulen getragen werden.

Sehr von Yortheil ist die Verwendung von Lärchen- oder

Föhrenholz.

504. Dachstuhlconstruction (Sheddach aus Holz und

it '

Ł.

-6.0™

Eisen construirt, für Schiefer-, Blech- oder Pappeindeckung berechnet), herstellen und auf ebenerdige Gebäude aufstellen, per qm Grundfläche sammt Schalungen ......................

Die bei voriger Post gemachte Anmerkung gilt auch hier, jedoch lässt sich diese Construction auch für Fabriksräume anwenden, in welchen feuchte Manipulationen Vorkommen.

124

“iratfl

Ir**-

Ä**U

w-*-

r_jjj

fy

ß.

?g

'ii.ii. i. i. nf

Fä11$SE|?£ HïjsTËl»

NSICHT

GHEODACH

PROFIL

., ji___.

3p____-    - ' »    -    - -'y*    ^

iS®

Ær'

%s

r.

|| TEÄ*“

fl. 3*75

Falzziegeleindeckung berechnet, per qm Grundfläche sammt Schalungen und Lattung..........

Diese Construction eignet sich für alle Räume, welche in gleichmässiger Temperatur geheizt erhalten werden müssen.

506. Dachstuhlconstruction (Lat ernensh ed) auf eben-

|p

§f

A R B; E I T S SjjA A L

ZP.

vl

:f!

;V-

fl. 5-05

erdigen grossen Fabrikssälen hersteilen, per qm Grundfläche sammt Schalungen..........

Diese Construction ist für Arbeitssäle der Textilindustrie sehr empfehlenswert!!.

Dachstuhlconstructionen der Post Nr. 465 bis 506, wenn sie nicht für Ziegeleindeckung oder für die daselbst angegebenen Deckmaterialien herzustellen sind, variiren in ihren Herstellungskosten bei Verwendung anderer Deckmaterialien, und es betragen dieselben :

a)    bei Stroh- und Rohreindeckung durchschnittlich 70

b)    bei    Schindel- und Dranitzeneindeckung dto.

85

65

90

125

f) bei Ziegeltaschen, einfach gelegt durchschnittlich 95

gj bei

h) bei Blecheindeckung

Procent der in den Posten Nr. 465 bis 504 angesetzten Geldbeträge, wobei sowohl auf die Abänderung der Dachneigung (Resche) zu dem gewählten Deckmateriale, als auch auf die Querschnittsabänderung der aufgewendeten Constructionstheile behufs ihrer TragfäliigkeitRücksicht genommen ist. In jenen Fällen jedoch, wo in den Posten 465 bis 504 ausdrücklich auf andere Deckmaterialien, als doppelt gelegte Ziegeltaschen, Rücksicht genommen wurde, und die Kosten der Dachconstruction für ein anderes Deck-material als das daselbst angenommene berechnet werden sollen, ist der Procentansatz auf Grundlage der in vorstehender Tabelle erscheinenden Procent-verhältnisszahlen zu machen.

Die Neigungswinkel der Dachflächen (Resche) sind:

a)    für Stroh-, Rohr-, Schindel-, Dranitzen- und Ziegeldächer mit.............35 bis 45 Grad

b)    für Steinpappe- und Blechdächer mit 17 bis 25 „

c)    für Schieferdächer mit.......25 bis 35 „

angenommen worden. In Fällen, wo diese Neigungswinkel wegen der Qualität der zur Deckung verwendeten Materialien nicht genau eingelialten werden können, ändern sich dennoch die Preise der Dachconstruction bei der Zimmermannsarbeit nicht wesentlich, weil die Holzstärken in den wenigsteu Fällen nach theoretischen Rechnungen eingehalten, sondern meistentheils stärker, als es ihre Tragfähigkeit erfordert, verbaut werden.

Wenn diese Dachconstructionen in einer anderen Höhe als auf ebenerdige Gebäude hergestellt werden sollen, so erhöhen sich die Kosten für den höheren Transport um durchschnittlich 1 Procent des Arbeitslohnes für jede 4 m betragende Stockwerkshöhe.

507. Holzconstructionen ohne Verband aus vierkantig rein bearbeitet geliefertem Tannen- oder Fichtenholze vollständig a n a r b e i t e n, schneiden, ab-binden und legen (zu Tramböden, Brückenherstellungen u. dgl., wo blosse Verdübelungen und Verstrebungen, aber keine Zapfen- oder Schlitzverbindungen etc. Vorkommen), per currtm Gehölze ohne Hobelung, sammt aller Arbeit und allen Materialien, wobei letzteres in durchschnittlichen Längen angenommen wurde:

a)    bei    ¹⁰/is    cm    oder ¹²/u    cm Querschnitt ......

dto.

doppelt gelegt

dto.

dto.

100

75

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

rÿ tr (M o L- go CO Ip Ç- oo <p o öööööh

126

g)    bei    I8/26    cm    oder    2ü/23    cm Querschnitt

n)    bei    ²²/öl'

o)    bei    x3/.ł3

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

fl. 1-19

1-29

1‘42

1-54

1-68

1-87

1- 94

2- 02

508. Sturz b 0 d e 111 e g 11:1g aus 30 mm starken, rauhen Brettern, per qm:

a)    mit Uebergreifung der Bretter zur Fugendeckung . .

b)    mit Ueberlattung der Bretterstossfugen......

0-83

0-84

500. Fehlbodenlegung aus 30 mm starken, rauhen

Brettern, per qm-:

a) bei Einlegung in gefalzte Träme, und Ueberlattung der

Bretterstossfugen.................

b) bei Einlegung in an die Träme der Länge nach zu befestigende Traglatten, und ebenfalls mit Ueberlattung der * Bretterstossfugen.......

0-62

;gliEjpg{ggg|||p

0-74

510.    Rohrbode 11putz-Yerschalung aus 20 mm starken. rauhen, gesprengten Brettern, per qm.....

511.    Sturzboden aus 35 mm starken, einerseits gehobelten Brettern, per qm:

a)    bei Uebergreifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung der unten sichtbaren Bretterkanten . . . .

b)    bei aneinander gestossenen Brettern und von unten über die Fugen gelegten gekehlten Leisten . . . .

c)    bei aneinander gestossenen, auf Nuth und Feder gespundeten Brettern................

512.    I) e c k e n c 0 n s t r u c t i 011 e n.

Alle Berechnungen der hier folgenden Preise von Deckenconstructionen in Gebäuden sind unter der Annahme der gewöhnlichen (Nutz-) Belastung für Wolin-räume mit 300 kg im Maximum per qin aufgestellt.

Die hier angenommenen Trakttiefen sind die Lichtmasse von Mauergrund zu Mauergrund entlang der Tramlänge gemessen, und es entsprechen die angewendeten Tramstärken der Tragfähigkeit von 450 kg (für ganz aus Holz construirte) und 500 kg (für aus Eisentraversen mit Holzquerbalken construirte Decken ) per qm Maximalbelastung bei mehrfacher Sicherheit, wobei die Eigenlast der Construction mit 150 kg respective 200 kg eingerechnet wurde.

Sollten Deckenconstructionen für andere als zu Wohnräumen bestimmte Ubikationen hergestellt werden. so sind die Holzstärken hiefür im Verhältnisse zu den in der Analyse angewendeten derart zu berechnen, dass die zufällige Belastung

0-50

1-10

1-23

1T5

127

in Dachräumen ohne Lagerräume mit.....175,

in Futterböden mit.......... .

in Fruchtböden mit........

in Tanzsälen mit..........

in Speichern mit..........

und auf Gehbrücken mit......

kg per qm Bodenfläche angenommen.

Wo hei Decken Unterzüge angewendet werden, ist die Trakttiefe zur Bestimmung des Preises gleich dem freien Auflager der Träme von Unterzug zu Unterzug oder Mauer anzunehmen.

Die Träme der Sturzdecken sind im Mittel 1 m weit von einander gelegt angenommen und es gelten die Preise sämmtliclier Deckenconstructionen für die Herstellung derselben in der I. Geschosshöhe bis 4—5 m über dem Erdhorizonte ; für höher zu legende Decken ist der Preis per Stockwerk um V Procent des aus der Analyse ersichtlichen Arbeitslohnes zu erhöhen.

Die Unterlegung der Tramköpfe mit durchlaufender R a s t s c h 1 i e s s e entlang der Mauerauflagen ist in den sämmtlichen hier angesetzten Einheitspreisen inbegriffen.

350,

400

450Ï

671

513. Deckenconstruction mit rauhen Sturzträmen

und rauher Sturzbodenlegung aus 35 mm starken Brettern, mit Ueber-

lattung der Bretterstossfugen, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

b)    bei 5 m

c)    bei 6 m

d)    bei 7 m

e)    bei 8 m

1*56

dto.

dto.

dto.

dto.

1-69

1- 91

2- 22

2-45

514. Deckenconstruction wie Post Ar. 513, jedoch mit gehobelten Trämen und gehobelter Sturz-bodenlegung aus 40 mm starken Brettern, mit Ueber-greifung der Bretter zur Fugendeckung und Abfasung aller scharfen Kanten, per qm :

a)    bei 4 m Trakttiefe.................

b)    bei 5 m

c)    bei 6 m

d)    bei 7 m

e)    bei 8 m

1-92

dto.

dto.

dto.

dto.

2-03

2-30

2-62

2-86

515. Deckenconstruction mit einfacher Sturzdecke

aus rauhen Trämen, rauhen Sturzboden aus 30 mm starken Brettern, und Rohrbodenanschalung aus 20 mm starken Brettern, per qm:

128

a)    bei    4    m    Trakttiefe

516.    Deckenconstruction mit einfachen rauhen Trä-men, wie bei voriger Post, jedoch mit darübergelegtem, gehobelten und gespündetenFussboden aus 35 mm starken Brettern und unterer Rohrboden-anschalung, per qm:

a)    bei 4 in Trakttiefe.................

b)    bei 5 in dto................

c)    bei 3 m dto............. ......

d)    bei 7 m dto........•.........

e)    bei 8 m dto..................

517.    D eckenconstruction mit einfachen rauhen Trä-men und ein geschobenem Feh 1 b öden zur Aufnahme der Schuttanschüttung, inclusive Rohrboden-anschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe................

b)    bei 4’5 m dto. ................

cj bei 5 m dto. ................

d)    bei 5\5 m dto. ................

e)    bei 6 m dto. ................

f)    bei 6*5 m dto.................

g)    bei 7 m dto. ................

h)    bei 7'5 m dto. ...............

i)    bei 8 in dto.................

518.    Deckenconstruction aus einfachen rauhen, vier-

. kantigen Trämen mit in Falz eingelegtem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung und inclusive der Rohrbodenschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe................

b)    bei 4’5 m dto. ................

c)    bei 5 m dto. ................

d)    bei 5'5 m dto. ...............

e)    bei 6 m dto.................

f)    bei 6'5 in    dto.

g)    bei 7 m    dto. ................

b) bei 7’5 m dto. ... . . . . .........

* i) bei 8 m dto. ................

519.    Deckenconstruction aus einfachen rauhen, vierkantigen Trämen mit im Mittelfalz eingeschobenem Fehlboden zur Aufnahme der Schuttanschüttung und inclusive der Rohrbodenverschalung, per qm:

a)    bei 4 m    Trakttiefe................

b)    bei 4-5 m    dto.................

. fl. 2-06

2T3

2-19

2-35

2-44

2-34

2-77

2-88

3-20

3-34

iSiSSiS. ÜiSiSJiS

2-17

223

2-39

2-48

2*88

2-81

2-92

3-24

3-38

2*26

2-32

129

c)    bei 5 m Trakttiefe................

d)    bei 5'5m d‘ ......... . ........

e)    bei 6 m d    ................

f)    bei 6’5m d    ................

g)    bei 7 m d    ...............

ii) bei 7⁻5m d    ................

i) bei 8 m d    ...............

520.    *) D ecken construction mit doppelter Tram-

lage. wobei sowohl für ü den Fehlboden, als auch für den Rohrboden-Versa putz selbständige Träme eingelegt werden, mit rauhem, 30 mm starken Fehlboden für aufzunehmende Schuttanschüttung und inclusive Rohrbodenschalung, per qm :

a)    bei 4 m Trakttiefe...............

b)    bei 45 m <*) bei 5 m

d)    bei 5\5 m

e)    bei 6 m

f)    bei 6*5 m

g)    bei 7 m Ii) bei 75 m i) bei 8 m

521.    *) Deckenconstruction mit doppelter Tramlage wie vor, wobei jedoch der Sturzboden gleichzeitig als Fussboden der oberen Etage benützt wird und gehobelt und auf Nuth und Feder gespündet ist; inclusive Rohrbodenschalung, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

b)    bei 4‘5 m

c)    bei 5 m

d)    bei 5’5 m «*) bei 6 m

f)    bei 6'5m

g)    bei 7 m b) bei 7*5 m i) bei 8 m

522.    Traversendecke.

11.

e-+- c+- r+ e-t- r-i

o o o o c o

EL

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

In

P²

00 CO CS LO HO LO I O

2-87

2-84

3T6

3-30

3-73

3-94

4T6

11

11

11

4-58

4-85

2-99

3T6

3-48

3- 65

4- 02

4-26

4*48

4-90

5T7

«»SS

*) Die ad Post Nr. 520 und 521 gebrachten Dockenconstructionen eignen sich am Vortheilhaftesten für solche Ubikationen, wo auf den Decken selbst momentane Stösse und Erschütterungen aufgenommen werden müssen, wie inVerpackungs Magazinen, Tanzböden u. dgl.

130

Deckenconstruction aus gewalzten Eisenträgern, welche in jedem Fensterschafte aufliegen und nach der Breite des Gebäudes liegend angeordnet sind, folglich gleichzeitig als Stirn-schliessen oder Anker verwendet werden. Nach der Länge des Gebäudes laufend sind in den Fuss dieser Traversen von Meter zu Meter entfernt liegende Sturzbalken angebracht, welche über den Traversenkopf hinweg verklammert sind, und sowohl die Sturzbodenschalung als auch die Rohrbodenschalung aufnehmen.

Bei der Berechnung der Traversendecken wurde folgendes zu Grunde gelegt:

1.    Die zufällige Belastung des Baumes beträgt per qm.......... 300 kg

2.    Die Belastung der Gehölzeconstruction, des Schuttes, des Fussbodens, der Stukatnr-

decke und die Eigenlast der Traversen beträgt rund 200 kg, es beträgt sonach die per qm verlangte Tragfähigkeit.................. 500 kg

3.    Die Traversenlage ist von Fensterschaft zu Fensterschaft ohne Unterbrechung angenommen; wenn also bei Zimmern die nach der Trakttiefe zu liegenden Scheide-mauern als Auflager der hölzernen Sturzball^en benützt werden (was aber im Interesse der Solidität des Baues unterbleiben sollte), so muss auf den Mindervèr-brauch an Eisengewicht Bücksicht genommen werden.

4.    Die Tragfähigkeit nnd das Gewicht der Eisenträger ist nach jenen Typen berechnet, wie sie in der III. Abtheilung dieses Werkes tabellarisch ersichtlich erscheinen._

5.    Das zur Anwendung gebrachte vortheilhafteste Profi! ist in der in der II. Abtheilung befindlichen Analyse beigesetzt, nnd sind die Träger mit 12 kg Inanspruchnahme per qmm angewendet.

6.    Jede Traverse ist auf die Ugfache Trägerhöhe tief fest eingemauert betrachtet.

A. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 1*5 m

a) hei 4 m Trakttiefe, per qm

bi hei 5 m

c)    hei 8 m

d)    hei T m

e)    hei 8 m

523. Traversentlecke gleicher Art wie bei Post Nr. 522 beschrieben, aber

fl. 3-44

dto.

<lto.

dto.

dto.

4-24

5-08

fl-27

ß. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte-2’25 m

a) hei 4 m Trakttiefe, per qm dto.

3-20

b)    bei 5 m

c)    bei 5‘5 m

d)    hei 6 m

e)    bei 8'5 m

f)    hei

g)    hei

h)    hei

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

524. Travers en decke gleicher Art wie bei Post Nr. 522 beschrieben, aber

C. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2’5 m

a)    bei 4 m Trakttiefe, per qm.......... . .

b)    hei 5 m

c)    bei 5’5 m

d)    hei 3 m

e)    hei 3*5 m

f)    hei 7 m

g)    hei 7*5 m

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

3-74

3-94

4-19

3-29

3-72

4-03

„    4-28

4- 72

5- 07

„    5-70

131

525. Traversendecke gleicher Art wie bei Post Nr. 522 beschrieben, aber

D. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 3 m

a)    bei 4 m Trakttiefe, per qm............

b)    bei 5 m

c)    bei 5‘5 m

d)    bei ß m

e)    bei ß'5 m

f)    bei 7 m

fl.

cito.

dto.

dto.

dto.

dto.

SO Ci 05 5.0 t—i so so «3 t- o t- »p so so so »H 4h ib

526. Deckenconstructionen mitDübelbäumen aus '

Rundholz hergestellt sammt Rastschliessen,

per qm:

A. geschnittene Dübelböden, wobei das Stammholz auf 2 Seiten behaut und in der Mitte der Länge nach zersägt wird *),

a)    bis 3 in Trakttiefe (01)9 in stark)......

b)    bei 4 m

c)    bei 5 in

d)    bei ß im    dto.

e)    bei 7 m    dto.

dto.

dto.

(0-12 in (0T4 in (0-17 in (0-2 m

ß. aus gehauten Dübelbäumen, wobei die Stämme auf 3 Seiten rein bearbeitet werden.

an) bei ß m Trakttiefe (017 m stark) . . bb) bei 7 m ce) bei 8 m dd) bei 9 in ee) bei 10 m

2-98

CÓOO

3-41

3-77

4- 53

5- 72

o27. Deck eil construction mit Dübelbäumen aus schon bearbeitet .geliefertem Gehölz hersteilen sammt Rastschliessen. per qm:

a)    bei 3 in Trakttiefe

b)    bei 4 m

c)    bei 5 m

d)    bei ß m

e)    bei 7 m fj bei 8 m

g)    bei 9 m

h)    bei 10 m

528. T h u r m d ä c h e r aus Holz a uf ge ni a u e r t e m Unterbau.

cito.

dto.

cito.

dto.

dto.

dto.

cito.

».

*) Das einfache Zersägen der Stämme der Länge nach nnd Einlegen als Dübelbäume ist unstatthaft, nnd wird hier darauf deshalb aufmerksam gemacht, weil eine solche Deckenconstruction bedeutend billiger herzustellen wäre.

132

Die Holzconstruction eines Thurmes hängt ganz von der Wahl des Projectanten ab, und es lässt sich hiefür eine Norm nur schwer aufstellen; anders verhält es sich mit den Kosten, welche sich je nach der Form der Façade des Thurmes approximativ bestimmen lassen.

Es werden deshalb keine Profile, sondern die Ansichten von verschiedenen Thürmen zur Orientirung beigegeben.

Die hier folgende Fixirung der Grundpreise für Thurmherstellungen begreift in sich die gesummte solideste Holzconstruction sammt Yerbandeisen und Bretterumschalung des Holzgerippes von Aussen, nach dem beigesetzten Muster, und ist der Preis nach Massgabe der in Post Nr. 432 angeführten Holzgestehungskosten, dann des Zimmermannstagelohnes und der Gerüst- und Aufsichtskosten etc., analog aller in diesem Werke behandelten Posten, calculirt.

Um an verschiedenen Orten den Einheitspreis per qm Grundfläche reguliren zu können, ist es blos nöthig, das Yerhältniss der in Post Nr. 4'51 angeführten Holzpreise zu den Localpreisen der Baustätte zu suchen, und nach diesem grösseren oder geringeren Verhältnisse den Grundpreis unserer Calculation abzuändern, wobei die übrigen Factoren, wie Arbeitslohn u. s. f. unberücksichtigt bleiben können.

Es kostet 1 qm Grundfläche Thurmdach nach dem symetrischenVerhältnisse der beigegebenen Zeichnung:

1Bi

' . ' - -„v I

fl. 6-42

fl. 7-59

fl. 8-33

■Bil

5S

fl. 11-48

fl. 12-04

fl. 8-57

133

4.

4.

fi. 15-00

fl. 7-13

fl. 12-51

PS

L£j

fl. 16-56

fl. 20-09

fl. 29-89

JL

//

JzÊtœ

WSI

fl. 25-11

fl. 25-80

fl. 27-15

134

4-

Ć. J

XE

ü=

BMsjgjS.

fl. 34-33

fl. 33-07

fl. 26-42

529.    S ch rottwände aus 0-15 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gehölze hersteilen, per qm:

a)    aus Rundholz . . :................

b)    aus vierkantig bearbeitet oder geschnitten geliefertem

Holze ........................

530.    Schrottwände aus 0-25 m starkem, vierkantig rein bearbeitetem Gohölze hersteilen, per qm:

a)    aus Rundholz......-.............

b)    aus vierkantig bearbeitet oder geschnitten geliefertem

Holze .......................

531.    Schrottwand aus Rundholz vierkantig rauh bearbeitet hersteilen, (wobei die Balken nicht ganz voll-kantig, sondern waldstämmig belassen werden, um die Auspflockung für den Putz aufzunehmen) sammt Nagelung und Auspflockung der Lagersegmente mit Holznägeln, per qm:

a) bei 0-15 m Stärke..................

bi bei 0*25 m Stärke ..................

532.    Schrottwand aus lagerseitig rauh bearbeitetem Rund holze, per qm:

a) 0-2 m stark.....................

b ) 0*25 m stark....................

c)    0-3 m stark.....................

533.    Schrottwand aus roh bleibendem Rundholze,. : per qm:

a)    0-2 m stark...............

b)    0-25 m stark...............

c)    0-3 m stark...............

534.    Ueb erlegboden aus Rundholz, per qm:

a) aus rauh wahnkantig beschlagenem Rundholze . . . „

fl. 2-73

2-74

5-18

5-31

2-34

3-71

1-73

135

b) aus geschältem Rundholze ohne Bezimmerung ... fl. 1*26 cj aus gerissenem Rundholze............

535.    Fussboden aus 0*08 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ohne Nagelung . .

b)    gesäumt, rauh, mit Nagelung .

c)    gefugt, rauh und genagelt ...

d)    gefugt, gehobelt und genagelt . .

<*) gespundet, rauh und genagelt . , f) gespündet, gehobelt und genagelt

536.    Fussboden aus 0085 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

537.    F u s s b o d e n aus 0*05 m starken Pfosten, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt . ..............

<\) gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

538.    Fussboden aus 0*04 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt, rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

,e) gespündet, rauh, genagelt.............

f) gespundet, gehobelt, genagelt...........

539.    Fussboden aus 0*03 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt.............

b)    gesäumt; rauh, genagelt..............

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt...........'. .

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

f)    gespündet, gehobelt, genagelt...........

540.    Fussboden aus 0*025 m starken Brettern, ohne Polsterholz, per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt....._........

b)    gesäumt, rauh, genagelt............. .

c)    gefugt, rauh, genagelt...............

d)    gefugt, gehobelt, genagelt.............

e)    gespündet, rauh, genagelt.............

fj gespündet, gehobelt, genagelt...........

.    1*24

1-34

1*44

1-55 „    P68

1-89

., 1-11 , 1-19

1-26

" 1-40 „    P41    ,

1*54

0-90

0-99

1-04

1*16

„ PIß „    1*30

0-79

136

541.    Fussboden mit Polster holz. Zu den mit Polsterholz zu berechnenden Fussböden ist zu den ad Post Nr. 535 bis 540 angesetzten Preisen nur das Erfor-derniss an Gehölze zuzuschlagen und zwar per qm Fussbodenfläche:

a)    für Pfostenböden über 04)5 m stärke ........

b)    für Bretterböden von 04)3 bis 0*05 m Stärke . . . .

c)    für Bretterböden bis 04)3 m Stärke.........

542.    Verschalung senkrechter Wände mit Schwarten, per qm:

a) gesäumt......................

h) mit Uebergreifung der Fugen...........

543.    Verschalung senkrechter Wände mit 04)2 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, raub...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt...........

544.    Verschalung senkrechter Wände mit 04)25 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

ii) gespündet, beiderseits gehobelt...........

545.    Verschalung senkrechter Wände mit 04)3 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh . . . ................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt ............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet. beiderseits gehobelt......: • • • •

540. Verschalung senkrechter Wände mit 04)35 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt ............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt...........

ti

666

0-59

0-64

OOOOOÖO©

^ooooooo

M CO CO «ß CO •<!

to o CO M CO OO CO -1

137

547.    Verschalung senkrechter Wände mit 0*04 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt............

f)    gespündet, rauh..................

g)    gespündet, einseits gehobelt............

h)    gespündet, beiderseits gehobelt...........

548.    Verschalung senkrechter Wände mit <H)5 m starken Pfosten, per qm:

a)    gesäumt, rauh...................

b)    gesäumt, gehobelt.................

c)    gefugt, rauh....................

d)    gefugt, einseits gehobelt..............

e)    gefugt, beiderseits gehobelt . . . .•........

f)    gespündet. rauh................ . .

g)    gespündet. einseits gehobelt............

b) gespündet, beiderseits gehobelt...........

549.    Fugleisten anfertigen und bei Verschalungen anbringen (wobei bemerkt wird, dass zu den vorhergehend mit 0’3 m breiten Brettern berechneten Schalungen per qm Schalung 3*B7 currtm Fugleisten nöthig sind), per currtm:

a)    rauhe Fugleisten .................

b)    gehobelte, abgefaste Fugleisten...........

e) gehobelte und gekehlte Fugleisten.........

550.    Dacheinlattung für Schindeleindeckung, per qm:

a)    bei OM m Lattenweite von Mitte zu Mitte......

b)    bei 0M5 m

c)    bei 0*2 m

d)    bei 0-25 m

e)    bei 0⁻3 m

f)    bei 035 m dto. ff) bei 0*4 m

551.    Dacheinlattung für Ziegel- und Steineindeckung, per qm:

a)    bei OM m Lattenweite von Mitte zu Mitte......

b)    bei 0M5 m

c)    bei 0‘2 m

d)    bei 0-25 m

552.    Latten vers cb alun g (Staketirung) für Zäune, Wandabtheilungen, Thore u. dgl., rauh (ungehobelt), per qm:

a)    bei OM m Lattenweite von Mitte zu Mitte......

b)    bei 0M3 m

c)    bei OMG m

dto.

dto.

dto.

Mt—‘MMt—¹• ł-¹ I—

àÈÈé'àÊèû

44444444

-q CTi    OD dz I>1

w O GO Qt. ^ CO

lOt-O © ® rH OOO

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

00 t- O    CO tH

000000®

dto.

dto.

dto.

ooo®

dto.

dto. - dto.

ooo

CO OS

— 138

553. Latten verse h alun g (Staketirung) für Zäune, Wandabtheilungen, Thore u. dgl., gehobelt, per qm:

a) bei (VI m Lattenweite von Mitte zu Mitte......fl. 0'76

dto.

' b) bei    0T3 m    dto.

c) bei    0'16 m    dto.

554.    Lattenverschalung (Staketirung) für Zäune, Wandabtheilungen, Thore u. dgl., aus gehobelten und geköpfelten Latten, per qm:

a)    bei O.T.m Lattenweite von Mitte zu Mitte ......

b)    bei    0T3 m    dto.

c)    bei    0T6 m    dto.

555.    Pflasterwürfel (oder Holzstöckel) aus Holz her-steilen, ohne Legen, per qm 0*1(3 m grosse Würfel:

a)    aus rundem Holze.................

b)    aus 0 16/o-ig m starkem Kantholze.........

c)    aus Holzabfällen..................

556.    T beer an strich auf Holzflächen, per qm:

a)    zweimaliger....................

b)    dreimaliger ....................

557.    Stiegen stufen aus vollem, weichem Holze (Blockstufen), per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt....................

558.    Stiegenstufen aus 005 m starken Pfosten mit Untersatzei von Brettern, per currtm:

a)    ungehobelt . ............ .

b)    gehobelt, mit einfachem Rundstab .... e) gehobelt, mit Rundstab, Plattei und Garnis

559.    Stiegen stufen aus 008 m starken Pfosten mit Üntersatzel von Brettern, per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt, mit einfachem Rundstab.........

<•) gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Carnis ....

566. Stiegenwange aus 0*08 m starken Pfosten, per currtm :

;>) rauh.......................

b) gehobelt .....................

dto.

dto.

dto.

„ 0-65

0-53

dto.

dto.

dto.

dto.

ooo

3-37

„ 3-35 ., 3-07

„ 015.5 0-21.5

„ 1-45

1-77

0-57

:. ;; o-ss

• • „ 1-14

ÔÔ

56 Ï. Stieg en wan ge aus OT m starken Pfosten, per currtm :

a) raub .......................

_ ^ b) gehobelt............. ..........

562.    Wang e n stiege, mit ¹⁰/20 ein starken Wangen, 4 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, complet anfertigen und aufstellen, per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt .....'................„

563.    Wangens tiege, mit ¹³/25 cm starken Wangen, 5 cm starken in Falz eingeschobenen Stufen, complet anfertigen und aufstellsn, per currtm:

a)    ungehobelt...........

b)    gehobelt........... .

„ 0-87

1-00

4-28

? 5-95

„ 5-19 „ <-06

139

564.    Heuraufe mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt,

per currtm....................

565.    Steigleitern mit eichenen Sprossen, ganz gehobelt,

per currtm....................

566.    Futterbarren aus Pfosten, per currtm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt......................

567.    Säulen von Holz, Streitbäume und Standsäulen in Ställen, dann Plankensäulen bis 2 m Höhe, reinbearbeiten, hobeln und aufstellen oder befestigen, per currtm :

a)    aus Rundholz...................

b)    aus Kantholz...................

fl. 1-18

POl

.. 1-42 „ 1-58

0-65

0-59

568.    Abtrittschläuche oder Gainzen anfertigen und

aufstellen, sammt innerer und äusserer Yerpichung. per currtm....................

569.    Dunstschlauch unfertigen und aufstellen, per currtm :

a)    rauh . . .....................

b)    gehobelt und mit Bandeisen beschlagen......

570.    Dach wasserrinnen von Rundholz ausarbeiten und

einhängen, per currtm ...............

571.    Zwischenrinnen (sogenannte Zwuzelrinnen) anfertigen und legen, per currtm:

a)    von der Länge nach in die Hälfte zersägtem Rundholz „ 2'38

b)    aus 0*085 m starken Pfosten............„ 1*26

2-46

1-41

2-33

, 0-44

572.    Bo denr in neu von 004 m starken Pfosten, rauh für

Bleehausfütterung sammt Deckbrett, anfertigen und legen, per currtm ..................

573.    Auspichen von Dachrinnen, per currtm.....„ 0*25

574.    Dachbodentreppen (über Bundträme) sammt Untersätzen, per currtm:

bj hei Falzbürsten (Pfosten).............

577.    Zersägen von Hölzern der Länge nach, per currtm Schnittlänge für jedes cm der Holzdicke:

a)    bei weichem Holze ................

b)    bei hartem Holze . . ;..............

578.    Röhre n aus Kiefernholz ab schäl en und ausbohren, per currtm:

a)    bis auf 0*04 m Durchmesser . ...........

b)    für je 1 cm grössere Weite mehr um . . ......

1-33

GH O

ö-ö

„ 0*00*45 „ 0*00.6

„ 0*16 „ 0*04.5

140

579. Was serl eitun gsröliren von Holz einlegen und verbinden; hiebei ist das in Post Nr. 463 für Anarbeiten von Rundholz ohne Verband festgesetzte Ar-beitserforderniss, und die Erdarbeit, nach Post Nr. 37 besonders zu berechnen.

580.    Brunnen roh re e i n s e t z e n mittelst Brunnenbüchsen verbinden und befestigen, per currtm.....

581.    Altes Brunnenrohr herausheben, per currtm . .

582.    Staublade n, schneiden, säumen, abfügen und legen, per currtm:

a) ungehobelt....................

bi gehobelt .....................

583.    Ge wölb schal bogen aus 0⁻04 m starken Brettern,

per currtm....................

584.    I) a c h g e s i m s e von Pfosten und Brettern, gehobelt und gegliedert, hersteilen, per currtm:

a) bei ³⁵/40 cm Querschnitt..............

dto. ..............

dto. ..............

dto. ..............

0-30

0-15

„ 0-22

0-28

„ 1-10

2-76

b)    bei 3Ü/35 cm

c)    bei ²'>,si cm

d)    bei ²⁰/25 cm

585. Dachgesimse und Thurmgesimse von Rundholz, gehobelt und gegliedert, hersteilen, per currtm :

a)    bei 3-Vto cm Querschnitt..............

b)    bei ³⁰/35 cm

e)    bei ²⁵/30 cm

d) bei 2ü/'i.-) cm

580. T h ü r- undFen ster stocke v 0 n K a n t h 01 z, werden je nach ihrer Grösse per currtm Holzerforderniss ermittelt und der Preis für die entsprechende Holzstärke aus Post Nr. 464 angesetzt.

Werden Tliürstöcke gehobelt, so schlage man das ad Post Nr. 463 ausgewiesene Erforderniss liiefür —, und bei eventueller Herstellung eines Falzes jenes ad Post 575 zu.

587. Thür- und Fe ns ter stocke von Pfosten, (wobei die Länge der letzteren nach der Breite und Höhe ermittelt wird, und die einzumauernden Ohren zugegeben werden, z. B. bei einem Fenster von P05 m Breite und 2T m Höhe =

1 Sohle 1-05 + (2 Ohren à 0T5 =) 0‘3 . - P35

1    Sturz ebenso

2    Gewände

à [2*1 + (2 Zapfen à 0-05 =) OT =] 2-2 - 4*4 2 Mittelohren in letzteren à 0‘2.....= OT

2-47

„    2-27

„ 1-91

4-84

dto.

dto.

dto.

,    3-52

„    2*55

1-90

per currtm Pfostenerforderniss :

a)    015 m tief, rauh,

b)    015 m ,, gehobelt.

c)    015 m „ rauh.

d)    015 m „ gehobelt, ,, 0-065 m

e)    0-15 m „ rauh,

aus 0‘05 m starken Pfosten ., 0-05 m .. 0-035 m

0-08 m

Zusammen 7-5 m Pfosten)

fl. 0-20 „ 0-22 „    0-24

„ 0-26 , 0-28

dto.

dto.

dto.

dto.

141

♦188. Yorbenannte Thürstöcke mit Falz zu versehen, benöthigt die ad Post Nr. 575 angesetzte Arbeitspost, daher zuzuschlagen per currtm:

«) bei einseitigem Falz................

b) bei beiderseitigem Falz..............

589.    Thürflügel, gewöhnliche aus Brettern, gefugt und mit Einschubleisten, per qm Grösse:

a)    ungehobelt....................

b)    ungehobelt, mit über die Fugen gelegten Leisten

c)    gehobelt.....................

d)    gehobelt, mit über die Fugen gelegten, gehobelten

und abgefasten Leisten .............

e)    gehobelt, mit gekehlten Fugleisten........

590.    Thürflügel, gewöhnliche, bis 3 qm Grösse, aus Latten, per qm:

a)    ungehobelt....................

b)    gehobelt....................

591.    Thore für Einfahrten, Remisen, Schöpfen, Scheuern, bestehend aus einem eichenen Thorstock, weichem Holzgerippe und Bretterverschalung mit über die Fugen gelegten Leisten, anfertigen, mit dem vom Schlosser zu liefernden Beschläge anschlagen, ein-passen und einhängen, per qm:

a)    bis zu 10 qm Grösse, ungehobelt..........

gehobelt ...........

b)    von 10 bis 15 qm Grösse, ungehobelt .......

gehobelt ........

<*) von 15 bis 25 qm Grösse, ungehobelt .......

gehobelt.........

592.    Kellert büre aus Holzfutterstock und ungehobeltem Bretterflügel anfertigen und einpassen, bei der gewöhnlichen Lichtengrösse von 1 m -f- 2 m per Stück :

a)    mit Tannen- oder Fichtenstock..........

b)    mit Föhrenstock..................

c)    mit Lärchenstock.................

d)    mit Eichenstock..................

593.    Fensterladen aus beiderseits gehobelten Brettern

sammt Stock aus Staffelholz, per qm........

f) 0T5m tief, gehobelt, aus 0-08 m s) 0*3 m    „ rauh,

, 0-055 m gehobelt, ., 0-065 m rauh, „ 0-08 m gehobelt, ., 0-08 m rauh, gehobelt, rauh,

gehobelt, „ 0-08 m raub,

gehobelt, ., 0-065 m rauh, gehobelt,

0-065 m 0-0)5 m 0-08 m

0-015 m

0-08 m 0-03 m

H. 0-30 „ 0-42 _ 0-45 „ 0-50 0-54 „ 0*58 „ 0-61 „ 0-70 0-73 „ 0-80 „ 0-82 * 0-97 1-00

„ 0*04.r> „ 0-09

1*16

1*34

1-43

„ 1*69 „ 1-80

„ 0-55 „ 0-79

„ 1-65 „ 1-95 „ 1-90 ., 2-16 „• 2-00 „ 2-21

„ 7-00 „ 7-49 „ 9-05 „10-88

„ 1-65

594. Dacherker von Holzgerippe, Bretterumsclialung, und Thüren, wobei die Holzstärke je nach der Grosse variirt, per Stück:

a) Erker mit Satteldach und Thüre von 2'0 m Breite und 2-5 m Höhe, rauh...............

142

gehobelt.............

b)    Erker mit Satteldach und Thüre von 1"5 m Breite

und 2"25 m Höhe, rauh..............

gehobelt ..........■ •

c)    Erker mit Satteldach und Thüre von T0 m Breite

und 2"0 m Höhe, rauh...............

gehobelt............ •

d)    Erker mit Satteldach und.Thüre von 0-8 m Breite

und 1*75 in Höhe, rauh..............

gehobelt ^......

e) , Erker mit Satteldach und Thüre von T0 m Breite

und T25 m Höhe, rauh..............

gehobelt ............

f)    Erker mit Satteldach und Thüre von T0 m Breite

und l'O m Höhe, rauh...............

gehobelt............ •

g)    Erker mit Segmentdach und Thüre von 0"8 m Breite

und 0-5 m Höhe, rauh    .....

h)    Dachluggen mit Thüre von 0'6 m Breite u. 0'35 m Höhe,

rauh......................

Wenn vorgenannte Erker ohne Thüren oder Laden hergestellt und mit Fenstern versehen werden, so entfällt für die Thüre oder den Laden per qm Tliür-

fläche, bei rauhen Gattungen . . . ........

bei gehobelten Gattungen.........

fl. 30-00 „ 35-00

„ 23-59 „ 26*96

16-00 „ 18-00

„ 12-60 „ 14-00

12-50 „ 13-75

„ 11-00 „ 12-00

„    5-20

„    2-94

„ 1-16 „    1-43

595.    Bi-unnenrost von ²⁰/2ö cm starkem Holze anfertigen und legen, per Stück

a)    bei T5 m äusserem Durchmesser, aus Föhrenholz

b)    bei 1*5 m

c)    bei 2-0 m

d)    hei 2-0 m

e)    bei 2-25 m

f)    bei 2-25 m

596.    Brunnenkranz (VI m stark, aus 2 übereinander gelegten 0-05 m starken Pfosten sammt 0-05 m starken Deckel anfertigen und versetzen, per Stück:

a)    bei T5 m äusseren Durchmesser, aus Föhrenholz .

b)    hei 2-0 m

e) bei 2-25 m

d) bei Herstellung von Brunnenkränzen aus Eichenholz rechne man den Bedarf an Material mit den dafür entsprechenden Preisen, und erhöhe den Arbeitslohn um 20 Procent (siehe Analyse II. Abtheilung).

597.    Brunnensau g ventil in eine hölzerne Röhre einsetz en und versplinten, per Stück........

598.    Brunnenrohrstiefel einlassen, per Stück . .

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ Eichenholz „ Föhrenholz „ Eichenholz „ Föhrenholz „ Eichenholz

„ 11-44 „ 16-69 „ 14-16 „ 20-65 „ 15-52 „ 22-85

9-67

dto.

dto.

14-77

16-78

„    0-75

„    0-75

• ..

143

599.    Brunnenausflussrohr von Holz herstellen, ersetzen und verspunten, per Stück.........

600.    Senkgrubenfutter von Eichenholz (über einge

wölbte Senkgruben) °'⁷/o-7 m im Lichten sammt weicher Fallthüre herstellen und beschlagen, complet per Stück „    7*51

601.    Abtrittschlauch stock el aus Eichenholz mit

Falz herstellen und versetzen, per Stück......

602.    Abortsitzbrett von 0*65 bis 0*7 m Breite sammt

Spiegel und Untersatzbrett herstellen, per currtm . „    1*57

60J5. Ah tritt sitzdeckel herstellen. per Stück

fl. 0*79

„ 2*66

0*31

W a s s e r b a uarbeiten.

604.    Piloten oder Gruudpfähle aus weichem Bundholze anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportiren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrahmen richten und mit Bing zu versehen, sodann nach dem Einrammen abzuschneiden, und die Zapfen anzuarbeiten, per currtm:

a)    hei 0*1 m Durchmesser..............

b)    bei 0*13 m

c)    hei 0*15 m

d)    hei 0*17 m

e)    hei 0*2 m

f)    bei 0-25 m

g)    hei 0*3 m

h)    hei 0*35 m

i)    bei 0*45 m

605.    Piloten oder Grundpfähle aus weichem vierkantig bearbeitetem Holze anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportiren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Bing zu versehen, dann nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, per currtm:

a)    bei ⁷/7 oder ⁶/s cm Querschnitt

b)    bei ⁹/9    ..    ⁸/io

c)    bei 10/io ., »/12 .,

d)    bei ¹²112 ., i°/u „

e)    bei ¹⁴/u .. ¹²/ig „

f)    bei ¹⁷/i7 „ ¹⁵/20 „

g)    bei ²¹/2i „ ¹⁸/ij4 ,.

h)    bei ²⁴/24 „ ²¹ /as ,,

i)    bei ²⁸/äs „ ²⁴/32 „

k) bei ³¹/3i „ ²⁷/3«

1) bei ³⁵/35 „ ³⁰/4o „

606.    P i 1 o t e n oder Grundpfähle aus Föhre n-, Lärchen-oder Eichenholz mit rundem oder viereckigem Querschnitte anzuarbeiten, zuzuspitzen, beschuhen, zur Stelle zu transportiren, aufzuziehen, aufzustellen, zum Einrammen richten und mit Bing zu versehen, sodann

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„    0*13

„    0*25

0*19

0*31

3*14

600. Piloten oder Grundpfähle einrammen.

Die Kosten des Einrammen s lassen sich für alle Fälle schwer bestimmen, man kann dieselben jedoch im

u t p

veran-

144

nach dem Einrammen abzuschneiden und die Zapfen anzuarbeiten, erfordert per currtm:

a)    aus Föhrenholz, die in Post Nr. <>04 und <>06 in der Preis-Analyse (II. Abth.) für das dort angegebene Holzquantum zu substituirenden Preise für Föhrenholz, und die dort angewendeten Arbeitslöhne unverändert ;

b)    aus Lärchenholz, die in Post Nr. 004 und 605 in der Preis-Analyse (II. Abth.¹ für das dort angegebene Holzquantum zu substituirenden Preise für Lärchenholz, und die dort angewendeten Arbeitslöhne um 15 Procent erhöht;

<*) aus Eichenholz, die in Post Nr. 604 und 605 in der Preis-Analyse (II. Abth.) für das dort angegebene Holzquantum zu substituirenden Preise für Eichenholz, und die dort angewendeten Arbeitslöhne um Ein Drittel erhöht.

607.    Piloten oder Grundpfähle nach Post Nr. 604, 605 oder 601 zurichten, wenn kein Piloten sch uh zur Anwendung kommt, vermindert die Arbeitskosten um 12 Procent.

608.    Piloten oder Grundpfähle ab schneid en, per cm Dicke:

a)    über dem Wasserspiegel:

1.    hei weichem Holze...............

2.    bei hartem Holze................

b)    bis 0*5 m tief unter dem Wasserspiegel:

1.    bei weichem Holze...............

2.    hei hartem Holze.............• .

c)    über 0*5 m tief unter dem Wasserspiegel, für jede um 0'5 m grössere Tiefe zu vorhergehender Post einen Zuschlag von

1.    bei weichem Holze...............

2.    bei hartem Holze...............

Allgemeinen nach der Formel K =

schlagen, wobei u der Umfang in Centimetern, t die Einrammungstiefe in Metern, p den Handlanger-tagelohn in Kreuzern, und n einen von der Bodenbeschaffenheit und sonstigen Bau Verhältnissen abhängenden Goëfficienten. welcher zwischen den Zahlen Î20 und 30 variirt, bezeichnet.

Daraus folgt:

610. Piloten oder Falzbürsten einrammen, für jedes Meter Tiefe und jedes Centimeter Umfang der vierkantigen oder runden Pfähle oder Falzbürsten, mit Inbegriff des Erfordernisses für Aufsicht und Requisiten. der Beihilfe des Zimmermanns während des

fl 0-04.5 „ 0-06

„ 0-23 „ 0-31

„ 0-22 „ 0-30

145

Einrain mens, Aufstellen und Abtragen der Schlagwerke sammt Anschaffung und Abnützung derselben, sowie auch des Gerüstes, jedoch ohne Wasserschöpfen, u. zw.:

A)    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist, und die Ein-rammungstiefe nicht mehr als 2 rn beträgt:

a)    im leichten Boden (siehe Erdarbeiten, Klassilizirung

der Bodenarten, T. Klasse)...........

b)    im mittleren Boden (wie vor, II. Klasse).....

c)    im festen Boden (wie vor, III. Klasse)......

B)    wenn die Pilotenlänge unter 7 m ist, aber die Ein-rammungstiefe mehr als 2 m beträgt:

a)    im leichten Boden (I. Klasse)..........

b)    im mittleren Boden (II. Klasse).........

e) im festen Boden (III. Klasse)..........

611. Piloten oder Falzbürsten einrammen, erfordert zu den ad Post Nr. 610 angesetzten Preisen einen Zuschlag

a)    von 25 Procent, wenn die Piloten eine Stücklänge von über 7 bis 10 m haben ;

b)    von 75 Procent, wenn die einzelne Pilote länger als 10 m ist ;

c)    von 10 bis 15 Procent, wenn die Piloten oder Falzbürsten in schiefer Richtung einzurammen sind, u. zw. 10 Procent bei der Abweichung bis zu Vo, und 15 Procent bei der Abweichung von über Ve von der Senkrechten.

61S. Gehölzarbeiten und Herstellungen bei Brücken, sowie verzahnte Röste u. dgl. im Wasserbau vorkommende, nach dem Currentmèter zu berechnende Holzconstructionen sind nach der Post Nr. 463 zu behandeln, wozu jedoch für Herstellungen mit eigenen Gerüstungen liiefür ein Zuschlag von 10 Procent, und bei Arbeiteu am Wasserspiegel ein Zuschlag von 5 Procent zu machen ist.

613.    Pfostenverschalung bei Wehren, Mühlgerinnen oder Durchlässen, gefugt, gespiindet und gehobelt aus weichen Pfosten, per qm:

a)    bei 0’05 m Pfostenstärke..............

b)    bei 0-065 m

c)    bei 0‘08 m

d)    bei 0‘09 m

e)    bei 0-095 m

f)    bei O'l m

614.    Schrottwand hinter Piloten oder als Schutz

wand bei Brückenköpfen und Wehren, aus auf 3 Seiten bearbeitetem weichen Rundholze, ¹⁵/is cm stark, gedübelt, hersteilen per qm...........

615.    Schrottwand genau wie vorige, aber ungedü-

belt, per qm...................

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

? «

!!i

qä - F

in co «p rH (N* CO

999

ooo

„ 1-60 „ 1*82 .

2*19 „ 2-47 2-59 „ 2-70

„ 3-08

-, 2-89

io

146

616.    Schrottwand wie vor. jedoch 3aU₀ cm stark und

genagelt (wobei jeder Nägel 3 Stämme verbinden muss), per qm...................

617.    Schrottwand aus Rundholz von 30cm Durchmesser, genagelt, per qm.............

618.    Wasserdichte HolzAvand (bei Klausen) aus

³⁶/4n cm starkem, weichen Holze sammt Mooskeildichtung und Nagelung, bearbeiten und aufstellen per qm......................

(Die Nagelung aller hier angesetzten Schrottwände ist mit Holznägeln angenommen).

619.    Regie arbeiten des Zimmer man ns.

a)    Kant- und Schnittholz wird nach Post Nr. 461 und 462 in Rechnung gestellt, und für die Besorgung 5 Procent zugeschlagen.

b)    Ein Zimmermannstag (==■ 10 Arbeitsstunden) sammt

Aufsichtsgebühr und Requisitenbeigabe......

c)    Ein Handlanger des Zimmermanns, per Tag ....

d)    Eisensachen werden ohne Zuschlag aus den betreffenden Arbeitsgattungen tarifirt, und die Zufuhr extra verrechnet.

e)    Sägespäne, per hl.................

f)    Waldmoos, per hl.................

fl. 6-71

„    3-43

12-27

1-65

1-20

0-36

0-50

620. Brennholzpreise, franco ins Haus gestellt, wobei das Holz vollkommen ausgetrocknet, in Längen von 0‘19 m gesägt, und für Zimmerfeuerung klein gespalten geliefert wird:

a)    Buchenscheiter, per Raummeter fl. 7-29, per Mtrztr .

b)    Eichenscheiter, per

c)    Fichten- oder Föhrenscheiter,

1-80

dto.

dto.

„ 6-29, per dto.

1-50

2-00

geschwemmt, per

d)    hartes Prügelholz, per dto.

e)    weiches dto.

f)    Reisigbündeln, per Schilling

g)    Unterzündspäne, per Büschel

(Ein Raummeter — 0*286Rahmklafter, oder 1 Rahmklafter = 3-5 Raummeter mitteldicht geschlichtetes Brennholz, die Scheiterlänge mit 0*95 m angenommen).

per dto.

1-90

1*08

1*20

4*00

0*02

147

VII. Dachdeckerarbeiten.

631. Strohdacheindeckung n a ch derKesche berechnet.

Den hier berechneten Beträgen sind nachfolgende Strohpreise zu Grunde gelegt:

fl. 018

1 Bund ausgedroschenes Längstroh (= 0*125 kbm =

8⁻0 kg)......................

2-25

1 Mtrztr (— 100 kg) ausgedroschenes Langstroh, derzeit in Wien...................„    —

1 kbm ausgedroschenes Langstroh (■= 04 kg) . . . „    1*44

„    0-07

1 Stück Strohscheibl (1 Bund Langstroh gibt 3 Scheibein. und es bleibt l*o kg Wirrstroh = ljr, Bund übrig) à 2* 13 kg..................

Die Strohpreise variiren zu den verschiedenen Jahreszeiten sehr stark, und sind daher jedesmal nach dem Marktpreise genau zu erheben; der Preis für Wien ist inclusive der städtischen Verzehrungssteuer verstanden.

Â) Strohdacheindeckung gewöhnlicher Art, auch Schau-ben- oder Scheibeindacheindeckung genannt, sammt Einlattung auf mit Holznägeln befestigte Waldlatten, mit Bandstöcken und Windbrettern, letztere mittelst Strohseilen oder Bindeweiden befestiget, per qm :

a)    bei 0*3 m starker Deckung (Flachdeckung) . . . „ 0*82

b)    bei 0*35 m starker Deckung (abgestuft gedeckt) . „ 0*78 B) Strohdacheindeckung mit Strohlehmschindeln

oder Streichschindeln (aus Stroh und Lehm bereitete Tafeln) sammt Einlattung, per qm.....

633.    Strohdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet stellt sich um 40 Procent höher, als die Post vorher, also per qm Grundfläche:

A)    .i) Schauben- oder Scheibeindeckung (flachgedeckt) . „

dto.    dto. (abgestuft gedeckt) „    1*09

B)    Strohlehm- oder Streichschindeldeckung......„    1*53

6311. Bohrdacheindeckung sammt Einlattung, 0‘3 m

stark, flach gedeckt, nach der Besehe berechnet, per qm ..................

634.    Bohrdacheindeckung wie vor, jedoch nach der

Grundfläche berechnet, stellt sich um 40 Procent höher als die Post vorher, also per qm Grundfläche . . .....................

„    1*09

1*15

b)

„ 0*82

635.    Brett er dach eind eck ung nach der Besehe berechnet, per qm :

si) bei Nothdächern.................

b) bei bleibender Dachung..............

636.    Bretterdacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 20 Procent höher als bei vorhergehender Post, daher per qm Grundfläche :

„ 1*15

” °‘61 „    0*91

io*

148

a)    bei Nothdächern.................

b)    bei bleibender Dachung..............

637. Schindeldacheindeckung sammt Einlattung,

nach der Besehe berechnet, per qm:

A)    mit Spaltschindeln (Flachschindeln; sie werden aus Scheiterholz erzeugt, haben keine Nuth, und werden beim Decken flach übereinander gelegt. Angenommene Schindeldimensionen 0*4 m lang, Ol m breit, (>015 m dick) :

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

B)    mit Z u g s c h i n d e 1 n (Schindeln mit geraden abgehobelten Bändern und ohne Nuth. 05 m lang, 008 m breit):

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

C)    mit Nuthschindeln (Breite der Schindeln mit 0*08 m durchschnittlich angenommen) :

a)    einfache    Deckung mit 0*4 m langen Schindeln .

1>) mit Brettschindeln (Dranitzen):

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

638. Schindeldacheindeckung nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 35 Procent höher als bei vorhergehender Post, daher per qm Grundfläche :

A)    mit Spaltschindeln,

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

B)    mit Zugschindeln,

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

C)    mit Nuthschindeln,

a)    einfache Deckung,    0-4    m Schindellänge.....

D)    mit Brettschindeln,

a)    einfache Deckung ...............

b)    doppelte Deckung...............

629. Theersteinpapp- und Filzdacheindeckung

nach der Besehe berechnet, per qm :

A) Stein papp d eck ung ohne Leisten,

a)    für provisorische Dächer............

b)    für definitive Dächer..............

fl. 0-73 „    1-09

0-43

;;    o-73

„    0-45

„ 0-80

0-4 „ 0-5 „ 0-5 „ 0-55 „ 0-55 „

0-5 „ 055 0'55 „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

OO O O M- O M. o

2$

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

OO <0 rH O'-'OHÖH

„ 0-88 »    1-09

0-48

0-60

149

B)    Steinpappdeckungmit Leisten,

a)    Tafeldeckung..................

b)    Rollendeckung.................

C) Asfaltfilzdeckung.............

D)    Anstrich alter Eindeckungen (Sandeln),

a)    bei Steinpappdächern..............

b)    bei Filzdächern ................

<530. T heerstein papp- und Filzdacheindeckung

nach der Grundfläche berechnet, stellt sich um 5 Procent höher, als vorige Post anrechnet, daher per qm Grundfläche:

A)    Steinpappdeckung ohne Leisten,

a)    für provisorische Dächer............

b)    für definitive Dächer..............

B)    Steinpappdeckung mit Leisten,

a)    Tafeldeckung..........■........

b)    Rollendeckung . . . . •............

C)    A s f a 11 f i 1 z d e c k u n g.............

1)) Anstrich (Sandelung) alter Eindeckungen,

a)    bei Steinpappdächern..............

b)    bei Filzdächern ................

631. Ziegeltaschendacheindeckungnach der Resche berechnet, per qm :

A) Abtragungsarbeiten sammt Reinigen und Aufschlichten der Ziegel und Beseitigung des Schuttes:

a)    einfache, flache, trockeneDachziegelein-

deckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

b) , einfache, flache, in Mörtel gelegte Dacli-

ziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

c)    doppelte, flache, trockene Dachziegel

eindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu.......

d)    doppelte, flache, inMörtelgelegteDach-

ziegeleindeckung abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

e)    Hohlz iegeleindeckung, trockene, abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

f)    H o h 1 z i e g e 1 e i n d e c k u n g, in Mörtel gelegte

abtragen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

fl.

0-76

0-65

0-99

0-09

0-07

0-50

0-63

1-1 o o © d> ob

rf* CO©

0-09

0-07

0-06

0-02

0-08

0-03

0-09

0-03

010

0-04

0-14

0-05

017

0*05

150

g) Werden bei der Abtragung die noch brauchbaren Ziegel am Dachboden deponirt, so ist für die ausfallende Arbeit des Heruntertragens das Erforderniss an Handlangerschichten (siehe Analyse II. Abth. Post Nr. 631) für eine Stockwerkserhöhung zu vermindern, — und für die Schuttabräumung der oben angesetzte Zuschlag für die Stockwerkserhöhung blos mit der Hälfte anzuwenden.

B) Neuherstellungen und Reparaturen:

a)    einfache, flache, trockene Dachziegelein

deck ung mit 0*16 m Uebergreifung hersteilen (Einlattung 0-2 m weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu.......

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dach

ziegelein d eck ung mit 0‘16 m Uebergreifung herstellen (Einlattung 0‘2 m weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

c)    doppelte, flache Dach ziegelein deck ung,

trocken gelegt, mit 0'06 m Uebergreifung herstellen (Lattung 0'16 m weit erforderlich),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu.......

d)    doppelte, fl ach e, Dachziegeleindeckung, in

Moos gelegt hersteilen (0'06 m Uebergreifung, 0⁻16 m weite Lattung),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

e)    doppelte,flacheZiegelein deck ung,in Mörtel

gelegt, hersteilen (0’ü6 m Uebergreifung, 0'16 m weite Lattung),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

f)    flache), kronenartige Dachziegeleindeck-

ung (Bitterdach, schwedisches Dach), in Mörtel gelegt, hersteilen (0*08 m Uebergreifung, 0\3 m weite Lattung),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden ...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

g)    D a c h p f a n n e n e i n d e c k u n g, in Mörtel gelegt, her

steilen (0’08 m Uebergreifung, 03 m weite Lattung auf vorherige Brettereinschalung der Sparren),

1.    bei ebenerdigen Gebäuden..........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu .......

h)    Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt, her

stellen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

fl. 0-68 „    0-03

0-89

”    0-03

0-85

;; o-o4

1-10

;    0-05

„    1-19

.,    0-07

1-15

;; o-o?

0-74

”    0-03

1-44

. ” 0-08

151

i) Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, her-stellen,

1.    bei ebenerdigen Gebäuden...........

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu......

k)    First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt, p er currtm ohne Stockwerk sunterschied

Anmerk un g. Wenn hei Neueindeckungen die Ziegel schon am Dachboden deponirt waren, so ist das Handlangererforderniss (siehe Analyse II. Ahth. Post Nr. 631) um 50 Procent zu vermindern.

l)    Umlegung bestehender Ziegeldächer, wobei circa 20 Procent an Ziegelmateriale neu beizustellen ist, per qm ohne Unterschied der Stockwerkshöhe:

1.    einfache flache Tascheneindeckung, trocken gelegt,

nach a)...................

2.    einfache flache Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt, nach b) .................

3.    doppelte flache Tascheneindeckung, trocken gelegt, nach c).........• .    .....

4.    doppelte flache Tascheneindeckung, in Moos gelegt, nach d) .............' . . . .

5.    doppelte flache Tascheneindeckung, in Mörtel gelegt, nach e)......„...........

6.    flache kronenartige Tascheneindeckung, in Mörtel

gelegt, nach f).................

7.    flache Dachpfanneneindeckung, in Mörtel gelegt,

nach g)....................

8.    Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt nach h) . . in Mörtel gelegt, nach i) .

10. First- oder Grat-Hohlziegeleindeckung in Mörtel gelegt nach k) per currtm...........

m)    Ziegeleindeckung von Innen mit Mörtel bestreichen, per qm................

n) Ueber steigen von Ziegeldach un gen (Ausbesserung durch Auswechselung mit Beigabe einzelner Ziegel, Reinigung der Rinnen, Yerstreiclmng von Fugen mit Mörtel, Abräumung von Schutt und Füllen der Dachwasserfässer) per qm:

1.    hei einfach gedeckter Resche mit Flachziegeln . .

2.    „ doppelt dto.

3.    „ dto.

o)    Jährliche Instandhaltung von Ziegelein-.deckungen kostet im grossen Durchschnitte per qm

und Jahr die Hälfte der vorher gemachten Ansätze.

633. Ziegeltaschendachein deck un gnachder Grundfläche berechnet, per qm.

Sowohl bei den Abtragungsarbeiten A, als auch bei Neuherstellungen B ist bei Berechnung nach der Grundfläche (Horizontalfläche) je nach dem Neigungswinkel der Dachresche, den dort gemachten Ansätzen 30 bis 35 Procent zuzurechnen.

iS

iS

1*91

0-09

0-37

0-24

0-39

0-25

0-45

0-52

0-43

0-33

0*42

9.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto. Hohlziegeln . .

iS

0-80

0-15

0-12

0-14

015

0-17

152

633. Falzziegelein deck u n g. Diese Art der Dacheindeckung gewinnt in neuerer Zeit insbesondere bei industriellen Anlagen eine wesentliche Verbreitung, da das Materiale aus gutem Thon erzeugt, gegen gewöhnliche Ziegeldächer die Vortheile bietet, dass es wegen des leichteren Gewichtes der Falzziegel eine geringere Gehölzconstruction des Dachstuhles, und wegen der eigenthümlichen Form der Falze einen sehr flachen Neigungswinkel der Dachresche gestattet, — und weil die Eindeckung (das Einhängen) durch jeden gewöhnlichen Arbeiter besorgt werden kann.

KÜ

i-i

1fflV;

mm

\-

------1 Ji—~

I

im

Falzziegel mit Rauten.

mm

mm

.tv

à®

i?

Firstziegel.

Firstziegel.

I m.ÊÊÊmmê

Einfaches Dachfenster.

CO

iO

rH

Falzziegel mit Seitenrippen.

mmß

320 %

W-

mf>*ttRfVfiümiu>iiâlgnolàBiimiruiaiMnwnïfff

:-7:5

Hi

„„

ji

Doppeltes Dachfenster.

Anmerkung. Sowohl die Falzziegel mit Seitenrippen als auch jene mit Rauten haben 0'41 m Länge, 0⁻2o m Breite und decken 15 Stück 1 qm Dachresche ; das Gewicht beträgt per mille 2700 kg, also per qm gedeckte Dachfläche 40 kg, und können demnach «3700 Stück per Eisenbahnwaggon verladen werden; die Lattung wird 0432 m weit hergerichtet und ist die Dachneigung mit 25 Grad vollkommen zureichend.

154

Kosten der Falzziegeleindeckung sammt Materiale:

a)    flache Eindeckung mit Seitenrippen oder Rautenziegeln per qm Resche..............fl

b)    Dachfirst- oder Grateindeckung, per m Länge . . . „

c)    Dachfenster per Stück, einfache...........

doppelte..........„

#34. Schieferstein dach ein cleckung nach der Resche berechnet, per qm

A)    Abtragung alter Schiefereindeckungen.

Hiebei ist das Materiale vorsichtig abzuheben, das hievon noch brauchbare zu reinigen und zu schlichten, und der Schutt abzuräumen und in der Nähe des Gebäudes zu deponiren.

a)    Schuppenschieferdeckung eines ebenerdigen Gebäudes abtragen...........

b)    S c h a b 1 o n e n s c h i e f e r d e c k u n g (Quadrat-, Rechteck- oder Poligonform) auf Bretterschalung genagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen . „ 0-10

c)    Schablonenschieferdeckung auf Latten ge

nagelt, von einem ebenerdigen Gebäude abtragen ......................

d)    Schuppen- oder Schablonenschiefer-

deckung von höheren als ebenerdigen Gebäuden ab tragen, erfordert für jede Stockwerkserhöhung zu den ad a), b) und c) angesetzten Arbeitslöhnen einen Zuschlag von................

e)    dieselben Schiefereindeckungen abtragen, das brauch

bare Materiale aber nur am Dachboden deponiren, erfordert von den ad a), b), c) und d) angesetzten Arbeitslöhnen einen Abzug von..........

B)    Neu eindeck ung mit Schiefersteinen auf Br etter ein sch alun g (an Arbeit und Material)

di dto.

dto.

666h

„ 0-12

„ 0-10.5

„ 0-03

„ 0-02

Bei Anwendung von

Bei Nagelung der Steine mit

fiter- Eiten-

greifung nageln näge]n nä?eln

Fugen-

in in

fl. ö. W. für 1 qm Neueindeckung

a)    mährisch-schles.Schuppensteinen 0-1

b)    böhmischen oder ungarischen

Schuppensteinen........

c)    mährisch-schlesisch en Quadratoder Rechtecksteinen, einfach gedeckt 0’09    1-36

d)    mährisch-schlesischen Quadrat- oder

Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .    0*08    1-69

e)    mährisch-schlesischen Poligonsteinen,

einfach gedeckt........

1-11    1-19    1-43

0-1    1-15    1-24 ! 1-47

1-43    1-55

1-77    1-94

0-1    1-43    1-52    1-67

155

Bei Anwendung von

Fugenübergreifung in m

Bei Nagelung der Steine mit verzinn-l Kup-tenEisen fer-nägeln Jnägeln fl. 5. W. für J qm Neueindeckung

Eisen

nägeln

f)    böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt . . . i-

g)    böhmischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt.....| 0'06

h)    ungarischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt ....

i)    ungarischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt.....

k)    rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt . , .

l)    rheinischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt.....

m) rhein. Poligonsteinen, einfach gedeckt

n)    blauen französischen Quadrat-od. Rechtecksteinen, einfach gedeckt

o)    blauen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

p)    rothen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

q)    rothen französischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

r)    rothen und blauen französischen Poligonsteinen, einfach gedeckt . .

s)    rothen belgischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

t)    rothen belgischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

u)    blauen englischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, einfach gedeckt .

t) blauen englischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

w)    rothen englischen Quadrat- oder Recktecksteinen, einfach gedeckt .

x)    rothen englischen Quadrat- oder Rechtecksteinen, doppelt gedeckt .

y)    rothen und blauen englischen Poligonsteinen, einfach gedeckt . , .

z)    rothen und blauen englischen Poligonsteinen, doppelt gedeckt . . .

aa) weissen baierischen Quadrat- oder Rechtecksteinen (Sohlenhofer- oder Kehlheimersteinen) einfach gedeckt 0‘08

bb) dessinirten Steinen von englischen rothen und blauen, und baierischen ■weissen Steinen nach Zeichnung, einfach gedeckt........

0*08

0-09

0-08

0-07

0-06

0-08

0-07

0-06

0*07

0-06

0-07

0-07

0-06

0-06

0-05

0-06

0-05

0-06

0-05

0-08

1-65 ! 1-70

2-00

2-06

1-61

1-68

1-83

2-23

1-80

1-90

1-98

2-15

1-47

1-52

1-65

1-81

1-57

1-87

1-65

2-04

1-77

1-58 | 1-63

1-93    1-99

1-62

1-67

1-75

2-16

1-80

2-06

2-12

2-28

1-67 , 1-74

1-86

1-65

1-70

1-81

1-85

1-91

2-09

1-74

1-78

1-90

2-12

1-76

2-15

1-80

2-33

2-76

4-00

2-18

2-34

1-80

2-21

1-96

2-40

2-82

4-15

1-93

2-37

1-99

2-58

3-00

4-50

156

C) Neueindeckung mit Schiefer steinen auf Latten Schalung (an Materiale und Arbeit), wobei die Fugen von Innen mit Cementmörtel verstrichen werden, erhält zu den im vorigen Absatz B angesetzten Kosten einen Zuschlag von........

1>) R e p a r a t u r e n an Dachschiefereindeckungen:

a)    Umdeckung eines mit Schiefersteinen gedeckten Daches mit Beigabe von beiläufig 20 Procent neuer Schiefersteine, aller Nägel, etc., an aller Arbeit und Materiale

1.    bei Schuppensteineindeckungen    48%

2.    bei einfachen Schablonensteineindeckungen 35%

3.    bei doppelten der ad B dieser Post Nr. gemachten Preisansätze.

b)    Jährliche Instandhaltung mit Schiefersteinen hergestellter Dacheindeckungen, wobei der Unternehmer alles Materiale und alle Arbeit zu besorgen hat, im grossen Durchschnitte per qm und Jahr . . ,

635.    Schieferstein dachein decku ng nach der Grundfläche berechnet stellt sich bei der in Post Nr. 634 angesetzten Uebergreifung der Fugen um 15 Procent höher als die dortselbst angegebenen Einheitspreise.

636.    Neue EindeckungmitKunstschotterbeton

stein, wobei die aus Bétonmassa hergestellten Platten auf gerade Lattung in diagonaler Richtung eingehängt werden....................

637.    Schwarzblechdacheindeckung nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Ab tragen alter Blecheindeckungen sammt Beseitigen des Materiales................„

b)    Neuein deckungen mit steierischem gewalzten Schwarzblech, mit Falz und beiderseitigem zweimaligen Oelfarbenanstrich (bei Dachreschen, Ichsen, Säumen), wenn die per qm zu verwendenden Blechtafeln

1. circa 3 kg wiegen...............„

H' ” è j⁵#    ” ...............»

wozu bemerkt wird, dass die ad 1 bezeichnete Art die für Dacheindeckungen gebräuchlichste ist, wobei sogenanntes 18er Blech in Verwendung kommt.

638.    Flache verzinkte Schwarzblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Abtragen solcher Deckungen sammt Materialbeseitigung ......................

b)    N e u h e r s t e 11 u n g bei flacher Deckung der Reschen, Ichsen, Säumen:

bei 0⁻3 mm Blechstärke..............„

« mm « ..............„

„ 0-7 mm „    ................

dto.

40%

fl. 0-15

0-10

1-60

0-11

1-54

2-05

2-45

011

1-35

1-75

157

630. Wellenförmig gebogene verzinkte Schwarz-bleclieindeckung und zwar:

a)    blosseEindeckung auf bereits fertige Dachstuhl-

constructionen aus 0*7 mm starkem Bleche mit 84 mm Wellbreite und 25 mm Well tiefe, an allem Materiale und Arbeit, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm......................fl.

b)    vollständiges Dach, d. i. Eindeckung, Verankerung und eiserne Mauerbänke, bis 4 m Spannweite, an allem Materiale und Arbeit per qm Grundfläche „

c)    ebensolches Dach bis 6 m Spannweite, per qm Grundfläche .......................

d)    ebensolches Dach, jedoch noch mit Winkeleisenbögen,

quer durchlaufenden Winkeleisen und Zugschliessen, bis 4 m Spannweite, per qm Grundfläche......

e)    Dachconstruction mit Eindeckung wie vor, von 4 bis

12 m Spannweite, per qm Grundfläche.......

f)    ebensolches Dach von 12 bis 16 m Spannweite, pei

qm Grundfläche.................

g)    ebensolches Dach, von 16 bis 20 m Spannweite, per

qm Grundfläche..................

3-09

5-65

6-00

6-50

7-00

7-50

8-50

Tabelle

über das Materiale an cannelirtem, verzinktem Eisenbleche für 1 qm Dachfläche, wobei die einzelnen Tafeln je 2 m Länge haben,, und die gangbarsten Profile angewendet erscheinen.

Blech-preis dicke ;

per

, 100 kg

ln ! fl. ö. W.

mm

M. o o ® o

29-00 i 28-00 26-75

25-75

25-00

Wollenbreite | qk in mm    ^

! Wellentiefe j in mm

1133 100 100' 100 100 | 22 j 25 I 30 ! 30    35    40 ! 45

Gewicht per 1 qm Deckfläche in kg

₁₁.₀₅

100

60

7- 3    7-8 I

8- 25 8-8 i

9- 4 i 10*05

10- 6 11*3

11- 75 12-55

640.    Weissblech da cli ein deck un g, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    Ab trag en solcher Deckungen sammt Materialbeseitigung .....................

b)    Neuherstellung bei Dachreschen, Ichsen, Säumen, aus Schlüsselblech sammt zweimaligem Anstrich . .

641.    Zinkblechdacheindeckung, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm :

a) Ab trag en solcher Deckungen sammt Materialbeseitigen ......................„

bi Neueindeckung mit 5 kg schwerem Blech, mit Falz......• . . ................

fl. 0-11

2*45

0-12

158

ç) Neueindeckung mit 5 kg schwerem Blech, nach französischem Leistensystem.......... . . , .

d) Neueindeckung mit 4h kg schwerem, wellenförmigen

643. Verzinnte Z i n k blech t a s c h en -Dach eindeck ung, nach der geneigten Fläche berechnet,

per qm . . ;...................

(Diese Deckung erfordert 15 Tafeln per qm Deckfläche, Avelche mittelst Nägel und Haften auf die Einlattung befestigt werden; 1 qm Dach wiegt 7 bis 7h kg, die Tafeln sind mehr oder minder stark gewellt, haben eine Länge von 415 mm und eine Breite von --d mm bei Oh mm Dicke, und geben durch die Anordnung der Wellen, sowie der Verbindungsart ein dichtes, leichtes und relativ billiges Deckmateriale ab).

643.    Kupferblech dach ein deck ung, berechnet nach der geneigten Fläche, per qm :

a) hei    4    kg    Gewicht des Bleches per    qm ) für flache .

hj bei    5    kg    dto.    dto.    „    „    / Deckung .

c)    bei    fl    kg    dto.    dto.    „    ,.    für Säume .

d)    bei    7    kg    dto.    dto.    „    „    für Ichsen .

e)    bei    8    kg    dto.    dto.    „    „    für Saumrinnen

644.    Guss ei sendacheindeckung:

a) Falzzie g eiein decku ng. per qm; (25 kg schwer)

!>) Flache D c'

fl. 2-70

„    2-90

„ - 2-35

„ 8-20 „    9-95

„ 11-58. „ 13-09 „ 14-48

„    5-40

:kung mit Fasettenziegeln, per Fläche (wozu 18 Stück Ziegel im Gewichte von zusammen 27 kg erforderlich sind) und zwar :

schwarz oder rothbraun glasirt..........

schwarz und grün gemischt glasirt (Mosaik) . . . .

grün, lasurblau etc. glasirt.............

asfaltirt, braun, grau oder schwarz.........

c)    Firstziegel, schwarz oder rothbraun glasirt, per

currtm......................

dto. grün, lasurblau etc., per currtm......

dto. asfaltirt ; braun, grau oder schwarz, per currtm

d)    dazugehörige.Dachfenster, per Stück .

645. Glasdach ein decku ng, nach der geneigten Fläche berechnet, per qm:

a)    complété Eindeckung in Eisen- oder Holzsprossen

1)

dto.

m)    dto.

n)    dto.

v I—*■ to to    ie- 05 Oi cn

M 03 1SÎKM

toco^q<op)_ini.oiie-wto^o

sssgsgigêssés

159

646.    Häusler’sche Holzcementdacheindeckung, wobei auf die unter einem Neigungswinkel von 10 Graden hergestellte Brettereinschalung der Dachsparren vorerst erwärmte Holzcementmasse aufgestrichen und mit Sand überstreut, oder aber eine Lage Dachpappe überlegt Avird. um die Fläche ebener und elastischer zu machen. Auf diese Cement- und Sandschichte kommt nach Abbürsten derselben ein Avieder-liolter Anstrich mit Cement, auf welchen dann eine Papierlage aufgetragen wird, deren Enden sich gut und dicht überdecken. Diese 5 bis 6mal aufgetragenen und stets mit Holzcement überstrichenen Papierlagen erhalten dann nach der letzten Schicht eine etwa 0-05—0*1 m hohe Sand- und Schotterlage mit Kalkbreimischung oder einen leichten Lehmestrich.

1 qm dieser Dachung kostet in Allem, jedoch ohne Bretterverschalung der Resche und ohne Blechsäume

Die Blechverkleidungen berechnen sich per m: für den einfachen Traufensaum ohne Rinne auf . . für Mauer- und Giebelsaumbleche auf .......

während andere Spenglerarbeiten aus dem CapitelYIII veranschlagt Averden können.

647.    Asfaltdacheindeckung. Bei dieser Deckung wird die Brettschalung der Dachresche vorerst mit Stein-kohlentheer gut getränkt, dann mit Quarzsand bestreut, Avorauf nach vollkommener Trocknung des Anstriches die Fläche mit Packleimvand überzogen, und letztere mit Mineraltheer und Asfalt, in der Mischung von 4 : 5 geschmolzen, etwa 0—7 mm hoch dicht as-faltirt und nachher besandet wird: Ist diese Masse trocken und der lose gebliebene Sand abgekehrt, so wiederhole man den Anstrich mit der Mischung von 4 Theilen Mastix und 1 Theil Mineraltheer, und behandle denselben wie früher. Nach Abtrocknung und Abkehren des wieder lose gebliebenen Sandes übergiesse man die Asfaltmasse mit einer dünnen Kalkmörtelschichte.

1 qm dieser Eindeckung kostet ohne Bretterschalung inclusive aller Arbeit und Materialien.....„    8*65

648.    Rasendacheindeckung:

a)    per qm verdeckte Fläche, neu hersteilen ...... „

b)    per qm    dto. jährlich Aviederkehrende Erhaltungskosten ...................

649.    Gusssteindachein deck ung, neueste Methode, auf Lattung, per qm:

a)    Prima Qualität...................

b)    Secunda Qualität..................

fl. 1-42

1T0

;; o-75

0-52

„ 0*03

1-75

l P50

160

VIII. Spenglerarbeiten.

Materialien.

(Loco-Baustelle.)

650. Weissbleche, für circa 25 qm Eindeckurig genügend, circa 95 kg schwer, per Kiste: a) Doppelformat mit 150 Tafeln je 340 mm breit, 530 mm lang,

Marke MLR...................

ML

MsB

MS

FF

b) Hochfoiio mit 150 Tafeln je 250 mm breit, 680mm lang, Marke ML ....................

MS

FF

651. Rinnenbleche mit 75 Tafeln per Kiste, neues Format:

fl. 25-75

26- 50

27- 50 „ 29-00 „ 30-50

„ 31-50 , „ 32-00

„ 30-00 „ 31-00 „ 32-50 „ 33-50 „ 34-00

1 Kiste 320mm 37()mm 42()mm 470mm 520mm 5r> u< 750mm

652.    Eisenblech,    gewalztes steirisches, per kg . .

verzinktes, per kg.......

653.    Raffinirte Zinkbleche:

156 kg schwer

dto.

fl. 0-19 „ 0-26

Blech-

Nummern

Stärke

der

Tafeln

in

mm

65cm bi\, 2m lg., 80cm br., 2m Ig., lmbreit, 2mlang,

1 Rahme Ton 250 kg

enthält !

Gewicht    î Rahme;    (1 Rahme

neram ⁵    von 250 ¹ Tafel I von 250

per qm _ i.3qln    ;= l-6qm; kg

wiegt enthält jj w'e?t 1 enthält

kg i Tafeln II kg | Tafeln kg | Tafeln

1 Tafel = 2 qm wiegt

Grund

preis

per

100 kg

kg

fl.

1- 69

2- 03 2 47 2-90

10

lî

12

13

14

15

16

17

18

1» ¹

20

1-873    13-12    17 05 ;

8- 47

4-62

5-15

6-21

7-26

8-32

9-37

10- 43

11- 49

12- 54

! 14-65 î 16-77 18-88 ; 20 99

54

49

40

34

30

27

24

22

20

17

15

13

12

2-60 3 20

3- 80

4- 50

5- 12 5 78

6-44

7-76

9 08

1040 11-72 13 04 14-36 I 15-68 18-32 20-96 23-60 26-24

96

78

60

56

49

39

32

23

24

21

19

17

16

14

12

11

10

36-00    !

34-50 I 33-00 31-50 I 30 00

27 00

161

fl.

«54. Gewalztes Blei, per kg...............

«55. Haken zum Festmachen von Wasserabfallstehrohren, per Stück.....................

663.    Weiche Holzkohle,

0-41

012

0*20

0-53

1-44

1-65

0-35

017

1-90

cito.

dto.

210

Dacharbeiten mit Weissblech.

(siehe auch Post Nr. 640)

664.    Flache Dacheindeckung mit Weissblech, dann

Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume, nebst zweimaligem Anstrich mit Engelroth-Firniss oder Oel-farbe, per qm.................. .

665.    Flache Dacheindeckung für alles Materiale und

Arbeit, jedoch ohne Beistellung von Weissblech, per qm.................

66«. Geschweifte Thurm ein de ckung mit Material, per qm.....................

667.    Geschweifte Thurmeindeckung ohne Material,

per qm......................

668.    Feuermauer-Eindeckung sammt Haft u. Spannhaken, per qm...................

669.    Hängrinne von starkem Schlüsselblech, 0‘25m

weit, 0*15 m tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisenstangein, sammt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelroth-Oelanstrich an der Innen-und Aussenseite, per currtm ............

670.    Häng rin ne von starkem Schlüsselblech, 0‘2 m

weit und OT m tief, sonst wie vorgenannte Post-Nr., per currtm....................

671.    Dach säum rinne, 0'65 m im Umhug breit, mit ein

gezogenen Eisenstangein, sammt Aufmachen und Rinnenhaken, mit zweimaligem Engelroth-Oelanstrich zu beiden Seiten, per currtm............

672.    Dach saumrinne, 0⁻5 m im Umbug breit, sonst

wie vor, per currtm ................

673.    Steh- oder Abfallrohre sammt Aufmachen und zweimaligem Engelroth-Oelanstrich, sammt Rinnenhaken, per currtm :

a)    0'2 m im Durchmesser..............

674.    Liegendes Dachfenster im Lichten 0⁻65 m im

Quadrat, der Stock von Eisen, mit Weissblech überzogen, die Fensterrahme von Eisen mit Charnier, Aufspreitzstangen und Kloben, sammt zweimaligem Oelanstrich und Anarbeiten, per Stück.........

215

1*05

313

1-60

2-85

1-75

1-30

2-75

2-45

616160

00 CO iO HHÖO

ii

162

675.    Stehen des D achte ns ter von Weissblech, bis 0‘65m breit und bis 0*55 m hoch sammt hölzerner Fensterrahme, Beschläge, Aufspreitzstange mit Kloben, zweimaligem Oelanstrich und Anarbeiten, per Stück . . fl. 9⁻00

676.    Gesims-Eindeckung mit Weissblech bei Ge

„    3A2

simsen bis 0*5 m Breite, sammt Material und zweimaligem Oelanstrich, per qm ............

Dacharbeiten mit Schwarzblech.

(siehe auch Post Nr. 637 bis 639)

677.    F1 a c h e Dach ein dec k u n g. dann Ichsen, Zwischen

rinnen und Dachsäume mit gewalztem steirischem Eisenblech, mit 065 m breiten, 1 m langen, 3 kg schweren Tafeln, sammt beiderseitigem zweimaligen Engelroth-Oelanstrich. mit allem Materiale, Zufuhr und Arbeit, per qm................

678.    Eisen- oder Weissblech-Ein d eck ung ab

0T1

nehmen. die Falze aufmachen und abschneiden, das Blech aufrollen oder in Tafeln zerlegen und vom Dache herabschaffen, per qm ...........

Dacharbeiten mit Zinkblech.

(siehe auch Post Nr. 641 und 642)

679 D achein deckung, 5 kg per qm schwer, mit raffinir-tem preussischem Zinkblech, ebenso Ichsen, Zwischenrinnen, Dachsäume, sammt allem Materiale, Zufuhr und Arbeit, per qm................

dto. nach frz. Leistensystem, per qm . . .

680.    dto.

681.    Steh- oder Abfallrohr sammt Rinnenhaken und Aufmachen, per currtm:

a)    0*2 m im Durchmesser..............

b)    0T5 m

c)    ÖT m

d)    0'05 m

„    2-45

„    2-70

dto.    ..............

dto.    .............

dto.    ..............

682.    Feue r m a u e r - E i n d e c k u n g sammt Haft u. Spannhaken. per qm...................

683.    L i e g en d e s D a c h f e n s t e r wie Post Nr. 674, jedoch mit Zinkblech, per Stück

6S4. Liegendes Dachfenster wie voriges, jedoch statt einer Glasrahme mit einem Deckel aus Zinkblech. per Stück .................

685.    Stehendes Dachfenster sammt Holzrahme, wie

Post Nr. 675, per Stück..............

686.    Wasserkessel aus Zinkblech sammt Materiale und

Zufuhr, per kg..................

687.    A u s f ü 11 e r u n g hölzerner D a c h b o d e n r i n n e n

oder sonstiger Gegenstände sammt Allem und Jedem, per qm......................

688.    Bodenrinnenein deck ung, per qm.......

6SO. Gesimse in deck ung, per qm..........

690.    Gesi mss tim blecke sammt Hauben, per qm. . . ,.

691.    AttikVerzierungen, aus starkem Zinkblech nach Zeichnung gepresst, wobei die Fläche nur in ihrer

., 1-80 « 1-35 „    0-95

„ 0*50

„    2-70

7-00

„ 2-80 .,    2-65

„    3-40

3-60

163

Projection gemessen wird, sammt Festmachen, Sandeln oder zweimaligem Oelanstrich, per qm:

a)    ohne Simaladen..............

b)    auf Simaladen................

692. Attikaufsatz aus getriebenem Zinkblech, 0’3 m hoch.

ohne Simaladen, mit einfach gezogenen Profilen und kleinen Acroterien in Entfernung von 2" 75 m bis 3 m. sammt Befestigen nach Angabe und Zeichnung, Sand-lung oder zweimaligem Oelanstrich, per currtm . . .

dto. jedoch 0-45 m hoch, per currtm . . . .

. fi. 27-50 . 20-20

«93. dto.

604. S i m a- (Rinnleiste-)Y e r k 1 e i d u n g, 0*3 bis 0'38 m hoch, aus starkem Zinkblech sammt Befestigen, per currtm jedoch mit Blattornamenten aus starkem Zinkblech sammt Befestigen, per currtm . .

«05. dto.

dto.

„ 10-00 „ 12-00

„    4-00

„    7*20

Daeharbeite» aus verzinktem Eisenblech.

«!>«. Flache Dacheindeckung, dann Ichsen, Zwischenrinnen und Dachsäume mit 0’95 m langen, 0*64 m breiten Tafeln, per qm...............

«07. Feuermauerein d e c k u n g sammt Haft und Spannhaken, per qm..................

«OS. Hängrinne, 0"25 m weit. 0T5 m tief, an beiden Seiten mit eingezogenen Eisenstangein. sammt Aufmachen und Rinnenhaken, per currtm.......

«OO. Hängrinne, 0⁻2 m weit und 0*1 m tief, sonst wie vorige. Post, per currtm..............

700.    Dach saumrinne, 0"65 m im Umbug breit, mit ein

gezogenen Eisenstangein, sammt Aufmachen und Rinnenhaken, per currtm.............

701.    Dach säum rin ne, 0"5 m im Umbug breit, wie vorige

Post, per currtm..... ...........

702.    Zwischen- oder Zwuzel-R i n n e n bei Shed- oder Sägedächern, per qm:

bei 0-7    min,    1*0 mm,    1"5    mm,    2*0 mm    Blechstärke

fl.    2-75.    fl. 3*65,    fl,    5*00    fl. '7*80~

705. Steh- oder Abfallrohr sammt Aufmachen, jedoch ohne Rinnenhaken, per currtm:

a)    0*2? m im Durchmesser..............

704.    Liegendes Dachfenster, im Lichten 0-45 m im

Quadrat, der Stock von Eisen .mit verzinktem Eisenblech überzogen, die Fensterrahmen von Eisen mit Charnier, Aufspreitzstangen und Kloben sammt Anarbeiten, per Stück . . ..............„

705.    Stehendes Dachfenster von verzinktem Eisenblech, bis 0-65 m breit und bis 0"55 m hoch, sammt hölzernen Fensterrahmen. Beschläge, Aufspreitzstangen mit Kloben und Anarbeiten, per Stück .... ,,

706.    Gesimseindeckung bei Gesimsen bis 0⁻5 m Breite, per qm

2-21

•n

„    2-40

„ 2-00

.,    1-75

„    1-30

., l-oo

0-68

7*00

7-20

164

Diverse Dacharbeiteu.

707.    Eiserner Schneereche n, 0*3 bis 0*38 m hoch, mit Drahtgeflecht (0*25 cm Maschenweite) den nöthigen 1*5 cm starken Eisenstangen und Stützen, sammt Befestigen und zweimaligem Oelanstrich. per currtm fl. 2-50

708.    Rauchfangeinfassungen sammt allem Materiale,

per qm......

Blecheindeckung färbe an streich en, per qm

710.    Altes Blechdach abscheeren und frisch mit

Engelroth-Firniss oder Oelfarbe zweimal an streich en, per qm......... . .........

711.    Hängrinne, 0’25 m weit. 0*15 m tief, beiderseits mit Engelroth-Oelfarbe zweimal a n s t r e i ch e n, per currtm „

712.    Hängrinne, 0*2 m weit, 01 m tief, ebenso an streich en, per currtm ....    .....

713.    Dach saumrinne, 0*65 m im Umbug breit, ebenso

an streich en, per currtm.............„

714.    Dach saumrinne, 0*5 m im Umbug breit, wie vor,

per currtm...................

715.    Steh-

709.

zweimal mit gewählter Oel-

„ 2*20 „    0*36.

„    0*40

0*28-

• „ 0-21

0*30

»    0*24

oder Ah fall rohr von aussen zweimal mit Engelroth-Oelfarbe an streich en, per currtm:

a)    0*2 m im Durchmesser...........

b)    0*15 m

c)    0* 1 m

d)    0*05 m

710. Rauchfangaufsätze (S.yfons) auf Cylinderkamine, per Stück:

hei 0*75 m Höhe..................

für jede um 0*50 m vermehrte Höhe . .......

717.    Dunstaufsätze mit Dachei. per Stück:

a)    auf Abortschläuche ............. ■ ■ ■

b)    auf Ventilationsschläuche..........*. . . .

718.    Dachrinnenkessel mit Trichter und Rand-Verzierung, per Stück.............. . . .

dto.

dto.

dto.

„    3*00

1-00

2*50

4*50

4*50

Diverse Arbeiten im Innern der Gebäude sammt Anstrich.

719.    Durchlochtes Luftblech aus Schlüsselblech zu

724.    Vorköpfe und Röhren zu Ausgussgränden von Zink, sammt Materiale, Zufuhr und aller Arbeit, per kg „

725.    Pissoirrinne aus Zinkblech sammt Befestigung mit Haken, welche 0*5 m von einander entfernt, stehen sammt Beigabe der letzteren, per kg ....... . „

4*80

4*00

0*90

0*60

1*25

0*56.

165

IX. Kunststein- und Thonwaren-Lieferungen.

Loco Bauplatz oder Bahnhof Wien geliefert.

K unstbasaltsteine.

736.    Trottoirplatten, 5 cm dick, 20 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität

II. dto.

III. dto.

737.    Trottoir platt en, 7 cm dick, 20 cm lang,

20 cm breit, I. Qualität ...........

II.    dto.    ......... . .

738.    Pflasterplatten für Fabriksräume, Gänge und Höfe, 4 cm dick, scharfkantig, gefast oder gerifft

739.    Einfahrtsplatten, 6—7cm dick, 20cm lang,

20 cm breit, I. Qualität.......' ... .

II.    dto.    . . ........

per

per

100 st. fl. 10-00 fl. '■ * 8-00 „

. „ 6 00

»■

„ 13-50 „ „ 10-50 „

. „ 6-50 „

„ 14-00 „ ,. 11-00 „

„ 8-00 „

730.    Stallsteine, 7—8 cm dick, 10 cm lang, 20 cm

breit, I. Qualität..............

731.    Leichte Strassen-Pflastersteine, 10cm dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität . . „ 9-50

7-50 „

II. dto. . . „

733. Schwere Strassen-Pflastersteine, 15cm

dick, 10 cm lang, 20 cm breit, I. Qualität . . „ 13*00 „

• • „ lo-oo „

II. dto.

1 qm

2-50

2-00

1-50

CO

2-60

3-50

2-75

4-00

4-60

3-60

6-10

4-70

733.    Flache Rinnen, per 100 Stück

734.    Schüsseln, per 100 Stück . .

735.    Grundrinnen, per 100 Stück

736.    Randste'ine, 47 cm lang, ¹²/iscm stark, per 100 St. „ 80-00

737.    Baumkränze, 80 cm lichten Durchmesser, per Baum „    5-00

„ 25-00 „ 100-00 „ 70-00

Platten für Trottoir, Höfe, Einfahrten, Küchen, Magazine und Ställe

mm

abgefast, gekuppt, gerifft

glatt

Saum

Kunstbétousteine (Sckottermörtelsteiue).

(Die Erzeugung von gewöhnlichen Baugegenständen aus Kunstbeton lässt sich an jedem Orte vollführen, wo Schotteiiagen bestehen).

738. Kunstbetonmauerwerk, per kbm:

für Fundamente..................

für Kellermauern ... :.............

für starke Gewölbe............. . . .

für schwache Gewölbe.......•.......

für Parterremauern . ...............

Ô5 r-ł CO {O lO HHHH

88888

166

739.    Ganze Kunstbétonfussbôden, per qm:

für '■geringe Frequenz ..............

für starke Frequenz ................

für Durchfahrten................

Bei Post Nr. 738 und 739 ist fertige Arbeit sammt Materiale in Allem verstanden, während hei den folgenden Posten wieder nur blosse Lieferung angenommen ist.

740.    Pflast erplatten in Naturfarbe. 0-317 m im Quadrat,

Dicke in min    33    66    80

per Stück X 018    0;30

Pflasterplatten, 0*317 m im Quadrat, 0‘033m dick,

schwarz oder roth, per Stück .........

grün, per Stück ............

<742. Friesstücke in Naturfarbe, 0-317 m lang,

0105 0-08

741.

0-132

fl. 2*00

V ---

,.    4*00

3*00

0-35

„ 0*22 • ; 0*26

01)8

Breite in m 0158 per Stück fl. 010

743.    Dieselben in schwarzer oder roth er Farbe um 30 Procent mehr.

744.    Dieselben in grüner Farbe um 60 Procent mehr.

745.    Diagonal halbirte und geviertheilte Pflasterplatten der Post Nr. 740 und . 741 stellen sich per StüCk auf ²/3 des dortigen Preisansatzes.

740. Pol igonäle Pflaster platt en von 0*05 m Dicke sammt Einsatzstücken, per qm Pflasterfläche:

a)    naturfärbig....................

b)    -schwarz oder roth.................

c)    grün .......................

747.    Gekerbte Pflasterplatten für Einfahrten, per

₍ qm Pflasterfläche, Dicke in m

Preis fl. 3-50

748.    Stiegen stuf en, per laufendes Meter geliefert:

a)    Spiegelstufen mit Abfasung, 0‘32 m br., 0*IG m hoch

b)    Rundstabstufen mit unterer Abschrägung, 0-32 m br.,

0*16 m hoch....................

c)    Rundstabstufen als Spitzstufen..........

d)    freitragende gerade Stufen mit glattem Haupt, Hohlkehle und Plättchen, 0‘32 m Auftritt, 0-16 m Steigung

e)    Spitzstufen dieser Form..............

f)    freitragende gerade Stufen mit profilirtem Haupt und

Eckgesimse....................

g)    Spitzstufen dieser Form..............

740. Stiegenruheplätze von 016 m Stärke, per qm:

a)    zu Rundstabstufen nach Post Nr. 748, b und c . . .

b)    zu freitragenden Stufen nach Post Nr. 748,¹ d und e .

dto. 748. f „

750.    Schachteinfassungssteine mit Falz, 0-185 -f-

0*158 m Querschnitt, per currtm . . . .......

751.    Rinnenmuschelsteine, 0-95 -f 0-8 -f- 0'3 m gross, per Stück . . ......... . . .* . . . . . . . .

c) zu . dto. . . dto.

0-09

0-07

„    2*35

„ 2*82 „    3*20

01)65

0-08

4-00

4*50

:    5-00

8-00

;; 9-oo „₄10-00

„ 2-00 „    4*50

167

752. Balkonstücke, u. zw. Pfeiler mit Sockel, per Stück fl.

Zwischensockel, per currtrn . „

Baluster, per Stück.....,

Deckstein. per currtrn . . . 752. Wa s s er 1 auf e und Kanalrinnen mit Nutli und Zapfen, per currtrn :

a) 0-16 m im Lichten weit, 0-08 m im Lichten hoch „

0-16 m 0-32 m 0-4 m

b)    0-32 m

c)    0-32 m <1 ) 0"5 m

e) Kanalgrand mit Schild und Deckel....... „

754. W a s s e r 1 e i t u n g s r ö h r e n in Stücken von 1 m Länge

hei einem lichten Durchmesser von m 0‘08 0-15 0'2 0"25

dto.

dto.

8888

2-50

3-20

dto.

dto.

dto.

dto.

per currtrn fl. 1-60,3-15 43)0 53)0

755.    Dachdeckplatten, 03)3 m dick, per qm ..... (Diese Platten Averden auf Latten diagonal eingehängt.)

756.    Firststeine dazu, per currtrn ...........

757.    Unraths- und Strassenkanäle aus Béton, auf die Baustelle geliefert angenommen und per in berechnet

a) im Lichten 0*16 m breit, 0-24 m hoch

0-20 m 0-40 m 0-47 m 0-50 m 0'65 m 0-70 in 0-75 in 0-80 m 0-90 m 1’05 m ■

1*16 m 1*10 m P26 m 1‘35 m 1*50 m 1'65 m 1-10 m 1-80 m 1-32 m

b)

«)'

11 ..

4-80

7-00

10-40

0-3

6-50

fl.

1-10

0-50

2-50

d)

e)

f)

g)

b)

i)

m)

n)

o) .

PI

q)

Y)

S)

• u)

11 ,

0‘20 m 0-30 m 0-30. m 0-30 m 0-50 m 0*50 m 0-60 in 0-60 in 0-60 m 0-80 in 0'60 m 0-80 in 0-84 in 0-90 ni 1*00 m 1-10 m 1-20 in 1-20 m 1-32 m

PPP

2-50

4-00

5-00

(XID

5-20

(XI)

(X)

(IX)

(VII

(I)

(II) •

(HI)

(IV)

(V)

(VI)

Die beigesetzten Zahlen (—) geben die Nr. des Profiles der Kanäle nach den Typen des Wiener Stadtbau amtes an, wie solche in der II. Abtheilnng dieses Buches abgebildet erscheinen.

Cementstciiigegeiistitude.

5-80

6-00

6-50

7-50

9-00

10-00

11-00

14-00

16-00

18-00

24-00

.26-00

18-00

30-00

20-00

758. Cementplatten zur Pflasterung von Trottoirs, Einfahrten, Lichthöfen u. Stallungen, per 100 Stück:

Ganze Halbe Viertel

a) naturfärbig, 0‘63 m im Quadrat, 0T m stark, fl. 200-00 110-00 603)0

„ 160-00 85-00 45-00 „ 60-00 35-00 20-00 „ 55-00 30-00 18-00 „ 36-00 20-00 13-00

b)    dto.    0*63 m

c)    dto.    0-32 m

d )    dto.    0⁻32 m

e)    dto.    0-32 m

0‘08 m „ 0-1 m „ 0⁻08 m „ 0‘05 m „

168

759.    Cementplatten zur Pflasterung für Kirchen, Vestibüls, Gänge etc., 0⁻03 ni stark, per 100 Stück:

a)    naturfärbig,    0‘32 m im Quadrat . fl. 22'00fl. 12*00 fl. 7*00

b)    schwarz oder roth, 0‘32 „ dto. . „ 26D0 14-00 8 DO

g)    naturfärbig. 0-25 m breit, 8- oder Oeckig „ 13D0 „ 7D0 „ 4-00

h)    schwarz oder roth, 0*25 m br., 8- oder 6eckig ., 15D0 „ 8D0 „ 4'00

760.    C e m e n t f r i e s e zu vorigen Platten, 0D3 m stark, per 100 Stück :

a)    naturfärbig,

g)    naturfärbig, 0-25 m breit, achteckig . . . „ 24DO „ 12D0 „ 6DO

762.    Marmorcementfriese zu vorigen Platten, 0D3 m stark, per 100 Stück:

a)    naturfärbig,

h)    schwarz oder roth, 0⁻5 „    0D75 „    „.....

765. Kanalrinnen aus Cementsteinmasse, per currtm:

a) fortlaufende, 0D79 m hoch und 0105 m breit im Lichten

„ 0105 „

„ 0158 „

„ 0-237,,

„ 0-237 „

„ 0-316 „

, 0-316 „

0-395 „

., 0-474 „ 0-553 „

Ganze Halbe Viertel

0'5 m lang, 0-2    m    breit

0-1

fl. 66-00 „ 74-00 „ 44-00 „ 52-00 „ 32-00 „ 36-00 „ 28-00' „ 32-00

b)

c)

d)

«)

f)

h)

il

0-105 .. 0-158 .. 0-158 .. 0-237 „ 0-237 „ 0-316 .. 0-316 _ 0-395 „ 0-474 „

44444444

1-85

2-10

2-65

3-70

4-70

5-30

5-80

7-85

8-45

169

1) fortlaufende 0-553 m hoch und 0-630 m breit im Lichten n. 12-65

„ 11*60 „ 14-75

in) Kopfstücke 0-079    ,

o-io5 „

0-158., „ o-i58    „

0-237 „ „

0-237 .. .,

0-316 ., .,

0-316 „ „

0-395 „ „

0-474

0-553 „ „

764.    Kanalrinn en-Deckplatten aus Cementstein-masse, per Stück:

a)    Breite 0-160 in, Länge 0⁻316 m, Dicke 0*033 m . . .

b)    „    0160,,    0-316,,    „    0-033,,

„    0-553 „    .,    0-632 „    „    01)79 „ . . . .

765.    Kanalrinnen - Gewölbbogenstücke aus Ce-mentsteinmasse, per eurrtm:

a) Breite 0-474 m, Höhe 0-316 m, Länge 0-632 m . . . -„    0-355 „

„    0-410 „

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

«.)

v)

w)

c)

h)

b)    „    0-553 „

c)    „    0-630 „

„ 0-632 „ . „ 0-632 „ .

-a er. ca

Steinzeug- und Thonwaren.

766. Glasir teStein zeugröhren für Abort-, Kanal- und Wasserleitungen, Ventilationen.

Lichter

Durchmesser

.in mm

T Stücke Doppelte

Hauptrohro mit festen Bogen- und u. einfache Zweigoder beweglichen Kniestücke Zweig- röhren röhren u. Syfons

Muffen

per m Baulänge

0’5 bis 0’6 in lang

Verjüngungs

stücke

0⁻5 m lang j

Gew. in kg Preis in fl.

Preis per Stück in fl.

50

75

10

100

12

0-75

125

15

1-08

II

150

21

1-41

0-75

1-08

0-83

1-15

0-90

175

26

1-82

1-41

1-10    1-30

1-10

1-50

1-95

200

29

2-30

1-82

225

1,

35

2-48

2-30

250

41

2-83

2-48

300

47

3-34

2-83

350

61

4-08

3-34

400

76

5-08

4-08

450

98

7-20

5-08

500

110

600

128

154

7-99

9-55

7-20

7-99

9-55

7-80

9*45

1-50

1-70

2-20

2-50

3-00

3-30

4*20

5-00

12-80

15-70

12-80

15-70

8-83    11-60

15-40 17-75 18-20    21-50

12-92

14-93

7-75

8*50

11-00

170

Typen von glasirten Steinzeugröhren.

Dunstrohr

Rohr mit Putzloch.

Fuss-

Kohr

767. Glasirte Kam in auf Sätze, per Stück:

a) bei 0*16 m Lichtdurchmesser, Höhe in m 0*8 1*31 1'58 1*9

fi.3-50 4*50 5-4Ó 6*30 6-00 7-00 8-00

b) bei (V18m

dto.

r>

Rauchfang-Kopf- und Dunstschlauch-Aufsätze

Karnindeckplatte

ifl

/6&. Deckplatten, per qm:

für Schornsteine..................

für Mauern....................

769.    Deckplatten für Balustraden, unten 17 cm breit,

oben 23 cm breit, 13 cm hoch, per m.......

770.    Randsteine für Pflasterungen, 15-f-18 cm hoch,

.12 -f 15 cm breit, per m..............

771.    Saumsteine für Gartengitter etc.

20 cm breit, 20 cm hoch, per m.......

20 „    „    30 „    „    ..........

fl. 9-00 „    7-00

„    2-30

„ 1-80

* 2-50 „ 4-00

171

772. Mulden-Rinn en,

Sv

a§«

per m

fl. 1 '20

773. Wandpissoir.

PE

y||

l(i!S i!li!

!!! Il

IJ

wm

WBBÊÊÊm

Wandverkleidungskacheln, per qm.......

Pissoirrinnen, 0*1 m breit, 0*5 m tief, per ni . • • Gerippte Bodenplatten, per qm.........

774.    Pis soir w an dm u s ch ein, per Stück:

a)    halbrund 0⁻3 m breit ...........

b)    für Ecken 0-3 m breit ...... . .......

c)    verziert 0⁻3 m breit.............

d)    für Kasernen und Schulen ..........

775.    Ausguss muscheln für Küchen, per Stück:

a)    (V3 m breit, rund ...............

b)    0'3 m breit, ins Eck ..............

c)    O-o m breit, mit Geruchsperre.........

776.    Abortschalen, glasirte, per Stück:

a)    für ebenerdige directe Entleerung......

b)    gewöhnliche schräge in Stockwerken , .    • • •

c)    zum Einsetzen von Spülungsapparaten.....

d)    englische mit Spülrohre...........

777.    Badewannen aus glasirten Fliesen, per Stück:

a)    complet aus weissen Fliesen geliefert......

b)    dto.

dto.

mit Stufen

778. Mauerverkleidungsplatten aus bestem Thon

und zwar:

a) zur Herstellung von Ziegelrohbaufaçaden mit nachstehenden Platten, wodurch man unabhängig von dem Ziegelmateriale in jeder Gegend einen dauerhaften und schönen Ziegelrohbau hersteilen kann.

Preis per qm Platten...............

„    „ Versetzen . . .......... .

fl.

•t

4-00

1*20

3-50

2-50

3-00

5-50

3-50

3-50

4-00

12'00

9? G G G

40-00

60-00

5-65

0-95

172

Form und Grösse der erzeugten Platten

A*”

per qm sind erforderlich:

89 Stück £

100 St. wiegen 41 kg u. kosten fl. 6-25

143

ja

60 „

178    „

89    „

'4L.

217

67 >:

100 „    „57 „ „

„ 8-50

100 „

ii    20 „    „

„ 4-50

iS

< LP) >

S"

IÄ

100 „

48

11    19

„ 6*50

25

- 142

,2m

1 qm Platten wiegt circa 86⁻5 kg und bilden 260 qm oder 22500 Stück eine Bahnwaggonladung.

il

ïiils

tfe

•!

ää

n;

Profil und Ansicht.

mi

äämmi

ÜBS

i- H ,'l '

t:S

BKF

i#

!i:

i¹

■i

kffeis

r*yj

|i

§1

11

■>

'-i:!

ilS

mm

::

55fif

173

Das Versetzen der Platten geschieht nach Ausführung der Mauerung hei offenen Fugen mittelst Portland-Cementmörtel oder hydraulischem Kalkmörtel. — Die Fugen des Verkleidungs-Materiales sind mit 8 mm Breite angenommen und sollen im Interesse einer guten Wirkung der Fuge, mit tiefliegendem Mörtelband verbrämt werden. — Hiezu bedient man sich eines Mörtels aus gewöhnlichem Weisskalk, Ziegelmehl (anstatt Sand) und etwas gebrannter Terra-Siena als Färbemittel.

b) Kachelplatten zur Verkleidung von Kochherden und Badezimmern, per qm:

1.    grau glasirt..........

2.    grau mit weissen Fasetten . . .

3.    braun oder grün glasirt ....

4.    rein weiss glasirt.......

5.    in allen anderen Farben glasirt

. fl. 4-25 . „ 5-40 . „ 8-10 . „ 8-50 . „ 11-80

770. Ofen ein Sätze aus Chamotte,

rj

je nach Grösse per Stück .... fl. 1'50 bis „

(Für Eisen- und Thonöfen geeignet, um das Verbrennen ; der iKacheln und Gusstheile zu verhindern.)

«•00

780. Klinker platten, diagonale, glatte,

für Gänge, Küchen und dergl., per qm.............

fl. 2-60

Plattengrösse: 20 cm lang, 20 cm breit, 4 cm hoch.

174

781. Klinkerplatten, abgefast und gekuppt, für Trottoirs,

fl. 3-50

per qm...........

Plattengrösse: 20 cm lang, 20 cm breit, 5 cm hoch.

782. Gerippte Klinkerplatten, gelb und schwarz, für Strassen,

Vk

WA

per qm...........

Plattengi’össe : 16 cm lang.

16 cm breit, 3 cm hoch.

4-85

7S3. Bordüren für Mosaikplatten,

!| :

jH

J

mm

!!

für Terassenpflaster,

per qm.....von fl. 4-92 bis „

je nach Musterung. Plattengrösse: 16 cm lang,

16 cm breit,

3 cm hoch.

6-27

784. Filterplatten zur Entwässerung.

volle, 30 cm lang, 15 cm breit, 3’5 cm dick.

. „    0-30

hohle mit Steg, 21 cm lang, 21 cm breit, 6 cm dick, per Stück ....

175

785. Futterbarren,

30“"'

î.

f— !Àtm

61 cm lang, 30 cm breit, 23 cm tief, per St. ti. 5'5D

0-80

für Pferde

für Rindvieh, 55 „    „

....    „    40 „ rund,

für Schweine, 50 lang, 40 ., für Hühner, 63 ,,

für

3-10

786. Behälter für Chemikalien (Schwefel- und Salpetersäure)

iS

U¹

KI

(fm

lljll

Preis je nach Inhalt von 10—50 1

787. Fässer aus S teinz eug zum Kühlhalten vonWasser,

Butter und Fettstoffen, je nach Grösse von 50—200 1

ff. 4-50 bis „    12-00

Ausser Fässern werden auch S tein plutz er für Wein hergestellt, welche das Abziehen des Weines in Flaschen und das lästige Nachfüllen der Fässer beseitigen und es ermöglichen, dass man jahrelang Wein stets gleicher Qualität an der Pipe laufend erhalten kann. Diese extra und eigens geformten Weinplutzer haben sogenannten Wasserverschluss und Ablasshahn und kosten:

ff. 3 bis „    8 50

176

für 50 1 Inhalt, complet „ 100 1 „

Die Steinplutzer für Wein haben ähnliche Form wie der ad Post 786 rechts abgebildete Behälter; unten befindet sich ein gewöhnlicher Ablasshahn und oben ist der Fülltrichter mit dem Wasser-verschlusse, letzterer wird mit Glycerin angefüllt bevor die Verschlussglocke aufgesetzt wird. Dieser Verschluss darf während des Gebrauches niemals geöffnet werden, weil sonst nichtgereinigte Luft eintritt, wodurch der Wein verderben würde.

788. Ein geschliffene Thonhähne (säurefest) per Stück in

h. ö. w.

fl. 5-50. „    9-50

/J

WM

§1ma

ifTfT

mi

Lichtbreite in mm

j 10    15    20    25 ; 30    40 ; 50 ; 60    70    80 |

8*00

Ablasshahn . 1*00 1*50! 2-00 2*50 3*00 4-00 5-00 6-00 7*00 Schnabelhahn 1’50 2-25; 3*00 3-75 : 4*50 6*00 7*50 9*00 10*50 Durchgangshahn . . . 2*00 3*00 4*00 5*001 6*00; 8*00 10*00; 12*00 14*00 16*00 Flanschenliahn 3*50 5*25¹ 7*00 8*75;10*50 14*0017*50j21*00 24*50 28*00;

12*00

Ablasshahn

7i

Sch nabelhahn

f »mir

§j

(m

Durchgangshahn

Flanschenliahn.

TU

177

X. Bildhauerarbeiten.

Lieferungen loco Baustelle in Wien.

Die Verpackung und der Transport zur Bahn erhöht nachstehende Preise um 15 Procent.

Die den Gegenständen beigesetzten Dimensionen sind Bruttomasse, somit inclusive des Einsprunges im Mauerwerke angegeben.

A. Bauoriiamente aus Terracotta.

I. C o n s o 1 s.

Preise per Stück.

fl. l-oo

„    P25

„    1-50

„ 2-20 » 2-00

789. Fenster-Verdachungs-Consol,

132 mm lang,    184    mm    breit,    527 mm hoch

145 mm lang,    210    mm    breit,    658 mm hoch

132 mm lang,    210    mm    breit,    790 mm hoch

171 mm lang,    184    mm    breit,    685 mm hoch

118 mm lang,    184    mm    breit,    685 mm hoch

22 5

420

BS

- 400

Kp|p|

mHr

{=3

PiiüM

V*.

nniii

J tôi J <ää**»Ü|p

•=...... 19 0 ......’

1-20

l 0-60

1-00

790.    Hauptgesims-Consol,

105 mm lang, 290 mm breit, 368 mm hoch.....

Consol-Deckel, zu vorigem mit 290 mm Vorsprung .

791.    Fenster-Verdachungs-Consol,

794.    Hauptgesims-Consol,

184 mm lang, 500 mm breit, 184 mm hoch .

rH

CO

795.    Sohlbank-Consol,    A

132 mm lang, 105 mm breit, 184 mm hoch.....n. 0*50

796.    Fenster-Yerdachungs-Consol,

104 mm lang, 145 mm breit, 533 mm hoch - • • oben mit Herzlaub-Carnis und 545 mm hoch . .

• „    1-20

• „    1-30

797.    Hauptgesims-Consol,

798.    Schlussstein für Fenster . ...........

420 mm lang, 165 mm breit, 500 mm hoch . . .

799.    Hauptgesims-Consol.

118 mm lang, 184 nun breit, 474 mm hoch . . .

800.    Fenster-Verclachungs-Consol,

804.    Fenster-Yerdachungs-Consol.

158 mm lang, 237 mm breit, 579 mm hoch . . .

805.    Hauptgesims-Consol,

158 min lang, 421 mm breit, 184 nnn hoch . . .

806.    Fenster-Yerdachungs-Consol,

158 nun lang, 263 nun breit, 632 mm hoch.....„    2'90

807.    Balkon-Consol

mit Unter-Consol, 330 mm lang, 1132 nun breit, 843 mm

hoch.....................

ohne Unter-Consol, 1132 mm A orsprung und 632 mm hoch.......................

808.    Balkon-Consol ohne Unter-Consol, nur 975 mm Vorsprung und 632 mm hoch ...........

809.    Balkon-Mittel-Consol zu vorigem........

S10. Hauptgesims-Consol,

210 mm lang. 580 mm breit, 263 mm hoch . . .

811.    Fenster-Verdachungs-Consol.

200 mm lang, 290 mm breit, 790 mm hoch . . .

812.    Sohlbank-Consol,

316 mm lang, 216 mm breit, 421 mm hoch . . .

S13. Hauptgesims-Consol,

216 mm lang, 579 mm breit, 263 mm hoch . ._ . aber nur 342 mm Ausladung und 184 mm breit . .

814. Hauptgesims-Consol,

150 mm lang, 315 mm breit, 120 mm hoch.....

S15. Seiten-Consol, rechts und links,

223 mm lang, 79 mm breit, 790 mm hoch......

1-00

: : ;; t-eo

2-45

„    1*35

1-60

3-35 „    1-70

•    „ 1-70

.    3-15

•    „    2-40

1-35

„ 26-85

„ 23-50

„ 0-80

„ 1-80

179

II. Reliefs, Friese, Parapete.

816.    Spitzbogen-Fensterschluss,

790 mm lang, 140 mm hoch, per Stück .

817.    Seitenpfosten dazu, per currtm.....

818.    Faschen-Mittel,

1050 mm lang, 158 nun breit, per Stück

790 mm lang, 237 mm breit, per Stück

819.    Fenster-Fries, 184 nun hoch, per currtm

820.    Fenster-Parapet, 237 nun hoch, per Stück.....

930 nun lang. 339 mm hoch, per Stück 895 mm lang, 339 nun hoch, per Stück

. fl. 9-00 . „    P20

1*20

1-50

1-18

2-20

3-50

3-20

821.    Relief, 210 mm    hoch,    per    currtm

233 nun    „    per    currtm

145 nun    per    currtm

170 nun    „    per    currtm

822.    Fenster-Parapet, 1080 mm lang, 315 nun breit, per Stück „

900 mm lang. 300 nun breit, per Stück „

1-50

1*18

0-90

„ 1-13

3-40

2-25

822. Relief, 184 mm hoch, per currtm . . .

824.    Spitzbogen-Fensterschluss, '

975 mm lang, 145 nun hoch, per Stück

825.    Seitenpfosten dazu, per currtm . . .

826.    Relief, 158 nun hoch, per currtm . . .

827.    Fenster-Fries,

1050 mm lang. 158 mm hoch, per Stück 1159 nun lang. 158 nun hoch, per Stück

828.    Fenster-Parapet, 870 mm lang, 342 nun breit, per Stück „

529.    Fruchtguirlande, 1343 mm lang, per Stück . .

1000 nun „ per Stück . .

530.    Fenster-Fries, 1185 mm lang, per Stück . . .

1050 nun „ per Stück . . -821. Relief, 184 nun hoch, per cumin.......

832.    Kranz mit Bandschleifen.

579 mm lang, 237 mm hoch, per Stück ....

833.    Frucht- und Blumenguirlande,

834.    Fenster-Parapet,

948 nun lang, 313 mm hoch, per Stück . . .

1317 nun 2160 nun 2528 mm 921 nun 975 mm 790 mm 710 mm 895 mm

„ 0-88

„ 15-00 ,. 1*20 «    0-75

,. 2-80 . „ 0-88

„ 1-00

„ 2-00 2-70 „    1-15

9-80

3-00

316 nun

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

• ;    4-15

6-80

8-00

3-10

!    3-30

„    2-95

2*35

2-90

180

III. Gesimse.

Die Preise sind per currtm angesetzt. Bei Eckstücken wird die Länge in der Ausladung nach beiden Seiten gemessen.

835.    Ochsenaugen, unten mit Perlstab . .

836.    Herzlaub, unten mit Perlstab . . .

837.    Baldachin-Untergesims, 66 mm dick

33 mm „

fl. 0-78

0-63

838.    Consolartiger Zahnschnitt . . .

839.    Herzlaub, unten mit Perlstab .

840.    Zahnschnitt, oben mit Plattel

841.    Ochsenaugen, unten mit Perlstab

0-75

”    0-53

„    P13

IV. Acroterien.

Preise per Stück.

842.    Freistehende Mittel-Acroterie,

980 mm lang, 320 mm hoch.........

843.    Mittel-Acroterie, 842 mm lang, 290 mm hoch ....    „

844.    Freistehende Eck-Acroterie, 140 mm lang, 184 mm hoch „

845.    Eck-Acroterie,

200 mm hoch, 263 mm lang, 260 mm tief .

846.    Anliegende Mittel-Acroterie.......

847.    Freistehende Mittel-Acroterie.

474 mm lang, 190 mm hoch, 174 mm tief

848.    Freistehende Eck-Acroterie, 184 mm lang

„    2-50

2‘00

0-40

Y. Capitale.

Bei Pilastcr-Capitälen richtet sich der Preis nach deren unteren Dicke (Tiefe), je nachdem selbe für mehr oder weniger vorspringende Pilasterschäfte gebraucht werden.

Preise per Stück.

849.    Säulen-Capitäl,

korintisch, 316 mm Durchmesser.........

für Pilaster, 316 mm breit, 79 mm dick........

korintisch, 421 mm Durchmesser, 605 mm hoch . . . für Pilaster, 421mm breit, 79 mm dick.....

850.    Pilaster-Capitäl,

474 mm breit, 237 mm dick, 500 mm hoch . . .

105 mm dick.................

79 mm dick................

851.    Pilaster-Capitäl,

553 mm breit, 280 mm dick ... •......

105 mm dick.................

79 mm dick..................

852.    Pilaster-Capitäl,

316 mm breit, 158 mm dick, 316 mm hoch . . .

79 mm dick.................

181

854. Pilaster-Capitäl, 190 mm breit, 120 mm dick . . . 180 mm „

79 mm „    . . . .

855. Säulen-Capitäl, jonisch, 474 mm Durchmesser . . . .

für Pilaster, 474 mm breit, 105 mm dick

856.    Pilaster-Capitäl,

290 mm „

859.    Karyathiden-Capitäl..............

860.    Pilaster-Capitäl.

316 mm breit, 158 mm dick, 316 mm hoch . . . 316 mm „

368 mm „

368 mm „

79 mm „    316 mm „

184 mm „    ......

79 mm „    .....

YI. Rosetten.

Preise per Stück.

861. Kreis-Rosette, durchbrochen, 630 mm Durchmesser voll, 184 mm Durchmesser ..... voll, 228 mm

863. Kreis-Knopf-Rosette, voll, 500 mm Durchmesser .

863.    Kreis-Rosette, voll, 370 mm Durchmesser.....

voll od. durchbrochen, 300 mm Durchm

864.    Quadrat-Rosette, voll oder durchbrochen, 385 mm lang

865.    Kreis-Rosette, durchbrochen, 380 mm Durchmesser

866.    Quadrat-Rosette, durchbrochen, 380 mm lang . . .

867.    Rosette mit Seitenlaub, 660 mm lang.......

868.    Kreis-Rosette, durchbrochen, 950 mm Durchmesser

470 mm

869.    Mittelknopf dazu. 99 mm hoch, 105 mm

870.    Kreis-Rosette, durchbrochen, 553 mm

871.    Quadrat-Rosette, dto.

873. Kreis-Rosette, voll, 395

873.    Quadrat-Rosette, durchbrochen, 263 mm lang . . .

874.    Kreis-Rosette, voll oder durchbrochen, rückwärt

mit Kittfalz, 630 mm Durchmesser........

875.    Längliche Rosette, voll, 527 mm lang, 263 mm hoch

210 mm „

369 mm „

dto.

1-30

1-20

30-00

10-00

4-40

2-30

8-85

5-50

3-20

2-75

5-40

3-40

6-30

3-80

4‘45

0-40

dto.

dto.

dto.

dto.

316 mm lang mm Durchmesser .

527 mm „ 527 mm „

VII. Geländer und Baluster.

876.    Baluster, abgedreht, 630 mm hoch, per Stück

bei 150 mm Durchmesser..........

bei 190 mm Durchmessser.........

877.    Geländer-Säulen, per Stück

Sockel, 184 mm hoch, 595 mm breit .... Schaft, 632 mm hoch, 316 mm breit .... Capital, 184 mm hoch, 421 mm breit ....

0-50

3-50

1-50

1-40

1-90

1-50

1-90

1-50

12-00

2-35

0-30

4-10

1-30

1-70

0-90

4-40

1-00

0-85

1-40

2-10

2-00

fcO 05 fcO

êÊÈ

182

878.    Geländer-Sockelgesims, per currtm...... . . .

Deckgesims, 300 mm breit, per currtm.......

879.    Baluster, einfache, 150 mm Durchmesser, 630 mm hoch,

per Stück.....................

fl. 2-85 3-00

» i™

ArIII. Diverse Bauornamente.

Preise per Stück.

880. Rosetten-Ausläufer, 350 mm breit 184 mm 130 mm

300 mm lang

881. Thierkopf ohne Rahmen, 225 mm Durchmesser in Rosette von 368 mm „ 395 mm in Rahmen von 474 mm ., dto. „ 550 mm 883. Gothische Kreuzblume, 790 mm hoch

475 mm hoch

dto.

•n

dto.

dto.

dto.

dto.

883.    Atlanten-Postament,

anliegend zur Mauer, 475 mm hoch.....

rechts oder links, 2000 mm hoch.........

884.    Capital dazu, 420 mm hoch .........

885.    Karyathiden-Postament, anliegend zur Mauer

886.    Karyathide mit Kopf-Capitäl, rechts oder links,

1850 mm hoch...................

<J~ OifcOOtO'    ¹ fcO

8 8888 8888888888

Bnuornamente aus Cement.

I. Con sois.

Preise per Stück.

887.    Hauptgesims-Consol,

400 mm lang, 470 mm breit, 800 mm hoch . . .

888.    Fenster-Verdachungs-Consol,

320 mm lang, 200 mm breit, 275 mm hoch . . . 300 mm lang, 200 mm breit, 200 mm hoch . . .

889.    Fenster-Verdachungs-Consol mit Gesims,

260 mm lang, 300 mm breit, 900 mm hoch . . . .

890.    Schlusssteine,

400 mm lang, 100 mm breit, 450

891.    Sparrenköpfe,

150 mm lang, 250 mm breit, 80 mm hoch

. „    6-50

3-00

„    2-50

mm hoch

„    4-50

4-00 „ 1-30

II. Reliefs, Friese, Parapete.

893. Blumengehänge (verzierte Füllungen), per qm . . .

893.    Reliefs und Friesfüllungen, per qm........

894.    Parapetfüllungen, 150 mm stark, per qm......

4-00

”    4-50

„    5*00

III. Gesimse.

„ 2-00 „    3-80

183

fl.

896.    Zahnschnitte, 180 mm hoch, per currtm

100 mm hoch, per currtm 50 mm hoch, per currtm

897.    Chambramecken, 440 mm lang, 440 mm breit, 150 mm

hoch, per Stück...................

1-20

1-00

0-75

2-50

IY. Capitale.

898.    Pilaster-Capital,

900.    Säulen-Capitäl. 250 mm Durchmesser, per    Stück . .

300 mm    dto.    per    Stück . .

3-90

3-00

3-50

19-00

” 25-00

Y. Baluster.

901.    Abgedrehte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm

hoch, per Stück..................

902.    Profilirte Baluster, bis 200 mm Durchmesser, 500 mm

hoch, per Stück..................

über 500 mm hoch, per Stück...........

2-90

„    3-50

„    4-20

Bauornamente aus (Bps.

903.    Zahnschnitte, 50 mm hoch, per currtm .

904.    Glatte Schlusssteine,

200 mm lang, 00 mm breit, 250 mm hoch, per Stück „

905.    Schlusssteine mit Blatt und Gesims,

250 mm lang, 200 mm breit, 300 mm hoch, per Stück „

906.    Consolen,

200 mm lang, 150 mm breit, 180 mm hoch, per Stück „

907.    Pilaster-Capitäle,

600 mm breit, 200 mm dick, 500 mm hoch, per Stück „

„    0-90

3-00

6-00

4-00

8-00

Modelle für Zinkguss.

908.    Für Fenster-Verdachun^s-ConsoJen, per Stück . . .

909.    Für Gesims-Consolen, per Stück..........

910.    Für Balkonträger, bis 1000 mm Ausladung, per Stück

bis 1150 mm bis 1300 mm

911.    Für einen Thierkopf bis 500 mm Höhe, per Stück . .

dto.

dto.

20-00 „ 25-00 „ 70-00 per Stück „ 90*00 per Stück „110*00 „ 40-00

184

XI. Pflastererarbeiten.

Material-Lieferung.

»13. G-ranit-Würfelsteine mit den Dimensionen von (>•18—0-21 m der einzelnen Kanten, sammt Beistellen und Aufschlichten in kubischer Form auf den Arbeitsplätzen, per ‘/m................

013. Granit-Pflastersteine mit den Dimensionen von 0-237 m Länge, 0T32 m Breite und 0'84 m Höhe,

sammt Beistellen wie vor, per ’/'m.........

Anmerkung. Wenn die Steine geritzt zu liefern sind, so ist per Stück und Ritze zwei Kreuzer zuzuschlagen.

914.    Ordinäre Granit-Pflastersteine mit 0-184 bis

0-237 m grosser Kopffläche und von mindestens 0-18 m Höhe sammt Beistellen etc., wie Post 912, per kbm.....................

915.    Ordinäre Granitpflastersteine (Köpfelsteine)

mit 0-158 bis 0-184 m grosser Kopffläche und von mindestens 0*15 m Höhe, sammt Beistellen etc., wie Post 912, per kbm.................

916.    Granit-Trottoirplatte, 0*474 m lang und breit

und mindestens 0T1 m dick, oben und an den vier Stossflächen rein abgestockt, sammt Beistellen etc,, wie Post 912, per Stück.............

917.    Granit-Trottoirplatte, 0-316 m lang und breit

und mindestens 0-15 m dick, sowie vorige Post, per Stück.......................

918.    Granit-Halbgut-Trottoirstein, 0-237 m lang

und breit, 0-105 bis 0-131 m dick, sammt Beistellen etc,, wie Post 912, per Stück............

919.    Granit-Randsteine, 0-316 m breit, 0-237 m hoch,

in Stücken von mindestens P5 m Länge, oben und an der vorderen Seite rein abgestockt, die Kante abgefast, mit angearbeiteten Falzen, sammt Beistellen etc,, wie Post 912, per laufendes m.....

920.    Randstein, ganz wie vor, jedoch im Bogen gearbeitet, per laufendes m.............

921.    0-395 bis 0-474 m lange,’ 0-316 bis 0 395 m breite und 0-237 bis 0-316 m dicke, behaute, an den Kanten rein bearbeitete, harte, für Wasserbauten geeignete Steine zu Talus-Pflasterungen, sammt Zufuhr und Aufschlichten auf dem Bauplatze, per kbm . .

922.    Harte un'-d für Wasserbauten geeignete

Wurfsteine, sammt Zufuhr etc., wie vorige Post, per kbm .....................

933. Harte Bruchsteine zum Grundbau bei Schotterstrassen, sammt Zufuhr etc., wie Post 921, per kbm...................

fl. 250-00

„ 265-00

„ 18-75

20-00

1-50

0-65

0-15

5-10

8-00

9-00

3-00

2-90

185

034. Gebirgsschlägelschotter aus hartem geeigneten Kalkstein, sammt Zufuhr und Aufrichten in messbare Figuren, per kbm............

035. Gebirgsrieselschotter, sonst wie vorige Post, per kbm.....................

036. Rundschotter (Bagger- oder Gestättenschotter), sonst wie Post 924, per kbm............

037. Wienfluss-Rieselschotter, sonst wie Post 924, per kbm.....................

038. Don au- Rieselschotter, sonst wie Post 924, per kbm.....................

030. Gestatten - Rieselschotter, sonst wie Post 924,

fl. 315

„    2-90

„    P60

„    3-00

„    2-30

030.

1*60

3*75

Pflasteraufbrechungen.

034. Siehe Post Kr. 120 bis 128.

Sehotterstrassen.

a) Mit Grundbau.

„    2-65

035. Herstellung einer Strassenfahrbahn und zwar mit 0‘32 m hohem Grundbau aus harten Bruchsteinen, hierauf eine 0’08 m hohe Schichte von Rundschotter, weiters eine 0‘16 m hohe Schichte von Ge-birgsschlägelschotter, überzogen mit einer 0‘05 m dicken Schichte von Gebirgsrieselschotter. an Beigabe sämmtlicher Materialien, Herstellung des Grundbaues und Aufziehen der Schotterschichten, Allem und Jedem, mit Ausnahme der Erdabgrabung und Verführung und des zur Comprimirung erforderlichen

Bewalzen und Spritzen, per qm..........

036. Strassenherstellung wie Post 935, ganz qhne Rundschotter, jedoch mit einer 0*24 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm ... . „    2⁻72

„ 2-21

037. Strassenherstellung wie Post 935, jedoch mit einem

nur 0⁻24 m hohen Grundbau, per qm........

„    2-38

038. Strassenherstellung wie Post 937, ganz ohne Rundschotter, nur mit einer 0‘24 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm..........

b) Ohne Grundbau.

030. Herstellung einer Strassenfahrbahn mit einer 0’08 m hohen Lage von Rundschotter und einer 0’16 m hohen Lage von Gebirgsschlägelschotter, wo-

186

rauf ein 04)5 m hoher Ueberzug von Gebirgsriesei-schotter zu geben ist, an aller Materiallieferung, Handarbeit, Requisiten etc., jedoch ohne Erdabgra-bung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen, per qm......................

940.    Strassenherstellung wie Post 939. ganz ohne Rundschotter, jedoch mit einer 0*24 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm ... .

941.    Strassenherstellung mit einer (W)8 m dicken

Lage von Rimdschotter, einer ebenfalls 0-08 m dicken Schichte von Gebirgsschlägelschotter, welche mit einer 04)5 m dicken Lage von Gestättensand zu überziehen ist, an aller Materiallieferung, Handarbeit, Requisiten etc., jedoch ohne Erdabgrabung und Verführung und ohne Walzen und Spritzen, per qm........

943. Strassenherstellung wie Post 941, ganz ohne Rundschotter, jedoch mit einer 0'16 m hohen Schichte von Gebirgsschlägelschotter, per qm ....

c) Gehwege.

943.    Ge h w e g h e r s t e 11 u n g mit einer 008 m dicken Lage

von Gestättenschotter, einer ebenfalls 0*08 m hohen Schichte von Gestätten-Rieselschotter, einer 0'05 m hohen Auflage von Gestättensand, und als oberste Decke eine 0*03 m hohe Lage von Wienflusssand, an aller Materialbeigabe, Handarbeit, Requisiten etc., dann sammt vollkommener Comprimirung an Allein und Jedem, per qm................

944.    Gehwegherstellung wie Post 943, jedoch ohne

der 04)8 m dicken Lage von Gestättensckotter, per qm......................

945.    Gehwegherstellung mit einer 0-08 m dicken

Lage von Gestättenschotter. einer ebenfalls 04)8 m hohen Schichte von Wienfluss - Rieselschotter, und als oberste Decke eine 01)5 m hohe Schichte Wienflusssand, sonst wie Post 943, per qm.......

946.    Gehwegherstellung wie Post 945, jedoch ohne

der 04)8 m dicken Lage von Gestättenschotter, per qm......................

947.    Gehwegherstellung in der Art, wie selbe in

den Parkanlagen hergestellt wird, bestehend aus einer 0'16 m dicken Lage von Rundschotter, weiters einer 0*08 m dicken Lage von Wienfluss-Rieselschotter, und einer obersten 04)8 m hohen Schichte von einem Gemenge, bestehend zu gleichen Theilen aus Wienflusssand und Bergsand, dem circa 10 Procent reine trockene Steinkohlen- oder Coaksasche zugesetzt ist; ohne Erdabgrabung, Verführung für den Wegkörper, jedoch Beigabe sämmtlicher Materialien, Bewalzung und Bespritzung bis zur vollkommenen Comprimirung, per qm......................

fl. 1*10

1*25

0*75

0*95

0*90

0*70

1*05

0*90

187

fl. 0-05 „ 0-11

948. Wird zu den Gehwegherstellungen anstatt der Gestättenschotter-Unterlage, Flussschotter verwendet, so kommt zu den Preisen der Posten

943 und 945 per qm................

zur Post 947 per qm ...............

zuzuschlagen.

Granit-W iirfel* Pflasterungen.

Neupflasterungen ohne Schotter unterläge.

949.    Wüi’fel-Ptlasterungin Strassen, wo bisher noch kein Pflaster bestand, mit altem oder neuem Steinmateriale, ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung

sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm . . „    0’51

950.    Würfel-Pflasterung in Strassen, wo schon eine Pflasterung besteht, mit neuen oder alten Steinen, ohne Steine, mit Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung der alten Pflasterunterlage bis 0'08 m tief, Verführung dieses Materiales,

Beigabe des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, Handarbeit und Requisiten, per qm .... „    0*65

Neue Pflasterungen mit Schotterunterlage.

951.    Würfelpflasterung in Strassen, wo bisher

„ 0-68

noch kein Pflaster bestand, mit neuem oder altem Steinmateriale ohne Erdabgrabung und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des gewöhnlichen Rund-schotters in der Höhe von 0\15 m, des Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm ..............

952.    Würfelpflasterung in Strassen, welche be

„    0-94

reits gepflastert sind; Aufbrechung des alten Pflasters, Abgrabung des Untergrundes auf die Tiefe von 0T8 m, Verführung dieses Materiales, Beigabe des gewöhnlichen Rundschotters in der Höhe von 0T5 m, des Donausandes zur Unterlage und Fugen-ausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, jedoch ohne Steine, per qm....... ........

953.    Wenn die Fugenausfüllung mit Sand weg

»    0-05

bleibt, so entfällt per 1 qm von obigen Preisen der Betrag von....................

„ 0-60

954.    Fugenausfüllung mit dünnflüssigem Portlandcement-

mörtel, per qm..................

955.    Fugenausfüllung mit Cementkalkmörtel, per qm . . „    0’25

188

Um pflasterungen.

956.    Umpflasterung eines Würfelpflasters, bei

fl. 0-45

dem der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben, und das Material verführt wird, sammt Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm.........,.............

957.    Würfelumpflasterung bei Reparaturarbei

ten, wo nur Theile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch, und zur Fugenausfüllung, und aller Handarbeit, per qm „    040

Granit-PIattenpflasterungen.

Prima Platten-Trottoir.

Neue Pflasterungen in Mörtel.

958.    Neues Trottoir aus ⁰'⁴⁷⁴/um74 m grossen, mindestens

„    8-13

1-47

»

O'll m dicken Granitplatten, in Cementkalkmörtel auf eine 0*08 m hohe Schichte von Sand oder kleinen Rieselschotter gelegt und die Fugen mit flüssigem Portlandcementmörtel ausgegossen, ohne Erdabgra-bung und Verführung, jedoch mit Beigabe der Platten und aller Materialien, dann sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm..............

959.    Etwa nothwendige Steinmetzarbeiten zur Anarbeitung von Platten nach einer besonderen Form am Objecte, sind separat zu den Taglohnspreisen des Steinmetztarifes zu vergüten.

Umpflasterungen.

960. Plattenpflaster in Mörtel umpflastern, die Platten aufbrechen, den alten mit Mörtel versetzten Untergrund abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage von qualitätmässigem Sande beigeben, die vorhandenen Platten, welche vorher gut zu reinigen sind, neu in Cementkalk-Mör-tel legen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel ausgiessen, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Platten für den allfälligen Abgang, per qm...................

Neue Pflasterungen in Sand.

961. Neues Trottoirpflaster aus °'³¹⁶/, ,.₃i₆ni grossen, rein und winkelrecht gearbeiteten, mit guten Lagerflächen versehenen Granitplatten von mindestens 0T5 m Dicke, auf einer 0-1 m hohen Unterlage von qualitätmässigem Sande, die Fugen mit dünnflüssigem

189

fl. 7-70

„    P15

„ 0-62

Portlandcementmörtel voll ausgegossen, ohne Abgrabung und Verführung der Erde, jedoch mit Beigabe der Platten, des Sandes und aller Materialien, dann sammt Handarbeit und Requisiten, per qm.....

Umpflasterungen.

963. Plattenpflaster in Sand umpflastern, hiebei die alten Platten aufheben, den alten Untergrund nach Bedarf abgraben, die Schutt verführen, die erforderliche neue Unterlage aus qualitätmäs-sigem Sande beigeben, sodann das Pflaster mit den alten Platten wieder hersteilen und die Fugen mit dünnflüssigem Portlandcementmörtel voll ausgiessen, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe neuer Platten für den allfälligen Abgang, per qm . . . .

Randsteine.

963. Randsteine versetzen und die Fugen bei den Zusammenstössen mit Portlandcementmörtel voll ausgiessen, ohne Steine, per qm . . . '.......

Secunda-Trottoirpflaster.

Neue Pflasterungen.

964. Halbgut-Trottoirpflaster mit

grossen und 0T05 bis OTöl m dicken Steinen, ohne Erdabgrabung und Verführung, jedoch mit Beigabe der neuen Steine, des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm............

0.237

/ 0.

237 m

„    3-19

„    0-42

Umpflasterungen.

965.    Halbgut-Trottoir-Umpflasterung, wobei

der Untergrund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur _ Unterlage und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit und Requisiten, per qm........•.........

966.    Solche Umpflasterung bei Reparatursar

beiten, wo nur Th eile des bestehenden Pflasters zur Umpflasterung gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage bis 3 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc., per qm......................

190

Ordinäres Granitpflaster.

Neue Pflasterungen.

fl. 0-50

967. Pflasterung mit ordinären Granitsteinen, altem oder neuen Steinmateriale, ohne Erdabgrabung, und ohne Steine, jedoch mit Beigabe des qualität-massigen Sandes żur Unterlage und zur Fugenausfüllung. sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm..................... •

ü in p f 1 a s t e r u n g e n.

968.    Ordinäre Umpflasterung, wobei der Unter

„    0-47

grund auf die erforderliche Tiefe abgegraben und das Materiale verführt wird, sammt Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage und Fugenausfüllung, sammt aller Handarbeit und Requisiten, per qm......................

969.    Solche Umpflasterung bei Reparatursar

„    0-40

beiten, wo nur Tlieile des bestehenden Pflasters zur Umpflasteruug gelangen, sohin keine Abgrabung des Untergrundes stattfindet, jedoch mit Beigabe des qualitätmässigen Sandes zur Unterlage bis 0 cm hoch und zur Fugenausfüllung, aller Handarbeit etc., per qm......................

Holzstöckel-Pflasterungeii.

Neue Pflasterungen.

970.    Pflasterung mit hölzernen, viereckigen, über

„    0-55

„ 0-60

„ 5-00

10*5 cm breiten Stöckeln jeder Holzgattung, ohne Beigabe und ohne Zufuhr der Stöckeln, jedocli mit Beigabe einer 0‘052 bis 0*08 m hohen Unterlage von ganz trockener Kalkmörtelschütt, Ausfüllen und Verdichten der Fugen mit fein gesiebter solcher Schütt, aller Handarbeit und Requisiten, per qm......

971.    Pflasterung mit hölzernen, viereckigen, unter

10*3 cm breiten, oder mit poligonalen Stöckeln, wie vor. per qm...........

972.    Pflasterung mit Eichenstöckeln sammt

Materialbeigabe per qm..............

Umpflasterunge n.

. „    0-70

973.    Holzstöckel-Umpflasterung, k wobei die ganze Schuttunterlage beseitigt und neu ersetzt werden muss, an Allem und Jedem, jedoch ohne Beigabe von neuen Stöckeln, per qm

974.    Entfällt die Fugenausfüllung, so kommt von den betreffenden Preisen per qm ein Abzug von . .

191

975, Bei Umpflasterungen von mit Asfalt ausgegossenen Stöckeln kommt für die vermehrte Arbeit bei der Reinigung der Holzstöckel von dem alten Asfalt per qm ein Zuschlag von......

. fl. 0-15

Steimvurf- und Taluspflasterungen.

976.    Steinwurf mit 0158 bis 0316 m grossen Wurfsteinen, an Materiallieferung, sammt Aufschlichten desselben am Bauplatze, Arbeit, Werkzeug, Requisiten. allfällig nöthiger Gerüstung, mit theilweiser vollständiger Herstellung im Wasser, per kbm ... „

977.    Stein wurf wie vor. jedoch mit vorhandenem

Steinmateriale, per kbm............„

978.    St ein wurf wie Post 976, jedoch in der Art ausgeführt, dass der Stein wurf in der Oberfläche zügle i c h z u r p r o v i s o r i s c h e n U f e r v e r s i c h e r u n g ein Pflaster bildet, sammt allen Erfordernissen, wie auch Beigabe des zur Ausfüllung der Steinzwischenräume nöthigen Schotters und Sandes, per kbm „

979.    Steinwurf wie vor, mit vorhandenen Steinen,

per kbm......................„

980.    OrdinäreTaluspflasterun g mit 0'211 bis 0316 m

dicken Wurfsteinen in Form einer trockenen, liegenden. gut verzwickten Mauer, nebst Beigabe einer 0-105 bis 0-158 m hohen Sand- und Schotterunterlage, Ausfüllung und Auszwickung der Fugen, sammt allem Materiale, Arbeit, Werkzeug    etc,, per qm .....„

981.    Taluspflaster wie vor, jedoch m itvor ha n denen

Steinen, per qm.................„

98S. Taluspflasterung mit dem Materiale Post 921 sammt einer 0-105 bis 0158 m hohen Sand- und Schuttunterlage, nebst aller Arbeit. Werkzeug, Requisiten etc,, per qm.............• . . ,,

983.    T alu s p f 1 a s t e r u n g wie vor, jedoch o h n e B e i g a b e

3-75

0-70

4-40

1-30

1-51

0-46

3-50

0-56

0-74

0-14

192

Pflasterungen bei Hochbauten.

987.    Liegende Ziegelpflasterung aus gewöhnlichen Mauerziegeln zu ebener Erde herstellen, an Materiale und Arbeit, per qm:

a)    mit Weisskalkmörtel................

b)    mit Cementkalkmörtel...............

c)    mit Portlandcementmörtel.............

988.    Liegende Ziegelpflasterung wie vorige Post,

jedoch in höheren Geschossen, erfordert zu den angesetzten Preisen per qm an Zuschlag für jedes Stockwerk....................

989.    Stehende Ziegelpflasterung ist mit den doppelten Preisen der Post Nr. 987 und 988 zu berechnen, daher per qm:

a) zu ebener Erde mit Weisskalkmörtel........

Cementkalkmörtel.......

Portlandcementmörtel.....

d)    in höheren Geschossen für jedes Stockwerk zuzuschlagen .....................

990.    Liegende Ziegelpflasterung blos trocken

gelegt mit Ausgiessen der Fugen (gewöhnlich für Dachböden angewendet), an Materiale und Arbeit, per qm.......................

991.    Kehlheimerplatten-Pflaster oder Pflasterungen mit anderen geschliffenen Natursteinplattengattungen in gerader oder diagonaler Richtung der Pflasterfugen gelegt, zu ebener Erde herstellen,

aller Arbeit und Materiale, jedoch exclusive der Platten, per qm..................

992.    Pflaster mit Verwendung von Cement- oder Steinzeugplatten, sonst wie Post Nr. 991 per qm:

a)    mit Cementkalkmörtel .

b)    mit Portlandcementmörtel

993.    Pflaster wie Post Nr. 991 und 992 in höheren Geschossen kommt per Stockwerk den in diesen Posten angesetzten Preisen per qm zuzuschlagen . .

991. Werksteinplatten-Pflaster jeder Steingattung mit gefälzten oder ungefälzten Platten ohne Rücksicht auf deren Grösse und Dicke, die Platten in Mörtel gelegt, die Fugen gut ausgegossen, mit aller Arbeit und allen Materialien, exclusive der Platten, per qm zu ebener Erde:

a)    mit. Weisskalkmörtel . . .

b)    mit Cementkalkmörtel . •

c)    mit Portlandcementmörtel

995. Pflaster wie Post Nr. 994 in höheren Geschossen

herstellen, erhöht die Parterrepreise per Stockwerk

fl. 0-84 „    0-97

„    P46

. „    0-03

1*68

b)    dto.

c)    dto.

dto.

dto.

;;    1-94

„    2-92

. „ 0-06

„    0-67

„ 0-57

0-67

„ 0-03

.    „    P06

* Î? ---

. „    2*29

1-39

193

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung.

Asfaltirung.

Siehe den Artikel Steinpappdach Post Nr. 629 und 630 und Asfaltdacheindeckung Post Nr. 647.

Materialien.

Natur-Asfalt, schweizer (gemahlen), per 100 kg .

tiroler, per 100 kg.........

französischer, per 100 kg ... syrischer (vom todten Meere), per 100 kg

Asfaltmastix, schweizer, per 100 kg...... .

echter Mineral-Goudron, per 100 kg

Kunstasfalt (Theerasfalt), per 100 kg .......

präparirtes Asfaltpech, per 100 kg........

Schiffs- und Schmiedepech, per 100 kg . . . .

Briquettpech (sehr hart), per 10.0 kg......

Asfaltminerallack (für Eisen-, Blech- u. Holz-Anstrich), per 100 kg.................

Asfaltdachanstrichmasse, per 100 kg.....

Carbolsäure, per 100 kg . ............

The er öl zur Holzconservirung.........

Stein mehl, per 100 kg .............

Stein öl (sogenanntes Viehöl), per 100 kg.....

Tlolzcementmasse, per 10Ó kg ... .......

Holzcementpapier, gewöhnlich, per 100 kg . . .

imprägnirt, „    . . .

Arbeiten.

990. Asfaltirung für Fussböden, auf bereits hergestellte Unterlagen herstellen, u. z. mit Verwendung von Schweizerasfalt, an aller Arbeit und Materiale, per qm:

a)    bei 04)075 m Dicke (in 1 Schichte aufzutragen) . . .

b)    bei 04)15 m

c)    bei 0-0225 m

d)    bei 0-03 m

fl. 5-50 „ 8-00 „ 10-00 ., 100-00 „    6-50

„ 30-00 „ 8-00 „ 24-00 „ 36-00

„    (in 2 Schichten

„    (in 3    „

(in 4

997. Asfaltirung für Fussböden sammt Herstellung der Unterlage, sonst wie vor, per qm:

A. auf liegendes Ziegelpflaster

a) hei der Asfaltdieke von 04)075 m..........

„ 0*015 m..........

„    0-0225 m........ . .

„    04)3 m..........

^ 1 n r>    v

«)    «    v

⁽¹> » ••

B. auf Betonlage

a) Asfaltdieke 0-0075 m, Betonstärke 04)5 m

0"065 m 0-08 m 0-1 m 0-15 m 0-2 m

04)15 m,

. 04)225 m,

0-03 m,

0-045 m,

0-075 m,

998. Umlegung alten Asfaltpflasters sammt aller Arbeit und Materialien ist mit 75 Procent der angesetzten Preise zu berechnen.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

., 11-49

194

999. F undamentabsche'idung mit O’Ol m hoher As-faltlage, per qm . . ................

1000.    Vertikaler Asfalt Überzug an Mauern zur Abhaltung der Feuchtigkeit (Trockenlegung), per qni „

1001.    Ueb er zug von Ge wölb ungen und horizontal e n M a u e r fl ä c h e n zu gleichem Zwecke, per qm „    0'91

1003. Fugenverguss mit Asfalt, per qm:

a)    bei ordinärem Steinpflaster............

b)    bei Würfelsteinpflaster ..............

e) bei Holzstöckelpflaster...............

1003, H o 1 z s t ö c k e 1 p f 1 a s t e r i m p r ä g n i r e n, d. h. die einzelnen Stöckel in Asfält tauchen und nach dem Pflastern die Fugen mit Asfalt ausgiessen, per qm 2’00

Bétonirung.

Die Herstellung von Béton aus Cementkalk ist bereits in Post Nr. 210 und "38 bis 757 behandelt, und man findet die Preise für Bétonmauerwerk bei Post Nr. 210, 738 und 739, für alle anderen bereits besprochenen Arbeiten, wie: Herstellung von Platten,

Stufen. Röhren und Kanälen bei Post Nr. 740 bis 757 und für Bauornamente aus Portlandcement bei Post Nr. 887 bis 902 berechnet.

Materialien.

Portlandcement, per q (s. a. Post Nr. 3251 . .... Cementkalk (Romancement), per q (s. a. IV Nr. 325) Hydraulischer Kalk, per q Fettkalk, per q

Gebirgssehlägelschotter, per kbm (s. a. P. Nr. 924) . Rundschotter, per kbm Wassersand, per kbm Bergsand, per kbm

fl. P23

1-36

1-45 „    P17

1-61

5-00

P68

dto.

.1-45

dto.

1*30

3-15

(s. a. P. Nr. 926) . (s. a. P. Nr. 932) . (s. a, P. Nr. 933) .

1-60

2-50

1-60

Arbeiten.

1004. Fussböden aus Béton hersteilen, an Arbeit und Materiale, per qm:

a) mit Cementkalk, 10 cm dick............

dto. dto. dto.

e)    dto.    5 ..    „ dto. 3.,,    „

f)    mit Portlandcement, 5 cm dick, sammt Glättung .

£)■

b)

e)

d)

6 ..

., u. Portl.-Cem. 1cm dick 2 „ „

dto.

dto.

dto.

dto.    10 „    „    dto.    • .

1005. B é t o n a u s S c h 1 a c k e n u n d S t e i n k o Irl e n a s c h e.

Diese Art Betonbereitung empfiehlt sich namentlich für industrielle Etablissements, wo man für die Rückstände des Kesselfeuerungsmateriales keine rechte Verwendung findet.

Die Herstellung des Bauobjectes ist ähnlich der beim Piséebaue (siehe Post Nr. 211) beschriebenen, jedoch erfordert sowohl die Mischung des Materiales als auch

h)

1-75

1-40

2-50

3-00

4-20

2-80

4-30

5-40

195 —

die Verwendung' eine gewisse Sorgfalt, wohingegen man aber ein sehr dauerhaftes und billiges Object erzielen kann.

Die Mischung per k b m B é t o n m a s s e i s t folge n d e :

3. ungesiebte Steinkohlenasche mit Schlacken, wie sie aus der Kesselfeuerung abgestossen werden, kbm O'd .2. gelöschter speckiger Fettkalk, kbm .    . . . 0⁻l

3. trockener Cementkalk (hydraul. Kalk), kbm .    0*1

und zwar werden diese Materialien am Vortheilhaf-testen in einem eisernen Cylinder von 2 m Länge und 0'8 m Diameter, welcher im Innern Mitnehmerschaufeln hat und von Aussen mit 2 Handkurbeln drehbar ist, in der Art tüchtig durcheinander gerührt, dass der vorerst in einem besonderen Gefässe zu einer Milch verdünnte Fettkalk auf die schon in der Rührtrommel befindliche Steinkohlenasche gegossen und durch 15—i-o Umdrehungen mit letzterer ordentlich vermengt wird. Sodann setzt man den , Cementkalk im trockenen pulverisirten Zustande dazu, und trachtet ihn dem schon bestehenden Brei gleiclimässig vertheilt beizumengen, worauf die ganze Masse nochmal durch etliche langsame Umdrehungen in der Trommel tüchtig gemengt wird, und auch schon zur Verarbeitung fertig ist.

Die Consistenz (Dichte und Dicke) der Masse re-gulirt man durch mehr oder weniger Zusatz der dünnen Fettkalk milch.

Die Masse wird nun zwischen Kasten aus 5 cm starken Pfosten, welche in der Entfernung der beabsichtigten Mauerstärke von einander abstehen und durch conische Holzschliessen verbunden werden, in Lagen von höchstens 15 cm gut eingestampft, und kann man kleinere Bruchsteine und Ziegelbrocken mit einstampfen, muss dieselben aber von den Pfostenwänden freihalten.

Das Stampfen muss solange dauern, bis auf der Ober-. fläche Wasser erscheint, bevor eine neue 15 cm hohe Schichte aufgestampft werden darf, und können derlei Mauern bis zur Höhe von fl m aufgeführt werden.

Die Pfostenwände verbleiben etwa 24 Stunden nach der Einstampfung unverrückt, und es werden Tliür-und Fensteröffnungen nach ihrer verlangten Dimension einfach in sie ausgespart.

Wie bei jeder Verarbeitung von hydraulischen Materialien darf man auch hier nie mehr Béton-masse fertig vorräthig machen, als man momentan und raschest verarbeiten kann, weil sonst die Bindung der Kalke erlischt.

Der Verputz kann entweder entfallen, oder aber wie bei gewöhnlichen Steinmauern aufgetragen werden.

. OVO

1 kbm derlei Bétonmauerwerk stellt sich auf ... fl. 4'50 1 qm Pflasterung von 15 cm Stärke auf ....

196

XIII. Deckenverputzarbeiten.

Lehmarbeiten.

1006.    Dec ken ver putz mit durchgekneteten L e h m- und Strollwinden fix und fertig, per qm:

a)    bei ganzem Windelboden.............

Kalkarbeiteu.

1009.    Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf trapezförmige (sogenannte wällische), die Basis nach Unten gekehrte, genagelte Holzleisten herstellen, per qm „

1010.    Deck en verputz mit, Weisskalkmörtel auf über

fl. 0-90

0-70

0-62

0-58

0-78

0-57

0-74

1-02

0-83

1-05

Uipsarbeiten.

1012. Deck en verputz mit Gipsmörtel, per qm:

a)    auf einfache Bohrung............

b)    auf doppelte Bohrung.............

c)    auf Bohrthekennagelung...........

d)    auf Thonköpfe................

0-85

1T5

0-95

1-20

Tripolitha rbeit.

Siehe auch den Tripolithverputz Post Nr. 235 in der II. Abtheilung.

1013. Decken verp ut z mit Tripolithm örte 1, per qm :

a)    auf einfache Bohrung ..............

b)    auf doppelte Bohrung...............

c)    auf Bohrthekennagelung.............

d)    auf Thonköpfen..................

„    0-90

” ^ ., 1-00

„    P25

Diverse.

1014.    Alten Decken verputz abschlagen und das

Schuttmateriale beseitigen, per qm.......

1015.    Stukaturgerüstung ist da, wo dieselbe separat zu dem Deckenputzen aufgestellt werden muss, nach Post Nr. 324 zu veranschlagen.

1016.    Bohrtheken, per qm.............

1017.    Thon köpfe, per ¹/m..............

„ 0-16

0T2

;; poo

197

XIV. Stückarbeiten und Kunstmarmor.

Gegossene oder aus freier Hund augefertigte Stückarbeit.

1018.    Canellirte Säule mit verziertem, dorischem, jonischem oder korinthischem Capital und Sockel, circa 2*5 m hoch, per Stück . . .

circa 3*75 m hoch, per Stück . . .

1019.    Säulencapitäle, per Stück:

hei 0-3 m oberen Säulendurchmesser bei 0*5 m dto. bei 0‘6 m dto.

1020.    Pilastercapitäle, per Stück:

03 m breit und hoch, 0-15 m tief.........

0*5 m breit und hoch, 015 m tief.........

0⁻6 m breit und hoch, 0-15 m tief.........

1021.    Pilasterbasis, per Stück:

0*3 m breit....................

0’5 m breit..................

* 06 m breit....................

1022.    Zahn schnitte bei 0-05 m Höhe, per currtm . . .

1022. Eier- und Blätter stab mit Perlschnur, 0*08 m.

hoch, per currtm.................

1024.    Karyathiden mit Capital, circa2m hoch, per Stück „ 56*00

1025.    Rosetten, per cm Durchmesser.........

1026.    Deckengesimse, verziert, 0*15 bis 0*3 m hoch,

per currtm...................

1027.    Deckengesimse mit Zahn schnitten, 0*15 bis

0*3 m hoch, per currtm..............

1028.    Deckenrosetten, 0*6 bis 1*25 m Durchmesser, per Stück

1029.    Medaillon, 0*8 bis 1*6 m Durchmesser, per Stück

fl. 7-00 bis „

17*25

25-00

dto.

dto.

. „    9-00

. „ 15-00 . „ 17-50

O GS tO

„ 0-60

„    0-05

30-00

Stuckmarmor- und Stucklustroarbeit.

1030. Stuckmarmor in beliebigen Farben geadert, sammt Anfertigung des Grundes, des Polirens und Schleifens,

per qm .....................„ 12*72

Desgleichen, porphyrartig, per qm.......„ 18*00

Desgleichen, nach Art des Lapis lazuli, per qm „ 23*00

1031.    Stucklustrowandbekleidung in beliebigen

Farben, inclusive Anfertigung des Grundes auf dem Mauerputz, des Polirens und Schleifens, per qm . . „    4-00

1032.    Stucklustrowandfläche, grundauftragen, glätten und marmorartig malen, per qm.......

1033.    Dieselbe mit reinem Gips abzuhaspeln und mit

Seif en wasser zu überziehen, per qm.....

„    1-35

198

Mosaik in Stucbmarmor.

(Die Preise richten sich nach der Complizirtheit und dem Kunst-Iwerthe der Arbeit.)

fl. 50*00 „ 60*00

1034.    Etrurische Verzierungen, per qm ti. 20*00 bis

1035.    Landschaften und Figuren, per qm fl. 30*00 bis

„ 90*00 „150*00 „ 25*00

1036.    Ofenaufsatz mitvmusivischen Verzierungen, l‘Om lang, 0*3 bis 0⁻5.m hoch, per Stück . . fl. 60*00 bis

1037.    Kamin stürze, je nach Grösserer Stück fl. 75*00 bis

1038.    Vasen, 0*5 m hoch, per Stück..........

Terazzo.

1039.    Fus sboden terazzo, per qm :

einfach melirt........

mit einer Bordure......

mit zwei Bordüren ......

mit geometrischen Figuren . •

. mit eingelegten Dessins ....

1040.    W a n d t e r a z z o, per qm :

einfach melii*t........

mit einer Bordure......

mit zwei Bordüren......

mit geometrischen Figuren . . mit eingelegten Dessins ....

3*01

3*50

4*00

“5*00

6*00

3*30

3*85

4*40

5*50

6*60

199

XV. Tischlerarbeiten.

Wo nicht ausdrücklich die Holzgattung normirt ist, wird für diese Tischlerarbeiten Föhren- oder Lärchenholz in Anschlag gebracht. Alle Tischlerarbeiten verstehen sich sammt Materiale, und am Bauobjecte eingepasst.

Bestandtheile von Tliüren und Thoren.

T h ü r s t ö c k e.

1041. Die Preise der Thür stocke von Kantholz und Pfosten wolle man den Post Nrn. 586, 587 und 588 entnehmen.

0-40

fl.

1043. G e h o b e 11 e r und gefalzter Parapet-stock, aus 0 0'/o-o8 m starken Staffelholz, per currtm

1043.    Für segmentförmige Stock b estandtheile wird ein Zuschlag von 30 Procent vergütet,

1044.    Für halb kr eis- oder ellipsenförmige Stockb estandtheile wird ein Zuschlag von 75 Procent vergütet,

Thürfutter.

1045. Glatte T h ürfutter ohne Unterschied der Dimension. per qm.................• .

1040. Eingefaste und gekehlte Thürfutter ohne Unterschied der Dimension, per qm........

■tt

1-20

2-05

Thür-, Falz- und Zierverkleidungen.

1047.    Glatte Verkleidung bis zur Breite von ÖT m,

per currtm....................

1048.    Ein gefaste und gekehlte Verkleidung, per currtm:

a)    bis OT m breit . .................

b)    über 01 m breit.................

016

0-24

0-36

Gehobelte T h ü r - F u s s t r i 11 e.

1049.    Weicher 0‘025 m starker Thürfusstritt

Föhrenholz, per qm............

1050.    Harter 0⁻025 m starker Thürfusstritt, per qm:

a)    von Lärchenholz.................

b)    von Eichenholz ..................

von

0-87

1-48

1-81

T h ü r - F1 ü g e 1.

2-93 .

1051. Einflügelige Thür, auf einer Seite mit gekehltem Fries und Füllungen, auf der anderen Seite glatt, aus kienföhrenen 4 cm starken Pfosten, ohne Unterschied der Dimensionen, sammt Ein-

ricliten. per qm .................

1053. Dieselbe Thür, j edocli beiderseits gekehlte Fries und Füllungen, per qm..........

200

1053.    Z us am m e ng e st emm te ein- oder z w eif 1 üg e-

fl. 2-68

„    3-00

„    3-83

„    3-60

„    9*75

lige Thür, ganz wie Post 1051, jedoch beiderseits glatt, mit Schlagleiste, per qm....... . . .

1054.    Jalouartig verschalte ein- oder zweiflügelige Thür, sonst wie vor, per qm........

1055.    Doppelthür, aus 5 cm starken, kienföhrenen

Pfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen, sammt beiderseitiger Schlagleiste, sauber und rein gearbeitet, ohne Unterschied der Thürdimension, sammt Einrichten, per qm...........

1056.    Glasdoppelthür, sonst wie vorige, per qm . . .

T h ü r-Be k rönunge n.

1057.    Thürbekrönung mit wegnehmbarer Aufschrift

tafel, (für Schulen verwendet), bis 2 m lang und entsprechender Höhe, per Stück...........

1058.    Thürbestandtheile aus Eichenholz werden mit den doppelten Preisen berechnet.

Fertige Thiiren und Tliore mit allen Bestandtheileu.

Einflügelige T h ü r e n.

.,    6-05

*    6-67

„    7-20

„ 8-00

„    9-50

„ 10-05 10-60 „ 11-10 11-60 „ 12-05

1050. Einflügelige Thür, nach den lichten Futterdi-mensionen gerechnet, die Thür wie Post 1052. mit gehobeltem 0T5 m breitem Stock, sammt Falz

und Zierverkleidung, per qm...........

mit 0'3 in breitem Stocke, per qm.........

1060. Dieselbe, jedocli mit rauhem 0T5 m breitem Stocke, e i n g e f a s t e m und gekehlte m 0T5 m

breitem Futter, per qm ............

mit 0*2 bis 0'3 m breitem Stock und Futter,

per qm......................

1061. Einflügelige gestemmte Thür, mit beiderseitigen gestemmten Fntter- und Wandverkleidungen und mit 2 rauhen, je 0T5 m breiten Stöcken, per qm:

mit 0T5 m tiefem Futter, .............

dto. .    ............ .

dto.    .............

dtp.    ............

dto. .............

dto. .............

1063. Werden Spalierthüren verwendet, so ist von den Preisen dieser Posten per qm der Betrag von fl. 1"50 in Abzug zu bringen.

mit 0*6 m mit 0*75 m mit 0*9 m mit P05 m mit 1*2 m

Zweiflügelige Thüreu.

1063. Zweiflügelige Thür aus 0-05 m starken Föhrenpfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen sammt Schlagleisten, mit 0-05 m starkem, 0-15 m breitem, rauhem Stocke mit Falz und Zierver-

201

kleidung, gekehltem Futter mit Fries und Füllungen sauber und rein gearbeitet, sammt Einrichten ohne Unterschied der Thürdimensionen, per qm .....

1064.    Thür wie vorige, jedoch mit 0⁻2 bis 0*3 m breitem

Stock und Futter, per qm............

1065.    Z w e i f 1 ü g e 1 i g e Thür aus 0'05 m starken Föhren pfosten mit beiderseitigem Fries und Füllungen sammt Schlagleisten, mit 2 rauhen. 0-05 m starken und 0*15 m breiten Stöcken, und mitFutter- und beiderseitiger Wandverkleidung, mit gekehlten Friesen und Füllungen sammt Torpassen:

mit O'iö m tiefem Futter, per qm........

dto.    „    ........

dto.    „    ......

dto.    „    ........

dto.    „    ........

dto.    .,    ........

1066.    Thür, wie Post 1083, jedoch der Stock aus

(>‘08 m starken Pfosten, per qm........

1067.    Bei Thüren, Post 1084 und 10o5, wenn Stöcke

aus 0‘08 ni starken Pfosten verwendet werden, wird per qm ein Zuschlag gerechnet von.....

Sonstige ein- oder zweiflügelige Thüren.

1068.    Thür-Oberlichten und Anliängfenster werden in das Flächenmass der zugehörigen Thür mit eingerechnet.

1069.    Bei Glasthüren, Thür-Oberlichten und Anhängfenstern wird nach dem Flächenmass des

Glaslichte versehenen Theiles von den Preisen ein Betrag von 5 Procent abgezogen.

1070.    Bei Thüren. welche sich in’s Futter öffnen, wird auf die Preise 7 Procent zugeschlagen.

1071.    Bei Doppel thüren von ungleicher Flügelbreite und doppelten Schlagleisten gelten dieselben Preise wie bei den anderen Doppelthiiren.

Haus-Ei n gangst büren und Tliore ohne Stock.

1072.    Z w e i f 1 ü g e 1 i g e Hausthür aus 0*055 m stark en

kienföhrenen Pfosten von glatter, verleimter Arbeit, ohne Unterschied der Dimension, sammt Einrichten, per qm...............

1075. Hausthür wie vor, jedoch verschalt, per qm .

1074. Hausthür bis 2 in breit, ohne Unterschied der Höhe, mit zwei gleich oder verschieden breiten Flügeln aus 0'05 m starken kienföhrenen Pfosten, mit Sockel, verstemmten Friesen und doppelten Schlagleisten, jeder Flügel mit 3 bis 8 eingesetzten abgekröpften Füllungen oder auf Jalou-Art, entweder ganz zum Aufgehen, oder mit durchlaufendem Kämpfergesimse und festem Obertheile oder

11. 8-80

„    7*65

., 0*6 m .. 0-75 m „ 0-9 m .. 1*05 m ., 1*2 m

„    9-50

„ 10-05 „ 10-80 „ 11*10 „ 11*60

12-05

7-00

0-20

mit

5-80

8-25

202

1077.    Haus thor wie voriges, jedoch aus Eichenholz per qm ........

Wagenschup f e n t h o r

föhrenen Pfosten mit harten Einschubleisten, aussen verschalt, per qm ........ ■..........

12-50

25-00

14-75

1078.

aus 0-08 m starken kien-

28-00

8-50

Reparaturen au Thüren und Thoren.

A n Z i m m e r - T h ü r e n.

1070. Schlagleiste a h z u n e h ni e n, u n d eine neue bis 0-1 m breite Schlagleiste wieder an mach en,

per currtm....................

lOSO.Neues aufrechtes Friesstück in eine alte Thür anzufertigen, sammt Losnehmen des Schadhaften, Einrichten und Befestigen des Neuen, per currtm......................

1081.    Quer-Friesstück wie vor behandeln, per currtm

1082.    Neue Füllungen in eine alte Thür ein-Losnehmen

0-42

2-50

3-20

setzen, nebst und wieder festmachen, per qm..........

1083.    Gekehlte ThürVerkleidung abnehmen, ausbessern und wieder festmachen, per currtm . . .

1084.    Alte glatte oder gekehlte TliürVerkleidung abnehmen und dafür eine neue an machen, per currtm :

a)    wenn ein neues gekehltes Stück bis OT m breit ist,

b)    wenn ein neues gekehltes Stück über 0*1 m breit ist.

c)    wenn eine neue glatte Verkleidung ist......

1085.    Gekehltes Futter losnehmen, reparirenund

wieder festmachen, per qm............

1086.    Altes Futter ab nehmen und hiefür ein neues Futter einmachen, per qm :

a)    wenn das neue Futter gekehlt ist.........

b)    wenn das neue Futter glatt ist...... . . . .

1087.    Alten Fus stritt weg nehmen und dafür einen neuen einsetzen, per qm:

a)    wenn der neue Fusstritt aus weichem Holze ist . .

b)    wenn der Fusstritt aus hartem Holze ist.....

der alten Friesstücke

3-00

0-20

0-44

0-58

0-30

0-97

3-20

2-40

2-75

4-50

An Thoren und Hauseingangs-Thüren.

1088. Sockel abzunehmen und hiefür einen neuen anzufertigen, anzupassen und festzumachen, per qm :

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz .................

203

1089.    Schlagleiste ah nehmen, eine neue his 015 m Breite anfertigen und festzumachen, per currtm:

a) aus kienföhrenem Holze.............

h) aus Eichenholz.................

1090.    Kämpfergesimse abzunehmen, das neue his 015 m Breite und 0'25 m Höhe a n p a s s e n u n d befestigen, per currtm:

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz.................

1091.    Neue Füllung einsetz en. die alte herausnehmen. die durch das allfällige Beschädigen heim Auseinandernehmen der Friese entstandenen Reparaturen bewerkstelligen, per qm:

a)    aus kienföhrenem Holze.............

b)    aus Eichenholz..................

1092.    Neues Fries herzustellen, nebst Ahnehmen des Alten und den hiedurch erforderlichen übrigen Reparaturen, per currtm :

a)    bei kienföhrenem Holze.............

b)    bei Eichenholz..................

1093.    Hausthor unten abschneiden, und den Sockel wieder

gleichzurichten, per currtm...........

fl.

o o

<X> cM

Ö r-i

1-50

3-00

4-00

8-00

3-75

7-50

0-60

Fenster und deren Bestandtheile.

Ganze neue Fensterstöcke sammt Flügeln.

1094.    Innere oder äussere vom Tischler fix und fertige Fenster sammt Stock in der zur Grösse des Fensters entsprechend gehaltenen Holzstärke in solidester Construction angefertigt und eingepasst, wobei die inneren Flügeln nach Innen, die äusseren aber nach Aussen aufgehen, per Stück je nach ihrer Grösse u. zw. bei einer im Lichten gemessenen Querschnittfläche :

a)    von    0*25 qmI    feste    fl.    F20 ! lflügelige fl. 1*34 2flügel.

1095.    Innere oder äussere vierflügelige vom Tischler fix und fertige Fenster sammt Stock und Kämpfer in den zur Fenstergrösse entsprechend gehaltenen Holzstärken bei solidester Construction angefertigt und eingepasst, wobei die inneren und äusseren Flügeln nach Innen aufgehen, per Stück je nach ihrer Grösse und Form, u. zw. entweder für 1 inneres oder 1 äusseres Fenster:

, 1-88

c)

2-41

., 2-93 ., 3-42 „ 3-90

co e» to to citö öi ó c?

O OÎ tNP O» CTS ®

204

bei einer im Liebten gemessenen Quer-schnittsfläobe

mit geradem Sturz

mit segmentförmigem Starz

mit haibkreis-oder ellipsenförmigem Starz

a) yon l'O qm

b)

c)

Ä)

e)

f)

fl. 4-84 „    5-92

1-25

7777777

1*5

6-74

1-75

7-83

2-0

2-25

7-20

7-92

8-71

9-53

„    7-87

„ 8-6«

„    9-35

10-00 10*56 „ 11-05 „ 11-55 „ 12-37 „ 13-20

14- 00 „ 14-85

15- 67 „ 16-50

Fenster anderer Querschnitts-Dimensionen werden proportional der in Post Nr. 1094 und 1095 angesetzten Preise berechnet.

1096.    Für sechsflügelige Fenster sammt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 30 Procent vergütet.

1097.    F ü r a c h t f 1 ü g e 1 i g e Fenster sammt Stock wird auf die Preise der vierflügeligen Fenster ein Zuschlag von 50 Procent vergütet.

1098.    Für nach Innen aufgehende äussere Fenster der Post Nr. 1094 wird ein Zuschlag von 20 Procent vergütet.

1099.    Zweiflügelige Schubfenster werden mit den Preisen der Post Nr. 1095 vergütet.

1100.    Für zweiflügelige Schubfenster mit Gewichtkästen wird auf die Preise der Post Nr. 1095 ein Zuschlag von 20 Procent vergütet.

sr)

h)

i)

k)

1)

m)

»)

o)

P)

<I)

■ r)

2-5

8-50

2-75

3-0

3-25

3*5

3*75

4*0

4-25

4*5

4*75

5-0

9-10

9-60

11

11

11

11

11

10- 05 10*50

11- 25

12- 00

12- 75

13- 50 14*25 15*00

10-28

11-00

11:62

12-15

12- 70

13- 61

14- 52

15- 40

16- 33

17- 24

18- 15

Stockbestandtheile, Steinfutter und Fensterbretter.

1101. Gehobelte Blindrahme, oder Rahme eines Yer-dopplungsstoekes, oder Rahme eines gewöhnlichen inneren oder äusseren Fensterstockes, per currtm . fl. 0*18

1103. Pfosten stock für Fenster mit beiderseitigem Yerdoppelungsstock, siehe Post Nr. 587.

1103.    Y e r k 1 e i d u n g s r a h m e für einen Pfostenstock, per currtm :

a)    wenn dieselbe glatt...............

b)    wenn dieselbe gekehlt..............

1104.    Bis 0*25 m breites gerades Futter an einen Stein

stock nach dem lichten Stockumfange gemessen, per currtm......................

0*15

0*25

205

1105.    Senkrechter Mitteltheil eines Fensterstockes, per currtm ..............

1106.    Kämpfer für einen inneren oder äusseren Fensterstock, per currtm.................

1107.    Wetterschenkel für einen äusseren Kämpfer,

per currtm . ........•.........

1108.    Für segmentförmige Tlieile eines Fensterstockes, nach dem Umfange für sich gemessen, wird 30 Procent zur Länge zugeschlagen.

1109.    Für halbkreis - oder ellipsenförmige Tlieile eines Fenster stockes, nach dem Umfange für sich gemessen, wird 75 Procent zur Länge zugeschlagen.

1110.    Für Stockbestandtheile gewöhnlicher Schubfenster gelten die Preise für einfache Stöcke, während bei Schubfenstern mit Gewichtkästen die Seitentheile des Stockes doppelt zu rechnen sind.

1111. Fensterbretter, per qm :

a)    von Föhrenholz .................

b)    von Lärchenholz.................

c)    von Eichenholz.................

fl.

0-20

0-31

0-12

ioOo

OS 50 O

Fensterflügel und deren Bestandtlieile.

1112.    Einzelne Fensterflügel ganz neu beistellen, per qm:

a)    mit geradlinigem Sturze.......•.....

b)    mit segmentartigem Sturze............

c)    mit ellipsen- oder halbkreisförmigem Sturze . . . .

1113.    F en ster f 1 üg e 1 - Rahme n oder Sprossen, per

currtm......................

1114.    W e 11 e r s c h e n k e 1, per currtm..........

1115.    Schlagleiste, per currtm............

1116.    Für jede Yerzapfun g der Rah mstücke, oder

Sprossen eines Fensterflügels wird ein Zuschlag geleistet von . . ..................

Cn ^

8§S

0-19

012

0-15

0-05

Reparaturen an Fenstern.

1117. Fensterflügel ohne Unterschied der Grösse ein-passen, per Stück ................

lllS.Neuen Sprossen einmachen, den altenausstemmen, per currtm ...............

1119.    Neuen Seitentheil in einen Fensterflügel ein-

machen, das alte ausstemmen, per currtm.....

1120.    Fensterkämpf er einmachen, den alten ausstemmen, per currtm...............

1121.    Reue, bis 0*03 m breite Schlagleiste anmachen,

die alte ausstemmen, per currtm......- . . .

o-io

0-29

0-35

0-48

0-23

1122.    teilen Wetterschenkel am Stock oder Flügel

an mach en, den alten ausstemmen, per currtm . . fl. 0-20

1123.    Heue Stockt heile einmachen, die alten ausstemmen, per currtm...............

1124.    Heue Steinfutter einmachen, die alten ausstemmen, per currtm...............

1125.    Für segmentförmige Bestandtkeile wird auf die Preise der Posten 1117, 1119, 1123 und 1124 ein Zuschlag von 50 Procent vergütet.

1126.    Für halbkreis- oder ellipsenförmige Theile wird auf die Preise derselben Posten ein Zuschlag von 100 Procent vergütet.

F en st er-Balken.

1127.    Volle aus- oder inwendige Fensterläden,

mit harten Einschiebleisten, ohne Unterschied der Fensterdimension, per qm............

1128.    Verdopplung, per currtm:

a)    gerade ....................

b)    segmentförmige................

c)    halbkreis oder elliptische.............

1129.    Jalousie-Fensterbalken ohne Fensterstock,

jeder Flügel zum Aufmachen und Ausstecken gerichtet, ohne Unterschied der Stock-Dimensionen, ebenso einzelne Jalousieflügel, per qm......

1139. Jalousie-Brettel neu an f e r t i g e n, die Seiten-theile auseinandernehmen und in den alten Flügel wieder einsetzen, per Stück............

„    0-25

„    0-30

2-50

0-15

0-22

„ 0-30

„    3-60

Spalettkästen.

1131.Spaletk-ast.en mit Lam beri en. Plafon clstücke sammt Verkleidung, verstemmter Hinterwand, mit ganzen, ein- oder mehrfach gebrochenen Balken, alles verstemmt, mit Fällungen und Friesen, und zwar für Fenster bis 0*8 m Spalett-Tiefe und den Lichtdimensionen von :

e) 5,

1132. Die einzelnen Bestandtkeile und Reparaturen werden wie bei den Thüren vergütet.

20-00 28-00 _ 32-00

Fnssbodcn.

F u s s b o d e n - B es t a n d t h e ile.

1133. Polsterhölzer 0*05 m und 0-08 m-stark, auf 1 m Entfernung von Mittel auf Mittel gelegt, sammt Eingraben in die Mauerschutt und Ausplaniren der Letzteren, per qm................

T- 207

11 34. Polsterhölzer 0*05 m dick, 0*15 in breit, auf 0*56 m Entfernung von Mittel zu Mittel gelegt, sonst wie vor, per qm.................

1135. Blindboden aus 0*035 m starken, rauben, weichen Laden gelegt, mit allen Materialien und aller Arbeit, per qm................

1130. Bis 0*20 m hohe Sockel mit Kehlstoss von Eichenholz sammt Anmachen, per currtni .... „    0*48

1137.    Sockel wie vor von weichem I-Iolz, per currtni „

1138.    Harte Sesselleisten sammt Anmachen, per

currtni.....................

113t). Weiche Sesselleisten sammt Anmachen, per currtni....... ...........

1140.    Harte 0*15 m breite Mauerfriese sammt Legen,

per currtm ......... •    •

1141.    Weiche 0*15 m breite Mauerfriese sammt Legen, per currtm...................

fl. 0-30

„    0-76

0*27

.,    0*15

„ 0-08

0*30

0*18

Neue vollständige F u s s b ö d e n.

1142.    F ü r g e w öh n 1 i c h e Bretter tu s s b ö d e n siehe die Post Nr. 538 bis 541.

1143.    F u s s b ö d e n a u s weichen astfreieil F u s s t a -fein sammt Polsterhölzer und Legen:

Brettstärke in mm 25

per qm fl. 1*12 1 M l. F u s s b ö d e n aus weichen 0*8 m langen in Feder und Nuth fischgrätähnlich gelegten Bretteln, sammt Polsterholz und weichen Mauerfriesen legen :

Brettstärke in mm 25

30

35

1*25    1*48

30

35

per qm fl. 1*40    1*56    1*85

1145.Fussböden aus weichen Quadrattafeln mit harten Friesen (sogenannte Kapuzi n e r b ö d e n) sammt Polsterholz und Legen :

Brettstärke in mm 25________

fh"1*61    P80    2*13

30

35

per qm

1146. Fussböden aus massiven Eichenparquet-ten ohne Blindbodenherstellung hx und fertig legen, an aller Arbeit und Material, laut nachstehenden oder andern analog gehaltenen Mustern, per qm :

■II

' ,4k

fl, 3*55

fl. 3*40

fl. 3*80

208

m\

au

fl. 3-80

fl. 3-80

fl- 4-20

musi

■fa

Wgsm.

Éi

:•

ii\

■H

Ml

fl. 4-20

fl. 4-20

fl. 4-20

SSB

SP

fl. 4-50

fl. 5-00

fl. 5-00

;i

MM: I

ÉMfei

fl. 6-00

fl. 6-00

fl. 6-00

209

IIISAA

7_

fl. 6*00

fl. 7-00

Fussböden aus fournirten Parquetten kosten dasselbe wie die Vorgenannten; sind dieselben jedoch mit feinen Gehölzen ausgelegt, so erhöht sich der Preis um 20 Procent.

1147. Bordüren aus Eichenholz für vorbenannte Parquetten (als Wandbegrenzung) legen, an aller Arbeit und Material, per currtm:

(Nachstehende Bordüren sind 0'3m breit und kommt dieses Mass bei der Parquettberechnung für den Fall derVerwendung dieserWandstreifen in Abschlag.)

■i

fl. 2*75

fl. 1*70

IM

am

mm

fl. 4-50

fl. 3-85

Fussböden- Reparatur en.

1148.    Gesunden weichen Fussböden aufreissen, her-

fl. 0-60

richten und wieder legen, mit Beigabe von höchstens ’/io Brettern, an Allem per qm.....

1149. Neue Theile in alten weichen Fussböden einsetzen,wobei diese einzelnen Theile das Flächen-mass von 2 qm nicht übersteigen dürfen, werden mit Aufzahlung von 10 Procent zu den in Post Nr. 1142 bis 1145 berechneten Preisen angenommen.

210

Uebersteigen die einzelnen Flächen das Ausmass von 2 qm, so sind selbe als neue Fussböden zu vergüten.

1150.    Bei einem weichen Brettelboden 1 Stück

Brettel auslösen, und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Theile nur bis 10. Brettel Vorkommen dürfen, per Stück.....

1151.    Eichene, 0*15 m breite Friese bei Fussböden aufheb en und neue legen, per currtm ....

1152.    Alten Fussböden a u f h e b e n :

a)    bei gewöhnlichen weichen Böden siehe Post 452 und 458,

b)    bei Friesböden, per qm..............

1153.    Spann in einen alten Fussböden ein le im en, per

currtm . .    ...................

1154.    Fussböden ausstemmen, per qm:

a)    bei Theilen bis 1 qm Grösse...........

b)    bei Theilen über 1 bis 8 qm...........

1155.    Alte eichene Par q netten tafeln aufheb en,

per qm......................

1156.    Bei einem harten Brettelboden 1 Stück

Brettel auslösen und durch ein neues ersetzen, wobei in jedem auszubessernden Theile nur bis 10 Bretteln Vorkommen dürfen, per Brettl.....

1157.    In einem harten Parquettboden einzelne schadhafte Theile von Parquett-Tafeln ausstemmen und durch neue Theile ersetzen, per qm um 50 Procent mehr, als bei Post Nr. 1148 berechnet ist.

1158.    Eine g e s u n kene Pa r q uett - Tafel re p a rire n,

heben und unterlegen, per Tafel.........

1159.    Fries repariren, lieben und unterlegen, per

currtm......................

1160.    Harten Spann einleimen, .bei Brettel- oder

Parquettboden, per currtm............

fl. 0-25

. „    0-45

0-20

0-10

0-75

0-50

0-50

0-50

0-70

0-25

0-15

Abtbeiiuiigswände.

1161.    Beiderseits gehobelte B r e t te r-A b t heilungswand aus 0⁻04 m starkem Laden, gefedert oder mit Deckleisten, sammt Gesims und Sockel, an allen Materialien, Arbeit und Aufstellen, per qm .

1162.    Beiderseits gehobelte Holzwand aus 0*4 m starken Laden, entweder blos mit Sockel, oder mit Parapet sammt Sockel, oben mit einem Deckstücke

Gesims, Wand und Parapet mit Fries und Füllungen, nach Erforderniss auch mit Thüren. alles sauber und rein gearbeitet, sammt Aufstellen, per qm......................

2-25

mit

211

'1163. Hol z w and wie vorige, mit Glas lich ten und Sprossen, entweder fest oder mit Fensterflügeln zum Aufmachen, sammt Kämpfer und Oberlichte, per qm......................

1164. Holz wand wie Post 1162 oder Post 1163, jedoch aus 0-05 m starkem Holze, sammt Parapetstock, Kämpfer und segmentförmiger Oberlichte (Windfänge), per qm..................

Verschiedene Arbeiten.

1165.    Hölzernes Gitter mit gedrehten Stäben, oben und unten mit einem mit Gesimsen versehenen Längenholz verbunden, per qm:

s») von weichem Holze b) von hartem Holze

1166.    S t i e g e n a n h a 11 s t a n g e n oder Stiegengriffe von Eichenholz und naturpolitirt, anfertigen und befestigen, per currtm in nachstehenden Mustern:

fl. 3-50

2-00

: ;; i-oo

II

III

IV

VI

¹¹    HLl-ili v ' _VI

fl.    fl. fl. il. fl.

a)    Griffe mit Schienenfalz, nach n

jeder Schweifung für freitragende und Mauergeländer . .    7*20 6*00 5*20 4*40 3‘40j 3*00

b)    Griffe ohne Schienenfalz, nach

jeder Schweifung für Mauergeländer ..........

c)    Griffe mit Schienenfalz bei geradarmigen Stiegen für freitragende und Mauergeländer .

ff) Griffe ohne Schienenfalz bei geradarmigen Stiegen für Mauergeländer ..........

«') für geschweifte Ecken bei

geradarmigen Stiegen .... 11*40 ; 11*40 7*60, 7*60| 5*70

7*00

6-00

5*60 4-80 3*80; 3*00 2*60

4*80 3-80 2-60 2*00

5-60 j 4*80 3*40: 2*20 1*80

1*80!

1*60

3-80

fl. 0*12 bis fl. 0*15

1167. K n ö p f e für S t i e g e n g r i f f e zur Unterbrechung des Laufes (um das Gleiten zu verhindern), per Stück.................

212

XVI. Schlosserarbeiten.

Alle Bestandteile der Sclilosserarbeit sind sammt Beschlag auf der Baustelle berechnet.

Beschläge für Thore und Thüren.

Einzelne neue Bestandteile.

Schlösser, a) Für Hausthore.

1168.    Grosses Einstemmschloss stärkster Gattung mit oder ohne Schliessklappen, sammt messingenen Druckern,

Schildern. Vorhangeln und allem Zugehör, per Stück fl. 10*50

1169.    Grosses Einstemmschloss wie vor. jedoch mit eiser

nen Druckern und Schildern, Vorhangeln, sammt allem Zugehör, per Stück.............

1170.    Drucker von Messing für Hausthorschlösser stärkster

Gattung, per Paar.................

1171.    Drucker von Eisen, für derlei Schlösser, per Paar . „

1172.    Schild sammt Hangerl von Messing hiezu, per Stück „

1173. Schild sammt Hangerl von Eisen, per Stück .... „

1174.    Neuer Hausthorschlüssel, per Stück........

b) Hauseingangsthüren.

1175.    Starkes Einstemmschloss mit messingenen verzierten

Druckern, Schildern und Vorhangeln, mit oder ohne Schliessklappen, per Stück ...........

1176.    Grosses Einstemmschloss wie vor, jedoch mit 2 eisernen

Druckern, Schildern und Vorhangeln, sonst wie oben, per Stück    ...............

1177.    Drucker von Messing, per Paar..........

1178.    Drucker von Eisen, per Paar...........

1179.    Schild sammt Hangerl von Messing, per Stück . .

1180.    Schild sammt Hangerl von Eisen, per Stück ....

1181.    Neuer Schlüssel, per Stück ............

O O O h-Ł OO Ol

7*00

3*75

2*65

0*95

0*40

0*23

0*80

c) Für Doppel- und einflügelige Thüren.

1182.    Neues Einstemmschloss mit 2 Touren, sammt allem Zugehör, messingenen Druckern und Schild, per Stück „

1183.    Neues Schloss wie vor, jedoch mit eisernen Druckern

und Schild, per Stück...........

1184.    Oliven oder Drucker von Messing, per Paar .

1185.    Oliven oder Drucker von Eisen, per Paar . .

11S6. Schilder sammt Hangerl von Messing, per Paa:

1187.    Schilder sammt Hangerl von Eisen, per Paar

1188.    Neuer Schlüssel mit Kern, per Stück ....

11S9. Neuer gebohrter Schlüssel, per Stück ....

1190.    Messingene Rosetten, per Paar.......

1191.    Eiserne Rosetten, per Paar.........

1192.    Sicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln und Messińgschil-

dern, per Stück.................

3*25

2*85

0*60

0*28

0*20

0*10

0*40

0*60

0*10

0*08

218

d) Für diverse Thür en.

1193.    Fallenschloss mit Oliven oder Druckern von Eisen

sammt Zugehör, per Stück............

1194.    Riegelschloss für Retiraden sammt Schlüssel und Zugehör, per Stück.................

1195.    Neues Kamin thürschloss mit Schlüssel, per Stück . „

1199.    Schlüssel zu diesem Vorliängschloss, per Stück . . „

1200.    Vorhängschloss sammt Schlüssel kleinerer Gattung für Boden- und Kellerabtheilungsthüren, per Stück „

1201.    Schlüssel zu einem solchen Vorhängschloss, per Stück „

fl. 1-60

1-20

1-05

0-30

1-80

1-90

0-45

0-60

0-20

Bänder, Kegel und Zugehör, a) Für Hausthore.

1202.    Lang-, Winkel- oder Kreuzband stärkster Gattung

zu einem zweiflügeligen Thore, per Stück.....„

1203.    Halse zum Thore sammt Schrauben, per Stück . . „

1204.    Starke messingene Pfanne mit Steinpratzen sammt

Befestigen im Stein, per Stück..........„

1205.    Starke eiserne Pfanne, sonst wie vorige, per Stück „

3-75

3-50

2-60

1T5

b) Für Hauseingangsthür en.

1206.    Starkes Lang-, Winkel- oder Kreuzband, per Stück „

1207.    Halse, per Stück.................„

1208.    Pfandei von Messing mit Steinpratzen sammt Befestigen im Stein, per Stück .......... . . „

1209.    Pfandei von Eisen, sonst wie voriges, per Stück . . „

1210.    Stützenkegel zu dem Winkel- oder Kreuzbande, per

Stück........................

1-50

1-45

1-30

0-90

0-95

c) Für Doppel- oder einflügelige Thüren.

1216.    Doppeltes Charnierband    für    Spielthüren, per Stück „

0-45

0-90

0-60

0-95

7-00

0-75

214

d) Für diverse Thören.

1217.    Aufsatzband zu Retiradthüren, per Paar......

1218.    Kreuzband zu Retiradthüren, per Stück......

1219.    Stützenkegel zu vorigem, per Stück.......

1229. Langes Winkelband zu Keller- und Bodentlmren,

per Stück ...... .........

1221.    Stützenkegel zu demselben mit Feder, per Stück .

1222.    Langes Band zu einer Holzlag- oder Boden-Ab-

theilungsthür, per Stück . . .    ........

1223.    Stützenkegel zu demselben, per Stück.......

1224.    Langes Band zu einer Kaminthür, per Stück . . .

1225.    Stützenkegel zu demselben, per Stück.......

1226.    Starkes Band über die ganze Thür mit 10 Spitz-und 3 Nietnägel für einflügelige Thüren, per Stück

1227.    Kegel zu vorigem, per Stück...........

1228.    Charnierband zu einer Spalierthür sammt Anmachen,

per Stück....................

fl. '0*37

IT ¹---

„    0*15

0*30

1*00

0*60

0*40

0*25

0*45

0*30

1*75

CK?5

0*50

Riegel und Zugehör, a) Für Hausthore.

1229. Langer Schubriegel mit Einschlagstück sammt

Schliessblech, per Stück.........■ - •

123«. Kurzer Schubriegel sammt Schliessblech, per Stück 1231. Schliessblech oder ein Schliesskloben zum Thorschubriegel mit Pratzen in Stein, per Stück .... 1232 Thoraufspreitzstange sammt Kloben, per kg . . . .

1233.    Anhänghaken sammt Kloben und Schliessblech zu

einem Thorflügel, per Stück ...........

1234.    Thorschnapper, per Stück.............

3*00

2*00

0*65

0*38

0*30

0*70

b) Für Hauseingangsthüren.

1235.    Langer Schubriegel mit Einschlagstück sammt

Schliessblech in Stein, per Stück.........

1236.    Kurzer Schubriegel wie vor, per Stück......

c) Für Doppel- oder einflügelige Thüren.

1237.    Langer Schubriegel mit Messingkapsel sammt Zugehör, per Stück .    ' ..............

1238.    Kurzer Schubriegel wie vor, per Stück......

1239.    Schliessblech zum Scliubriegel, per Stück.....

1249. Schliessblech zum Thürschloss, per Stück.....

1241.    Handgriff für Spielthiiren, per Stück ......

1242.    Kurzer Schubriegel mit Lochfeder, per Stück . . .

<i) Für diverse Thüren.

1243.    Querschubriegel für eine einflügelige Erkerthür,

per Stück ..................

1244.    Thürzug mit 2 Radeln und Kloben, einem Zug

gewicht sammt Schnur und den erforderlichen Schrauben und Nieten, per Stück.........

1*50

l 1-00

1*45

„ 1-40

„    0*50

„ 2*75-

215

1345. Messingenes Schutzgitter für Glasthüren sammt Befestigung, per qm.................

1246.    Ein ebensolches Eisengitter, per qm .......

1247.    Thüraussichtsthürl, 0*1 m im Quadrat, von Messing,

1254.    Anlegarbe zu einer Holzlag- oder Bodenabtheilungsthür mit 2 Kloben, per Stück........’...

fl.

12-00

8-00

1-30

0-15

lOOOlOO iO CT> [— T-l rH M

ô <b A ó ®    ®

Vollständige Beschläge.

n) Hausthore.

1255.    Einfahrtsthor mit 4 Winkelbändern, oben mit haken

„ 40-00 „ 36-00

artigen Vorrichtungen und unten mit 2 Stück messingenen Pfannen, 2 starken Schubriegeln sammt Schliesseisen, einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Druckern und Schildern, Alles mit versenkten Mutterschrauben rein zu beschlagen und mit sonstiger Zugehör, per Stück.........

1256.    Einfahrtsthor wie voriges, jedoch mit eisernen

Druckern zu beschlagen, per Stück........

b) H au s e i n g ang s - T h ü r e n.

1257.    Zweiflügelige starke Hauseingangsthür mit 4 starken Winkelbändern, oben mit halsenartiger Vorrichtung, unten mit messingenen Pfannen, mit 2 Schubriegeln sammt Sehliessblechen und einem eingestemmten Schlosse mit messingenen Druckern und Schildern

zu beschlagen. Alles zum Schrauben, per Stück . . „ 20"00

1258.    Zweiflügelige Hauseingangsthür ebenso wie vorige,

„ 16-50

jedoch mit eisernen Druckern und Schildern, per Stück .....................

1259.    Zweiflügelige Thür in Holz oder Stein mit 4 langen

„ 11-00

Bändern und 4 Stützenkegeln, 2 Schubriegeln mit Schliessblechen und Einstemmschlosse mit eisernen Druckern und Schildern, mit oder ohne Schliess-klappen zu beschlagen, Alles zum Schrauben, per Stück ......................

1260.    Einflügelige Thür in Holz oder Stein mit 2 Bändern

und 2 Stützenkegeln und eingestemmten Schlosse mit eisernen Druckern und Schildern, sammt Schliess-liaken zu beschlagen, Alles zum Schrauben, per Stück ......................

216

7-50

6-25

4-50

3-75

1361. Doppelthür mit 6 grossen eisernen aufgesetzten Bändern, 2 Schubriegeln sammt Schliessblechen, auf die Holzdicke eingelassen, einem eingestemmten Schlosse, messingenen Druckern, mit gedrehten messingenen Rosetten, ovalen Schildern mit Vorhangein zu beschlagen. Alles zum Schrauben, per Stück . . fl.

1363. Zweiflügelige Thür wie vorige, jedoch mit eisernem eingestemmten Schlosse mit Streichblech, eisernen Druckern, eisernen Rosetten, Schildern und Vor-liangeln, per Stück.........•......„

1363.    Kreuz- oder eingefasste Thür mit 3 aufgesetzten

Bändern, mit eingestemmten Schlosse, mit schliessen-der Falle, messingenen Druckern, Alles zum Schrauben, per Stück .... !...........„

1364.    Kreuztliür wie vorige, jedoch mit eisernen Druckern,

per Stück.....................

d) Diverse Thüren.

1365.    Thür mit 2 aufgesetzten Bändern, einem Fallen

oder Riegelschlosse mit eisernen Druckern, und einem Anhänghaken mit 2 Kloben zu beschlagen, per Stück . . .................

1366.    Boden- oder Kellerabtheilungsthür mit 2 langen

Bändern und Kegeln in Holz, nebst Arbe und Kloben zu beschlagen, per Stück . . . ..........

1367.    Zweiflügelige Erkerthür mit 4 Bändern, 4 Stützen

kegeln mit 2 Spreitzstangen, jede mit 2 Kloben zu beschlagen, per Stück.............

1368.    Einflügelige Erkerthür mit 2 Bändern, 2 Stützen

kegeln, einer Spreitzstange mit 2 Kloben und einem Schuhriegel zu beschlagen, per Stück.......

1369.    Zweiflügelige Stallthür zu beschlagen und zwar mit 4 Bändern, 4 Stützenkegeln in Stein, einer Verreibung, jedoch ohne Spreitzstange sammt Mutterschrauben und Sehliesshaken und einer 3 m langen und 6 cm breiten Schlagleiste, per Stück ...

1370.    Zweiflügelige Stallthür zu beschlagen, ganz wie vorige, jedoch sammt den Spreitzstangen, per Stück „

1371.    Kaminthür mit 2 langen Bändern, 2 Stützenkegeln,

einem Riegelschlosse und einem Einfallhaken zu beschlagen, per Stück................ „

1-80

1-35

5-75

3-30

6-00

7-90

2-00

Reparaturen an Thürbeschlägen.

An Schlössern,

a) An Flausthoren.

io © © t» CO tH

© ©o

1373. Grosses Thorschloss abzunehmen, auszuputzen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück............

1373.    Neuer Bart auf einen Thorschlüssel, per Stück . .

1374.    Schloss aufsperren, per Stück...........

217

b) An Hauseingangsthüren.

1375.    Thürschloss abzunehmen, auszuputzen, zusammen

zurichten, und wieder mit neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück .... .........

1376.    Neuer Bart auf einen Schlüssel zu diesen Thürschlössern, per Stück ...............

1377.    Derlei Thürschloss aufsperren, per Stück ....

c) An Doppel- und einflügeligen Thür en.

1378.    Derlei Schloss abzunehmen, zusammenzurichten und wieder mit neuen Schrauben anzumachen, per Stück

1379.    Neuen Bart auf einen derlei Thürschlüssel, per Stück

1380.    Derlei Thürschloss aufsperren, per Stück.....

d) An diversen Thür en.

1381.    Gitterschloss ahzunieten, auszuputzen, zusammenzu-

richten und wieder anzunieten, per Stück.....

1383. Riegelschloss bei Retirad- oder Kaminthüren abzunehmen, zusammenzurichten, die unbrauchbaren Be-standtheile zu ergänzen und wieder anzuschlagen, per Stück .................

1383.    Grosses Vorhängschloss auseinander zu legen, zu repariren und wieder zu vernieten, per Stück . . .

1384.    Mittleres Vorhängschloss wie vor, per Stück ....

1385.    Neuer Bart auf einen Schlüssel zu einem der

Schlösser Post 1281—1284, per Stück.......

1386.    Schloss von einem eisernen Kellerfenster abzunehmen,

repariren und wieder vernieten, per Stück.....

Bänder, Kegel und Z u g e h ö r. a) An Hausthoren und Hauseingangsthüren.

1387.    Langes Thor- oder Winkelband abzunehmen, zu

richten, und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück .    ...........

1388.    Zu einem Thortlügel ein Thorpfandei zu richten und

mit Gips und eisernen Zwickeln zu befestigen, per Stück....................

1389.    An ein Thorpfandei neue Pratzen anzuscliweissen und mit eisernen Zwickeln zu befestigen, per Stück

1390.    Von einem eisernen Thore eine eiserne Führungs-

rolle abzunieten, auszuputzen, einzuschmieren und wieder anzunieten, per Stück...........

1391.    Einen Kegel auf eine Steinklammer zu nieten und

diese dann in Stein einzulassen, dazu die Löcher tiefer zu hauen und mit Gips und Zwickeln festzumachen per Stück............... •

b) An doppel- und einflügeligen Thür en.

1393. Aufsetzband von einer solchen Thüre abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück..........

1393. Aufsetzband wie vor zu repariren und hall» neu zu machen, per Stück................

fl,

0-60

0-30

0T0

0-45

0-25

0T0

0-65

0-35

0-45

0-35

0-25

0-50

0-90

0-35

0-70

0-75

0-90

0-25

0*30

218

c) An diversen Thür en.

1294.    Langes Thürband von einer Retirad-, Kamin- oder Holzlagthür abzunehmen, zu richten und mit neuen Schrauben und Nieten wieder anzumachen, per Stück fl. 0*25

1295.    Ein altes, über die ganze Thür reichendes Band abzubrechen, zu repariren und es wieder mit 10 Spitz-

und 3 Nietnägeln anzuschlagen, per Stück . . . . • „    0*90

An Riegeln und sonstigen Bestan dt heilen.

a)    An Hausthoren und Hauseingangsthüren.

1296.    Thorschubriegel abzunehmen, zu repariren und mit

neuen Schrauben anzuschlagen, per Stück.....fl. 0*60

1297.    An ein Thorband einen Messingring anzulegen sammt Aus- und Einhängen der Thorflügel, per Stück . . „

1298.    Die locker gewordenen Friesen und Füllungen eines

0*70

0*90

0*75

0*35

0*10

c) An diversen Thür en.

1302.    Schubriegel von einer Gitterthür , oder von einer

Kammer- oder Stallthür abzunehmen, zu repariren, mit den nöthigen neuen Bestandtheilen zu ergänzen, und wieder anzuschlagen, per Stück.....

1303.    Das Blech von einer Thür abzunehmen und mit

neuen Nägeln nach geschehener Reparatur wieder zu beschlagen, per qm..............

0*50

1*00

Beschläge für Fenster, Spalettläden und Jalousien. Einzelne neue Bestandtheile.

a) An Fenstern.

1304.    Starker Winkelhaken oder Winkelband, per Stück „

1308.    Falzspreitze sammt Streichblech, per Stück .... „

1309.    Vorreiber mit Buckel sammt Annieten, per Stück . „

0*11

0*06

0*07

0*15

0*13

0*12

219

1310.    Einfacher Vorreiber, per Stück..........

1311.    Kurbelreiber mit Messingknopf sammt Annieten,

per Stück...................

1312.    Flaches Fensterhakel, per Stück.........

1321.    Reibstange sammt Fänger und Griff, per currtm . . „

1322.    Schlagleiste von Eisen (gewalzt), per currtm . . .

1323.    Fensterzunge mit Xuss, per Stück . . .......

1324.    Federschnapper für Schubfenster, per Stück. . . „

1330.    Ordinäre Aufspreitzstange oder Schnapper, per Stück „

1331.    Buckel, per Stück................

1332.    Knopf sammt Buckel, per Stück .........

1333.    Schiene zum Befestigen des Stockes, per Stück . .

1334.    Hakel sammt zwei Kloben, per Stück.......„

1335.    Lappenzapfel zur Sperrfeder beim Retirad- oder

Dachfenster, per Stück.............

1336.    Hakel sammt 2 Kloben bei vorbenannten Fenstern,

per Stück ..................

1337.    Sperrfeder für obige Fenster, per Stück......

1338.    Aufspreitzstangel sammt 2 Kloben für Retirad- oder

Dachfenster, per Stück.............

1339.    Kellerfenster ganz neu mit starkem Blech zu überziehen, per Stück.................

fl. (K)7

55

55

55

55

55

55

•5

55

55

55

0T6

0-06

0-02

0-30

0-24

1-60

1-40

0-32

0-38

0-05

0-30

0-40

0-22

0-45

0-12

0-25

0-70

1-00

0-36

0-18

0-02

0-06

006

0-08

0-06

0-05

o-io

0T4

2-50

b) An Spalett- und Fensterläden.

1340.    Messingene Olive sammt Seitenfallen und Schliessbleeh, per Stück .................

1341.    Messingene Olive allein, per Stück........

1342.    Messingene Rosette, per Stück..........

1343.    Züngel mit einer Xuss, per Stück.........

1344.    Schliessbleeh hiezu, per Stück ..........

1345.    Charnierband sammt Anmachen und Schrauben, per

Stück........... ........

1346.    Kreuzband oder langes Band, per Stück......

1347.    Stützenkegel, per Stück ...    ..........

1348.    Schubriegel, per Stück..............

1349.    Fallhaken mit Charnier, per Stück........

1350.    Vorreiber mit Stift, per Stück...........

55

55

55

55

55

55

*5

0-60

030

010

023

0-05

0-20

0-40

025

0-45

030

/V

220

Neue vollständige Fenster-Beschläge.

a) Innere Fenster.

1351. Einflügeliges Fenster mit 2 Bändern, 4 Scheinhaken,

1 Aufspreitzstange und ein Kurbelreiber, mit aufgehendem Kreuze, per Stück........... fl.

1353. Einflügeliges Fenster mit fl Bändern, 4 Scheinhaken,

1    Aufspreitzstange und 2 Kurhelreibern mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . ..........

1353.    Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern,

8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Falzspreitzen. 2 Vorreibern, eventuell 2 Schubriegeln, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück................

mit festem Kreuze, per Stück .    .........„

1354.    Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern,

8 eingelassenen Scheinhaken. Trieb mit messingenen Oliven sammt Streich- und Schliessblech und Stellriegel mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem

Kreuze, per Stück....._......,• • „

Zweiflügeliges Fenster wie vor. jedoch statt dem Trieb

2    Schubriegel, mit aufgehendem Kreuze, per Stück „

mit festem Kreuze, per Stück . . .    .....„

1356.    Vierflügeliges Fenster, mit 8 aufgesetzten Bändern,

16 eingelassenen Scheinhaken, Trieboliven von Messing sammt Reibstange, 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln sammt aller Zugehör mit Schrauben zu befestigen. mit aufgehendem Kreuze per Stück . . .    „

1357.    Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende

Post, jedoch mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück......... .    „

1358.    Vierflügeliges Fenster mit 10 aufgesetzten Bändern,

16 eingelassenen Scheinhaken, Trieb mit messingenen Oliven sammt 2 Kurbelreibern, 2 Stellriegeln und aller Zugehör mit Schrauben zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze, per Stück...........

1359.    Vierflügeliges Fenster, genau wie die vorhergehende

Post, jedoch statt dem Trieb mit 2 Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück .........»

l>) Aeussere Fenster.

1360.    Zweiflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern,

8 eingelassenen Scheinhaken, 2 Vorreibern, 2 Auf-spreitzstangeln sammt Zugehör und den Stock mit 4 Schienen zu befestigen, mit aufgehendem Kreuze,

per Stück...................«

mit festem Ki’euze, per Stück........ • •    «

1361.    Zweiflügeliges Fenster mit 6 aufgesetzten Bändern,

8 eingelassenen Scheinhaken zu beschlagen, sammt Trieb mit Reibstange, mit aufgehendem Kreuze, per Stück...............•••.•• ”

1362.    Zweiflügeliges Fenster, ganz wie vor, jedoch mit 2

Schubriegeln, mit aufgehendem Kreuze, per Stück „ mit festem Kreuze, per Stück............

0-65

0-75

1-85

1-45

2-70

1355.

2-10

1-80

fl'35

2-70

3-60

3-05

2T0

1-65

2-90

2-40

221

1363.    Vierflügeliges, nach innen aufgehendes, äusseres Fenster, mit 6 Aufsatzbändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 4 Zapfenbändern, 2 Zungenreibern, 2 Schnappern und 1 Triebstange mit mittlerem Schlusshaken beschlagen, der Stock mit 4 Schienen befestigt, mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . .

1364.    Vierflügeliges Fenster mit 4 aufgesetzten Bändern,

4 Zapfenbändern. 2 Zungenreibern, 1<! eingelassenen Scheinhaken und aller Zugehör wie Post vorher, mit aufgehendem Kreuze, per Stück......

1365.    Yierflügeliges Fenster mit 10 aufgesetzten Bändern, 16 eingelassenen Scheinhaken, 2 Schubriegeln. 4 Zungenreibern, 2 Aufspreitzstangen und 6 Stockschienen. mit aufgehendem Kreuze, per Stück . . .

1366.    Yierflügeliges Fenster mit 8 Aufsatzbändern, sonst wie vorher, mit aufgehendem Kreuze, per Stück

1367.    Schubfenster mit 8 Scheinhaken, 2 Federschnappern

mit Zugehör, 2 Laufschienen und 4 Zungenreibern mit 2 niessinge    _    ,    Kreuze,

per Stück ................

1368.    Schubfenster grösserer Gattung mit allen Bestand-

theilen, wie vor, Gegengewicht circa 10 kg und Ketten mit flachen Gliedern, mit aufgehendem Kreuze, per Stück .    •..... ...

1369.    Bei eisernen Oliven oder Knöpfen wird per Fensterflügel ein Abzug gemacht von..........

1370.    Sechs-, Acht- und mehrflügelige Fenster werden mit ihren Beschlägbestandtheuen nach den Preisen der einzelnen Bestandtlieile Post 1304 bis 1330 unter Anwendung eines 20procentigen Abzuges berechnet.

c) Spalett- und Fensterläden.

1371.    Spalettläden mit 6 eisernen Charnierbändern, 2 mes

singenen Oliven, 2 eisernen Schubriegeln sammt Streich- und Schliessblechen, Alles zum Schrauben, per Stück .............

1373. Fensterbalken mit 6 Charnierbändern und 2 Schubriegeln sammt Streich- und Schliessblecli, per Stück

1373.    Wenn Einschlagstücke Vorkommen, oder wenn die Läden wegen ihrer Höhe mit mehr als 4 Charnierbändern beschlagen werden, so kommt für jedes mehr anzubringende Charnierband zuzurechnen . .

d) Jalousien.

1374.    Grosse zweiflügelige Jalousie für Kühl- und Schlacht

häuser mit 4 starken Winkelbändern sammt 4 Kegeln auf 25 cm langem Flacheisen und mit 4 Schrauben befestigt, 1 Verreibung, mit Schliesshaken und Schliessblech, 2 Aufspreitzstangen 75 cm lang sammt Kloben, 8 Scheinhaken und 2 Bankeisen zu beschlagen, per Stück . •............• • •

1375.    Alle sonstigen Jalousie-Gattungen werden nach den Preisen für äussere Fenster vergütet.

fl.

4-00

3-70

3-45

3-15

2-80

„ 11-00

0-08

2-40

1-50

0-20

„ 4-50

222

Reparaturen.

1370. Von einem einzelnen Fensterflügel das Beschläge

abnehmen, repariren und wieder anschlagen .... fl. OHO

1377.    Von einem Kellerfenster das Schloss abnehmen,

zu repariren und wieder anzuschlagen.......

1378.    Das Blech an den Kellerfenstern zu repariren .

1370. An einem einzelnen Jalousieflügel das lockere Beschläge mit Beigabe der Nieten, Nägel etc. zu befestigen ..............'......

0-30 „ 1-00

Gitter für Stiegen und Fenster.

1380.    Einfaches Stiegengeländer an der Wandseite

von Rund- oder Flacheisen rein gearbeitet, sammt Befestigungskloben und Anmachen, per currtm (Gewicht circa 4 kg)....... ...

1381.    Stiegenanhaltstangen zur Befestigung hölzer

ner Stiegengriffe sammt Befestigungskloben und Anmachen, per currtm (Gewicht circa 3 kg) ,    .    .

138*2. Stiegengitter aus Schmiedeeisen, bestehend aus einfachen, runden oder quadratischen senkrechten. spiegelgefeilten Stäben mit 3 längslaufenden rein gearbeiteten Verbindungseisen, die Stäbe in Entfernungen von 0"3 m -= von Stufe zu Stufe stehend und daselbst in Holz eingelassen, an aller Arbeit inclus. Anmachen und Material, nach dem Stiegenlaufe gemessen, per currtm (Gewicht circa 15 kg) . .    ...................

13S3. Stiegengitter aus Schmiedeeisen nach der Zeichnung gearbeitet und aufgestellt, per currtm (Gewicht circa 25 kg) . ..............

1384.    Stiegengitter aus Gusseisen, bestehend aus

einfachen canellirten Hauptsäulen mit Rose, aus abgeeckten oder abgedrehten Zwischengeländerstäben mit Knöpfen, dann einer oberen schmiedeeisernen Rahme zur Aufnahme des hölzernen Stiegengriffes, sammt Befestigung, per currtm (Gewicht circa 12 kg)...................

1385.    Stiegengitter aus Gusseisen laut Zeichnung gearbeitet sammt oberer schmiedeeiserner Rahme für den hölzernen Stiegengriff, per currtm:

a)    aus am Lager gehaltenen Geländertheilen (ca. 20 kg

schwer) ..................•

b)    aus am Lager gehaltenen Geländertheilen (ca 30 kg

schwer) ......................

e) nach specieller Zeichnung angefertigt (ca. 30 kg schwer) .....................

d) mit Figuren nach specieller Zeichnung angefertigt (ca. 40 kg schwer)...............

„ i-oo

„    4-50

„ 12-50

4*20

.    „    7-00

„ 10-50 „ 15-00 . „ 24-00

223

1386.    Fenstergitter aus Schmiedeeisen, per qm Fensterlichten:

a)    einfache, aus 015 m von Mittel zu Mittel weit

. fl. 5*00 • „ 7-50

stehenden vertikalen, und 03 m von einander entfernt stehenden horizontalen, runden oder quadratischen Eisenstäben sammt einer aus Flacheisen hergestellten Rahme, und inclusive Pratzen zur Befestigung .    ..........

b)    verzierte, mit einfachen Bogenlinien . .

e) verzierte, mit geordneten geometrischen Figuren . „ 10*01)

„    7*50

1387.    Fenstergitter aus Gusseisen, per qm Fenster-

lichte .......................

Eisenfenster.

„    7-20

. „ 8-00

„    1*50

1388.    F e n s t e r r a h m en ohneFl ü gelvonSc h mied e-eisen für Verglasung eingerichtet (Fabriksfenster circa 20 kg schwer) per qm Fensterlichten, complet:

a)    bis zur Grösse von 2 qm

b)    über die Grösse von 2 qm

1389.    Angepasste Fensterflügel zu vorigen, ein Zuschlag per Stück von...............

1390.    Fensterrahmen ohne Flügel von Gusseisen für Verglasung eingerichtet (circa 25 kg schwer), per qm Fensterlichten, complet:

a)    bis zur Grösse von 2*5 qm.............

b)    über die Grösse von 2*5 qm.......*.....

1391.    Angepasste Fensterflügel zu vorigen, ein

Zuschlag per Stück von .............

Diverse.

■ „ 2-75 • ,, 4-00

1393. Kellerfensterthürchen von starkem Blech sammt Schloss, in Eisenrahmen mit Pratzen, per qm Fensterlichten :

a)    einfachere, durchbrochene......

b)    nach Zeichnung durchbrochene . ■ .

. „ 7*50 . „ 5*00

1393.    K e 11 er 1 o ch g i tter von Schmiedeeisen sammt Rahme und Pratzen zur Befestigung, per qm:

a)    horizontale (stark uud engmaschig).....

b)    vertikale (leichter und weitmaschig).....

1394.    Eisenthüren, d. h. Blechthüren in Eisenrahmen mit Pratzen oder aber mit Stiitzcnkegeln und Bändern in Steinfutter, sammt Schloss, beschlagen, und eingehängt, per qm im Lichten gemessen :

■ „ 14-00 „ 21-00 27-50 . „ 37-50

a)    Kamin- und Erkerthüren u. dgl. kleine Thüren (Gewicht circa 28 kg per qm) . .

b)    Boden- und Brandmauerthüren u. dgl. mittlere

Thüren (Gewicht circa 42 kg per qm).......

c)    Gewölbthüren u. dgl. grössere Thüren (Gewicht

circa 55 kg per qm).............. . „

d)    Einfahrts- und Hausthore u. dgl. Thüren grösster

Art (Gewicht circa 75 kg per qm).......

224

fl. 1*25 ,    1-50

1395.    Stiegenhandgriffe von Gusseisen sammt Befestigen, per Stück:

a)    roh, einfach ...... .............

b)    broncirt.....................

0*50

1396.    Stiegen g riffstützèn (für Laufstangen ) sammt

Befestigen, per Stück . . . .............„

1397.    Fussstreifeisen von Gusseisen (ohne Bürste) per Stück :

1*75.

roh fl. 1*50, broncirt..............„    _

1398.    Fussstreifrost von Schmiedeeisen, per qm Grösse „    8*0Ö

Wellblecharbeiten.

1399.    Trägerwellblech zuDeckenconstructionen als Zwischenträger für feuersichere Deckanlagen, zu Stiegen- und Gangconstructionen, zu feuersicheren Wänden und zur Dacheindeckung (siehe auch Post Nr. 639) verwendbar, wobei bemerkt wird, dass zur Dacheindeckung die von 1 bis 1*5 mm starken Wellbleche in der Längenrichtnng bis zum Minimalradius von 3 m nach jeder Curve gebogen (bombirt) werden können.

Bezeichnung

Tiefe

oder

Höhe

Breite

der Wellung in mm

Zulässige gleiclimässig verteilte Belastung auf 1 qm in kg bei einer freien Auflage (Spannweite) der Bleckenden von m

3-4    !    3-0

2-5

2-0

1-5

Eigengewicht per qm in kg

Preis per qm gelegte Wellfläche in fl.

60

45

70

45

45

130    ,

170

160

230

80 85

90

80

90

50

50

50

50

50

220

250

280

220    310

280

400

320    |    470

360    510

80

50

1-5 I!* 380 : 1-5    450

2 I 500

480

580

640

700

840

900

600

100

100

50

50

50

770    1120

1370

1970

7^0 tC >-**—►-* ►-*

g 3 z s £ « § § a g g s

oxoooocooooo

650

870

1110

1300 1420 ;!

1930

2340

2560

3100

3800    !

7230

13

15

16

5-75

610

6-30

II

1400.    Gewelltes Stahlblech für Verschlussläden zu Fenster und Thüren (auch Stahl roll Verschlüsse, Rollbalken und Panzerrollverschlüsse genannt); per qm fertig montirten, sich selbst geräuschlos aufwickelnden derlei Wellblechverschluss, an allem Materiale und aller Arbeit . . fl. 10*50

Blitzableiter und Funkenfänger. -

1401.    Bestandtheile eines completen Blitzableiters

A) in leichterer Ausführung:

a) Aufsaugstange aus Schmiedeeisen sammt Befestigungsschienen für Dächer, circa 15 kg schwer, per Stück „    8*40

225

b)    vergoldete Saugspitze oder leichte Platinspitze in

Metallkolben, per Stück.......•......

c)    Kupferkloben für die Verbindung des Kupferseiles

mit der Saugspitze, per Stück...........

d)    Kupferseil schwächerer Gattung, per currtm .... „    0*55

e)    Isolator in Holz oder Mauerwerk, per Stück...... 0"45

f)    Erdleitungsplatte, per Stück...........

g)    Dachverzierungsvase, per Stück..........

B) in gediegener, schwerer, verlässlichster und dauer-haftester Ausführung :

a)    Aufsaugstange aus Schmiedeeisen sammt Befestigungs-

construction für Dächer, circa 50 kg schwer, per Stück.....................

b)    massive Platinsaugspitze in massivem Kupfer-Con-

ductor, per Stück .............

c)    Kupfermantel, d. i. ein konisches Kupferrohr, 2 bis

3 m lang, welches die eiserne Aufsaugstange um-schliesst und oben mit Gewindezapfen für den Kupfer-Conductor der Platinsaugspitze, unten mit Kupferkloben für Mutter und Contramutter des Kupferseiles versehen ist, per Stück........

d)    Kupferseil aus starken Drähten und gut gedreht, mit Mutter und Contramutter an einem Ende zur metallischen Verbindung mit dem Kupfermantel, per currtm

e)    Isolator in Holz oder Mauerwerk in sehr guter und

dauerhafter Ausführung, per Stück........

f)    Erdleitungsplatte, starke und grosse Gattung aus

Kupfer, per Stück...............

g)    Dachverzierungsvase in verschiedener Grösse und

Form, per Stück aufwärts von.........

fl. 5-50

„    0-45

, 1-80 „    3-10

„ 15-50 „ 16-00

„    7-50

„ 6-00

1402. Patentirte Funkenfänger mit Regulirung, per Stück :

a) für Locomobile, so wie auch für gemauerte oder Blechrauchfänge,

Rauchfangdurchmesser in mm 158 Preis in fl.

263    316    395

184

210

25-00    30-00    35-00

474    553    632    712

mm 237

fl. 4000    45-0:0 5500    75-00    9500 i lVoÖ 140-00 165-00

790

870

94S

1027

1108

mm

fl. 19500    225-00    255ÖÖ 29ÖÖÖ 330-00

b) für Dampfschiffe (versehen mit 3 Bundschrauben)<und Locomotive,

Rauchfangdurchmesser in mm    253

Preis in fl.    60-00    110-00    130-00

1054    1186

395

525

658

790

922

mm

fl. 160-00    210-00 26CKK) OÜOlÖ 340-00

c) Zugkette, per currtm..............

fl. 0-25

226

XVII. Glasarbeiten.

(Siehe auch Post Nr. 845.)

Materialien.

Oelkitt (Glaserkitt), per kg.....

Miniumkitt, per kg.........

Blei, schmal oder breit, per currtm .

Doppelhafte, per Stück.......

1403. Verglasung per einzelne Tafel.

Addirte cm von Falz zu Falz gerechnet

Preis in österr. Währung Gulden für 1 Stück neue Tafel

reine weisse Solin jreine

in Kitt oder Holz solin in Kilt oder, in Kitt oder Holz

einschneiden

weisse Halb-,

ordinäre

einschneiden

Holz oinschneiden

ordinäre

in neues Blei zu fassen

fl.

fl.

fl.

fl.

25

30

0-08

0-05

0-03

0-07

35

0-08

0-08

40

0-09

45

O'll

0-07

0-08

0-04

0-05

0-06

0-08

0-09

0-11

50

0-15

0-09

0*08

0-15

55 i

0-19

0-13

0*09

80

0-23

0-18

0-11

0-18

0-21

85

0-27

0-31

0-19

0-15

0-24

70 : 75 80

0-35

0-39

0-44

0-22

0-25

0-28

0-18

0'18

0-20

■    85

90

0-48

0-31

0-33

0-22

0-23

100

105

95

0-53

0-36

0-25

0-60

0-71

0-39

110

0-83

0-48

0-27

0-30

115

0-90

0-52

0-34

120

1-02

0-57

0-38

125

1-11

0-85

0-43

130

1-24

0-71

0-48

135

1-58

0-83

140

1-80

1-02

0-58

0-84

145

150

2-40

2-85

1*11

0-71

1-44

3-40

1-70

2-00

0-76

0-90

T05

1404. Verglasung', ohne Unterschied der Tafelgrösse, per qm:

a)    mit reinem weissen belgischen Gussglase von 7 mm

Dicke in gutem Miniumkitt............

b)    mit geschnürltem Gussglase von 5⁻5 mm Dicke . .

c)    mit reinen weisseh Solintafeln in Kitt oder Holz,

2    mm dick....................

3    mm dick.....................

4    mm dick....................

d)    mit reinen weissen Halbsolintafeln in Kitt oder Holz „

fl. 9-00 „    7-50

2-25

„    3-50/

„    4-40

1-60

227

1405.    Verglasung- mit ordinären, wellen- und knopffreien Tafeln in Kitt oder Holz,

a)    bis zur Tafelgrösse von 130 addirten cm.....

b)    bis zur Tafelgrösse von 150 addirten cm.....

c)    bei einer Tafelgrösse über 150 addirten

1406.    Verglasungen mit geschuppten Tafeln oder ordinären Doppeltafeln sind im Preise noch einmal, mit dreifachen dreimal und mit vierfachen Tafeln viermal so hoch als mit ordinären Tafeln zu rechnen.

Bei den mattgeschliffenen Solintafeln oder Halbsolintafeln ist der Preis der Solintafeln oder Halb-solintafeln zweimal zu nehmen.

1407.    Kittfalz vom alten Kitt befreien, reinigen, neu verkitten und Stifte bei'geben, per currtm .

cm . .

ooo

O^» -rH Ö r—ł T-H

„ 0-08

Antike und Ivunst-Glasarbeiten

(inclusive Cartons und Skizzen).

1408.    Glasmalerei und Bleiverglasung.

a)    Für Wohn- und Monumentalgeb äude'.

1.    Verbleiungen aus durchsichtigem Solin- oder Tonglas, oder aus Cathedralglas ohne B o r d u r e-streifen, einfache Muster, per qm von fl. 8*00 bis

2.    Verbleiungen mit Streifen je nach Reichhaltigkeit der Zeichnung, per qm von fl. 13-00 bis

3.    Butzenscheiben je nach Durchmesser derselben, per qm ...

4.    Cathedralglas od.Butzenscheiben, mit gemalter Bordure, je nach Reichhaltigkeit, von 11.18-00 bis

5.    Gemalte und eingebrannte Bilder als Einsätze u. zw. Wappen. Figuren, Spruchtafeln, Embleme etc., per Stück .... von Ü. 3-00 bis

b)    Für Kirchen:

6.    V e r 1) 1 e i u n g e n mit gern. Bordure, von fl. 15-00 bis

7.    T e p p i c h ni u s t e r

8.    Figur a le Bilder in Teppich (Einzelfiguren),

von fl. 30-00 bis

0. Reiche Darstellungen in Architectur, von fl. 80-00 bis

1409.    Gl a s ä tz e r e i e n. Courante Massen für Fenster* und

Thüren inclusive einfach starkem Solinglas:

1.    Aetzung mit blanken Contouren auf mattem

Grunde, einfache Zeichnungen, per qm.....

2.    Aetzung von Tapeten mus tern, matt auf

matt, ohne Randlinien, per qm.....,    •

3.    Aetzung von einfachen ornamentalen Tafeln in einem Tone, matt auf matt, abgepasste Zeich-

. . . von fl. 15‘00 bis

von fl. 25-00 bis

nungen, per qm.............. .

4.    Aetzung nach reicheren Zeichnungen in 2 Tönen,

per qm....................

5.    Reiche Aetzung, figurai und ornamental, per qm 0. Aetzung von Spiegel-Entréetafeln in reicher Zeichnung und in mehreren Tönen, per qm von fl. 20-00 bis

NB. Für Doppelsolinglas erhöhen sich die Preise um fl. 100 per um, für Ueherfunggläser um circa 11. 3'ÜO bis fl. (5 00 per qra.

„ 12-00 „ 30-00 „ 25-00 „ 30-00

„ 75-00

„ 20-00 „ 45-00

„ 100-00 „250-00

„ 6-00 „    7-50

„ 10-00

„ 12-50 „ 15-00

„ 30-00

228

Glasmalerei und Bieiverg-lasung⁻.

<5>cS>y

«3#

Sv

i>3    §

SSf

■

HÜB

IKNäI

i]

f6

i]

c'fo

□ 8Ke«<

□ 6*SWJQ

G'Ś

ssh@i

gV*<

Cm5Ü«

~\

jrf yII

|< Dj. [<g§_.vgnv> I g

...

ii

i!

liPPftt

s' V/V/ 's

V.

fllro

■jMSśM

=ss4śi>-lf-5>«^ksf;is&

II»

mm

fjĘk

'

S

w

ÈÊ&-À&

Pi

«Vf!!

^yv

g

iPipÆ

^■11

B

:

mm

I

»

Vj

»

fU

8

1$

i

SKilM

§ KTSW

8

§

m

i

229

G-lasätzerei.

\

\

.__

il

\

\

pp

\

m

G

£

I

H

PI k

A

i

0

-va

S

S

a

&/ x

M

s

y

sÈ

X;

£

K

?

X:

X

X:

X'

É

ür z*

y

33

il

X«

x

r.

x

g

Ewj

Vg

ÿ

æ

s

È

m

V

î

Æxm

vć

Sfiô

1

S

■\

■■■•

t^PFP>'

(W

EX.

mÊm

£

2

i

X

X

Ł

IX

P

!

%

X

w

#k

-

i

ii

i

»/

230

XVîll. Anstreicherarbeiten.

Arbeiten per Quadratmeter.

Stein- und Maueranstrich.

1410.    Steinerne Sockel, Pfeiler, Fenster. Thür- und Thorgewände, Balkons, dann Stein- und Mauerwände 2mal mit heissem Oel zu tränken und 2mal in Oel nach

gewähltem Muster anzustreichen.........

Vorgenannte, schon gestrichene Gegenstände vom Schmutze reinigen und 2mal ebenso anstreichen

Holz an strich.

1411.    Holzfläche jeder Art mit reiner flüssiger Leinölfarbe zu grundiren, mit Oelfarbe zu streichen, die Sprünge gut auszukitten, abzuschleifen und

a)    mit Oel-Glanzfarbe 2mal anzustreichen......

b)    mit matter Spickölfarbe anzustreichen.......

c)    mitisgrün anzustreichen..............

d)    silberfarb, eisenfarb, braun, berggrün oder ungar-

grün anzustreichen................

e)    stahl- oder broncegrün anzustreichen.......

f)    gelb anzustreichen.................

g)    schwarz anzustreichen ..............

li) mit Eichenfarbe anzustreichen, zu lasiren und lmal

zu firnissen....................

i) in der Farbe aller übrigen Holzarten anzustreichen, zu lasiren und lmal zu firnissen .........

1413. Holzflächen jeder Art. mit dünnflüssiger Leinölfarbe grundiren, die Sprünge gut auskitten, fein schleifen,

2mal nach gewählter Farbe, u. zw. in ein oder zwei Farbtönen mit Oelfarbe zu streichen, nach gewählter Holzart in Imitation mit Essig oder Oel zu lasiren und 2mal mit durchsichtigem Kopalfirniss zu firnissen.....................

1413.    dto. dto. in allen übrigen Holzarten ausführen

1414.    Anstrich lmal firnissen..............„

1415.    Alte schon gestrichene Holzgegenstände vom Schmutz *

zu reinigen....................„

1416.    Naturholz ohne jeden Farbenanstrich mit reinem

Leinöl einlassen, im Falle der Nothwendigkeit mit Holzfarbenkitt auskitten, fein schleifen, nach Zeichnung rotli abliniren und"2mal mit reinem, durchsichtigem, farblosem Kopalfirniss zu firnissen ...    „

Met all a n strich.

1417.    Metallgegenstände, lmal mit Minium grundiren . .    „

1418.    Metallgegenstände, 2mal mit Minium rein zu grundiren und

a)    2mal mit Grafitschwarz-Oelfarbe anzustreichen . . . „

b)    rotli oder schiefergrau anzustreichen.......„

fl. 0-68

0-32

0*90

0-75

0-60

0-40

0-35

0-30

0-25

0-64

1-00

0-80

115

0*15 .

0-11

0-62

0-20

0-52

231

c)    grün, grau, braun und gelb anzustreichen .

d)    in Silber, Kupfer oder Goldbronce broncirt . . .

1419. Wie Post 1412 anzustreichen ..........

142«. Sandeln....................

. . fi. 0-56

1-50

0-80

0-15

Glasanstrich.

1421. Glaslichten mit durchsichtigem Firniss zu streichen und Silberfarb zu patroniren ohne Unterschied des

Dessins......................

dto. anstreichen und silberfarb zu tupfen • . . .

0-38

99

0-45

Arbeiten per Currentmeter.

Holz afistrich.

1422. Schranken jeder Art sammt den Säulen und Mittelriegel in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen ebenso anzustreichen, jedoch roth abzu-

fasen

dto.

99

0-35

dto. ohne Mittelrigel in Oel silberfarb oder

eichenfarb anzustreichen.............

dto. ebenso anzustreichen und roth abzufasen 1423. Hängrinne silberfarb oder roth anzustreichen . . .

0-40

99

99

99

0-27

0'32

0-30

Metallanstrich.

1424.    Stiegengriff schwarz anzustreichen........

1425.    Hängrinne von Aussen und Innen silberfarb oder

roth anzustreichen................

1420. Stehrohr, 0*12 m weit, ebenso anzustreichen . . . .

desgleichen, 0*1 m weit..............

desgleichen, 04)8 m wTeit.............

99

99

99

99

99

0-04

0-20

0-09

0-08

0-07

Arbeiten per Stück.

1427.    Barrierestock jeder Stärke und Form bis 1*5 m hoch

in Oel silberfarb oder eichenfarb anzustreichen . . desgleichen und roth abzufasen..........

1428.    Rauchfangputzthürl schwarz anzustreichen oder zu

sandeln.....................

1429.    Brunnenständer sammt Brunnengrand bei der Wasserleitung zu grundiren und 2mal in Oel zu streichen

143«. Kopftafel auf beiden Seiten schwarz anzustreichen

1431.    Sessel, eichener oder buchener zu firnissen . . . .

dto. silberfarb oder eichenfarb anzustreichen . .

1432.    Ein Spuckkästchen Silber- oder eichenfarb anzustreichen ........,............

1433.    Kleiderstock silber- oder eichenfarb anzustreichen

1434.    Freistehender Kleiderrechen für 4 Personen mit

Hut- und Kleidernägel silber- oder eichenfarb anzustreichen ....................

1435.    Feuereimer engelroth anzustreichen........

1430.    Ein Hausnummer sammt dem Xr.-Zeichen anzustreichen .....................

1437. Für das Schreiben eines Buchstabens oder Ziffer per cm Höhe...................

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

99

0-34

0-40

0*25

2-00

0-15

0*25

0-35

0-12

0-40

0-55

0-27

„    0-24

232

1438. Wasserglas- und Wasserglasfarbeii-Aiistriche.

Der Wasserglasfarben-Anstrich kann auf Holzwerk als flammensicherer Schutz, und auf Mauer- und Steinflächen als conservirendes Element der Façadirung angewendet werden, und ist dauerhaft. Derselbe lässt sich mit kaltem und lauwarmen Wasser reinigen, gewährt ein freundliches, bei Zinkoxydfarben sehr feines Ansehen und sollte besonders als Schutzmittel gegen Feuersgefahr auf Böden, bei Verschalungen, Lattenwerk, schweizerartigen D a ch V o rs p r ü n g e n etc., zur Anwendung gebracht werden.

Der Widerstand der mit Wasserglas-Anstrich versehenen Hölzer, Hrettcr, Latten etc, gegen Feuersgefahr ist so gross, dass, wenn ,man probeweise ein Holzstück in eine Chlorlösung taucht, nach dem Trocknen mit Wasserglasfarbe bestreicht, mit feinem Sand bestreut und nach der Erhärtung anzuzünden versucht, dasselbe nicht gelingt. Das Holz verkohlt nur ohne Flamme, wenn es in’s Feuer geworfen wird.

Me ng c n b e r e ch n u n g.

1.    Für den flamm sichern Wasser gl as-Anstrich gegen Feuersgefahr. Zu 10 qm Fläche sind circa erforderlich: 2 kg Chlorealcium-Lösung, 1*5 — 2 kg präp. Barytpulver mit oder ohne Farbeton und 2—3 kg Anstrichwasserglas. (Die vorangehende Tränkung des Holzes mit der Chlorcalcium-Lösung ist sehr wichtig, da das Wasserglas mit derselben eine chemische Verbindung derart eingeht, dass bei herantretendem Feuer eine verglaste Kruste entsteht, die naturgemäss den denkbar grössten Widerstand gegen dasselbe leistet). Preis per qm Anstrich ... fl. 0-80

2.    Für Façaden-Mauerwerk-Anstrich mit

Wasserglasfarbe sind pro 10 qm erforderlich : circa 4—5 kg Anstrich Wasserglas und 2—2'5kg präp. Zinkoxyd oder Barytfarbenpulver nach der Farbetonkarte. Preis per qm Anstrich „    1‘5Ö

Preise.

per 100 kg

Chlorcalcium-Lösung..........fl. 12-50

Anstrich-Wasserglas, 24—25 grädig . . .    15-00

Natron-Wasserglas, 35—36 grädig .... „ 12‘50 N a t r o n - W a s s e r g 1 a s f a r b e n.

unter 100 kg per 1 kg

fl. 0-15 „ 0-20 „    0-15

„ 12-50 „ 15-00 20-00 ,. 25-00 „ 37-50 .. 40-00 „ 45-00 ,. 47-50

Präparirt in Baryt: weiss .....

lichtgrau . . . dunkelgrau blau, grün . . .

Präparirt in Zinkoxyd: weiss . . .

lichtgrau . dunkelgrau blau, grün

K i e s e 1 f a r b e n (Kali-Wasser g lasfarbe ri). Von diesen Wasserglasfarben, die ebenfalls in allen Farbentönen erzeugt werden und einen sehr wetterbeständigen Anstrich liefern, kosten 100 kg:

a) Kiesellösung für poröse Steine und Mauern . . . . dto. dto.

b)

„ Anstrich und Malerei.......

., Wasserglaskitt..........

und es stellt sich 1 qm zweimaliger Anstrich mit Kali-Wasserglasfarbe auf.............fl. 0-20 bis

c)

0-15

„ 22-00 „ 28-00 „ 36-00

„    0-30

233

XIX. Malerarbeiten.

Arbeiten per Quadratmeter.

1439.    Zimmerwände bis zu einer Zimmerliöhe von 5 m

grundiren und mit guter Leimfarbe rein färbein. mit Inbegriff der Herstellung von F ätschen und eines Sockels, dann einer einfachen Rosette am Plafond und abliniren desselben..............

1440.    Wände bis zu einer Höhe von 5 m im Zimmer, Küchen, Gänge und Stiegen grundiren. mit guter Leimfarbe färbein und marmoriren. mit Inbegriff der Herstellung von F ätschen und eines Sockels, den Plafond abliniren und mit einer entsprechenden Rosette versehen . . „

1441.    Wände wie vor malen, jedoch überdiess spritzen . „

1442.    Wände wie vor malen und in Felder abliniren . . „

1443.    Zimmerwände bis zur Höhe von 5 m grundiren, mit

guter Leimfarbe färbein nach dem gewählten Muster, mit jeder beliebigen guten Malerleimfarbe einmal zu patroniren, sammt der Herstellung von Fatschen und eines Sockels, dann einer dieser Malerei entsprechenden Rosette am Plafond, entweder in Farben oder weiss, sammt Abliniren des Fensterpara-petes und des Plafonds . .    .........„

1444.    Wie vor, jedoch mit 2 Patronen, und den Plafond

noch mit Eckstücken.............. „

1445.    Wie vor, jedoch mit 3 Patronen, den Plafond in

Felder eingetheilt, eine grosse Rosette, Eckstücke und Verzierungen............. . . . „

1446.    Zimmerwände bis zur Höhe von 5 m mit den feinsten Farben, entweder glatt oder mit einer Patrone malen, mit Inbegriff eines dieser Malerei entsprechenden Plafonds, sonst mit den Bedingungen der Post 1443 . . „

1447.    Wie vor, jedoch mit 2 Patronen und den Plafond

1450.    Bei Malereien mit Wachsfarben (gebürstete) werden die obigen Preise 2’Amal gerechnet,

Malerarbeiten in Räumlichkeiten über 5 m werden, weil hiezu hohe Leitern oder Gerüste nothwendig sind, wodurch die Handarbeit erschwert wird, um 10 Procent höher gerechnet.

Arbeiten per Currentmeter.

1451.    Einfache Linie in beliebiger Farbe ziehen.....,,

1452.    Doppellinie in beliebiger Farbe ziehen . . . . • . „

1453.    Sockelherstellung bis 30 cm hoch, mit gewählter

Farbe mit Allem und Jedem . ..........,.

fl.

<?

•j

© T-i -7 I

hhh

©O©

0-13

0-18

0-22

0-28

0-34

0-40

0-05

0-0(3

0-02

0-03

234

XX. Tapeziererarbeiten.

v 1454. Spalierthüren mit weisser Leinwand über-ziehen, inclusive Seitenstreifen, an aller Arbeit und Materiale, per qm Thürlichte.......

fl. 1-65

\1455. Blechschlagleiste zu Spalierthüren beistellen ^ und befestigen, per currtm...........

0-25

1456.    Aufziehen von Tapeten, ohne Beigabe der Tapeten und ohne Unterlage, per qm ... .

1457.    Aufziehen von Tapeten, ohne Beigabe der

Tapeten, aber mit Unterlage und Beigabe des Papieres zu der letzteren, per qm.......

1458.    Aufziehen von Bordüren, Fatschen, Leisten

etc., per currtm................

1450. Lieferung von Papiertapeten, per qm:

a)    gewöhnliche..................

b)    mittlere....................

c)    feine......................

1460.    Drapperien mit Holzcarniss und schwerem

Jute vorhang sammt Quasten über Fenster und Thüren bei l'o m Breite und circa 4'5 m Höhe, per Stück...................

1461.    Dasselbe mit französischem, leichteren Stoff,

per Stück ...................

1463. Glockenzug mit Perlschnur, sammt Glocke und Uebersetzung, per Stück.......

1463.    Tapeten aus Papier, per Bolle . fl.

1464.    Tapeten aus Baumwollstoff,

per qm.............

1465.    Tapeten aus Seidestoff, per qm fl.

1466.    Tapeten aus Leder, per qm . . fl.

1467.    Vollständige Tapezierung eines mittelgrossen Zimmers von 20—25 qm Bodenfläche:

a)    mit Papiertapeten von ....

b)    mit Baumwollstofftapeten . . .

c)    mit Seidetapeten.......

d)    mit Ledertapeten......

0-03.5

0-06

0-03

cöo

24-00

15-00

4-40

0-12 bis „

5-00

12-00

20-00

36-00

80-00

12-00 bis „

30-00 bis „ 250-00 150-00 bis „ 1000-00 fl. 300-00 bis „ 3000-00

235

XXI. Vorhänge, Jalousien und Rouleaux.

Vorhänge.

1408. Carnissen von Holz zu Zimmervorhängen:

a)    farbige, per Stück................

b)    vergoldet, per Stück...............

1469.    Maschingewebte Spitzen vor bange von Baumwolle (Bobbinette), per Stück:

a)    gewöhnliche..................

b)    mittelfeine....................

c)    feinste......................

1470.    S c h n ü r e u n d Quasten dazu, per Stück fl. 0‘80 bis

Jalousien.

1471.    Holz-Zug-Jalousien. Dieselben bestehen aus (V065 m breiten, aus Resonanzholz geschnittenen, in beliebigen Farben (allgemein grün) gestrichenen und überlackirten Brettchen, welche in breiten Leinenbändern 0'05 m von einander entfernt auf schmalen Bändchen ruhen, und durch eine Schnur, an deren einem Ende sich ein Kettchen befindet, mehr oder weniger geschlossen werden können. Die doppelten Schnüre der Jalousie dienen zum Aufziehen, und laufen dieselben in Porzellanrädern.

A.    Patent-Walzen-Maschine, um die Jalousien in jeder beliebigen Höhe stehen zu lassen, ohne die Schnur anbinden zu müssen, per Stück:

a)    schwarz lackirt..................

b)    fein broncirt...................

Hiebei ist zu bemerken, dass die Schnur, um die Jalousie herabzulassen, etwas nach links gezogen wird.

B.    Holz-Zug- J al ou si en, per m Länge:

fl. 2-50

4-00

0-50

1-25

1-75

2-00

19

2-25

•n

2-50

Fensterbreite in cm

95

103

111

119

127

a)    lichtgrün.........

b)    dto.    und lackirt . . .

c)    dto.    und lackirt von

besserem Materiale . . . .

d)    mit feinstem Patentgrün-Anstrich ..........

e)    ebenso und lackirt (feinste

Ausführung).......

f)    zweifarbig........

g)    dto. und lackirt, von besserem Materiale . . . .

h)    mit zweifarbigen, darunter

feinstem patentgrünem Anstrich ..........

i)    ebenso und lackirt (feinste

Ausführung).......

fl.

Ü.

1-85

2-35

2-05

2-55

fl. fl.

2-25    2-45

2-75 i 2-95

fl.

2-65

3-15

2-85    3-05

S-25    3-45

3-65

3-35

3-85

2-85

3-35

3-85

4-35

3-55

4-05

3-05

3-55

4-05

3-75    3-95    4-15

4-25 : 4-45 3-25    3-45

4-65

3-65

3-75    3-95    4-15

4-25 : 4-45

4-65

4-55    4-75 I 4-95

5-15

236

k)    Jalousien, welche des beschränkten Fensterkreuzspielraumes wegen aus 0*05 m breite» Brettchen erzeugt werden müssen, kosten per m mehr um ... fl. 0*50

l)    Jalousien mit Bögen kommen per Stück theurer zu

stehen um...............fl. 0*30 bis „    2*00

C. Ausspannstangen zu Jalousien:

a)    von schwarz lackirtem Eisen, per Fenster.....

b)    von Eisen, fein broncirt, per Fenster.......

e) von Messing, per Fenster.............

1>. Das zur Befestigung der Jalousie nöthige Zugehör wird bei Fenstern mit Steingewänden mit fl. 0*14, hei Fenstern mit Holzstöcken mit fl. 0*05 per Fenster berechnet.

0*60

0*80

1*20

Rouleaux.

1472. Holz-Roui eaux aus gerippten Holzstäbchen mit Zwirn oder Bändern glatt oder ü b erlegt gewebt, in allen beliebigen Farben und Mustern, auch in Sepia oder bunter Malerei, per m Länge:

(Glatte Rouleaux sind jene, wo die Stäbchen neben einander gewebt werden, daher sie etwas durchsichtig sind. Ueberlegte Rouleaux sind dagegen solche, wo die Stäbchen übereinander gewebt werden, daher undurchsichtig sind.)

Glatt

Ueberlegt

Fenster breite in cm

95    103 ! Il 1___119_127    95    103    111    119    127

fl. fl. fl. | fl. fl. fl. fl. | fl. fl. j fl.

a)    Naturholz . . 0*58 0*71 0*84j 0*98 1*10 0*71 0*87 1*01 1*16,1*30

b)    halbfärbig in

Leimfarben . . 0*71 0*87 0*08 1*10 1*26 0*87 1*03 1*19 1*35 1*50

c)    Ganzfärbig in .

Leimfarben . . 0*87 1*00 1*13 1*23 1*42 1*03 1*19 1*35 1*50! 1*66

d)    mit Bordüren od. Guirlanden

in Leimfarben 0*87 1*00 1*13 1*23 1*42 1*03 1*19 1*35 1*50| 1*66

e)    mit Malerei in

Leimfarben . . 1*03 1*16 l*30j 1*42 1*58 1*19 1*35 1*60 1*66 1*82

f)    Ganzfärbig in Oelfarben . . . 1*19 1*32 1*45 1*58 1*74 1*35 1*50 1*36 1*82 1*97

g)    mit Malerei in

Oelfarben . . . 1*35 1*48 1*30 1*74 1*90 1*50,1*66 1*82, 1*97 2*13

237

Zur Berechnung des Preises wird stets das Licht-mass des Fensters und Bruclitheile, welche sieli in der Breite des Fensters ergeben, für voll angenommen. Bei Fenstern unter 160 cm Höhe werden die Rouleaux stets für 160 cm Länge berechnet. Das zur Befestigung der Rouleaux nöthige Zugehör wird bei Steingewänden mit li. 0*05, hei Holzstöcken mit fl. 0'02 per Fenster berechnet.

Vorstehende Preise für Jalousien und Rouleaux verstehen sich für complété Lieferung sammt Mon-tirung und Beigabe von Schnüren, Ringen etc.

1473. Fensterplachen von weissem oder gestreiftem Gradei mit gezwirnten Bändern in Ringen laufend, sammt Ausspreitzstangen, allem Befestigungsmateriale und Aufmachen, per Stück:

a) bis zu einer Fenstergrösse von 1 qm.......

von 2 qm.......

von 3 qm.......

von 4 qm.......

von 5 qm.......

fl.

3-00

b)    dto.

c)    dto.

dto.

dto.

<0

dto.

dto.

e) dto.

dto.

3-40

3-90

4-50

5-20

238

XXII. Vergolderarbeiten.

Man unterscheidet echte Vergoldung⁻ mittelst aus feinstem Golde geschlagenen Goldblättchen auf Poliment aufgebracht und politirt oder matt gelassen ;

—    dann halb echte Vergoldung, wobei geschlagene Silberplättcheu auf Poliment aufgetragen und mit sogenanntem Goldfirniss überzogen werden;

—    ferner Metallvergoldung, welche mit aus unechten Legirungen geschlagenen, auf Poliment und Firnissuntergrund aufgetragenen, polirten und mit Firniss überzogenen Metallblättchen hergestellt wird.

Die Versilberung von Bauornamenten wird mittelst Platina hergestellt, welches dauerhafter als echtes Silber ist.

1474.    E dite Vergoldung glatter Flächen auf Holz,

Stein, Stuck etc., per qm . . ...........

1475.    Halbechte Vergoldung glatter Flächen auf

Holz, Stein, Stuck etc., per qm..........

147«. Metällvergoldung glatter Flächen auf Holz, Stein etc., per qm................

1477.    Versilberung mit Plattina auf glatten Flächen von Holz, Stein, Stuck etc., per qm . . .

1478.    Verzierte Flächen berechne man nach der wirklich mit Blättchen belegten Fläche und schlage für schwierigere Arbeit noch 10 bis 15 Procent zu.

1479.    Linien auf glatter Fläche echt zu vergolden,

per cm Breite und 1 m Länge..........

1480.    Gesimsungen zu vergolden oder zu versilbern berechne man mit der addirteu Höhe und Ausladung als Fläche per qm nach Post 1474 bis 1477 ; z. B. ein Gesimse von 0’2 m Höhe und 0*25 m Ausladung gibt addirt 0-45 m, angenommen 0⁻45 qm halbecht vergoldet à fl. 7-80, kostet daher ein currtm

1481.    Hölzerne gekehlte u. halbecht vergoldete

Leisten (auch Bilderrahmen) kosten per cm Breite und 1 m Länge.................

1482.    Hölzerner, gfatter halbecht vergoldeter Rund stab, per cm Breite und 1 m Länge ....

fl. 1P50

„    7-80

„    5-26

„ 15-00

„    0-15

„    3-51

„    0-32

„ 0-16

239

XXIII. Keiz-Anlagen (Oefen\

A) Directe Zimmerheizung.

1483. Complété E i s e n - B e s t a n d th e i 1 e für Kochherde, per Garnitur:

a)    für gewöhnliche, gemauerte Herde, bestehend aus

fl.

1 Bratröhre, Herdreifplatten und nöthigen Thürln, Plattengrösse in cm__⁴⁷/7i ⁴⁷/70 . ⁵⁵/71 ⁵⁵/?9 ⁶³/79

7-50' 8*00 9*25 9*50 11;00

b)    für Kachelherde mit 1 Fallthürlbratröhre, Herdbrett, Unterlagblech und nöthigen Thürln,

Plattengrösse in cm ⁴⁷/7i ⁵⁵/71 ⁵⁵/?9 ⁶³/~9 fl. 13-50 15-75 16-50 19-50

c) für Kachelherde mit zwei Fallthürlbratröhren, Herdbrett, Unterlagblech und nöthigen Thürln, Plattengrösse in cm    ⁴⁷/7i    ⁵⁵/71    ⁵⁵/so    ⁰³/so

fl.    10-50    19-00    20-00    23-50

⁶³/SO

d) für feine Kachelherde, unterschlachtig, mit 1 Fai.l-thürlbratröhre, Herdbrett, Unterlagblech, verzinntem, ovalem Kupferkessel, sammt nöthigen Thürln, Plattengrösse in cm    ⁴⁷/71    ⁵⁵/ 71    ■;>5/so

fl. 20-00    2400    26-00    28*00

e) für feine Aufsatzherde, mit Kachelverkieidung, bestehend aus 2 Fallthürlbratröhren, Herdbrett, Unterlagblech, Tellerwärmer, Kupferwanne und nöthigen Thürln,

Plattengrösse in cm ⁶⁵jn    ⁵⁵/so    ⁶³/so    C3/95    ⁷¹/95    ⁷¹/i25

fl. 34-00    38-00    44-00    52'00    58*00    66-00

1484.    Gemauerte Sparherde. Das Mauerwerk berechnet sich nach den Post-Nrn. 197, 202 und 204 für die Grösse des zu stellenden Herdes, die Eisentheile gehen nach vorhergehender Post Nr. 1483, während eventuelle Kachelverkleidungen nach Post Nr. 778 veranschlagt werden.

1485.    Gewöhnliche gusseiserne Zimmeröfen und Kochherde.

Tabelle über Dimensionen und Preise auf folgender Seite, u. zw.:

240

Benennung

Höhe

Durch

messer

Breite Tiefe

in m

Preis

per Stück in fl.

a)    Quintofen mit Aschlade

cito, dto.

b)    Coaksofen mit Füssen u

Einsatzringen.....

dto.

0-58

dto.

0-6

0-21

dto.

dto.

0-6

0-5

024

0-26

0-21

dto.

dto.

dto.

dto.

c) Säulen-Ofen dto.

dto.

dto.....

dto. mit Rechaud dto.

d) Frühstück-Ofen ....

dto.

dto.

dto.

dto.

e)    Kochofen •

f)    Steinkohlen - Ofen (auch für Holz zu heizen) .

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

g)    Kanon-Ofen.......

dto........

h)    Cannelirter Steinkohlen-

Ofen..........

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto. dto.

i) Pfannen-Ofen dto.

k)    Tischherd mit niederer j Heizung

dto. dto.

dto. mit hoher Heizg. j dto. dto.

l)    Kochofen mit einfacher

Th iire.........

dto. mit doppelter Tliüre dto. dto.

m) Hoppelofen ■ dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

sspn umm mm mmmmm

0-24

0-26

0-29

0-24

0-26

0-27

0-3

0-32

0-42    • j •

029 ; 0-29 0-4 ! 0-23 j[ 0-45    0-32

0-33 i 0-24 I 0-5 : 0-26 i

0-21

0-21

0-24

I 0-25 0-26 0-3

0-29 : 0-29

0-3

0-3

0-32 i 0-32 034    0-34 ¹

0-37 ! 0-37 il

! 0-8

0-3

0-84 I 0-32 :

0-55 ! 0-4 0-55 ; 0-47 0-74    0-5

0-55    0-4

0-55 ; 0-45 j 0-66 i 0-55

0-47 i 0-32 0-55 ; 0-37 0-6 v 0-37 0-68 ; 0-47 0-55 ! 0-37 0*63    0-42

ö ö ö 2 ^    1S 2? % 2    Zl H-¹ 2 5 S? ^ °P    S ^ IT o -1    iç £ £ £ £ tS o £ £ o oo o ^ w u>    er. o ^

088080    800800    0008000    888800    8000088808Ś8ŚŚŚ    8Ś8

!i

I!

jl

fü

241

Porzellan-Kachel-Of'en.

11 TTj( 111

lis

Sockelbreite in cm 85 Sockeltiefe „    50

Ofenhöhe „    „ 280

Heizkraft in kbm 150

fi®

ii

ÏÏ

Preis

weiss glasirt . fl. 180-00 im Fünfeck

gesetzt. . . „ 205-00

Das Aufstellen des Ofens, sowie die Beigabe der messingenen Thürchen und der Röste und Rauchrohre ist im Preise inbegriffen.

!'

— 242

Altdeutscher Kachel-Ofen.

Lr-.- 'iJ

ilMlIOüOtiO

SPJIHh

:9P,

mm)

E3g

iS

m in m m

>7

1ÏÏTI ni.

Sockelgrösse in cm Ofenhöhe

Heizkraft „ kbin.......

Preis sammt Hejzarmatur u. Aufstellen: braun oder grün . ti. 80-00 Majolika

(54 X 64    73 X 73    98 X 98

190

100

140-00

205

120

95-00

160-00

250

240

200-00

300-00

L\2

03

71

19

O f e n mit g 1 a s i r ten Schlitz k a c h e 1 n,

59

Sockelbreite in uh

.£

11

9 Pi

„    55-00    75-00

Majolika . .    .    „    70-00    90-00

im Fünfeck gesetzt, mehr    „    10*00    15'00

Preis

braun oder grün fl. 88-00    ; 55 00

weiss

120

180 . 208

Sockeltiefe „    „

Ofenlföhe

Heizkraft in kbm 70

51

i.

=~g)l

;..: 40

Sockelbreite in cm ...    05

Sockeltiefe „

Ofenhöhe

• 200

Heizkraft in kbm HO

• „ 95-00

Preis

viereckig . . . . h. 75-00 fünfeckig

T=

I:

₍\>

244

sa

mm

:'l

sgi

E/vT? Clrui

(rassi

rageai

EggS]

C%ggjj>

BS

J-ICTum

■:ÿ

üa

r^3 ES3t=55

31;

fünfeckig . „ 58-00 95-00 120-00

rechteckig h. 48-00 80-00 100-00

P reis

Heizkraft, khm 70 150    200

Ofenhöhe

Sockelt icte

175 224    245

Cn

en

Sockel br. m cm o5

Kachel-Öfen mit Mittelsims.

er. -J en en

cr. oc en G'

- !. _---

P r

ES

(®j

■I_\m

-i

ai

HH

GË

■\

braun o. grün H. 58-00 80-00 95-00

Preis

2.

sr

OC

en

Ofenhöhe

⁽J0e 061    181

Sockeltiefe

G¹

Gn

Sockelbr. in cm 55

-7    -4

CT. Oi

Altdeutscher Kachel-Ofen mit Üntersims.

IC

80

81

19

52

Ofen aus Carreauxkaeheln.

Sockelbr. in cm 47

175    194    224

100    150

Sockeltiefe „    47

Ofenhöhe

Heizkraft in kbm 50

Preis

braun od. grün fl. 42-00 58*00 804)0 weiss . . . . „ 52-00 70'00 95-00 im Fünfeck

gesetzt, mehr „ 10-00 15-00 20-00

El

Mi

Ki IE|B31@ISlü

74

57

198

150

OO-Oi

Ofen mit glasirten Spiegelkacheln.

Sockelbreite in cm 57

182

90

Sockeltiefe „    57

Ofenhöhe

Heizkraft in kbm

Preis

braun oder grün fl. 60-00

. „ 70-00 85-00

weiss . -

issai

00-91 00-01 “

im Fünfeck gesetzt, mehr

ö!

issai

M-..I

IC

£

Sockelbreite in cm Caminhöhe „    „

Heizkraft in kbm

Preis, braun oder grün . ... fl. löö’OO

„ 210-00

Marmorplatte extra . . . „ 30-00

Majolika

160

127

138

k-:''ifa-.;^:.ii;l.....illiilitral'ij-ftftlcJ'l;lil;llllllilliläilHll

m

M

dk

T

u

EBBfflffigj !

m

H

M

h

7i

I

w

xm-

m

Altdeutscher Cavalier-Kamin.

TS

Sockelbreite in cm......

Caminhöhe „ „    ......

Heizkraft in kbm.......

Preis, braun oder grün . . . Majolika . . . Marmorplatte extra . .

æàvïiii&à¹ : ■ ...;...i;:nl/fl(hlłlifmiH^|F

. . 110 11. 140-00 . . „ 200-00 „ 25-00

B

n

112

106

I

i

m

—

Antiker Cavalier-Kamin.

247

1486.    Transportable Kochherde ganz aus Eisenblech, aufgestellt, per Stück:

a)    mit 1 Lochplatte und 1 Bratröhre.........

b)    „ 2- Lochplatten und 1

«) « 2 d) 2

pfannl

1487.    Transportable Kochherde aus Gusseisen

mit Chamottenausmauerung (Patent-Füllherde), 1 Bratpfanne, 1 Wasserpfannl und 1 Lochplatte, per Stück .............:........

dto.

dto.

dto.

., 2 Bratröhren 2 dto.

und Wasser-

H. 12-00 „ 15-00 „ 18-00

„ 20-00

., 50-00

1488. Transportable Kochherde mit Kachelverkleidung in guss- und schmiedeeisernen Rahmen und Gestellen, fix und fertig aufgesetzt, per Stück

a)    mit 1 Lochplatte, 1 Bratröhre und Wasserpfannl

b)    ., 2 Lochplatten, 1

«) » 2 d) ., ‘2

dto. dto. Tellerwärmer

dto.    und    dto.

2    Bratröhren und    dto.

3    dto. Wasserpfannl und

„ 35-00 „ 42-00 „ 48-00

., 60-00

1489. Patent f ü 11 s p a r h erde aus glasirten Chamotte-ziegeln fertig hergestellt, per Stück:

Herdplatten-. Grösse

lang j breit Meter

Höhe

des

Herdes

Brat- Regulirröhren ! klappen

1>- O ^ GO Ô ô rH tH rH

iO iO ZD *c r-66666

ooooo

Co co -1 -r os en CO

IKohlen freistehend lan einer Wand stehend

mit glasirten Chamotteziegeln

und Wasserreservoirs Preis in fl.

ver

brauch

; per t> Stunden

mit

gewöhn-

lichemPutz

| Stück per Herd |

kg

2-75

•>

3-0

4-1

4 und

6-75

9-0

125-00    115-00    105-00

250-00    ;    220-00    200-00

1 Teller-

wärmer

r Höhe

. 1490. Regulirfiillöfen aus g 1 at-teui Eisenblech, geliefert per Stück:

a) mit tragbarem Feuerbehälter j 0’84 j 0-24    22

mit tragbarem Feuerbehälter und Kochvorrichtung .... l'OT 0’24 mit tragbarem Feuerbehälter I P53 ; 0’24 dto.    dto.    1*62    0-26

I lieizt i|

Durch- Ge- j einen

wicht | Raura !

von !

kg- kbm ji fl.

65 i 10-00

messer

Meter

26

26 28 !

Preis

80 15-00 -

15-00

19-00

248

Höbe

heizt

Dun-h-j Ge- einen Raum von

er

wicht

Preis

Meter

kg kbm fl.

b) mit feststehendem Feuerbehälter „ dto.    dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ dto.    dto

1491. Regulirfüllöfen aus gewellt e m Eisenblech.(Rip-penöfen), geliefert per Stück :

-U CT Oi tsS

63

84

133

157

OlWHH

-Jl-KfiCßCO

COIC oo

220

Ulf!

H H 71 C'H

28*00

38*00

48*00

60*00

1492.    G u s s e i s e r n e R e g u 1 ir f ü 11-ö f e n, geliefert per Stück :

b)    viereckige, verzierte

dto.

dto.

dto.

dto.

1493.    Eise r n e M a n t e 1 ö f e n mit Yentilations -Yorriclitung und Chamottefeuerbüchse (die frische Luft kann von Aussen her in den Mantelraum des Ofens geleitet werden), Patent, ge- j liefert per Stück:

dto.

dto.

dto.

dto.

tH vH vH vH vH vH (74 <74

ÖÖ6Ö66Ö6

0*35

0*4

0*46

0*53

0*63

83

160

110    255

127

410

175    570

224    760

80 160 100    255

153    380

216

630

340 1260

30*00,

41*00

52*00

32*00

41*00

52*00

65*00

80*00

38*00

52*00

70*00

86*00

165*00

1494. TlionÖfen tix und fertig (inclusive sämmtlicher Eisenbestandtheile und mit Messingthürin) gelietert und gesetzt, per Stück :

a)    schwedische Oefen:

b)    geschliffene Kachelöfen mit weisser Steingutglasur aus 0*18/0*21 m grossen Kacheln:

249

Höhe in Kacheln Breite in „ Tiefe in

L\l/ CC CC

8"

io¹/.

3¹/

3 V*

4¹/

fi. 60*00 651)0 85-00 85-00 115*00 100*00 95-00

Viereckig F ünfeckig

c) Kachelöfen (verschiedene Kachelmuster):

Sockelbreite in m 0*53 0-58 0*63 0*71 0‘84

75-00

115-00

fi. 36*00 42*00 45*00 50*00 60*00 braun, grün oder weiss email.40*00 46*00 50*00 60-00 75*00 zweifarbig........„ 46-00 50-00 55'00 70-00 85*00

0*58    0-74    0-8

... fl. 53*00 60*00 135-00 135-00 70-00 200-00 210*00 215*00 225-00 255*00 265-00

einfach weiss

d)    Säulenöfen, Durchmesser in m 0-47 Terracotta . .

weiss oder einfarbig glasirt ,, glasirt und abgebürstet . . „ vergoldet.........„

e)    Aufsatz-Kamine, Sockelbreite in m 1*1

Bisquitt oder weiss glasirt ... fl. grün oder braun zweifarbig ...

f)    Cavalier-Kamine :

Sockelbreite in m Bisquitt

weiss glasirt . ,, 140*00 150-00 grün oder braun, mit Rückwand ,, grün oder braun, ohne Rückwand,, abgebürstet . . „ 155-00 vergoldet . . . „ 185-00

1-13    1-36    1-4

•    250*00

„ 160-00 • 215-00    •

250-00

320*00

280-00

1*1    1-13    1*21    1*37    1-4    1*58

140*00    •

160-00 •

fl. 100-00 110-00

130-00

158-00

183-00

210-00

145*00

170-00

130-00

150-00

B) Central-Luftheizung.

Die Luftheizung beruht auf denTPrinzipe, im unteren Geschosse einer Bauanlage mittelst gemauerter oder eiserner Oefen warme Luft zu fabri-ziren, dieselbe durch ihre grösste Leichtigkeit in möglichst senkrechten Kanälen in die zu erheizenden Räume einzuführen, und die kalte Luft aus diesen Räumen in anderen Kanälen entweichen zu lassen. Die Luftheizungskammern sind immer (möglichst am Zusammenstosse mehrerer gleichzeitig zu beheizender Räume) im Souterrain anzulegen und es sind die warme Luft führenden Kanäle senkrecht oder nahezu senkrecht, niemals aber schräg oder horizontal anzuordnen.

250

1495. Kosten einer Central-Luftheizungsanlage im Allgemeinen lassen sich folgendermassen veranschlagen :

a)    für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 8° R., für Gänge

und Vorhäuser..................

b)    für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° R., für

Wohnräume................ . . .

BEHL

«ai"

fl. 0-55

„    1*05

ü! I]]!'

IIBSIjA

r:

W3

i.

: : |§r

\§Urmm

’illl» Mull

1;!

i

l!’!-

il Jk

-1

Üi®

pp

Calorifer zur Anlage einer Central-Luftheizung.

1496. Kosten einzelner Bestandtheile für Luftheizungseinrichtungen :

a) Calorifer (Heizofen. Verticalsystem mit Befeuchtung), Lieferpreis aller Eisentheile inclusive Montirung, per Stück:

Nr.

Kubikinhalt der zu heizenden Räume

Preis

251

approx.

Gewicht

II

Directe

Heiz

fläche

Länge

Rauch

weges

minima ! maxima

Verbrauch an Brennmaterialien Durch- i per Stunde bei messer ] einer Temperaturerhöhung von 0" auf 15°

minima maxima

des

Rostes

kbm

fl.

’i y

qm

kg

200

300

300

700

700

1300

1300

1800

1800

2200

2200

3200

3200

4000

4000

6000

6000

9000

120-00 , 200-00 400-00 450-00 500-00 650-00 |l 700-00 800-00 1300-00

o©

4-2

1050

1150

1350

1700

1800

2000

2500

7-3

13-8

16-1

18-4

1-5

4-0

6-0

6-5

7-0

24-8    8-0

28-2

8-5

31-6    9-0

36-0    9-5

©©©©©©©©©

oo er. co to i-¹

di

00 05 01 CO to

no I—^ I—^ )—r G0 GO t—¹

Diese Angaben sind berechnet für eine totale Lufterneuerung in 3 Stunden.

b) Preise der Ummauerung loco Wien.

i!

Für ; Breite Nr. in

Tiefe ! Höhe

in

fl.

für Breito ! Tiefe l Höhe

Nr.

in

fl.

1-    0-9    1-65    70-00

1-    I    1-1    1-85    90-00

1-45    1-2    2-25    180-00

1-3    2-3    200*00

1-65    |    1-5 i 2-5    230-00

co ©

1-6

corxtot

1-75

1-85

1-6

1-6

1-65

1-7

280-00

300-00

300-00

350-00

c)    Luftkanäle werden nach Mauerwerksposten be-rechnet.

d)    Eisengitter für kalte Lufteinströmung, per Stück . fl. 17-00

e)    Ventilationsklappen, sowie Luftzu- und Ableitungs-

klappen,    in    Eisen    construirt,    per    Stück :

Für Wärmeausströmung und Winter-Ventilation werden Klappen mit zwei Flügel und Drucker, genau und dicht schliessend, — für Sommer-Ventilation solche mit Zug und Jalousie verwendet.

€) Warmwasserheizung.

Die Warnnvasserheizung oder Heizung mit Niederdruck besteht aus einem zumeist im Souterrain angelegten Heizkessel, von dessein obersten Punkte aus möglichst senkrecht ein Steigrohr zu dem

252

am Dachbodenraume (Zimmer oder warmdichten Kammer) befindlichen Expansionsgefässe führt, welches oben offen ist, und Raum für die Ausdehnung der ganzen Wassermasse bei der Erwärmung und eventuellen Entweichung etwaiger Dämpfe bieten muss, daher mit einem losen in Charnierbändern laufenden Deckel zu versehen ist. Vom Expansionsgefässe gehen im Dachraume mit möglichstem Gefälle die gegen Abkühlung zu schützenden Yerthei-lungsröhren über olle diejenigen Punkte, unter denen Heizöfen oder sonstige Heizapparate verlangt werden. An diesen Punkten setzen sich die senkrechten Fallröhren an die vorbenannten Yertheilungsröhren an und speisen die Ofenapparate. Yon letzteren nehmen Rückleitungsröhren das Wasser wieder auf und führen es zum tiefsten Punkte des Heizkessels zurück.

Die Circulation des Wassers wird durch die ungleiche Temperatur und die dadurch entstandene Differenz in der Dichtigkeit (Schwere) desselben hervorgebracht. Das Wasser darf nie über 70° R. erhitzt werden.

Obzwar die Anlage einer solchen Heizung relativ theuer ist, rentirt sie sich schon nach wenigen Jahren an den Betriebskosten, da erfahrungsgemäss für die Erwärmung von 1 kbm Luft auf 15° R. an Brennmaterial 04)4 kg gute Steinkohle — 0T05 kg Braunkohle aufgewendet werden.

Das System der Warmwasserheizung lässt sich mit Yortiieil und Erzielung grosser Ersparnis auch zu kleinen häuslichen Zwecken verwenden, indem Badezimmer. Badewannen, constante Warmwasser-liälter, Treibhäuser, einzelne überliegende Locale, etc. durch ein einfaches Röhrennetz vom Kochherde aus erheizt werden können.

Man kann hiebei auf 40 bis 50 kbm zu beheizenden Raum 1 qm gusseiserne Heizfläche rechnen, wobei bemerkt wird, dass sich das Wärmeleitungsvermögen von Gusseisen-, Eisenblech-, Kupfer- und Steinzeug- oder Thon-Röhren verhält wie 8 : 5 : 12 : 3.

1497. Die Anlagekosten der Warmwasserheizung richten sich stets nach der Ausdehnung des Gebäudes und Yerwendung deslnstalationsmateriales, lassen sich aber im Allgemeinen annähernd für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° nach folgendem calcul! ren :

a)    bei Herstellung des Kessels, der Rohrleitung und der

Heizapparate ganz aus Kupfer ......fl.

b)    dto. dto. ganz aus Schmiedeeisen •    - • • •

c)    wie vorher, jedoch einfache Heizkörper, offen

liegende Röhren, alles weniger elegant in der Ausführung (namentlich für öffentliche Gebäude, Schulen etc.)...................

(N

70 Öl

2*00

§

CM

y_mp___

psf-t

i?

Wasserfrei zu nlsige, wo vom Sparherde aus mehrere Locale in verschiedenen Etagen erwärmt werden: dieselbe ist als Warm-, Heiss- und Darapf-Wasserheizung ausführbar.

1498.Die einzeln en Bestandth eile dieser Anlage wollen unter den Schlagworten „Dampfkessel, Röhren. Reservoirs, Ventile, Pumpen, Hähne u. dgl.“ nachgeschlagen werden.

D). Heißwasserheizung (Perkins Heizung).

Die sogenannte Perkins’sc-he Heizung oder Heisswasserheizung mit Hochdruck ist in ihrer Anlage analog der in Absatz C dieses Kapitels (XXIII. Heizanlagen; beschriebenen Anlage der Warmwasserheizung eingerichtet und unterscheidet sich von der letztgenannten nur dadurch, dass das ganze Röhrensystem einschliesslich der vorhandenen Expansionsgefässe ein vollständig geschlossenes ist, in Folge dessen sich das Wasser bei der Erhitzung nicht so ausdehnen kann, wie bei dem offenen Expansionsgefässe der Niederdruckheizung, und sowohl dadurch, als auch durch die sich etwa bildenden un-

254

ableitbaren Dämpfe, weit über den Siedepunkt erhitzt wird. Da die Pressung- deshalb in der Rohrleitung, dem Kessel und dem Vertheilungsgefässe (Expan-sionsgefässe) eine bedeutende ist, werden diese Bestandteile zur Vermeidung einer Explosion auf den Druck von 80 Atmosphären probirt und die Röhren durchwegs aus Schmiedeeisen mit 21 mm Durchmesser hergestellt,

Die bei diesem System im Ganzen in Verwendung stehende Wassermenge ist verhältnissmässig gering, daher sowohl eine schnelle Erwärmung der Räume möglich, aber auch eine rasche Abkühlung unvermeidlich.

Diese Heizung empfiehlt sich da, wo schnelle Erwärmung, jedoch weniger gleichmässige Temperatur verlangt wird.

•2]

p-

Mthskr__ _ r'-^gÊgg WassçrstandL pgÉBj

BP

* tebraurh

■2

-■* hr

_^i r

(«di

ft

g c

SC

II

. Überlauf rohr

'•

<S «

kisili

Combinirte Anlage einer Wasserheizung vom Sparherde aus, um ein Bad zu heizen und genügend Warmwasser zum Verbrauch zu haben.

fl. 1-35 „ 2-25

fl. 0-75

255

1499.    Anlagekosten der Heiss wasserheizung im Allgemeinen für 1 kbm zu erwärmende Luft auf 15° R. :

a)Für Kirchen u. dgl. grosse Räume........

fo) Für Wohnhäuser.................

1500.    Die einzelnen Bestandteile, wie Dampfkessel, Röhren, Verbindungsstücke, Rohrhalter, Gitter, etc. wollen beziehentlich ihrer Kosten in den diese Artikel betreffenden Rubriken eingesehen werden.

E) Dampfheizung.

Die Dampfheizung wird namentlich nur für Arbeitssäle oder Trockenräume und da nur mit Vortheil angewendet, wo überflüssiger Fabriksdampf vorhanden ist. Die Dampfrohrleitung muss vom Dampfkessel ab fallend angelegt sein, zunächst in ein kleines Bassin zur Aufnahme des Condensations-wassers münden, und erst dann die Heizleitung passiren, welche wieder auf Abfluss des Conden-sationswassers aus derselben berücksichtigt angelegt sein muss. Condensationswasser darf niemals in der Heizleitung nach dem Dampfkessel zurückgeführt werden. Mit 1 qm gusseiserner Heizfläche können 90—160 kbm Luftraum erwärmt werden, wobei per qm und Stunde circa 168 kg Dämpf conden-sirt werden.

1501. Die Anlagekosten der Dampfrohrleitung aus Schmiedeeisen betragen im Allgemeinen per 1 kbm auf 10 bis 14" R. warm zu erhaltender Luft

ohne Kesselanlage................

und sind die einzelnen Bestandtheile einer derartigen Anlage unter „Rohrleitungen“ zu suchen.

F) Gasheizung.

Die Gasheizung zerfällt in die Heizung mittelst Leuchtgas und in jene mittelst eigens erzeugter sogenannter Regenerativgase. Die Heizung mit Leuchtgas muss unter ^Zuführung von atmosphärischer Luft geschehen, welche unter Drahtoder Blechsieben mit dem Leuchtgase vermengt wird. Die Flamme verbrennt innerhalb gewöhnlicher eiserner Oefen mit blauer geringer Lichtentwicklung. Damit die Verbrennungsprodukte nicht im beheizten Raume selbst Zurückbleiben, muss ein direktes Ableitungsrohr ohne Züge angelegt werden. Die Leuchtgasheizung ist vornehmlich in Räumen anwendbar, die keine Schornsteine haben, — sie wird aber im öfteren Masse zu Kochherden angewendet, wo sie eine bedeutende Ersparniss gegenüber anderen Feuerungen bietet.

256

1 kbm Leuchtgas kostet in Wien dermalen . . . . fl. 0*10 Die Heizung mit Regenerativgasen wird da fabriksmässig angewendet, wo es sich um eine sehr grosse und constante Hitzeentwicklung handelt, wie z. B. bei Glasöfen, Brennereien etc.

Die Gase werden allgemein aus schlechten Brennstoffen (ordinäre Kohlen, Holzabfällen etc.) in eigens construirten Oefen durch sch [echte Verbrennung unter geringem Luftzutritte erzeugt, und in einem wechselweisen Kanalsysteme zur Verbrennungsstelle geleitet.

1502. Kosten von Gegenständen der Leuchtgasheizung, per Stück:

a) Gasheizkamin mit vergoldetem Gitter und Glas-malerei:

für kbm Luftraum:

Brenneranz. 2

90    140

Preis ff 7*50 lö*50 16*00 18*00

e) Schnellsieder von Eisenblech Durchmesser in m 0*05 0*075 0*1 Pi*eis H. 1*15    1*50 1*75

d) Kochapparat von Gusseisen

Brennerdurchmesser in in 0*03 0*05 0⁻075

Preis fl. 2*50 3*00    3*50

e) Kochherde von Gusseisen

Brenneranzahl 2    3    4    5

Preis ff 50*00 63*00 80*00 lOO’OO

1503. Kosten einer ßauanlage zur Erzeugung von Regenerativ gasen:

ff 2800*00

a)    der Ofenbau für 2 Feuerboxe sammt Kanalsystem,

im Mauerwerk.................

„ 4000*00

b)    die Eisenbestandtheile dazu, nämlich: 2 Roste, Fülltrichter, Gehäuse, Wechsel, Schliesser etc. . . . „1200*00

c)    daher in Summe.................

Eine derartige Anlage erzeugt eine Gasmenge zum Schmelzen von 2400 kg Glasmasse, bleibt in continuirlichem Betriebe durch 9 bis 15 Monate und hat eine mittlere Heizkraft von 1600'’ C.

G) Kesselheizungen.

Die Kosten dieser Anlagen sind theilweise im Kapitel „XXXIV. Motormaschinen" Post „Dampfkessel“ enthalten und müssen für besondere Fälle nach den verwendeten Materialien berechnet werden, wobei

a)    der Kessel sammt Armatur und

b)    die Einmauerung (nach IV. Maurerarbeiten Post Nr. 204) in Erwägung gezogen werde.

257

XXIV. Eisen- und Zinkguss-Waren.

A. Eisenmaterial-Eii-gros-Preise per 100 kg.

1504. Holzkohlenroheisen, weisses, steirisches . .

dto. kärnthner, oder

dto.

krainerisches..................

Holzkohlenroheisen weisses, mähr.-schlesisches .

dto. böhm. und ungarisches graues, steirisches und kärnthn.

dto. ungarisches.....

Bessemerroheisen.......

Spiegeleisen..........

1505.    Stabeisen, mährisch-schlesisches........

steirisches.............

niederösterreichisches........

kärnthnerisches...........

böhmisches.............

ungarisches.............

1506.    Band- und Fassreifeisen..........

1507.    Winkeleisen . . . .

1508.    Nageleisen . . . .

1500. Eisendraht ....

1510.    Eisenschienen, neue

dto.

1511.    Bleche, steirische und kärnthnerische

dto. mährisch-schlesische.....

dto. böhmische und ungarische . dto. verzinkte Eisenbleche ....

1513. Stahl, Bessemer Stab- und Flachstahl dto. Stahlbleche . . . dto. Werkzeugstahl . dto. Stahldraht . . . dto. Raffinirstahl . .

1513. Stahl-Bahnschienen, neue dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

alte

alte

von fl. 12-50 bis

von fl. 19"50 bis

tH rH rH rH tH tH rH rH C<J    rH rH rH CO rH CH rH C'l rH

B. Bauträger (franco Bauplatz geliefert). 1514. Genietete Blechträger, leichte, per 100 kg . .

schwere, per 100 kg .

dto.

dto.

1515. Gewalzte Traversen, per 100 kg:

a) bis 6 m Länge..................

Tb) bis 7 m Länge..................

c) über 7 m Länge für jedes m Mehrlänge ein Zuschlag von....................

„ 18-00 „ 14-00

„ 12-50 „ 13-00

„    0-6ft

C. Retiradschläuche.

1516.    Gusseiserne, im heissen Zustande getheerte Retiradschläuche, Gainzen und Ansätze, per kg

1517.    Guss eisern e emaillirte Retiradschläuche,

Gainzen und Ansätze, per kg...........

(Die Gewichtstabellen sind unter „Gussrohre“ zu finden).

.    0-13

„    0-24

1T

258

D. Modellirte Gusssachen.

1518.    Oefen und Herde, siehe Post Nr. 1484 bis 1498.

1519.    Gitter und Fens.ter, siehe Post Nr. 1818 bis 1891.

1520.    Fenster für Stallräume, sammt Zugvorrichtung zum Oeffnen und Schliessen, per Stück:

a)    °'³⁵/o-6'. m gross.................

b)    °'⁴/o-7 m gross ..................

1521 .-<D a c h b o d e n f e n s t e r für Schieferstein- und Ziegeldächer. mit Flachrahme und Ausspreitzstange von Schmiedeeisen, per Stück:

Breite im Lichten in mm 250 300 350 400 450 500 550 600 Länge

fl. 5-00

„    5-75

„    400 450 500 550 600 650 700 800

fl. 4-50 5*40 6*45' RöÖlklÖ 9‘60 11*40Ï3*2<?

1522. Säulen, per 100 kg

Tragsäulen mit Fuss und Balkenkapitäl. roh ... fl. lO’oO dto.    dto.    appretirt .

mit Ornamentverzierung . . .

dto. dto.

Standsäulen für Gitter . .

1525. Kanalverschlüsse:

a)    alle Arten Einsteigrahmen, Gitter, Verschlüsse.

Wechselkasten, Einwürfe für Kanäle, dann Düngergrubenrahmen u. dgl., per 100 kg........

b)    Kanalgitter, per Stück: im Gevierte gross mm mit Luftabschluss fl. ohne denselben fl.

c)    Schachtverschluss mit schmiedeeisernem Deckel, per

Stück.............. • •

d)    Kanalverschlüsse für Lichthöfe, per Stück:

im Gevierte gross mm    160 235    316 400

fl. 3-20 4*10 6*80 15-50

e) Wechselkasten, per Stück: 145 mm breit, 100 mm hoch 178    „

210 „

316

210

f) Düngergrubenrahmen mit schmiedeeisernem Deckel,

per Stück...................

Jauch en rin ne für Ställe mit durchbrochenem Deckel, per m Länge:

a)    65 mm tief . .............

1526.    Ablauftöpfe zu vorgenannter Jauchenrinne mit pneumatischem Verschluss und 2 Einmündungsstellen der Rennenden:

a)    für 65 mm tiefe Rinnen, per Stück........

b)    „ 110 „

1524.

65    110

. „ 13-00 • . „ 17-50 . „ 25-00

„ 16-50

„ 64-00

r-< CM CM (d

„ 47-00

„ 4-50 „    7-50

a)    Kniestücke . . •

b)    T stücke . . . •

c)    Kreuzstücke . .

dto.

„    5-50

„ 10-60

259

E. łaęonguss.

1537. Futter m u s c h e 1 n. emaillirt, per Stück

a)    gewöhnliche Muldenform, 550 mm lang, 165 mm tief h. 7‘00

b)    dto. Rechteckform, 495    „    180    „

c)    mit aufmont. Tischqlatte in Muschelform, 675 mm

lang, 165 mm tief..... ......

(1) mit aufmont. Tischplatte in Ellipsenform. 670 mm

lang, 250 mm tief...... • •_......... „ 22'50

1528. Spucknäpfe, innen emaillirt, aussen hroncirt, per Stück :

„    7-75

12-00

205

„ 12-20

hing

breit

hoch

0-80

195 „

100 „

100 „

dto. dto. dto. rund,

f)    hach in’s Mauerwerk,

g)    hach an die Mauerwand, 395 „

1529. Glocken- oder U h r s c h e 11 e n von Gusseisen, per kg „

von Gussstahl, per kg „

b)    auf Füssen,

c)    dto.

d)    auf Mittelfuss,

c)    dto.

315 „ 290 „    290 „

205 „

315

2-20

1-80

„ 2-60 3-00 „    3-00

0-40

1530.

dto.

dto.

0-75

Die Glocken von Gusseisen haben keinen ganz reinen Klang, dagegen sind jene aus Gussstahl ganz rein und hell klingend und verdrängen durch die billigen Anschaffungskosten mehr und mehr die Bronceglocken.

1531. M o n u m ente, gering verzierte, per kg......

reich verzierte, per kg.......

1533. B a u b e st a n d t h e i 1 e oder kleine Mascliinenbeständ-theile aus Gusseisen sammt Modellkosten, wenn mindestens 10 Abgüsse geliefert werden (bei weniger Guss als 10 Exemplare ist das Modell separat zu bezahlen), per kg:

a)    einfach construirt, unter 5 kg per Stück schwer

b)    dto.    dto.    bis

c)    dto.    dto.    über

1532. dto.

„    0-25

„    0-32

1534. Rührehguss, siehe bei Kapitel „XXXVII. Rohrleitungen“.

«0

f)

dto.

dto.

dto. bis dto.

Ó6Ć606

F. Eiserne Stiegen.

1535. Wendeltreppen oder Schneckenstiegen, ganz von Schmiedeeisen hergestellt, mit durchbrochenen Vorder- und Seitenwangen, gerippten Stufenauftritten. Spindel, Einem Geländerstabe auf jeder Stufe und

260

Verbindungsschiene, fix und fertig sammt, Aufstellung nach Stufenanzahl wobei jede Stufe 158 mm hoch ist

mm

<4. Feuer- und einbruehsichere Kassen.

1536. Schmiedeeiserne patentirte feuer- und einbruchsichere Kassen aus bestem Eisen- und Stahlmateriale, per Stück:

il

Kassa

Höhe

Breite

Tiefe

Nr.

in mm

approx. Gewicht in kg

mit Tresor und

ohne Kiegel

mit Riegel

fl.

tH rH

iiiisssüiig

225    105-00

143-00 180-00 215-00 500    11    250-00

318-00 365-00 460-00 595-00 690-00 1600    >    850-00

2100    1100-00

250

300

400

600

700

800

1050

1300

110-00

148-00

185-00

240-00

260-00

325-00

372-00

470-00

615-00

710-00

870-00

1150-00

Ui Zinkgussgegenstände.

(Inclusive Modellkosten und Befestigung loco Bau.)

fl. 0-80

„    3-75

„ 6-00

„    9-75

„ 18-00

1537.    Gesimsbestandtheile:

a)    Bundstab 0*04 m Höhe, per currtm........

b)    Durbrochene Verzierung auf Thürverdachungen,

0-1 m hoch, per currtm..............

0’15 m hoch, per currtm.............

c)    Attika über dem Hauptgesimse, 0-4 bis 0"48 m hohe gegossene oder getriebene Acroterien etwa 2-5 m wTeit von einander abstehend, per currtm . . .

d)    Mittel- oder Eckacroterien, Oi-7 m hoch, 1*0 m hreit, aus gegossenem oder getriebenem Zink, per Stück .

1538.    Hauptgesimse in compléter architektonischer und ornamentaler Ausstattung hergestellt, kommen ungefähr auf dieselben Kosten wie gemauerte Gesimse nach Post Nr. 212 bis 223 bei der Maurerarbeit in Weisskalkmörtel ausgeführt, und in den nach Post Nr. 219- und 223 gemachten Anmerkungen per currtm berechnet erscheinen. Die Gesimse

261

aus Zinkguss stellen sich aber unter der Berück-• sichtigung relativ bedeutend billiger als gemauerte Gesimse, dass sie an keine Herstellungszeit gebunden sind und ein leichteres Constructionsgewicbt haben, wodurch man selbe auch zur schlechten Jahreszeit auflegen kann und bezüglich der Ausladung, respective des Schwerpunktes an geringere Gewichtsüberladungen gebunden ist, als dies bei Steingesimsen der Fall ist.

100 kg solcher Gesimse kosten dermalen complet aufgestellt....................

1539.    Balkongitter in Zinkguss 0*88 bis 0*95 m hoch

nach specieller Zeichnung zu modelliren, giessen und aufzustellen, inclusive Befestigungsmitteln, per currtm von..............fl. 20*00 bis „ 24*00

1540.    Blumengitter wie vor ausgeführt, 0*3 m hoch,

per currtm....................

1541.    Jonischen oder korinthischen, cannellirten Säulenschaftsmantel aus Zinkblech von 0*4 m unterem Durchmesser und 3*5 m Höhe anzufertigen, nach der Verjüngung und Schwellung, zu treiben, inclusive attischer Basis und eiserner Ringe, per Stück von

fl. 30*00 bis „ 40*00

1542.    Capitale für Säulen von 0*34 m oberem Durchmesser nach specieller Zeichnung modelliren, giessen und befestigen,

fl. 70*00

„    4*75

Styl dorisch jonisch korinthisch

16*80

21*00

27*50

per Stück fl.

1543. Capitale zu Fenster- und Thürschlagleisten nach specieller Zeichnung modelliren, giessen und befestigen,

0*05    0*06    0*07

per Stück fl. 0*40 0*70    1*05    1*50

1544. Figuren nach specieller Zeichnung modelliren, giessen und befestigen,

Durchmesser in m 0*04

0*8

TG

Höhe in m per Stück fl. 80*00    200*00

1545.    Wappenschilder wie vor, 1*5 m breit, 1*0 m hoch,

per Stück ...................

1546.    Thierköpfe als Stallverzierungen, von Zink, lackirt oder broncirt. per Stück:

a) einfacher Pferdekopf,

Höhe in mm 105

120    300    400    525    700    1000

. „150*00

fl. 2*10 3*5'0 13*00 16*00 22*00 36*00 100*00 b) doppelter Pferdekopf, 525 mm hoch........

630

c) einfacher Stierkopf, 150    „    .......

370

1547. Thierköpfe zur Verzierung von Thoren, Säulen, Pilastern, Wänden etc., broncirt oder lackirt sammt Befestigungsmittel, per Stück:

„ 35*00 „ 70*00

• 11 ---

. „ 20*00

5*50

:v:

m

262

Thierköpfe zur Verzierung von Thoren.

y8

01+7

'mm ■

■'öS

... *

-,

..V

Wk

■V

---01+7 -

V/

V.

wm

01*7 -

urna

i-

-4

ql+r —

<-

fl

u.

a)    Hund, 85 mm hoch..........

b)    Wolf, 80 mm hoch..........

c)    Löwe, Höhe in mm 85    95    170

fl. 1*80    2*50    4-50

263

d)    Panther, 85 mm hoch............• • ■

e)    Schwein, 85 mm hoch, fl. 1*75. 110 mm hoch . . . .

f)    Widder, HO mm hoch ..............

g)    Bock, 200 mm hoch................

h)    Einhorn, 105 mm hoch fl. 2-50, 120 mm hoch . . .

i)    Hirsch mit Metallgeweih, 185 mm hoch......

k) Hirsch, gross, ohne Geweih, 500 mm hoch.....

1548. Modellkosten. Wenn für Gussarbeiten Extramodelle anzufertigen sind, so stellen sich die Kosten für Herstellung eines solchen nach Zeichnung angefertigten Modelles sammt Material (aber ohne Zeichnung) auf beiläufig 70 Procent yom Preise des Gussstückes; diese Kosten sind überall da separat zu veranschlagen, wo weniger als 10 Exemplare von einem Modelle zu liefern sind.

J. Yerarbeitungseisen und Bleche.

(D etailpreise.)

T. Steirisches Eisen, per 100 kg.

ti

II

2-25

1549.    B ah meis.en :

a)    alt 4er bis 20er, neu 40

b)    alt 22er his 28er, neu 19

c)    alt 30er bis 38er, neu 15

d)    alt 42er bis 50er, neu 12

1550.    Rah nilehr eis en: aj alt 8er bis 24er, neu 46 X ⁷ bis 28 X 4 mm . . .

1551.    Quadrateisen:

a)    alt 2er bis 22er, neu 36 bis 11 mm........

b)    alt 24er his 34er, neu 10 bis 9    ........

c)    alt 36er bis 50er, neu 8 bis 7 „........

d)    alt 60er, neu 6 6 mm...............

1552.    Bund eisen:

a)    alt 2er bis 28er, neu 40 bis 11 mm........

b)    alt 30er bis 40er, neu 10 bis 9 „.......

c)    alt 44er bis 50er, neu 8 mm ...........

d)    alt 60er, neu 7 mm.............. . .

e)    alt 70er, neu 6-6 mm...............

1555. R a d r e if e i s e n :

a)    geschmiedet, Innerberger.............

b)    gewalzt 2er bis 12er. 105 mm breit, 158 mm breit,

11. 12*80

c)    abgekantet für Kaleschen

xxxx

16 bis 20 bis 16 bis 13 bis 10

14-00

xxxx

mm . .

12-80

14-00

16-50

17-50

12-80

16-00

17-50

20-00

12-80

15- 00

16- 50 18-00

12-80

15- 00

16- 00 16-50 18-00

15-00

15*00

14-50

264

1554. Bandeisen:

Alte

Benen

nung

Breite

in

mm

lfach alt

Rafach alt

1‘U'ack alt

2fach alt

Dicke

in

mm

fl.

Dicke

in

mm

fl.

Dicke

in

mm

fl.

Dicke | in    fl.

mm |

000

I;

00

10 i-o

40

45

1-75

50

1-75

55

2-0

60

2-0

10

65

70

11

12

75

80

2-25 2-25 2-5 •

2-5

2-75

24-00

21-50

18-00

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

15-60

15- 60

16- 20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20 16-20

1-5

1-5

I! 1-75 1-75

2-0

2-0

2-25

2-25

2-5

2-5

2-75

2-75

3-0

3-0

3-25

3-25

22-50

19-50

17-00

15-00

15*00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-00

15-60

15-60

15-60

7 171

©O

2-25

2-25

2-5

2-5

2-75

2-75

3-0

3-0

3-25

3-25

3-5

3-5

3-5

3-5

3-75

10 bis

15-60

15-60

15-60

15-50

3-75

3-75

4-0

4-0

4-25

20-50

18-00

16-00

14-50

14-50

14-50

14-50

14-50

14-50

14-50

14-50

14- 50

15- 00 15-00 15-00 15-00 15-00 15:00 15-00

2-5

2-5

2-75

2-75

3-0

3-0

3-25

3-25

3-5

3-5

3-75

3-75

4-0

4-0

4-25

4-25

4-5

4-5

4-75

19-25 17-00 15-50 14-00 i 14-00 14-00 14-00 14-00 14-00 14-00 14-00 14-00 : 14-50 ! 14-50 ! 14-50 14-50 14-50 14-50 14-50

100 mm breit, 2 mm

dick

fl.

Dicke in m 10—12 mm 13—15 mm 16—18 mm 19—20 mm 22—26 mm

20-00 20-00

7—11

12—16

18-00

Dicke in mm 7—11 12—16 17—30 32-40 45—50 55—60 65—75

65—100 mm breit fl.

105-120 mm 125-150 mm

14-50 15-00 15-50 15\50 „    „ 15-00    14-50    15-00    15-00    15-50    15-50

„    16-50    16-00    15-50    16*00    16‘00    16-50    16-50

Gitter-, Rund-, Steg-

1557.    Ungarisches Rahm-, reif- und Radreif-Eisen:

22—30er,

12-50

II. Bleche.

1558.    GussStahlbleche, rechtwinkelig beschnitten, per 100 kg:

2—20er fl. 12-00

ii_

32—40er,

1.1-00

42—50er,

15*25

265

Extrafein Ia

5—3 mm dick, 0"5 m breit, 1*5 m lang fl. 95,Û0 72*00 57'50

„ 100-00 78-00 62-25 „ 110-00 82-60 66-00 „ 120-00 95-00 75-75

Ha

unter 3—2 2—1

”    1-0-5 ”    ”

1559. K e s s e 1 b 1 e c h e, per 100 kg :

a)    0-25 m lang, 1"0 m breit, 20—200 kg schwer .... fl. 19-00

b)    Ia steirisch, über 1"0 bis 1"6 m breit,

Gewicht in kg 20—200. 201—250, 251—300, 301—350, 351—400, 401—500

0-5

1-5

0-4

0-4

1-0

1-0

fl. 19-50    22-00    23-50    26-00    27-50    29*50"

1590. Waggon-1) a c h b 1 e c h e, 790-2 mm breit, 2051-4 mm lang, 0⁻55 mm dick, per 100 kg..........

1501.    Schlossbleche, steirische Ia 2—20er, 23—30er, 32—40er

1565.    Messingbleche, per 100 kg: a) Tafelmessing bis 525 mm breit,

Dicke in mm 0"24—0*34 0"5—1"0 1—5 11.    130-00    125-00 122-00

fl. 26-50

3-00

b) Bollinessing, Dicke in mm

0-08,    0-1,    0-12—0-14, 0-16—0-22, Q-28—Q-34

fl. 155-00 145-00    140-00

135-00    132-00 •

1566.    A1 p a c c a b 1 e c h e, Dicke in mm

» per kg fl.

1567.    Packfongbleche, Dicke in mm

0-12—0-2 0-24—4-0

4-00

3-50

0-12—0-2 0-24—4-0

3-20

per kg fl.

1568.    Weissbleche, Glanzbleche siehe Post Ńr. 650.

1569.

3-00

dto.

157«.

dto.

Tafeln, Tafelgrösse in mm per Kiste fl.

Binnenbleche, siehe Post Nr. 651. Schlüsselbleche in Kisten mit 75

³⁷⁰/380    ⁴²⁰/4:i0    ⁴⁷⁵/475    ⁵³⁰/ö 30

24-50    30-30    38-00    47-00

III. Stahl, per 100 kg.

1571. Guss stahl, englischer, in allen Dimensionen . fl. 72-50 1573. Gussstahl, inländischer:

a) mit rundem, quadratischem oder achteckigem Querschnitte, Dicke in mm 6—8    9—12    13—19    20—65

fl. ”92-00    "73-00    61-00    56;Ö0

b) mit I—»|- oder (_____)-förmigem Querschnitte,

Dicke in mm    3—6    6—10    10—15 über 15

92-00 " 73-00    62-00

fl.

56-00

286

1573. Waggoiiflachfederstahl. Querschnitt in mm

¹³/119

¹³/79    13/92

40-00    38 00 MW⁻

1574.    Wagenfeder stahl, Ia unbestimmter Länge . . . fl. 26*50

bestimmter Länge ....

1575.    Werkzeugstahl, Innerberger Z Tannenbaum.

Querschnitt in mm ²⁶/3o ²²/26 ⁷/22 ¹⁵/15 ¹³/i3 n/n ⁹/ö

fl. 43*00 43-00 44:00 444)0 45-00 46-50 48*00 Denselben doppelt gegerbt per 100 kg höher um . fl. 10-00

dto.

fl.

28-50

IY. Draht, per 100 kg.

1576. Eisendraht, steirisch aus Holzkohleneisen :

Dicke in mm 0-31 0-34 0-37 0‘4    0-5    0*6 0-7 0-8 L0

fl. 43-00 41-00 38*00 36-00 34*00 3P00 30-00 29*00 28-00 1-4    2-0    2-5 3-1    3-4. 4-6—7    7-5-10

Dicke in mm

fl. 25-00 23*00 22-00    22-00 21-50    20-00    19-00

3-1—3-4    3-8    4-2—4-6

26-00    25-00    24-00

fl. 116-00

1577. Federdraht, Dicke in mm

fl.

1578. Messing-Musterdraht........

157S). dto. Scheiben- und Banddraht. Dicke in mm

fl.

0-4—0-5 0-57—0-71 0-75—1-7 130-00    124-00    116-00

von fl. 375-00 bis fl. 450-00

1586. Packfongdraht .

1581. Stahldraht, P Dicke in mm 0-7—0-8 1*0 1-05—1-25 1-3—1-6 1-74—2-7 2-76—4-0 4-5—13 •fl. 180-00160-00 135-00    115-00    110*00    108-00    954)0

fl. 30-50

1582. Stukaturdraht, 0-8 mm dick

Y. Nägel.

1583. Eiserne Drahtstifte mit §—| oder o Köpfen __für Zimmerleute, Tischler etc._•_

Drahtstärke j— in V10 mm 7 oder

neue Nummer —

Länge in mm

13    20    25    30    40 ; 45

50    60

Preis per 1000 Stück in fl.

10

12

© ©

© ©

CTS ©

13

14

18

18

20

22

0-08 0-07 0-07 0-08 0-09 f 0-08 0-09 0-10 (V09 0-10 0-12 0-14 0-10 0-12 0-14 0-17' 0-14 ¹ 0-17 0*20 0-17 0-20 i 0-23 0-22 0-27

0-22

0-24

25

0-32

28

31

0-26 0-28 0-31 j 0-37 0-37 0-42 0-45 0-53 0-53 0-60

iO srs t— er: tH 6ö66h

CO 00 © -41

© © © © ©

267

Drahtstärke , in¹/iomm oder

neue Nummer

Länge in mm

65 I 70 ; 80    90 ¹ 100    120 ! 130    145    160

Preis

1000 Stück in fl.

ij

M O

ÛÈÙÈ

Û&ÈÊ

1-50

1*81

2-21

2-08

2-78

2'39

3-10

2-62

3-70

3-50 4-00

3- 90 4*40

4- 95 5-68 6-80 7-80

8-80

® CO Cn

ŚŚŚŚ

1*>S4. S cli ein hak en stifte mit Einstrich,

Länge in nun

Drahtstärke in ¹/iomm 20 20 22 22 22 25 25 25 25 per 1000 Stück in kr. 34 40 39 47 £4 47 55 63 80

20 25 20 25 30 20 25 30 40

1585. Stukaturstifte,

20 25 20 25 30 25 30 40 25 30 40 Drahtstärke in ¹/io mm 18 18 20 20 20 22 22 22 25 25 25

Länge in mm

per 1000 Stück in kr.

32 37 35 42 48 53 80 74 58 88 88

1586. Messing-Drahtstifte mit |— f oder o Köpfen

Drahtstärke in Vio mm oder

neue Kummer

Länge in mm

10

13

20

25

30 !    40

Preis per 1000 Stück in fi.

10

0-10

12

0*11

13

14

16

rH rtl fc»

hhh . . ® ® ®

0-14

268

1587. Geschmiedete Eisen nägel, per 1000 Stück: a) Denar-, Fach-, Heller-, Huf- und Lattennägel.

ge-

Nummer

Denar- Fach-nägel : nägel

schmie- ; dete

Ma-

schin-

Hellernägel

Huf

nägel

geschmiedete

Maschin-

Lattennägel

steirische

nietbar

steirische

böh- j rund- j flügel-mische | köpfig j köpfig

Gulden

1    ; 4-00 1V₂! 5-75 i

2    6-50 5-00 2 Vs 7-75 6-00

19-00 14-25

1-35 1-55

10    32-50

2-45

11 :

12    48-00

15

18

: 20

H H H Öl Öl

0-65

0-76 :

0-58

0-85

0-95

0-66

0-55    0-70

1-15

0-65

0-88

1-38

1-60

1-75

II

2-00

0-75    1-05

0-85    1-15

0-95 ¹ 1-30 ! 1-10 1-60

b)    Kartatschnägel

geschmiedete, steirische . . Maschin-.........

c)    Rahmnägel,

geschmiedete, steirische . • Maschin-.........

d)    Schlossnägel, geschmiedete, steirische . . Maschin- .........

e)    Schindelnägel, Maschin-, Ia

Nr.

Länge in mm

fl.

f)    Stukaturnägel Maschin-

fl.

böhmische

klein mittel gross extragros

fl. 0-70 0-80 0-90 „ 0-13 0-14 0-16

klein

mittel

“Ö-35T

gross

0-29

0-40

2 Vs 3    3¹/,    4

fl. 0-43    0-50    0-55 _ 0*60

g) Verzinnte Deck- und Schlossnägel, geschmiedet

gross

klein

fl. 0-85

Nr.

mittel

0-95

1-10

extragross

1-30

VI. Schrauben und Nieten. 15S8. Eiserne Patentschrauben

269

100

£8888888888

^HrHÔlÔqCOCO^ib^Ct^-ÔO

LO

Ci

1-60

1-85

2-15

2-75

3-25

3- 70

4- 35

15-00

6-05

7-40

00

1-361-44 1-441-52 1-65 1-75

1- 95 2-05

2- 50 2-65

2- 903-05

3- 30 3*50

3- 90 4-10

4- 454-70

5- 35; 5-70

6- 607-00

[8-00

7-601

7-201

CT ô 8 p 8 i - 8 8 CT p CT 8

_A_A A_A CT CT «5 COjA ô Ô_Ô

mm

lO

Länge dér Schrauben in

60 65 70

lO

ÏO

lO

O

co

20 ¹ 25

15 I 17

Preis per Gross (= 144 Stück) in Gulden

OOOOiOOOOOiOOOO

CTCTiOt-CTîOO^IC-st-CO'^

A_A A A Pi CT io_CO_ÔOjAuÔ_i

388888888888

HHHH (ÿl ôllfq ôo 33 4h Jh ŚD

OHmSSmSoêSoS

AAAAACTCTÔâoAôib

88888888888

ÓÓ0HH AActctctôôAô

^8gg888883g§8f:

oô ô A AAActctct<ôôoAA

' ~88oSS?8888388888

o_ô o6hh A A ct ct ct âo Ah A

•# C'It'X! -f iC lO iO lOOO O O o p uOœ'f^ODOSHft-ÇCTîBÇt-Ç

_ô666ô ô A A A ct ct ct co «A

88 S 8 £8888888888

oóóóóóAAAActctctóoćo

88§£p88888888888

ô ô ôô ô ô ô ô A A A A cm CT ô «o

888S8S8888888888

Ô Ö ®_0 ô Ô Ô Ô A A A A CT CT CT A

£8 «88 8888 8 8 Ô666Ô6Ô6AAAA

^88882288888

6Ó666660ŻAA_

8^88888888

666666666A'    *

888888888

ô6666Ô666....

13

88888888

66666Ôôô•••

CT CT 8 8 8 8

©ôô-ô ô ô • • • • •

CT CT CT CT 8

ô ô ô ô ô......

CT CT 8 CT .

ô ô ô ô '.....'

Drahtstärke in Vio mm oder Nummer

CT

CT

I ctct888888-^?88ct^8

rH tH

Blau angelaufen kostet jedes Gros Nr. 14 bis 42 um fl. 04)6, dickere Sorten um fl. 0-12 mehr. Ueber 100 mm lange Schrauben kosten nach Verhältniss mehr

270

1589. Schrauben und Schraubenmuttern:

a) Gestellschrauben, Ia per 100 Stück Länge in mm

„ öeckigem

6eck. „

m. 4eck. Kpf. O-10 5-80 6-8Ö 7*80-10-00 13-00 16-00 21-00 26*00 „ 5-60 6-30 7-30 8-30 10*50 13*50 16-50 21-50 26*50

b) Muttern, gepresste, per 100 kg Durchmesser in mm Lochweite in mm

viereckig...... fT 52*00 46-00 4L00 37-00 354)0 34-00

sechseckig.....„ 55-00 49*00 44-00 40-00 38-00 37-00

viereckig . . . sechseckig . .

12

14 16    18 20 28

6    7    8    9    10

c) Muttern, geschmiedete, sechseckig, qer 100 kg Durchmesser in mm Lochweite in mm

15    16    19    22    25    28

6    7-5    8-5    10    13

fl. 92-00 76-00 60-00 52-00 48*00 454)0

Durchmesser in mm 23 Lochweite in mm

38    42    46    52    60

16    18-5    21-5    24    27    33

fl. 43-00 42-00 41-00 404)0 394)(F~384)0

ü) Unterlagsscheiben, per 100 kg Durchmesser in mm Lochweite in mm

8    9    10    11

1590. Nieten:

Nr.    00    0    1    2    3    4

:i) Blechnieten, per 1000 Stück fl. 0-10 0-12 0-16 0*24 0‘30 0‘40 b) Fassnieten, per 1000 Stück    „ 0⁻60 0-90 1-50 2-10 2-90 3‘70

Nr. 5    6    7    8    9    10    11    12

fl. 0-55 0-70 0-90 1-20 L50 1*80 2‘40 ”30(7 4-90 7-20 10-00 12-50 154)0 18*00 224)0 2600

Blechn.

Fassn.

c) Kessel- und Tendernieten Durchm. in mm per 100 kg Durchm. in mm per 100 kg fl 284)0    274)0 .26-50 26-00 25'50    254)0

7    8    9    10    11    12

fl. 42-00 39-00 36-00 884)0 314)0 29'00 13    14    15    16    18    20—26

271

1591. Aufschriften und Aufschrifttafeln.

Preise einzelner Buchstaben in Kreuzern ö. W. per Stück.

Grösse der Buchstaben in mra

12    24    52    79    105 130 158 180 205! 233 3161 395, 630

A.

In Zinkguss:

Blockschrift ohne Schatten,

a)    fiirbig lackirt    .    .

b)    vergoldet    .    .    .    .

Blockschrift mit

Schatten,

a)    Schatten vergoldet

b)    ganz vergoldet . . Lapidarschrift,

a)    farbig lackirt . .

b)    vergoldet . . . . Uothische Schrift,

a)    vergoldet    .    .    .    .

b)    vernickelt    .    .    .

45

Sä

95 105! 12V 140 225 340 100 140 150 170 ido! 200 400

eo

II sh

£8 II II

150

ISO

65

• ~ O    Ol r—

•r: j,    o co

125

liO

300 420 700 330 460 800

250

315

128 153

111 134

440

376

II.

In Messingguss:

a) galvanisch vergoldet 30 ! 50    75

25 i 42    64

00

b) vernickelt

II

150 ISO 130 152

520

442

Firmatafeln.

Firmatafeln ohne Schrift für Metallbuchstaben.

Holz tafeln, schwarz lackirt, per qm ......

weisser Grund, per qm.......

Eisenblechtafeln, schwarz lackirt. per .qm . .

weiss ........

dto.

dto.

fl. 7-00 „ 6-00 „ 14-50 „ 13-00

Firmatafeln mit geschriebenen Aufs chriften a) aus Holz, schwarz lackirt, mit Goldschrift, per qm „    „ mit weisser Schrift, p. qm

weiss lackirt mit schwarzer Schrift, per qm

b) aus Blech, schwarz, mit Goldschrift, per qm . . .

„    „ weisser Schrift, per qm .

weiss mit schwarzer Schrift,

per qm .

fl. 12-00 „ 10-00 „ 8-00

„ 20-00 „ 18-00 „ 16-00

Firmatafeln aus Zinkguss,

mit erhabener Schrift, Tafel und Schrift aus einem Stück gegossen;

mit Goldgrund und farbiger Schrift, per qm .... „ farbigem Grund und Goldschrift, per qm . . .

„ weisser Schrift, per qm . . „ farbiger „    „ „ . .

„ weissem

Messing oder Rothgusstafel mit polirter Schrift, per qm Glas tafeln mit Rahmen, schwarzer Grund mit Goldschrift, per qm..................

„ 72-00 „ 57-60 „ 36-00 „ 28-80

„ 115-20

„ 51-00

272

XXV. Beieuchtungswesen.

Erleuchtung’ d er Räum e.

Um einen Raum von massiger Grösse, dessen Ausmessungen untereinander nicht das Doppelte überschreiten, angenehm und ausreichend zu erleuchten, genügt eine Lichtöffnung, deren Fläche, mit dem dritten Theile der Höhe derselben multiplicirt, wenig mehr als V40 des Kubikinhaltes des bezogenen Raumes ist.

Fenster von gleichem Flächenmass, aber ungleichen Höhen, erleuchten den gleichen Raum im Yerhältniss ihrer Höhen.

Wo durch das architektonische Wohlverhältniss bedingte Höhen gegeben sind, lässt sich daraus die Breite der Lichtöffnung oder durch bedingte Breiten die Anzahl derselben so bestimmen, dass die Summe der Flächen derselben multiplicirt mit dem dritten Th eil der Höhe eines Fensters, gleich dem ¹U„—%₀ Theil des Kubikinhaltes des Raumes ist.

Für Stiegenoberlichten ist die Weite der lichten Spindel so zu wählen, dass deren Ausmessungen nicht viel von dem fünften Theil der Höhe des Stiegenhauses abweichen.

Einiges über Gasbeleuchtung.

Qualität. Das specifische Gewicht des Leuchtgases hat mindestens 0-419 zu sein, wobei die gänzliche Abwesenheit der Kohlensäure. des Ammoniaks, und aller Schwefelverbindungen vorausgesetzt ist. Man prüft auf Kohlensäure mittelst klarem Kalkwasser, in welchem keine, oder nach Längerem nur eine sehr geringe Trübung erfolgen darf. Schwefelverbindungen werden durch Bleizuckerlösung und Ammoniak dadurch erkannt, dass mit alkoholischer Alkanninlösung präparirte Papierstreifen sofort blau gefärbt werden, nachdem man den trockenen Streif mit destillirtem Wasser schwach befeuchtet hat.

Für die Beleuchtung des Raumes durch Gasflammen geben einen ungefähren Anhalt die folgenden Daten:

F1 am m e n a n z a h 1.

Ausmessungen des Baumes

Grundfläche in qm

Höbe in m

Anzahl der nöthigen Flammen

Höhe der Flammen über dem Boden in m

S8888888

H rl Ol CO tO

H CO H rl H

w

Cß

cs Oi

'S

iS

iS

iS

(M O O O O H (M CO rJH I> (M

2-0 bis 2-2 2-2 „ 2-4 2-4 „ 2-8 2-8 „ 3-5 3*5 „ 4-0 4-0 „ 4*5

4- 5 „ 5-5

5- 5 „ 6-0

273

Es ist die Anordnung der Flammen so zu treffen, dass je eine Gruppe derselben ein quadratisches Beleuchtuhgsfeld erhält, das durch günstige Vertheilung der Flammen gleichmässig erhellt werden kann.

Bei Räumen, deren Grundausmasse von einander bedeutend abweichen und die kürzere Abmessung kein Vielfaches der längeren ist, empfiehlt sich ausser der Anbringung von Kronleuchtern die Anordnung von Wandarmleuchtern.

Für eine festliche Beleuchtung der Räume ist wohl die doppelte Anzahl der angegebenen Flammen erforderlich, und in dem Falle, als man die Berechnung des Raummasses aus der Grundfläche und der Flammenhöhe über dem Fussboden gefunden, für je 8 kbm eine Flamme in Rechnung zu setzen.

Je niedriger die zu erleuchtenden Räume in Bezug auf ihre Grundausmessungen sind, desto nothwendiger ist die Theilung in Beleuchtungsfelder.

Die künstlerische Gestaltung der Decken und des Raumes überhaupt ist auf die Anordnung der Beleuchtungskörper von Einfluss, jedoch soll man bei hohen Räumen dieselben nicht über dem dritten Theil der Raumhöhe anbringen.

Gasleitung.

Die Leitung soll die erforderliche Gasmenge liefern, wenn die Pressung im Gasbehälter eine Wassersäule von 4 cm zu tragen hat.

Der Druck in der vom Behälter entferntesten Röhre soll mindestens 2 cm Wassersäule betragen.

Der Druck soll vom Behälter an bis zum entferntesten Brenner gleichförmig abnehmen, und es sollen überhaupt im ganzen Röhren-svstem gleich lange Rohrstrecken gleich grosse Druckdifferenzen verursachen.

Nennt man:

L die Länge der Hauptleitung vom Behälter bis zum entferntesten Brenner in Metern;

H den Druck in cm, welcher an den Enden von L herrschen und welcher in der Regel 2 cm nicht überschreiten soll;

l die Länge in m irgend eines Röhrenstückes der Leitung; d den Durchmesser in cm dieses Rohrstückes; b die Brennerzahl, welche aus dem Stück l zu speisen ist; B die Brennerzahl, welche der Gasmenge entspricht, die in

! eintritt;

Y das Verhältnis beider Brennerzahlen;

q den stündlichen Consum eines Brenners in kbm (gewöhnlich ist q — 0-1 kbm), so hat man:

3 in — 1 3 TO²

Ist b — 0, d. h. sind längs der Strecke l keine Brenner zu

d⁵

■

= 0-08 g² y

speisen, so wird d⁵ = 0⁻08 ^ B¹ q\

274

Zur numerischen Berechnung dienen folgende Tabellen.

d⁵

d⁵

32

243

1024

3125

7776

16807

32768

9    75049

10 100000

11    161051

12    248832

13    370295

14    534824

15    749375

16    1048576

17    1419857

18    1889568

19    2476099

20    3200000

21    ; 4084101

22    ! 5153632

23    ! 6436343

24    ! 7962624

25    ; 9770625

26    11881376

27    14348907

28    17210368

29    20511149

30    24300000

31    28629151

32    33554432

33    39135393

34    45435424

35    52521875

36    60466176

3 m — 1 3 m-

J.

3 f» — t 3 rrd

3 m — 1 3 »1=

1-0

1-1

1-2

1-3

1-4

1-5

1-6 ¹

1-7

1-8

0-333

0-366

0-398

0-428

0-456

0-483

0-505

0-527

0-547

10

15

20

30

50

100

0-813

0-843

0-880

0-903

0-935

0-951

0-967

0-980

0-990

Beiläufige Dimensionen und Verhältnisse für Leitungsröhren.

Länge der Leitung in ra

Lichter Durchmesser der Röhren in mm'

3    6 ! 9    12 I 15    18    21    24 I 27    3 >

Zahl der durch die Leitung gespeisten Flammen

10

13

19

26

31

39

51

. . :o co

—1 CS

13 lü 20 16 50 ! 40

.    . CM CD CO

Messing- und Kupferröhren dürfen als Zuleitungen nur hei den Beleuchtungsapparaten Verwendung finden, da in ihnen ein höchst explosibler Körper gebildet wird.

Ueber die Kosten der Rohrleitungs-Einrichtungen wolle man das Kapitel XXXVII nachschlagen.

275

Berechnung der Kosten von Gaswerks-Einrichtungen für Städtebeleuchtung.

(per Brenner in Gulden öst. Währung.)

Gebäude ohne Gasbehälter

Kanalisation.......

Zweigleitungen.....

Gasbehälter sammt Bassin

Betörten Öfen......

Condensation......

Waschapparate.....

Kalkreiniger......

Gasmesser (Stationsuhr) .

Regulator........

Fabriksleitungen ....

Totalkosten per 1 Brenner ohne Candelaber und Laternen 24-00

Ein kbm Leuchtgas kostet in Wien.......■ ...

und da ein Brenner pro Stunde OTo kbm consumirt so kostet die Gasbeleuchtung per Stunde und Brenner ,,    0*01

fl. 3-20 .. 10T6

1-28

,    4-56

, • 2*56 „    0-72

, 0-16 ..    < >*72

.. 0-28 „ 0-08 „ 0-28

OTO '

Installations-Artikel.

Rohrlegerkosten im Kapitel XXXVII.

Die hier folgenden Gegenstände sind loco Bauplatz geliefert berechnet und ist das Befestigen und Anmachen, respective Aufstellen dieser Gegenstände sammt Gerüstuug im Preise ebenfalls inbegriffen.

A. Kandelaber, Laternen, Leuchter, Luster.

1592. Kandelaber für öffentliche Gasbeleuch-t u n g.

a) Kandelaberhauptkörper von Gusseisen, wie solche hei der öffentlichen Beleuchtung Wiens in Verwendung sind, sammt Oelanstrich Höhe in mm

3250    2500    2000

per    Stück fl.    324)0    24*09    16-00

b) Laternenkorb und Hahn dazu

sammt Oelanstrich,per Stück th    2*00    1*80    Pot)

e) Laterne von Weissblech sammt Verglasung und Anstrich, per

Stück fl.    8-00    7-00    6*00

1593. K a n d el a b e r    f ü r    innere    G a s b e 1 e u c h t un’g.

a) Kandelaberhauptträger von Gusseisen, für Stiegenhäuser. sammt Befestigungsschrauben, Fussplatte. Capital und Armen.

Höhe in mm einfach modellirt und angestrichen per Stück fl. einfach modellirt und hroncirt.

per Stück fl. verziert, modellirt und hroncirt per Stück fl. verziert, modellirt. und vergoldet.

per Stück fl.

1500 2000 2500 3000

12-00 16-00 20-00 26-00

13-00 18-00 23-00 30'00

16-00 22-00 29-00 36-00

20-00 28-00 35-00 45‘00

ik

B»

te

feil&r¹ l^³

Wàw^rL

ifi

K!

*§

fi

WW

vu

276

=©

w*

=^*l-

<m

£x

Kandelaber, Laternen Leuchter und Luster.

277

Höhe in mm

1500    2000    2500    3000

b)    Laternenkorb und Hahn dazu,

angestrichen, per Stück fi. broncirt,    „    „

vergoldet    „    „

c)    elegante, oben offene Laterne sammt reiner Verglasung — oder aber aufgeschraubtes Kandelaberkreuz mit Brennerhülse, Brenner und belgischer Opalkugel, per Stück

2-00

2-50

3-00

4-00    4-50    5-00

1594. Strassenlaternen für Gasbeleuchtung, auf Holzsäulen montirt, bestehend aus gusseisernem Kopfstück mit Verschraubung, reichverzierter Laterne sammt Brenner, Verglasung und Anstrich : a) sechseckige    Höhe in mm 1000    900    750

fl.

5*50

b) viereckige

per Stück fl. 20*00 17*50 15*00 flöhe in mm 900    800    700

per Stück fl. 15*00 13*00 11*00 1595. Strassenlaternen für Petroleumbeleuchtung,. sonst wie vorige Post hergestellt, nur statt der Brenner einen gläsernen Lampenkörper mit Cylinder und Docht

Höhe in mm 1000 900 800 700 600 500

a)    mit entsprechend starker

Holzsäule, complet per Stück fl. 20*00 18*00 16*00 14*00 12*00 10*00

b)    ohne diese, complet per Stück ., 15*00 13*5012*00 10*50 9*00 7*50 1596. Strassenlaterne für Wandbefestigung,

bestehend aus einem verzierten gusseisernen Wandarm (Console) mit Befestigungspratzen und aufgesetztem schmiedeeisernen Gasrohr mit Aufbug, Gewinden und Scheibe, ferner inclusive des schmiedeeisernen Laternenkorbes, viereckiger Laterne mit Rosette, Gasbrenner oder aufgesetzter Petroleumlampe sammt Cylinder und Docht, die Console 1080 mm reine Ausladung, die Laterne 800 mm hoch.

Alles montirt, angestrichen, eingeglast und versetzt, per Stück :

a)    freistehend......

b)    an einer Wand stehend

1598. Handlaterne für Oelbeleuchtung, complet eingerichtet, per Stück ;

Höhe der Laterne in mm 350 500 600 750 900 fl.“ 3*50 5*00 6*00 7*50 9*00 „    1*75 2*00 3*00 3*75 4*50

278

1599. Gas-ständer von JEisen (Werkstattleuchter), per Stück :

fl. 0-80

1-90

a)    ,2i»0 mm hoch..................

b)    450 mm hoch, mit verstellbarer Flamme.....

Flammenanzahl

1600. Tisch leu ch ter für Gas von Metall mit Mattglaskugel und Korbmuffe für einen elastischen Schlauch, per Stück:

a)    mit verschiebbarer Flamme

und Schirm 11. 4-00 5'75

b)    mit fester Flamme, glatt polirt „ 5\30 6 "50 7‘75 91)0

,, 7-00 8-50 10-00 12-00

e) ebenso, aber verziert. ...

1601. Gasgi rand ölen von Metall sammt Glastassen und Prismen, per Stück;

Flammenanzahl_2

a)    mit englischen Glasprismen decorirt fl. lO’Oo 15-00

b)    mit Glastassen und Prismen . . . . „ 15-00 20-00

1602. W an darnie für Gasbeleuchtung von Metall mit Wandrosette, Brenner und Glastasse, Armlänge 340 mm, complet per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgewindes in mm 6-5    10    13

a)    ohne Bewegung, blank........

verziert .......

b)    mit einfacher Bewegung und verzierter

Armatur................„

mit einfacher Bewegung und blanker Armatur...............

e) mit zwei Bewegungen und verzierter

Armatur...............

mit zwei Bewegungen und blanker Armatur...............

dto.

fl. 0;60 „ 0-80

1-40

„ 1-60

„ 2-00

„ 2-20

0-90    1-20

1-00    1-30

1-80    2-40

2-00 2-60

2-40    2-90

2-60    3-00

1603. Hängarme für Gasbeleuchtung, von Metall, 800 mm lang, sammt Wandrosette, Brenner und Glastasse, complet per Stück:

Durchmesser des GasrohrgeAvindes in mm 6"5    10

a)    einfacher Arm, 185 mm Ausladung,

verzierte Armatur......

blanke Armatur.......

b)    einfacher Arm mit Wandkugel,

verzierte Armatur......

blanke Armatur.......

fl. 1-00 1-15 „ 1-15 1-30

„ 1-60 2-00 „ 2-30 2-80

e) Doppelarm, 1000 mm Ausladung, mit

Wandkugel, verzierte Armatur ....    „ 3-10 3-50

.    „ 3-50 4-00

.    2-20    2-70

.    2-30    2-80

blanke Armatur

d) Lyraform, verzierte Armatur blanke Armatur......

160,4. Gasluster von Messing sammt Wandkugel, Brenner, Mattglaskugel etc,, complet per Stück:

279

12    3    4

Anzahl der Arme_____

ff 2-50 3-50 4-50 5-50 „ 3-00 4-00 5-00 6-00

b) ebenso, aber mit Bauchschale e) verziert, ohne Rauchschale'. . ■

d)    verziert, mit Rauchschale .

e)    reich verziert, mit Zug . .

a)    Flachbrenner

b) . Rundbrenner

c)    Mitraileusenbrenner. . . „ 3-75 4-90 6-05 7-20

1606. Ligroinbeleuchtung (sogenannte transportable Gasbeleuchtung mit Ligroine, ohne Docht und ohne Cylinder) :

Die hier angesetzten Artikel haben ein kleines Reservoir für Aufnahme des Ligroingases für etwa 8 Stunden Brennzeit; dieselben sind ganz von Metall angefertigt und mit Brenner, Glaskugel etc. versehen.

a)    Wandlampe mit Schirm

b)    Verzierter Wandarm mit Mattglaskugel „

c)    Tischlampe mit verschiebbarer Flamme „

di Tischlampe mit fixer Flamme .... „

e)    Hängarm mit 1 Flamme......„

mit 2 Flammen . . ......

mit 3 mit 4

f)    Luster mit Zug, zweiarmig dreiarmig vierarmig

g)    Wandlaterne sammt Korb, Brenner und Glasung,

complet per Stück................

h)    Gartenlaterne wie vor und auf einer Säule stellbar,

complet per Stück................

i)    Strassenlaterne mit Allem wie bei g und auf einer

Säule stellbar, complet per Stück.........

b) Stehlampen für Küchen und Bureaux, mit Sonnen-

von fi. 1*50 bis „

lackirt broncirt

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 13-00 14-50 „ 16-50 18-00 20-00 22-00 18-00 20-00 „ 23-00 26-00 „ 26-00 30-00

fl. 10-00

„ 14-00

„ 18-00

bfenner, per Stück

3-00

1607. Kerzen! euchter, per Stück:

von

von von Guss- Bronce- Silbereisen guss legirung

a) Handleuchter ohne Teller

b) Tischleuchter, 0*15 m hoch . . .

0‘2 m hoch . . .

0-25 m hoch . . .

0-3 m hoch . . . o Spielleuchter, 0-15 m hoch . . . d) Armleuchter von Silberlegirung,

zu 2    3    4    5    6 Lichtern

fl. 17-50 20-00 25-75 3 P75 37=00

280

B. Einzelne Gegenstände zu Gas einrich tung.

1608. Wand sch eiben von Metall mit Wandarmgewinde, inclusive Brett, per Stück:

Durclim. des Gasrohrgew. in mm 6*5

a)    für Bleigasrohre .

b)    für Eisengasrohre 1600. Deckenscheiben von Metall, inclusive Brett,

per Stück :

Durchm. des Gasrohrgew. in mm

a)    für Bleigasrohre ....

b)    für Eiseiigasrohre . . .

1610. Wand kugeln mit Gasrohr und Scheibengewinde,

per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6'5

10    13

ti. 0:34 0*43 0-56 „ 0-34 0-36 0-40

6-5

10    13

fl. 0-36 0-38 0-40 „    0-46 0-52 0-65

10    13

fl. 0-53 0-62 0-75

1611.    Winkelknie zu Spitzhähnen mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde, per Stück :

a)    blank......................

b)    verziert.....................

1612.    Kugelknie mit Gasrohr- und Brennerhülsengewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6’5

10

fl.

015

013

a)    blank

b)    verziert

fl. 0-10 0-12 „ 0-07 0-09

1613.    Wand knie mit Wassersackschraube, per Siück . „

1614.    Z w i s c h e n h ä h n e, einfach e, mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6⁻5

0-60

_ 10    13

fl. 0-30 0-36 0-40 „    0-34 0-40 0-48

1615.    Zwischenhähne für Lusterkörper, mit Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchmesser des Gasrohrgew. in mm

a)    blank, ohne Hähne . .

b)    blank, mit 2 Hähnen .

c)    verziert, ohne Hähne .

d)    verziert, mit 2 Hähnen

1616.    Winkelhähne mit Gewinde, für Stahlbrenner, per Stück:

lichter Durchm. des Gasrohres in mm 3‘2

a)    blank .

b)    verziert

6-5    10

6-5    10

a)    blank .............fl. 0-3f 0-45 MÖ

b)    verziert ...........„ 0*28 0⁻40 0‘44

1617. Spitzhähne mit Regulirungsschraube für Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6’5

10

a) blank..............

lh verziert.............

1618. Spitzhähne für Bleiröhren, blank, per Stück........

“0*46    0-48

0-41    0-43

„    0-55    0-63

281

1619. Lyrahähne mit Gasrohrgewinde, per St.:

Durchin. des Gasrolirgew. in mm 6:5    10

rfl.0-68 0-70

0-55    0-60

a)    blank .

b)    verziert

1620.    Lyraohertheil, wie vor, per Stück:

a)    blank................

b)    verziert...............

1621.    Strassenlaternenhähne, complet mit Füll-

schraube und Schlüssel, bei 10 mm Durchmesser des Gasrohrgewindes, per Stück.........

1622.    Schlauchhähne auf Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6'5    10

a)    Hähne für Kautschukschläuche ... fl. 0’38    0*40

b)    dto. Spiralschläuche

fl. 0-16 0-18 „ 0-14 0-17

fl. 1-65

0-85    0-90

1623. Wendungen oder Hinterbewegungen mit Hahn, Scheibe und Gasrohrgewinde, per Stück:

Durchm. des Gasrohrgew. in mm 6\5    10

fh IGO 1-20 0-90    1-00

a)    blank .

b)    verziert

1624. Mittelbewegu n g e n, per Stück :

a)    blank..............

b)    verziert............

fl. 0-48 0-60 7f

1626. Pfropfen für Gasrohrgewinde, per St. „    0⁻07    0*09

„    0-09    0-11

dto.

1627. Kappen 162S. N u s s s c h r a u b e n, per Stück 1629. Versetzstücke. per Stück

fl.

1630.    K a n d e 1 a b e r k r e u z, per Stück........

1631.    Brennerhülsen, gewöhnliche, per Stück ...

dto.    mit Glaskugelrastel, per Stück . ,,

oo o o o © © o:

1632.    Brenner mit messingener Fassung, per Stück:

1635.    Opal kugeln. Durchm. in mm 130

150    180    200

per Stück fl. 0’65    0'75    0‘90~- P00

1636. Geschliffene Glas schalen,

Durchm. in mm 100

125    150    175

per Stück fl. 0*50    0*62    0*75    0*87

Anmerkung. Ueber die Posten von Steinkohlengas, dann Oelgas und anderer Beleuchtungsarten siehe die betreffenden Artikel im Schlagworte.

282

C. Elektrische Beleuchtung.

oder als fliessende Elek-

Die Elektricitat tritt in zwei verschiedenen Formen zu Tage, nämlich als ruhende, an gesammelte Elektricitat, (im Con-ductor einer Elektrisirmaschine) tri citât, der elektrische Strom, der Galvanismus, (in den Telegrafenleitungen).

Die für Beleuchtungszwecke in Anwendung kommende Elektricitat ist die flies sende, der elektrische Strom, welcher in magnet-elektrischen oder in dynamo-elektrischen Maschinen erzeugt wird.

letztere aber darin, dass ein elektrischer

Alle den elektrischen Strom erzeugenden Maschinen beruhen auf dem verwandten Principe der Influenz und Induction; erstere besteht in der Erscheinung, dass ein elektrischer . .Körper in einem anderen in seine Nähe gebrachten unelektrischen Körper ebenfalls Elektri citât hervorruft,

Strom in einen anderen leitenden Körper bei dessen Annäherung ebenfalls einen elektrischen Strom erzeugt.

Der Hauptconstructionstheil der elektrischen Maschinen besteht in den Magneten, indem durch Nähern und Entfernen derselben die vorhandene Elektricität eingeleitet oder aufgehoben wird.

Die bei den dynamo-elektrischen Maschinen in Verwendung kommenden Elektromagnete versehen die Erzeugung des elektrischen Stromes durch Anziehen und Abstossen von selbst und bilden sonach eine Vervollkommnung der magnet-elektrischen Maschinen.

Zur Hervorbringung des elektrischen Stromes in den Lichtmaschinen (magnet- oder dynamo-elektrischen Maschinen) ist eine aussen wirkende Kraft, ein Motor, erforderlich, der dieselben in Bewegung setzt; dessen Kraftaufwand wechselt mit der Leistungsfähigkeit und Inanspruchnahme der Lichtmaschine, respective mit der erforderlichen Stärke des elektrischen Stromes. Der Motor kann in jeder Form angewendet werden, nur muss dessen Transmission auf eine Riemscheibe der Lichtmaschine geleitet werden, und einen gieichmässigen ruhigen Gang haben.

Der durch Ingangsetzung der Lichtmaschine inducirte elektrische Strom wird in Kupferdrahtleitungen zu dem Leuchtapparate geführt, wo die eigentliche directe Lichterscheinung erfolgt.

Beim heutigen Stande der Elektrotechnik werden zur Erzeugung des Stromes für das elektrische Licht fast ausschliesslich nur Dynamomaschinen verwendet, welche dermalen als die sicherste und billigste Stromquelle bekannt sind.

Wir unterscheiden heute zwei Arten der elektrischen Beleuchtung. nämlich die der Bogenlampen und jene der Glüh lichtlamp en.

Bei Beleuchtung mit Bogenlampen wird das Licht dadurch hervorgebracht, dass der in der Lichtmaschine erzeugte elektrische Strom (Galvanismus) in Drahtleitungen zu zwei Kohlenstäben

283

(Elektroiden) geführt wird, welche je nach den verschiedenen Systemen entweder vertical übereinander, horizontal gegenüberstehend, schräg, oder aber vertical aneinander situirt sind, und mit ihren Spitzen sich nahezu berühren. Durch Ueberspringen des elektrischen Stromes aus dem positiven in den negativen Kohlenstab werden die beiden Kohlenspitzen und die dazwischenliegende atmosphärische Luft in Gluthitze versetzt, und auf diese Art der sogenannte Yolta’sche Lichtbogen hervorgebracht.

Die hier folgenden Zeichnungen veranschaulichen die Anlage einer Bogenbeleuchtung.

//

~£.

-^Maschine. » -

III

Elektroid für Bogenlampen.

System einer Bogeubelenchtung mit mehreren selbständigen lampen.

v Tl//

\\\v m //

y/\

y/l

Stellung der Elektroiden'in der Bogenlampe (Formen des Yolta’schen Bogens).

284

Die gebräuchlichste Lichtstärke bei Bogenlampen ist 1000 bis 3000 Normalkerzen (■= 75 bis 200 Gasflammen) per Leuchtapparat.

Die E i g n u n g des B o g e n 1 i c h t e s für Beleuchtungszwecke ist überall dort vorhanden, wo es sich um die Entwicklung grosser Lichtmengen handelt; vorzüglich ist dasselbe für die öffentliche Beleuchtung, also für Strassen, Plätze, Gärten, Seen u. s. f. — dann aber auch für Privatbeleuchtung in grossen Räumen, Versammlungsorten, Theatern, Concert- und Ballsälen, Parlamenten und endlich für industrielle Zwecke in ausgedehnten Arbeitssälen, Magazinen, Bahnhöfen und Hallen anwendbar.

In Bezug auf die öffentliche Beleuchtung ist das Bogenlicht überall mit grösstem Vortheil ausführbar, und erzielt durch sein gedämpftes, der Mondeshelle ähnliches Licht die schönsten Resultate.

Die Wirkung des elektrischen Bogenlichtes bietet eine grosse Aelinlichkeit mit dem Sonnenlichte, und seine besondere Eigenschaft liegt in der unveränderten Wiedergabe des beleuchteten Farbentones.

Kosten einer stationären Bogenlicht-Anlage.

Die Kosten des Motors müssen stets nach den örtlichen Verhältnissen in Rechnung gezogen werden, wobei als Maxim zu gelten hat, dass man für jede 1000 Normalkerzen starke Bogenlampe 1 bis D/s Pferdekraft veranschlagt.

Ferner kosten:

für eine Anzahl Bogenlampen von mit der Kerzenstärke von à

5    8 Stück

2-3    3

. 1200 3000 1200 1000 1637. Die Dynamomaschine .... fl. 750*00 9Q0-00 9000010004)0

fl. 150-00 „ 100-00 0-56

1638.    Bogenlampen, per Stück . .

1639.    Leitungen, per Lampe circa .

1640.    Einzelne Elektronie, per Paar

Die Brenndauer eines Elektroidenpaares (Kohlenstäbe) dauert 8 Stunden, reicht also für gewöhnliche öffentliche Beleuchtung vollkommen aus.

Bei Beleuchtung mit Gliihliciitlsimpen wird der elektrische Strom von der Lichtmaschine aus mittelst Kupferdrahtleitung zu einer verkohlten Bambusfaser geführt, welche mittelst galvanoplastischen Kupferniederschlages mit Platindrähten in die Strom-leitung verbunden wird.

Diese Bambusfaser befindet sich in einem bimförmigen Glas-gefässe, aus welchem die Luft ausgepumpt wurde.

Durch den Widerstand, welchen der elektrische Strom in seinem Laufe an der Bambusfaser erfährt, bringt derselbe die Faser selbst zum Erglühen und dadurch wird die Leuchtflamme erzielt.

Das Licht der Glühlampen ist dem Auge sehr wohlthuend, weil es nicht so grell wie jenes der Bogenlampen ausfällt, auch an Farbe und Intensität vom Bogenlichte wesentlich abweicht und sich mehr dem gewohnten Gas- und Kerzenlichte nähert.

Die gebräuchlichsten Lampen werden in 8,10,16 und 32 Kerzenstärken angewendet.

285

Die Glühlichtbeleuchtung eignet sich vornehmlich für Privatzwecke u. zw. sowohl für Wohnungen als auch für alle Arten industrielle Anlagen und kann ebensowohl für das spontane Beleuchten mit 1 Lampe als auch mit einem ganzen Systeme von mehreren hundert Lampen, deren jede einzeln leuchten oder ausgeschaltet werden kann, eingerichtet werden.

Für Privatbeleuchtung liegen die Vortheile in der Eigenschaft, dass das elektrische Licht weder die Luft erhitzt, noch Schwefelwasserstoffgase erzeugt, keine Metalle und Decorationen angreift, Farbenveränderungen nicht hervorbringt, jede Explosionsgefahr gänzlich ausschliesst, und die Feuersicherheit erhöht.

Für die Beleuchtung industrieller Etablissements gilt bezüglich der Vor- und Nachtheile dasselbe, nur sei hier noch nachzutragen, dass hei manchen Fabrikationszweigen ins Auge gefasst werden muss, ob das Vorhandensein grosser Elektricitätsmengen nicht Einfluss auf das Fabrikat ausübt.

-ÄUSSERER STRQMMKREIS

STP.Ou

•-O* **•*•*"

________.q.- . tn.

</>

c

Vi

System einer Glühlicht-Anlage mit unbeschränkter Lampenzahl.

Kosten einer stationären Glühlicht-Anlage.

Bei der Veranschlagung der Kosten des Motors geben die localen Verhältnisse allein den Ausschlag und findet man die Kosten im Kapitel „Motormaschinen“ aufgeführt.

Für den Bedarf an Kraft soll jedoch der Rechnung über den Motor zu Grunde gelegt werden, dass

« « 1° * Al

je 1 Pferdekraft Motor erforderlich ist.

für 16 Glühlichtlampen von à 8 Normalkerzen, oder

„ W

30    60    120 200 300 750 Lampen

Anlagekosten bei

1641.    Dynamomaschinen . fi. 750 1000 1600 2200 3400 5000

40    75 150 200 300

1642.    Stromregulator . . . „ 20

1643.    Lampen u. Leitungen „ 300 600 1000 1800 2700 6000 1614. Hahn zum Ausschalten einzelner Glühlampen, per St. fl. 3⁻50

Die Brenndauer einer Glühlichtlampe variirt zwischen 700 und 1000 Stunden, nach welcher Zeit die Lampe gegen eine neue ausgewechselt werden muss.

/

/

i

âk

«SÄ

ï-WHffi

■'■

Edison’s Lichtmaschine.

A

bi §

\

\

! '

1

O Jr

V. VO

1/

Details yon Glühiicht-Lampen.

.

/

«S

28Ö

■r\

x

JJ

iîa xjf

■SSisti

pp£

Gramme's Lichtmaschine.

r

\.fi

P/

Wandarm für Bureaux mit Glühlicht,

^. g|

ą

Ml

Luster mit Glühlicht-Lampen, wobei jede einzelne Lampe abstellbar ist.

■>

-

/m

(ÿ

Einzelne Hänglampe mit Glühlicht.

fl. 75-00 „ 200-00

287

Diverses für elektrische Beleuclitungszwecke.

1645.    K u p f e r d r ä h t e für oberirdische Leitungen mit Guttapercha umhüllt, siehe unter Telegrafen-einrichtungen. dann Kabeldrähte für unterirdische Leitungen aus mehreren zusammen-gedrehten Kupferdrähten bestehend, mit Guttapercha umpresst, in Theergarnhüllen und mit Eisendraht-panzer versehen, sowie Isolatoren von Porzellan, siehe unter Kapitel XYII .,T eie graf en einrieh tun g".

1646.    Für gewöhnliche Demonstrationen wird elektrisches Licht mit Batterien verwen det, und kostet eine solche Einrichtung per Flamme complett :

a) für Schulvèrsuche (= 3 Gasflammen) ...... .

h) für Saalbeleuchtung (=8 Gasflamman)......

1647.    Demonstrations-Lichtmaschine für Hand

betrieb, mit Kutbel durch 1 bis 2 Mann zu bedienen. für 10 Gasflammen Lichtstärke ohne Leuchtapparat, per Stück................,

f' WĘllĘllIllĘĘflĘĘgi litt;!,

Pig

'ü

250-00

BiSliü

pip§

■

=====

■

r~..

h.

Sli

|!M

wm

s/i*?

: - -k : : - .

~=

288

XXVI. Wasserleitung, Badeeinrichtung, Aborte, Brunnen.

Alle hier aufgeführten Gegenstände sind sammt Anmachen oder Befestigung am Bauplatze taxirt.

A. w asserleitungsartikel.

Die Rohr legungsarbeite n, sowie die Erdarbeiten liiezu wollen im betreffenden Kapitel II und XXXYII nachgesehen werden.

Im Nächste! en den ist für die Worte „lichter Bohrdurch-messer“ die Bezeichnung „1. R.“ gebraucht.

1648. Messingene Durchlaufhähne, per Stück:

a) zweiwegig, auf Eisenrohre

1. R, in nun    6    10_13_16_20__26_33_

d) Pipenhähne auf Bleirohre

ohne Holländer .... mit einerseits Holländer

1. R. in mm

e) auf Eisenrohre, einerseits mit Holländer mit innerem Glasrohrgewinde 1 R. in mm 13

fl. 1-90    2-40    2-90    4-00    5-00    7-80    9*60 11*40

1649. Messingene Holländer, per Stück: a) beiderseits auf Eisenrohre 1. R. in

289

b)    einerseits auf Eisen-, andererseits auf Bleirohr

fl. 7*00

„ 4*50 „ 5*50

f)    Schnabelhahn mit Schraubenventil, 16 mm 1. R. . .

dto.

dto.

40 mm 1. R. . .

1652. Messingene Pipen, per Stück:

a)    Wannenpipen, 1. R. in mm 6

b)    Fasspipen, L R. in mm

10    13    16    20    26    33    40

fl. 0*50 0*67 0*75 0*90 1*05 1*30 1*60 1*90 10    13    16    20    26

fl.

2*80    2*90    3*00    3*30 4*50

c)    Schnabelpipen ohne Flangen

290

59

66

79

fl. 22-00    27-20

e) Schnabelpipen mit Holländer, 1. R. in mm 16

34-50

20    26    33    40    46    53

fl. 2-10    3-00    4-70    6-10    9*40 1F40 13-50

1653. Messingene D ur ch la uf we ch sel, per Stück: a) beiderseits ohne Flangen 1. R. in mm 16    20

28    33    40    46    53

fl. 1-60    2-30 3-70 5-00 7*20    9*00 10-80

b) einerseits ohne Flange, anderseits mit Holländer

1. R. in mm    16    20    26    33    40    46    53

fl.    ï-90    ~2-70    4-30    5-60    8b0 _10-50 121k)

c) beiderseits Flangen 1. R. in mm 16

20

26

33

40

fl.

5-50 — 9-00    ' 10-80    14-00    17-00

46

53

59

66

79

fl. 20-00    26-00    32-00    38-00    44r00

d) beiderseits Holländer 1. R. in mm 16

20

26

33

40

fl.

4-00    6-00    8-00    10-00    14*00

46

53

59

66

79

fl. 17-00    20-70    25-60    30*60    37*80

e) einerseits Flange, anderseits Holländer

1. R. in mm    16    20    28    33    40    46    53

fl.    4-50    7*50    9-40    12*00    15-50    18-50 -21-60

1654. Messingene I) u r c h 1 a u f w e c h s e 1 mit S t o p f-büchsen und eisernen Gegenflangen, per Stück:

1. R. in mm 26    33    40    46    53    59    66    79

fl. 9-00 12-60 15-30 20‘70 26'10 35'00 42’30 63*00

1655. Dampfhähne aus Kanonenmetall mit Stopfbüchse und Gas- oder Bleirohrgewinde, per Stück:

1. R. in mm    16    20    26    33    40    46    53

fl.    2-40    3-10    4-70    7-00    12*00 16-50 21*00

1656. Dampfdurchgangsventil aus Kanonenmetall, per Stück:

16    20    26    33    40    46    53

fl. y-00    4-bÖ    5-00    7-00    9-00    12-00    15*00

b) beiderseits mit Holländern für Bleiröhren, 16 mm 1. R. fl. 4-50

a) beiderseits mit Gasrohrgewinde 1. R. in mm

20    28    33    40    46    53

fl. 4-50    6-00    9-UO    11-50    18'00    20'00

1657. Metallene D urc hl auf ventile mit Rad oder Kurbel, per Stück: a) ohne eiserne Gegenflange 1. R. in mm

291

1658.    Messingene Durchlaufventile mitFlangen, per Stück:

1. R. in mm 16

1661. Schieberventile, per Stück: a) mit Gasrohrgewinde 1. R. in mm

16    20    26    33    40    53    66    79

fl. 3*0Ö 4*50 5*00 7*75 10*00 15*00 19*00 26*00 b) mit Flangen ohne Gegenflangen 1. R. in mm 18

20    26    33    40    53    68    79    105

fl. 3*50 5*50 7*( 0 9*50 12*00 17*75 23*00 31*00 50*00

c) mit Flangen und eisernen Gegenflangen 1. R. in mm 16

20    26    33    40    53    66    79    105

fl. 4*20 6*50 8*50 11*50 14*75 21*50 27*00 36*00 57 00

1662. Gusseiserne Seiher (Saugkörbe), per Stück :

1. R. in mm 40    46    53    59

. . fl. 2*50 3*20 3*80 5*00

a)    ohne Yentil . .

b)    mit messingenem Yentil ....    „    4*80 5*30 5*80 6*80

1663. Sprin gb runne nhähne,

1. R. in mm 6    10

per Stück fl. 1*70 2*2()T*75 3*00 3*30 4*40 5*50"

13    16    20    26    33

1664. Spritze nhähne per Stück:

20 26

1. R. in mm 13

a) mit Gasrohrgewinde.....fl. 3*00 3*50 4*50

.    4*00 5*00 6*60

. „ 6*00 8*00 10*00

b) „ Schlauchholländer . . e) „ Schaufel.......

1665.    S i c h e r h e i t s v e n t i 1 e, per kg..........

1666.    M e t a 11 e n e G1 a s h a 11 e r (zu Wasserstandszeigern) oder Wasserstandshähne,

fl. 2*60

16 20 26

1. R. in mm 13 per Paar fl. 17*00 19*00 20*00 22*00

.292

1667.    Probirliähne von Metall, per Stück......

1668.    Manometerhähne von Metall, per Stück . . . .

1669.    Rohrmanometer sammt Ansatz, per Stück . . .

fl. 2-00

5-75

22-00

132    158    184    211    263    316

per Stück ti. 40-00,50-00, 58*00,68-00,77*00,100-00,125-00

1670, Gusseiserne grosse Ventile mit metallener schmiedbarer Spindel, Schieber und Ringen,

1. R. in mm 105

1671. G u s s e i s e r n e W a s s e r 1 a u f m u s c h e 1 n, per Stück :

Höhe in mm 540    660    790    885    900

fl. 6-00 7-60 12-50 15*00 23*00 „ 7*00 8-60 14-00 17-00 25-00

a)    emaillirt

b)    broncirt

1673. Küchenausgüsse von emaillirtem Gusseisen sammt Wasserverschluss, per Stück:

a)    viertelkreisförmig mit Seiherventilen.......

b)    halbkreisförmig

c)    ellipsenförmig

d)    rechteckförmig

e)    mit selbstthätigem Klapp en Verschlüsse aus 2 aufeinander gesetzten Theilen bestehend und mit Blechdeckel geschlossen (auch als Abortgainze verwendbar) „ 14-00

5-50

dto.

dto.

dto.

” 6-00 „    9-40

„ 12-00

B. Aborte- und Badeeinrichtungen.

1673. Die Abortschläuche rvolie man unter den Post-Nrn. 568, 766, 1516 und 1517 aufsuchen, und für das Versetzen die in den Posten Nr. 151, 152, 153, 262, 279, 280, 293 und 304 angesetzten Beträge berücksichtigen.

1074. Die Pissoir-. Küchen-, Bade- und Abortstücke aus glasirtem Steinzeuge findet man unter Post Nr. 773 bis 784.

1675. Die gewöhnlichen Abtrittsitzbrette wolle man in der Zimmermannsarbeit unter Post Nr. 602 und 603 einsehen.

1676. Gusseiserne emallirte Pissoir muscheln mit Syfons und Stutzen, per Stück:

a)    Eckpissoir mit niedriger Rückwand ...

b)    dto. „ hoher    dto. ........

c)    Flachwandpissoir mit niedriger Rückwand.....

dto.

OOKC-J © ck © oi oooo

d)    dto.    „ hoher

1677. A bort ein sätze von emaillirtem Gusseisen für schon bestehende Abortsitzbretter aufzuschrauben, per Stück:

a)    mit selbstthätiger Klappe mit Contragewicht . . .

b)    mit Handhaben zur Klappe, letztere horizontal . .

dto. vertikal . . .

e) dto.

dto.

© © © lOipo 4h *b ib

293

Wasser Verschluss hei Muscheln.

R

»

U

1

la

»

■

m

m

il

il!

Ül

«

Waschtisch mit Wasserleitungseinrichturig.

Fäcal-Einsatz«

ifm

Hl

fei

Pissoir-Muschel.

Schwimmer am Abortspülapparate.

i

■

feis®*

fej

■II

»

Englisches Closet.

294

1678.    Aborteinsätze mit Wasserspülung, die Schalen und Klappen von emaillirtem Gusseisen, die Zugvor-richtung von Schmiedeeisen, der Wasserkasten von Blech, das Gestelle von weichem Holze, die Verschalung gestemmt und angestrichen, per Stück:

a)    Schalenapparat von 275 mm Durchm., allein . . .

b)    Schalenapparat von 370 mm Durchm., allein . . .

c)    Wasserreservoir dazu . ..............

d)    Holzgestelle dazu.................

e)    Gestemmte Verschalung für 1 m Länge, sammt Sitzbrett, Deckel und Anstrich.....¹ .......„ 10-00

sonach kostet der complété Abort, a) fl. 28*50 b) „ 32*50

1679.    Abortapparate (sogenannte englische), bestehend aus einem gusseisernen, emaillirten Sitzkörper mit doppeltem Verschluss, Hebelvorrichtung mit Gewicht

den Verschlussklappen, automatischer Wasserspülung, Wasserkasten von Blech, Gestelle von weichem Holze, Verschalung und Rückwand gestemmt aus hartem, polirtem Holze, mit auflegbarem Deckel und blechbeschlagener Schmutzrahme, per Stück:

8*00

12-00

8-00

2-50

zu

a)    der Sitzapparat kleinerer Gattung, allein ....

b)    dto.    grösserer

c)    das Wasserreservoir allein

d)    das Holzgestelle allein .

e)    die Verschalung für 1 m Länge sammt Auflegsitz,

Deckel und Rückwand, allein ..........

f)    die Lackirung der vorigen allein.......’

sonach kostet der kleinere Apparat complet ....

der grössere dto.

dto.

15-00

25-00

8-00

2-50

15-00

5-00

dto.....

c , .,    .    Eichenholz oder fournirt, mit

Schnitzwerk versperrbarem unteren Fächerkasten, und oberen 2 Stück Seitenschubladen mit Messingner Broncebeschläge, einer Aveissen Marmorplatte mit k eiteirwänden und Röckaufsatz und einem eingelassenen Steingutlavoir ; eingerichtet für Kalt- und

cmi™èïaaufgeswîtlmd Ableitun^ mit Kopfbraiise,

1681. Badezimmereinrichtung und zwar:

a)    Badeofen mit kupfernem Cilinder von 0-4 m Durch

messer, hart gelöthetem Feuerrohr, Messingbekrönung und gusseisernem Untersatz, inclusive Holländerpaar zum Rohrverbande . . ........

b)    aVS starkem Zinkbiech mit starker

Wulst, Ueberlaufschhtz und Gitter, inclusive singenem Ablass\rentil und Holländern.....

c)    Badebatterie mit messingenem Drefweghahn Mar-

iiSsSä*" . ”Kau?

d)    Armdouche mit Regenbrause ....

16SO. Waschtisch

aus

mes-

45-50

55-50

„ 125-00

„ 125-00

„ 65-00

„ 32-00 „ 15-00

gJL

§||jg^

SSE

g§ _

=a*===

295

^44

■Ł «

■Sa

//,

: =!^^r    Ł=gŁ~ =rQÿ' ~-=-^?.^'-gv!

ïï#1

BBi

iS

*■

M!

[Badezimmer-Einrichtung.

'A?,

‘i

ni

di

il!

I, -am

Ill/xljjt

5£=si

fil

41

V'

@l

,T ,.yMm fMf

& â T-

ifeLAX

__⁼'

'sttTB&fiSu!

■■■■91

tgp

Ri

■!!;!:

£04

iFiiy

illJï

JRi

Ml

AA

SSIA

il

::

SBBBBIIBgg

‘■^ggsgä^R⁷¹

il

faäacaapxjcf sri.» vr»nüi±r~TT^'i ttti

HÉii

mm _=

A AÆ

296

1683. Bade Zimmereinrichtung sonst wie die vorige, aber statt der Zinkwanne eine Badewanne aus Mauerwerk mit Thonplatten Verkleidung .* . fi. 365*00

y////,

HÉ

A/

ft

mj

\ à.’/

mMm,

WM

V/

\\

VW

C. Brunnen.

Die einzelnen Brunnenbestanetheile findet man berechnet und zwar:

„ Brunnenkranz. Ventil und Stiefel bei Post Nr.

595 bis 599.

das Brunnenrohr bei Post Nr. 578 bis 581.

„ 8-00 „ 12-00

1683.    Brunnenroll re von Gusseisen sammt darauf befestigtem Ständer mit Pumphebel, vollständig eingerichtet für gewöhnliche 10 m tiefe Brunnen .... fl. 1321)0 für jedes m Mehrtiefe zuzurechnen

1684.    Brunnenauslaufständer zu vorigem

297

Jl.

il lillill

HH

I

lilii

■////MA'/:,

H

:

■

J.

i;|

P

! & fi' 1¹ |i

è||jÉ|à

ui

I

111

v:

wÆmmmm.

«if!

Gewöhnlicher Schöpfbrunnen

I

I

:

:

/

>:

-•

Brunnensfcânder,

K

MÊÊk

-,

,

-

TT

g

J

I-

ri. HP

I

I

ïiT

--- f

isäiß 5 «

■ggf

iriï pSKi s eipïü

■su

ł££t3-S=>

p'i

mËrnm^

m

ISS®

Mhk

Versenkbrunncn

i

liillsSif

298

lirunnenstander.

HI

—-

Wmi1?

Ik

Diverse Wasserleitungs- und Brunnen-Objecte.

11

i;

*•*5»

nc

EfŁ

■Ł-7

/___^jtf

iß#

§fit

mm

I 4M»

i|Äf

Hp

Bp

ür

Wasserlaufständer.

7    ______

SM

Hf

r-jiBg—

(H

i'SferîîSi

Ar. r.rnr. r, rrr,r r r.r. f <Ą.

r:

299

Ansicht einer cornplicirten Anlage einer Wasserleitung mit Göppelbetrieb von einem Brunnen aus.

11¹

ÏS*1

llll

li

r;V

il iis

HJBH

il»

![i

lr

a.

lui¹',

lit

ilill

siê

!i

jï

=L.-.

jfe

m

m§

il

il

TM,

I|

₅_ J

il il

jÄH

Ml

H Ilill! i!

fW

II

WSÊi m

mwm

. fl. 420-00 . „ 20-00

300

ï685, Brunnen rollst ä n cl i g im gewöhnlichen Erdreiche mittlerer Kathegorie auf 12 m Tiefe ausgraben, mit hartgebrannten gewöhnlichen Ziegeln auf 1 m Lichtweite ausmauern, mit Steinkranz uncl Steindeckplatte versehen und mit eiserner Brunnenarmatur nach Post 1683 und 1684 vollständig mon-

tiren, kostet......

jedes m Mehrtiefe kostet

1686. Brunnen v o 11 s t ä n d i g wie der vonrcnannte ausgraben und ausmauern, aber statt S ein mit einem Holzdeckel abdecken, und statt Pussröhren und

i Holzständer mit

Gussständer mit Holzröhren gewöhnlichem Stiefel Schöpfwerke montiren . . • für jedes m Mehrtiefe............

rui

„ 280:00 „ 10-00

1687. Yersenkbrunnen:

Die Art der Herstellung der Yersenkbrunnen besteht abweichend von der landesüblichen Ausgrabung und nachherigen Ausmauerung mit oder ohne Bolzung darin, dass man eine stark aus Holz und Eisenverband construirte Tonne (oder aber eine solche ganz, aus Eisenblech) herstellt, welche nach Erhalt einer wasserdichten Ausmauerung derart in das Erdreich versenkt wird, dass die Arbeiter im Innern der Tonne das Erdmateriale ausgraben und wegschaffen, wodurch das eigene Gewicht der aus-gemauerten Tonne die Senkung derselben in die Tiefe veranlasst. (Abbildung auf Seite 297.)

Der Yortheil der Yersenkmethode. bei Brunnenherstellungen springt in mehrfacher Dichtung in die Augen, und kann diese Art der Schachtherstellung auch vorzugsweise zu Fundirungen in Wasser und auf schlechten Böden, namentlich aber seiner Einfachheit halber zu Brückenpfeilern verwendet werden, in welchem Falle selbstredend der innere Schacht nach Erreichung der nöthigen Fundamenttiefe beziehungsweise Stabilität mit Béton oder Mauerwerk ausgefüllt werden müsste.

In welcher Weise die Anzahl und Anordnung der Yersenkbrunnen bei Fundirungen zu ermitteln ist, können wir hier bei dem beschränkten Raume nicht weiter erörtern, wollen aber über derart ausgeführte Brunnen den Kostenpunkt fixiren, wenn er auch naturgemäss nach localen Umständen variabel erscheinen wird.

bei 1 m Lic-htdurchm. fl. 240*00 „ 1-5 m

I, 2-0 m

„ 3-0 m ,, 4-0 m

„ 420-00 „ 750-00 „ 1000-00 „ 1200-00

a) Yersenkbrunnen-Herstellung für Trink- und K utzwasser-Erzielung bei einer Tiefe von 20 m im mittleren Erdreiche sammt Wasserschöpfen für einen Wasserstand von 2 m Tiefe

301

b)    Yersenkbrunneh-Herstellung f ü r F u n d i r u n g e n

im nassen Terrain für eine Tiefe von 10 m und einem äusseren Durchmesser des Mantels von 1"5 m sammt Ausmauerung oder Bétonirung des Schachtes nach erreichter Tiefe......

c)    Versenkbrunnen-Herstellung für Brücke n.p f e i-ler.im Wasser und zwar : für jeden Brückenpfeiler zwei Brunnen nebeneinander gerechnet, und vollständig complet bis 0"5 m über der Wasseroberfläche 10 m tief hergestellt und mit Quadern versehen :

bei Brückenöffnungen „    dto.

dto. dto. dto. dto. dto.

•1 •

von 15 .. 30

„ 45 , 60 „ 75

1Î.

90

. . fl. 450-00

„    4635-00

6020-00 7830:00 „    9270-00

11250-00 „ 13500-00 „ 16000-00

HB. Für die letztgenannte Fundirungsmethode finden die Ausmasse nachfolgender Tabelle Anwendung.

Brücken- ; Oeffnung

Brunnen-Durch-

o>

E

Kranz von

Holz

Eisen

Holz    Eisen

kbm kg

kg

| Mantel 2-85 m hoch von

Holz    Eisen

kbm    kg

Baggerung oder

Aushub per m

Tiefe

Mauerung per

m Tiefe

CN co

1376

1760

375 | 2082

405

470

525

580

2489

2796

3295

3534

Diese Ausmasse gelten für Einen Versenkbrunnen zu Brückenpfeilern von mittlerer Höhe (Maximum 6-5 m über dem Wasserspiegel), und vergrössern sich wegen Dimensionserweiterung der Versenktonnen bei höheren Pfeilern.

302

XXVII. Telegrafen-Einrichtungen.

Da das öffentliche Telegrafenwesen ein Monopol des Staates bildet, so befassen wir uns hier nur mit den Anlagen für Haustelegrafen, Läutewerke, Telefon und Sprachrohre, wie sie im Privatleben benützt werden.

Die Preise sind blos für die Lieferung der Gegenstände berechnet, und muss man bei der Veranschlagung für das Montiren {Anmachen und Befestigen) mindestens 10°/o zuschlagen.

Die Anlage einer elektrischen Zimmertelegrafenleitung veranschaulichen folgende Abbildungen:

L.

Batterie

fil

/Sp^-/7

Taster

cro.

CD

CD

aç!3Z-

CD

ca

ec a

CD

er

<D

r⁻'

'A

tr

©-----

Anlage einer Leitung von zwei Tastern nach einem Signal-Apparat und von zweiTastern nach einem zweiten Signal-Apparat.

Lr

r\

Üm

ÄiiWII

## # #

^321

Anlage einer Leitung von vier Tastern nach einem Tableaux (Indicateur) mit vier Nummern und einem S i g n a 1 - A p p a r a t.

303

1688. Wandtaster per S t ück:

a)    Von hartem Holz:

licht polirt, mit Holzknöpfen...........

braun oder schwarz polirt, mit Beinknöpfen ....

b)    Yon Nussholz:

polirt, mit Elfenbein- oder Coalinknöpfen.....

c)    Yon verschiedenen Holzgattungen und Façons :

li) Yon Elfenbein:

kleine Façon....................

mittlere Façon...................

grosse Façon....................

i) Yon H ar t g u m m i, für Bäder..........„

1689.    Wasserdichte Taster, mit Schnüren, von Metall

und Hartgummi für Bergwerke, Badezimmer, Kellerräume ......................„

1690.    Sicherheits- oder fortlaufende Taster:

von Holz......................

„ Bronce.....................

„ Elfenbein...................

„ Metall in Schlossform mit Schlüssel .... „

1691.    Taster mit Stöpsel Vorrichtung:

von Holz......................

„ Bronce.....................

„ Elfenbein..................„

„ Holz gedeckt mit Elfenbeinknopf (mit drei Con-tacten, System Morse)...............

fl.

0-48

0-64

0-80

0-88

0-34

1111 111 SII Mm iilll

2-40

1-80

3-50

4-00

3-20

1-46

2-80

330

2-00

304 —

1692.    Mehrfache Taster:

a) von Holz mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf ....

jeder weitere Knopf...............

h) von Bronce mit Glasscheiben, vergoldet oder vernickelt mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf.....

jeder weitere Knopf...............

c)    von Bronce, ciselirt, vergoldet oder vernickelt,

von 2 bis 4 Knöpfen, per Knopf.........

d)    Dieselben ciselirt, vergoldet mit Feueremail-Deco-

ration, von 2 bis 4 Knöpfen, per Knopf......

e)    Dieselben vergoldet mit Elfenbein montirt, für Auf

schriften, mit 2 und 3 Knöpfen, per Knopf .... jeder weitere Knopf...............

1693.    Fuss-Taster von Metall zu Schreib- od.Speisetischen „

1694.    Transportable Taster, per Stück:

a)    In Birnform:

von Holz, mit Beinknöpfen............ „

., Nuss-, Mahagoni- etc. Holz, mit Elfenbeinknöpfen „ „ Elfenbein...................

b)    Als Quetsch contacte für Speisezimmerluster:

von diversen Holzgattungen............

., Bronce, ciselirt, vergoldet oder vernickelt, mit Zugvorrichtung....................

fl:

1*20

0-80

2-40

1*20

2-40

2-80

L\p H tffl

A ti bi Ol o^o

ooo

CT ip © l—l r-l io

M-    03 fcO 00 fcO fcO M iMOM

Ś8 ŚŚ8Ś8Ś 888

6-00

1-50

7-50

von

2-00

2-50

3-00

4-00

4-50

305

b) Haustlior-Drück-Taster, mit Aufschrift „P o r t i e r“

von Metall, lackirt, 8 cm Durchmesser n dtO. ,,

„ Bronce, „ dto.

fl. 2-80

transparent f. Nachtglocken

dto.

dto.

dto.

dto.

„    5-50

„    6-50

„ 12*00

e) Hausthor-Zug-Taster von Bronce, 10 cm Durchmesser „ dto. 12 cm „ Stahlbronce, ciselirt, 12 cm Durchmesser . . . dto. 14 cm dto. oval .

dto.

dto.

dto.

dto.

d) Vestibul-Taster,

in polirten Holzrahmen mit Spiegelglastafel, Vorrichtung für Aufschriften und Beinknöpfe von 4 bis 6

Knöpfen, per Knopf................

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf........

in eleganten, gekröpften Nussholzrahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln, Vorrichtung für Aufschriften und Elfenbeinknöpfe von 4 bis 6 Knöpfen,

per Knopf....................

von 7 Knöpfen aufwärts, per Knopf........

„ 2-80 „    2-50

„    3-80

3-00

1696. Ausschalter, Strom Wechsler und Contacte,

a) Ausschalter von Metall, lackirt..........

„ dto. auf Nussholzbrettchen in runder Form, gedeckt, von Nussholz

„ Elfenbein

dto.

dto.

e)    Dieselben als Stromwechsler auf Nussholzbrettchen

für 2 Leitungen.................

f)    Thür- und Fenster-Contacte...........

„ 1-80 „ 0-80

1697. Signal-Apparate mit Selbstunterbrechung (Carillon), per Stück:

a)    in polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, mit Stahlschellen

Schellendurchmesser in cm 7    8    9    11

fl. 3-50 l-lo 4-30 5-r.O

b)    In polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, mit Metallschellen Schellen durchmesser in cm

6-5    7-5    8-5    10

fl. 3-70 4-20 5-00    6'00

c) In polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, fein ausgeführt, mit Stahlschellen Schellendurchmesser in cm 7

8    9    11    12    14

fl. 3-80 4-40 5-00 6‘00 >50 8*50

306

_6-5 7*5__8-5    10 12 14

ti. 1-00 1*00 5-10 6*50 8-00 9*00 e) In polirten Nussholzkästchen, auf Metall montirt, elegant ausgeführt, mit Nickelschellen Schellendurchmesser in cm

d) In polirten Holzkästchen, auf Metall montirt, fein ausgeführt, mit Metallschellen Bchellendurchmesser in cm

6-5    7-5    8-5    10    12    14

fl. 5-00 6-00 7-00 8-50 1000 11-00

f) Mit hroncirten Schutzkästchen von Zinkblech, auf Metall montirt, zum Gebrauche im Freien

von fl. 7*00 bis fl. 11*00

1698.    Control- oder fortläutende Signalappa

. von fl. 10*00 bis* „ 13*50

rate, auf Metall montirt, in Nussholzkästchen, mit Nickelschellen.......

1699.    Einschläger in polirten Nussholzkästchen, auf Metall montirt, mit Nickelschellen von fl. 10*00 bis „ 15*00

170«. Allarm-Signal-Ap parate mit Selbstunterbrechung für besonders starke Schläge, mit Metallschellen

16 18 21

Schellendurchmesser in cm

fl. 14*00 17*00 22*00

1701. Schlagwerke mit elektrischer Auslösung, Uhrwerk und Gewichte für Feuerwehren, Bergwerke,

Fabriken etc.

a)    kleines Modell..................„ 30*00

b)    grosses Modell mit Consol-Bahnschlagwerk .... „120*00 1703. Feuerwehr-Allarm- und Signal-Apparat

mit Zeichengeber, in polirtem, elegantem Nussholzkasten mit Signalapparat, Taster und Zeichengeber für diverse Signale, Zeichen und für grössere Distanzen auch mit Relais:

a)    bis 6 Signale oder Zeichen ohne Relais, per Apparat „ 45*00

b)    von 7 bis 10 Signale oder Zeichen ohne Relais, per

Apparat.................. . „ 50*00

c)    dieselben mit Relais, per Apparat mehr um ... . „    8*50

Für diese Feuerwehr-Allarm- und Signal-Apparate, welche sehr präcise und verlässlich arbeiten, ist stets nur eine Drahtleitung ohne Erdleitung, und für kürzere Distanzen bis circa 10 Stationen auch nur eine Batterie erforderlich. Bei mehr als 10 Stationen oder grossen Distanzen wird jedem Apparat ein kleines Relais beigefügt und sodann mit einer geringen Linien- und Localbatterie gearbeitet.

Nach den Morse-Telegrafen sind diese Feuerwehr-Allann-Telegrafen für Feuerwehren, Bergwerke,

Fabriken, überhaupt Institute, welche mit einiger Sicherheit und Contrôle zu arbeiten haben, das bisher bekanntest Zweckmässigste, nachdem damit Jeder-mann ohne nähere Instruction arbeiten kann und deren Einführung bei grösseren Leitungen kaum mehr kostet, als die von gewöhnlichen Glockensignalen.

307

170$. Sclilaggloeken mit Zug Vorrichtung für Hotels, auf Metallreifen und polirtem Brette montirt:

a) Glockendurchmesser 16 cm............

18 cm.......... . .

21 cm............

b)

cito.

C)

dto.

ft. 25-00 ,. 30-00 „ 35-00

1704. Indicateure (Nummer-Anzeiger) : a) in polirtem Kasten mit Glastafel mit 2    3    4    5    6

_____    ______Nummern

fl. 4*00 3-60 3-20 3-00 3-00 pet Nummer mit 8    9    10    12 Nummern

fi. 2-50 2-50 2-20

2-00 per Nummer b) in eleganten N u s s h o 1 z r a h m e n mit goldbelegten Spiegelglastafeln : mit 2

5 Nummern fl. 5-00    1-50    1-50    4-00 per Nummer

10 Nummern fl. 1*00 ” 3-50    3-50    3-00 per Nummer

von 12 bis 20 Nummern, per Nummer . . . . „ 24 Nummern aufwärts, per Nummer . . .

mit 6

. „    2-80

.    ,.    2-50

1705.    Control- oder Contact-Systeme, für Indica

teure, um das Erscheinen einer in einem Indicateur vorgefallenen Nummer an einem zweiten Orte zu signalisiren, per Stück oder Indicateur......

1706.    C o n t r o 1 -1 n d i c a t e u r e in eleganten Nussliolz-rahmen mit goldbelegten Spiegelglastafeln :

5_Nummern

fl. 5-50    5*00    5-00    4-50 per Nummer

10 Nummern

fl. 4-50    4-00    4-00    3*50 per Nummer

von 11 Nummern aufwärts, per Nummer.....„    34)0

1707.    Gekröpfte Bali men für Indicateure kosten per Rahme fl. 2‘00 mehr. Aufsätze hiezu werden je nach Grösse von fl. 2-00 bis fl. 10*00 per Stück beigestellt.

1708.    Leitungsmateriale für Haustelegrafen,

a) Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle einfach übersponnen, imprägnirt und in Wachs getränkt, auf Spulen gewickelt von 1 bis 2 kg, per m: per kg circa 360 m................

200

V »    «    «................

o) Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwolle doppelt übersponnen, imprägnirt und in Wachs getränkt, auf Spulen von 1 bis 2 kg gewickelt, per m: per kg. circa 310 m................

mit

mit

„    0-03

„    0-04

**

175

w » r „ w................

so

« V    ??    M................

«) Leitungsdrähte von Kupfer, mit Baumwoll-Lang-fäden und Baumwoll-Ueberspinnung, doppelt imprägnirt und in Wachs getränkt, per m:

„    0-05

„ 0-06 „ 0-08 ., o-io

308

per lig- circa 115 m................

„    95 „................

11 11    n    11................

40

n ii    ii    tu ii................

d) Leitungsdrähte von Kupfer, umpresst mit echt englischer Gutta-Percha, per m:

dünn per kg circa 125 m.............

mittel „    ,,

stark „    „

11. 0-07 0-09 „ o-ii 0*13

„    0-14

,    0-17

„ 80 .............

40    .............

e)    Leitungsdrähte von Kupfer, umpresst, mit englischer Gutta-Percha, und mit Baumwolle übersponnen, per m:

dünn per kg circa 115 m.............

mittel „    „

f)    Leitungsschnüre für transportable Taster, mit Seide übersponnen, per m :

2-adrig für 1 Knopf . . .

., 2 Knöpfe . . .

„3    ,

11    ^    V    •    •    •

1709. Kabel für Leitungen unter der Erde, per m:

a) mit Bleimantel mit einer Ader.........„ 0‘80

h) mit Bleimantel mit zwei Adern..........„ 1*20

c)    mit Eisenpanzer mit einer Ader, 4'4 mm dick, mit

f)    mit Eisenpanzer mit vier Adern, je    4-4    mm dick,

mit 18 Panzerdrähten à 2-5 mm..........„ 3-50

1710. Drähte fihr Luftleitungen:

a) Eisendrähte, beste steirische, weich geglüht und geölt:

Stärke

Länge

2    3    4    5

4400    1600    1000 700

mm

m per q

30

27

Preis

h) Broncedraht für grosse Spannweiten:

„ per 100 kg

e) Verzinkter Eisendraht per kg

26    25 kr. per q

m per kg 6-00 per 100 m

„    2-50

4-50

1711. Isolatoren von Porzellan, per Stück:

a) in Knopfform mit Eisenstiften mit Holzgewinde

dto.    dto. grösser „

c) in Glockenform, jedoch ohne schmiedeeiserne Träger, bei einem äusseren Glockendurchmesser von 2-5    4-5    6    7-5    9

ff. 0Ä2 0-18 0-21 0-25 0*30

b)

dtO.

cm

0-05

0-15

309

0-08

1713. Einführungs-Isolirrollen, per Stück:

0-20

a) von Bein, klein..................

k) „ Hartgummi, grösser.............

„ 0-48 „ 2-00

1713.    Isolator en-Träger von Schmiedeeisen, je nach Dimension, per kg aufwärts von .........

1714.    D r ah t s ch 1 i ąss e n (Klammern), kleine und grössere

Gattung, per kg.................

1715.    Batterien für Haustelegrafen, per Stück.

a)    L e c 1 a n c h e - E1 e m e n t e :

in viereckigem weissen Glase, 17 cm hoch, für Experimente .....................

mit echter Gaskohlenplatte............

in viereckigem, weissem Glase, 25 cm hoch ....

mit echter Gaskohlenplatte............

PjTolusitelement mit 3 Platten..........

4    ...    ....

b)    Callaud-Elemente:

M fco M

22 cm hoch ....................

25 „    „    ...................

c)    M e i d i n g e r - B a 11 o n - E1 e m e n t e sammt Klemmen „    40

Für kleinere Leitungen von 3—4 Tastern und einen Signal-Apparat mittlerer Grösse genügen Batterien zu 2 Leclanche-Ele-menten; läuten 2 Signal-Apparate zugleich, oder ist ein Indicateur in der Leitung, so sind 3 und je nach dem Umfang auch mehr Elemente erforderlich.

Leclanche- oder Briquette-Elemente sind für einfache Telegrafenleitungen nächst Callaud und Meidinger die besten und bei massigem Gebrauch 6 Monate his 1 Jahr constant.

Zur Füllung der Leclanche- und Briquette-Elemente wird nur eine vollkommen gesättigte Lösung von reinem, nadelförmig krystal-lisirtem Salmiaksalz (Chlorammonium) in Wasser angewendet, und zwar reicht für ein Element zu 17 cm circa 125 Gramm, für 1 Element zu 25 cm circa 175 Gramm Salmiak aus. Die Flüssigkeit darf in den Gläsern nicht über das obere Loch der Thonzelle reichen. Der Rand des Glases und der Thonzelle, der freie Theil der Kohle und die Klemme muss nach der Füllung sehr gut abgetrocknet werden, damit die Klemme nicht oxydirt, weil dadurch die Wirkung der Batterie vor der Zeit unnützerweise geschwächt würde.

Callaud-Elemente werden mit möglichst eisenfreiem, schön tiefblauem Kupfervitriol gefüllt. Man gibt in die Gläser von 22 cm Höhe 1 kg, von 25 cm Höhe 1 l/s kg Kupfervitriol,'übergiesst dasselbe mit abgesottenem, noch warmen Regen- oder Flusswasser bis zu einer Höhe, dass die Zink-Cylinder, wenn man sie in die Gläser setzt. unterWasser sind, setzt, sobald das Wasser abgekühlt ist, die Kupferpole und die Zink-Cylinder- in die Gläser und verbindet die einzelnen Elemente zur Batterie.

M eiding er Ballon-Eiern ente werden mit Kupfervitriol und Bittersalz (Magnesium sulfat) gefüllt. In das grosse Glas gibt man bis etwa zur Hälfte reines Fluss- oder abgekochtes Regenwasser, lässt in demselben circa 100 Gramm Bittersalz auflösen, und soll

310

diese Flüssigkeit nach dem Einsetzen des Linsatzglases, des Zinkes, des Kupferpoles und des Ballons so weit reichen, dass der Zink-Cylinder bis zum äussersten Rande im Wasser steht. Der Ballon dieser Elemente wird mit kleineren Stückchen Kupfervitriol und stetem Zusatz von Wasser voll gefüllt, sodann aber mit einem Kork, in welchem sich ein Glasröhrchen befindet, verkorkt. Den Zink-Cylincler setzt man in das grosse Glas, den Kupferpol in das kleine Einsatzglas und den Ballon stellt man in die Mitte des Elementes, hält jedoch bei dieser Manipulation die Oeffnung des Glasröhrchens zu, damit das gelöste Kupfervitriol nicht vorzeitig ausläuft.

Obige Kupfervitriol-Element j werden nur bei sogenannten Ruhestrom-Leitungen, bei Feuerwehr-Telegrafen, zu sehr grossen Hötelleitungen, in Gebäuden, wo durch grosse Feuchtigkeit etc. leicht Nebenschluss entstehen könnte, oder wo schon Nebenschluss ist, zu Sicherheitsleitungen, wo fast immer geläutet wird etc., angewendet, dürfen, um stets gut zu functioniren, nicht unbenützt stehen und müssen von Zeit zu Zeit gereinigt und frisch nachgefüllt werden. Die Wirkung dieser Elemente tritt nicht sofort nach erfolgter Füllung ein, sondern man muss vorerst die Batterie durch kurze Zeit in kurzen Schluss stellen, d. i. die beiden Endpole der Batterie mit einander verbinden. Damit dies schnell vor sich geht, wird zum Einfüllen der nöthigen concentrirten Kupferlösung präparirtes Kupfervitriol in Pulverform, das sich sofort in Wasser löst und zu dem krystallisirten Kupfervitriol im Glase geschüttet wird, benützt; für jedes Element genügt 0-25 Kilo, wodurch die Wirkung länger anhält. — Die Spannung dieser Elemente ist geringer als bei den Leclan-che-Elementen, daher müssen zur kleinsten Leitung mindestens drei solche, bei grösseren beiläufig die Hälfte mehr Elemente zu einer Batterie vereinigt werden, als dies bei Anwendung von Leclanche-Elementen der Fall wäre, um gleich kräftigen Strom zu haben.

1716. Batterie-Bestandtheile.

a) E1 e m e n t - K1 e m m e n, per Stück : für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch 17 „    „

\ fl.

dto.

Y erbindungs-Klemmen

fl. 0*15 und „

666

b) Zinkpole für vorbenannte Elemente, per Stück:

für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch......

16 & 17 „    .,    ......

mit Bleifassung, 17 cm hoch .

27 „    „    .

dto.

dto.

dto.

dto.

11    M

„ Callaud-Elemente offen .

dto.    verbessert, gedeckt. 22 cm hoch

„    dto.    dto. ~ dto. 25 „    „

„ Meidinger Ballon-Elemente

c) Zink - Cylind er allein für die verbesserten Callaud-Elemente mit Deckel, per Stück: für die Zinkpole der gedeckten Callaud-Elemente,

von 22 cm Höhe • • ;..............

für dergleichen, von 25 cm Höhe .........

0-18

0-20

0-40

0-50

1-30

1-50

1*85

0*50

1-00

1-30

311

d) Kolilenpole für vorbenannte .Leclanche-Kohlen-Elemente, bestehend aus gefüllter, poröser Thonzelle mit Kohlenleiter, Klemme oder Bleifassung, per Stück :

für Leclanche-Elemente von 13 cm Höhe.....

* 11 „

„ 11 „

„ 21 „

dto.

dto.

dto.

fl. 0-80

„    •    •    •    • n *~~

„ m. Bleimant. „    1T0

„    1-50

1-00

22 „    „

25 „    „

„ Meidinger-Ballon-Elemente . . . .    . 0"25

„ gedeckte dto.

dto.

f) Batteriegläser für vorbenannte Elemente, per Stück :

für Leclanche-Elemente, 13 cm hoch, weiss, viereckig „ 11 „ „

11 »

dto.

dto.

grün. „ weiss,

dto.    27 „    ,,    „

Callaud-Elemente, offen, 22 cm hoch gedeckt, 22

dto.

d Ü).    »    ““ » n......

Meidinger-Ballon-Elemente, per Garnitur . . . .

25

oooooooo

g)    Batterie - Füllmaterial für Leclanche- und Kupfer-Zinkelemente, per kg:

Salmiak, rein präparirt.......... . . . .

Bittersalz.....................

Kupfervitriol, eisenfrei..............

Zinkvitriol...................

8 Elemente

für

h)    Batteriekästen, per Stück: einfach mit Thür in Charnier, gestrichen

1717. Bous sol en (Strommesser) zur Constatirung der Stromstärke .von • (Elementen) Batterien und Ausprob irung von Telegrafenleitungen,

. „ 4-00 . „ 7-50

a)    auf Mahagonibrettchen montirt. per Stück.....

b)    in verschliessbaren Mahagoni-Etuis, als Taschen-

Boussolen, per Stück ..............

„ 30-00

1718. Schlagwerk mit Uhrwerk und elektrischer Auslösung für einzelne, sehr kräftige Schläge,

mit vernickelter Stahlglocke, 14 cm........

mit Glocke aus unoxydirbarer Phosphorbronce, 16 cm „ 32-00 „    „    „    „    „    18 cm „ 34-00

312

Diese Signalapparate sind mit schwerem Gewichte versehen und werden wie eine Uhr aufgezogen. Durch Druck auf einen mit dem Mechanismus und einer Batterie in Verbindung gebrachten Taster wird das Echappement auf elektrischem Wege frei und die Glocke ertönt kräftig. Bei einer Ganghöhe des Gewichtes von 60 cm kann man mit einmaligem Aufziehen die Glocke 120mal ertönen lassen. Das Uhrwerk liegt in einem politirten Holzkasten und ist vorzüglich bei industriellen Anlagen verwendbar.

. . 11. 45-00

1719. Feuerwehr-Station, bestehend aus fertig adju-stirtem Alarmapparate mit Bronceglocke von 38 cm, Ruhestromtaster, Contrôle- und IGwtläuteVorrichtungen und Blitzschutzplatten auf compactem Brette montirt nebst Erdleitungsplatte aus Phosphorkupfer; in geschlossenem Nussholzkasten.......

1730. Compléter Haustelegraf, transportabel, zum sofortigen Aufstellen, fertig montirt, in politirtem Kasten mit 8 cm Nickelstahlschelle sammt Elementen und Füllung, Verbindungsklemmen. Befestigungsklammern. Holztaster und Gebrauchsanweisung

a)    für einfache Entrée- oder Küchenleitungen, mit 1

6-50

9-00

8-00

Element und 50 m doppelt übersponnenem Leitungsdraht ......................

b)    für grössere Leitungen, mit 2 Elementen und 100 m

Draht......................

e) dieselbe in blos angestrichenem Holzkasten ....

1731. Schiessstätten- und Feldglocken, in ganz geschlossenem massiven Kasten, mit 2 Contaet-Auf-hängern, leicht auf- und abmontirbar

mit

10

12 cm Metallschelle

fl. 6-00    7-00    8-50

„ 28-00

1733. Morse Relief-Schreib-Apparat mit Federspannung, Uhrwerk, Papierrolle und Arretirung, ganz aus Messing, sehr solid gearbeitet, auf polir-tem Mahagoni-Postament montirt, genau nach der bei den österr. - ungar. Staats-Telegrafen-Aemtern und Bahnen in Verwendung stehenden Type . . . „ 75-00 detto p3 natürlicher Grösse............

1733. Erdrückleitungsplatten

„    4-50

aus P h o s p h o r k u p f e r, nach speciellem Modelle, mit verstärkten Durchführungs-Oeffnungen für die Drahtableitung. Grösste Dauerhaftigkeit und beste Wirkung: 2000 qcm wirksame Oberfläche; Gewicht

ca. 2¹/₂ kg schwer, per kg fl. 1*75, circa......

aus Kupferblech, 33 qcm, per kg fl. 1*70, ca. . . „    4*00

von Eisen, 33 qcm, 1 Stück von Eisen, 50 qcm. „

313

fl. 2-25

1724.    Blitzschutzplatten, Vorrichtung gegen Blitzschlag bei Luftleitungen: 3 Lamellen mit Zacken, vernickelt, auf Xussbrettchen montirt, für eine oder

zwei Leitungen zu benützen ...........

„    3-00

Dieselben mit Schutzkasten aus Zinkblech, im Ofen lackirt, zur Benützung im Freien ......

1725.    Telephone (Fernsprechapparate).

Unter elektrischem Fernsprechen (Teleplioniren) versteht man die Uebermittlung von Tönen in die Ferne mittelst elektrischen Stromes in der Weise, dass man ein Telephon durch das daran befindliche Kabel mit zwei Leitungsdrähten verbindet, diese Leitungen nach Bedarf durch Wohnungen, an Häusern vorbei, über Strassen, Felder etc. fortführt und an beliebiger Stelle mit einem zweiten Telephon verbindet.

Die in der einen Station dem Telephon zugesprochenen Worte hört man an Ton und Stimme gleich in der anderen Station auf beliebige Entfernung, und erkennt somit auch den Sprecher.

Die Telephone gestatten, von einer Station mit nur einem Telephone zu mehreren Telephonen gleichzeitig oder einzeln zu sprechen (in letzterem Falle werden Ausschalter angewendet) und ebenso von diesen verschiedenen Telephonen zu dem einen Telephon.

Zu Telephonleitungen dürfen nur bestens iso-lirte Drähte angewendet werden, damit keine äusseren Einflüsse auf die Influenz des Stromes schädlich wirken.

Für Telephonleitungen benöthigt man zur Hin-und Rückleitung zwei Drähte und für eine elektrische Signal-Tour- und Retourleitung noch drei Drähte, jedoch benützt man allgemein hauptsächlich folgende Leitungs-Combinationen :

a)    4 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern, 1 Batterie von 2—5 Leclanché - Elementen mit Füllung und Kasten.

b)    3 Drähte mit ebendenselben Bestandtheilen nebst 2 Umschaltern mit Hebel oder Stöpsel.

c)    2 Drähte mit 2 Signalglocken, 2 Tastern für sogen. Arbeits- und Ruhestrom, 2 Batterien von je 2—5 Elementen und 2 Umschaltern.

d)    2 Drähte mit ebendenselben Bestandtheilen, jedoch mit automatischen Umschaltungen durch Aufhängen eines Telephons und Abheben desselben.

e)    2 Drähte, ganz wie vorige, jedoch noch mit 2 Zwischenrelais, speciell für grössere Entfernungen oder wo eine Anzahl Signalglocken gleichzeitig, ertönen müssen.

314

f) 1 Draht, ganz wie vorige, noch mit 2 Erdrückleitungsplatten und 2 Blitzschutzplatten.

Die vom österreichischen Handelsministerium auf specielle Eingabe bewilligte Herstellung von Telephonleitungen im Freien darf nur nach Combination d oder e erfolgen, wogegen zu städtischen Telephonnetz-Leitungen nur Combination f mit Erdleitung in jeder Station benützt wird.

An Stelle der angeführten Batterien können auch in Combination c—f Magneto-Rufapparate benützt werden.

Preise per Paar.

a)    Handtelephon für Demonstrationszwecke und kurze

Leitungen....................

b)    Miniatur-Sprecli- und Flor-Telephon für kurze und

weite Distanzen..................

c)    Telephon mit Hartgummi-Mundstock.......

d)    Standtelephon aus Metall............

mit Signaltrompete................

e)    Telephonstation mit elektrischer Glocke, ganz aus

Metall auf politirter Nussholzconsole mit Tasse, an der Wand befestigt, mit automatischer Ein- und Ausschaltung der Telephonsignale und Telephonleitungen, Taster für den Arbeits- und Ruhestrom, Blitzschutzplatten, complet............

f)    Dieselbe mit separatem Miniaturtelephon zum Aufhängen ......................

g)    Mikrophon und Telephonstation vollkommen adju-

stirt. mit elektrischen Signalglocken, Taster, Blitzschutzplatten, 2 Hufeisentelephonen, automatischer Ausschaltung..................

h)    Mikrophon und Telephonstation mit Magneto-Ruf-

apparat und Inductionsglocke mit 2 Schellen, sonst wie g.....................

fl. 10-50

„ 15-00 „ 12-00 „ 14-00 „ 15-50

27-00

36-00

45-00

60-00

1726. Pneumatische (Luftdruck-) Telegrafen.

An Stelle elektrischer Telegrafenanlagen eignen sich zur Herstellung von einfacheren oder wenig benützten Leitungen ohne viele Abzweigungen und auf nicht grosse Distanzen Luftdruck-Telegrafen in Folge ihrer Einfachheit und Dauerhaftigkeit, ins-besonders wenn man die Anlagen gleich beim Baue des Gebäudes oder bei vollständiger Herrichtung von Wohnungen ins Auge fasst, da man die dazu nöthigen Luftdruckröhren der Sicherheit wegen in den Mauerverputz legen kann, a) Taster, per Stück:

Von Holz:

flache, in die Wände . ..............

erhabene, auf die Wände...........

1-80

1-70

uw"'

315

Y    o n Metal 1. vergoldet :

flache, in die Wände...............

erhabene, auf die Wände ..............

Y    o n Porzellan, weiss mit Goldreifen :

erhabene, auf die Wände.............

Yon Bron ce. für Hausthore:

flache, in die Wände ..............

mit Zugvorrichtung................

Transportable in Birnform mit Schlauch:

unübersponnen..................

mit Kammgarn übersponnen..........

mit Seide übersponnen..............

b)    Signal-Apparate, per Stück:

Bund er Form mit einfachem Schlag für kurze

Distanz...................

Mit einfachem Schlag in Nussholzkästchen . . Mit Carillon-Sch lag in Nussholzkastchcn . . .

c)    Fortläuter mit Uhrwerk zum Aufziehen:

mit 1 Schelle...................

mit 2 Schellen..................

d)    Grosse Haus- und Hotel-Signal-Apparate geben als Signal einzelne starke Schläge, wirken bis 70 m und können mit einem grossen Luftdruck-Taster, Birne oder Zugtaster in Thätigkeit gesetzt werden :

mit Consol und polirter Metallschelle von 16 cm

Durchmesser..................

mit Consol und polirter Metallschelle von 21 cm Durchmesser..................

e)    Indicateure (Nummer-Apparate):

In elegantem polirten Holzkasten mit Spiegeltafeln, per Nummer:

von 3 bis 9 Nummern..............

von 10 bis 20 Nummern.............

f)    Leitungs-Materiale:

Compositionsrohr, von 4-8 mm Durchmesser,

per m.....................

Kreuzverbindungs-Stücke an’s Leitungsrohr,

per Stück ...................

Kautschuk schlau cli zu Verbindungen, per m . Bohrhaken, per kg...............

1727. Sprachrohr-Anlage.

a)    Bohre von Zink, 25 mm Durchmesser, per m . detto von Messing, 25 mm Durchm., per Stück

b)    Winkelstücke von Zink, per Stück.....

detto, sanft gebogen, per Stück.........

c)    Kreuzverbindungsstücke von Zink, per St

d)    Winkelstücke von Messing, per Stück. . .

e)    Kreuz Verbindungsstücke von Messing, per

Stück......................

2-00

1-90

1-90

4-00

8-00

Gi (4^-01 © dl dl ©o©

er. en m

§8©

9-00

10-00

25-00

30-00

7-50

6-50

O    1Ó    o o

t—<    H    CO lO

©    ©    ©    4h

o oooooo

S

316

f)    Mundstücke, per Stück:

von Nussholz mit Metallgewinde.........

detto und mit Pfeifen von Nussholz mit Ketteln und

Metallgewinde................

von Metall mit Gewinde............

wie vor und nebst Pfeifen von Metall mit Ketteli

und Gewinde ..................

mit Gewinde, vernickelt.............

g)    Mundstücke nebst Pfeifen:

von Metall mit Ketteln und Gewinde, vernickelt, per

Stück.....................

von Elfenbein mit Metallgewinde, per Stück . . ganz von Elfenbein mit Metallgewinde, per Stück

1738.    Spiral schlau che, per m:

a) mit Kammgarn übersponncn, grün oder braun . .

in diversen Farben grün oder braun . • in diversen Farben

1739.    Pneu m a t i s c h e r A p p a r a t zum Oeffnen. von Yor-

thüren, Haus- und Gartenthüren etc., solid und verlässlich gearbeitet nebst Taster........ • •

Mit diesem Sicherheits-Apparate versehene Thüren können auf gewaltsame Weise weder von innen, noch von aussen, sondern nur mittelst des Tasters geöffnet werden.

fl. 0-65

„    215

„ 1-80

„ 2-50 „ 2-00

1)) „

dto.

dto.

e)

d) ;;

Seide

dto.

dto.

dto.

3-00 „    7-50

„ 10-00

3-00 „    3-50

„ 7*50 „ 8-00

„ 15-00

1730. Glockenziige (Klingeln).

a)    Ein Loch in eine Mauer zu schlagen, dann ein Rohr

beizugeben und dasselbe mit Gips und Zwickel festzumachen, ohne Unterschied der Mauerdicke per currtm....................

b)    Starker Winkelhaken in einer Ecke auf einem

langen Stift, per Stück...............

c)    Zugwinkelhaken mit einem langen Anschlagstift, per

Stück.................. • •

dj Federzugwinkel mit Messing-Rosette und Stift, per Stück....................

e)    Neue Feder zu einer Glocke, per Stück ....

f)    Loch- oder Eckradel von Messing mit Rosette und

Stift, per Stück.............

g)    Gekröpfter Stift zu einer Feder......

li) Draht sammt Einbinden, per currtm . . .

i) Darmseite, per currtm..........

p)    Messingschale mit Griff zu einer Hausthorglocke sammt Einstemmen und Eingipsen in Steingewänd und Durchbohren des Loches durch das Gewände .

„ 2-45

„ 0-68

„ i-oo

1-60

: ;; o-64

„ 0-60

0-28

. ;; o-o?

• „    0-56

„    5-00

317

XXV11I. Gelb- und GSockengiesserarbeiten,

Das Materiale für die Gelb- und Glockengiesser-arbeiten besteht aus Kupferlegirungen, d. li. aus einer meist durch Zusammenschmelzen von Kupfer mit anderen Metallen erhaltenen Masse, welche sich der Hauptsache nach in folgenden Arten zerlegt :

a)    in Messing oder Gelbkupfer (Legirung von Kupfer und Zink);

b)    in Bronce oder K a n o n e n- und Glocke n metali (Legirung von Kupfer und Zinn):

c)    in Weiss kupfe r, T o m back, P a c k f o n g. Ne u-silber (Legirungen von Kupfer, Zink und Nickel);

d)    in Münzmetall (Legirung von Kupfer und Silber)..

Das Mischungsverhältniss dieser Legirungen ist abgesehen von vielfachen unwesentlichen Yariationen folgendes :

Das Messing oder Gelbkupfer besteht aus einer Mischung von 2 Gewichtstheilen Kupfer und 1 Gewichtstheil Zink; die Bronce enthält auf 10 Gewichtstheile Kupfer 3 Gewichtstheile Zinn; das Kanonenmetall besteht aus 10 Gewichtstheilen Kupfer und 1 Gewichtstheil Zinn, und das Glockenmetall (auch Glockengut oder Glockenspeise genannt) enthält auf wenigstens 4 oder höchstens 5 Gewichtstheilen Kupfer 1 Gewichtstheil Zinn. Dem Glockenmetalle beigesetztes Zink oder Wissmuth erhöht den Klang.

Das Weisskupfer (auch nichtrostendes Gusseisen genannt) enthält 10 Procent Kupfer, 80 Procent Zink und 10 Procent Gusseisen; der Tomback (auch Rothguss oder Rothmessing benannt) enthält 80—90 Procent Kupfer und 20—10 Procent Zink; der Tomback wird auch aus Legirungen von Kupfer, Gold. Messing und Zinn hergestellt, je nachdem er zu goldähnlichen Luxusartikeln, unechtem Blattgold u. dgl. verwendet wird.

Der Packfong (Argentan oder Neusilber) besteht gewöhnlich aus 8 Gewichtstheilen Kupfer, 2 Gewichtstheilen Zink und 2 Gewichtstheilen Nickel ; diese Legirung ist zäher und härter als Messing, kommt an Farbe zwölflöthigem Silber gleich, und wird als ein Ersatzmittel für letzteres vortheilhaft für die einer Abnützung und Beschmutzung mehr unterworfenen Gegenstände (wie Thür- und Fenstergriffe, Geschirre etc.) verwendet.

1731. Messing- und Metallgegenstände, wie Ventile, Hähne, Pipen, Beschlagtheile wolle man unter ihren Schlagworten im Sachregister aufsuchen.

318

nicht ; wenig | reich

verzierte Gegenstände per kg in Gulden

1732.    Messing, verarbeitet

a)    gegossen..............

b)    schmiedbares..........

1733.    Bronceguss, verarbeitet.....

1734.    Kanonenmetall, verarbeitet . . .

1735.    Glockenspeise, verarbeitet

1738.    Pack fong, Neusilber, verarbeitet. | 2*50 i 3*75 ; 5’QO

1-54    1-69    | 1-94

e)

dto.

Anmerkung zu Post Nr. 1732—1738.

Unter nichtverzierten Gegenständen werden verstanden: glatte Arbeit ohne schwierige Modellform oder Façon, z. B. kleine glatte Glocken, Spritzen - Bestandteile, etc, —, unter weni g verzierten werden verstanden: Glocken mit geringen Zierrathen und Inschriften, schwierigere Ma-schinenbestandtheile oder Baugegenstände etc., — ferners sind unter reich verzierten Gegenständen solche verstanden, die aus Glocken mit schwierigen Zierrathen, Inschrifttafeln, Monumenten, Figuren, Säulenbestandtheilen etc. bestehen.

1739. Die Glocken bestehen aus 2 Hauptbestandtheilen. nämlich aus der eigentlichen Glocke selbst und deren Zubehör.

Die Glocke an und für sich zerfällt:

1.    In ihren unteren Theil, den Schlagring, Kranz oder Schlag genannt, welcher ¹IU des unteren Durchmessers als Dicke erhält;

2.    in den darüber liegenden, allmählig an Dicke abnehmenden Theil, die Schweifung genannt;

3.    in den die Höhlung abschliessenden Theil. die sogenannte II aube; und

4.    in die Krone oder Oehre, welche gewöhnlich aus 6, bei kleineren Glocken auch aus 4 Henkeln besteht, welche auf einem Mittelbogen auf der Mitte der Abschlussplatte zusammenlaufen, und zum Aufhängen der ganzen Glockenconstruc-tion dient.

Das Zubehör besteht:

a)    aus dem Häng eis en. woran der Klöpfel hängt;

b)    aus dem aus weichem Eisen angefertigten Klöpfel, welcher im Anschlagballen eine Stärke von ⁵/₈ der Stärke des Schlagringes erhält;

319

c)    aus dem mehrfach übereinander genähten rindsledernen Riemen zum Befestigen des Klöpfels; /

d)    aus dem Helm (auch Wolf oder Joch genannt), welcher aus trockenem Eichenholze angefertigt und in die Krone eingepasst wird; endlich

e)    aus den zur Befestigung der Krone mit dem Helme dienenden schmiedeeisernen Theilen, wie Schrauben, Querschienen, Spangen, Nägel und durchlaufende Achse nebst Lagerschalen.

Die Kosten der Installation einer Glocke bestimmen sich daher aus dem Preise der Glocke selbst nach Massgabe des verwendeten Materiales, ihrer künstlerischen Ausstattung, und aus dem Preise des Zubehörs, welche Positionen der hier folgenden Tabelle entnommen werden können; zu diesen Kosten ist noch zu verrechnen der nach localen Umständen construirte hölzerne Glocken Stuhl, das Aufziehen und Aufhängen der Glocke, welches circa 2’5 Procent der Ge-sammtkosten der Glocke beträgt, und schliesslich das Zugseil.

Mehrere bei eine m Geläute angebrachte Glocken sollen harmonisch gestimmt sein; versuchsweise hat man folgendes SchwingungsVerhältniss der Töne gefunden:

Grundton :

-cs

y?

.VW

GH

Intervall :

Scliwin -gungsver-hältniss

2. kl. Secundo & gr. Secundo 5:6    &    kl. Terz

a> gr. Terz 3:4    m,    Quart

32 : 45 g⁵ überm. Quart

2:3    er«?    Quint

| ■

5:8    LS.    kl. Sext

¹ W

p gr. Sext 5:9 ÿ kl. Sept p- gr. Sept o Octav

24 : 25

8 : 15

1 :tp

..

Die Duraccorcle als die geeignetsten sind folgende :

Grundton:    c    cis    d    es    e

e    eis    fis    g    gis    a    ais    .    h

gis    •    a    b    h    c    eis    d    es e

f fis

Terz : Quint :

g as a    b    h

c    cis    d    dis

f fis

1740. Glocken aus Gusseisen oder Gussstahl wolle man ihres Preises wegen im Artikel „Eisen- und Gusswaaren“ Post Nr. 1529 und 1530 nachschlagen.

320

Uebersiclits-Tabelle

für Glocken na?frh Ton. Dimension. Gewicht und

Zubehör.

Ton

der

Unte- 1 rer

Durch-

imesser

Der

Klopfe!

Länge

Höhe ! der j ragt I des hervor

Axe

aus

Länge

ilTebels

Gewicht der Glocke in kg, wenn das Materiale ist:

Preis

Glocke

der Glocke

in m

Ku-

pferle-

girnng

oder

Glok-

kengut

des

Guss- Guss-

stahl ! eisen

Zubehörs in fl.

Bass

© ST* <CT S»

Tenor

Sopran

1-88 i 1-65    2-20    !    0-46    I    1-54    3808    2755 j 3389 ; 2254)0

¹    1-78    1-56    2-08    i    0-43    1-46    3341    2211    2974 ! 195'00

;    1-68    1-50    i    1-96    i    0-40    !    1-38    2788 : 2015    2482 j 165-00

i    1-57    1-38    I    1-87    !    0-38    i    1-29    2298    1650    2049 !| 146-00

1753 127-00 1582 ! 112-50 1410 ! 105-00 1212 ! 97-50 1051    90-00

dis

g*« ?

53-00

j; cis

dis

147 i 115| 133: 84'00 105! 117 i 30-00 86 i 102 i 27-00 90 ; 25-50 77 I 24-00 56    21-00

32

27

321

XX3X. Binder- und Wagnerarbeiten.

Alle hier angeführten Gegenstände sind loco Wien Haus oder Bahn geliefert verstanden.

A. Binderarbeiten.

1741.    Wasserbottiche mit Eisenreifen gebunden, per hl Inhalt :

Fassungsraum .... bis 5 5—10 10—25 25—5050—100 hl

1742.    Wasserfässer:

a)    Eichenes Wasserfass von 5 bis 8 hl Inhalt mit 6

neuen eisernen Reifen, per hl . . .........

b)    eichenes Wasserfass wie vor, aber über 8 hl Inhalt,

per hl .....................

c)    vorgenannte Fässer aus weichem Holze stellen sich um 25 Procent billiger.

1743.    Badewannen:

a)    Badewanne von Fichtenholz mit 3 eisernen Reifen, 1*3 m lang und 0*8 m breit..........

b)    Badewanne wie oben mit 6 hölzernen Reifen . .

1744.    Butten:

a)    Butte zum Wassertragen mit eisernen Reifen sammt Tragbändern, 0‘025 kbm Wasser fassend . .

b)    sonstige Trag butte aussergewöhnlicher Grösse

mit eisernen Reifen und Bändern.........

e) gewöhnliche Butte sammt Bändern mit hölzernen Reifen........•...........

1745.    Schaffel:

a)    Weiches Sechtelschaff (Laugenbottich) mit hölzernen Reifen, per hl ... ............

b)    Zugschaff

von Eichenholz sammt 3 neuen eisernen Reifen . . von weichem Holze mit weichen Handdauben . . .

„    „    „ mit 2 harten Handdauben . . .

von Eichenholz mit 3 eisernen Reifen, 2 eisernen Henkeln sammt Auspichen...........

c)    Was sers cli aff oder Ausspeiseschaff mit eisernen

Reifen.....................

d)    Ausspeise schaff mit hohen Füssen und Flügeldauben ....................

e)    Ahwaschschaff von Eichenholz mit neuen eisernen Reifen 0*6 m im Durchmesser, 0*3 m tief . . .

f)    Sitzbad sch aff von Fichtenholz mit hölzernen

Reifen......................

fl. 3*60

3*25

9-50

6-50

3-00

2-65

1-56

2-55

3-00

2-00

2-40

4-00

1-60

3-00

3-25

2-30

21

322

g)    Wasserkübel von Eichenholz mit eisernen Reifen

und Eisenbügel................

h)    Abreibschaffel................

i)    Malterschaffeln

mit hölzernen Reifen zum Tragen.........

mit 2 eisernen Reifen zum Tragen........

1746. M a s s g e s ch i rr e :

a)    Für trockene Gegenstände, ganz aus gehobeltem Eichenholz mit Handhaben angefertigt und mit Eisenreifen beschlagen, sammt Zimentirung:

Fassungsraum in 1 100    50    25    20

Preis per Stück in fl. 10⁻50 8*90 5*50 4’20 1 _ 10

Peis per Stück in fl. 2-95 2-40 1*75 1*25

b)    für nasse Gegenstände, sonst wie vorige;

Fässungsraum in 1 Preis per Stück in fl. 5’25 3-95    2*75

B. Wagnerarbeiten.

20    10    5

fl. 2-75

1-20

„    0-35

„    0-50

1747.    Neue Wägen :

a)    Lastwagen für Baumaterialien auf 2000 kg Ladung complet..................

b)    Leiterwagen, zweispännig,

mit 10‘5 cm breiten Rädern sammt Sitz und Bodenladen .....................

mit 0 cm breiten Rädern.............

c)    Baum wag en, zweispännig, mit 10'5 cm breiten Rädern sammt Sitz, Boden und

Seitenladen........

mit 0 cm breiten Rädern . . .

d)    Tr epp en wagen, zweispännig, mit iO'5 cm breiten Rädern . ■ mit 6 cm breiten Rädern . . .

e)    H a n d m i s t w a g e n, zweirädrig, sammt Deckel, rückwärtigem Schuber, Beschläge und Anstrich, der Kasten oben lang l'l m, breit 0\8 m, hoch ()'55 m „ 25-00

1748.    Werkzeuge und Requisiten:

a)    Schiebkarren.................

b)    Schieb trüben........... .....

c)    Holztragen mit 4 Füssen, sammt Auspolsterung

und Beschläge .................

d)    jW a g e n h e b e r (zum Räderwaschen) ohne Beschläge „

Ein neuer'Wagenheberdrucker ....

Ein neuer Wagenheberfuss......

Eine neue Wagenheberschwinge ....

e)    Sonstige Requisiten:

Schussleiter, 2-25 m lang......

dto.

„ 85-00

„ 68-00 „ 60-00

. „ 64-00 . „ 55-00

. „ 56-00 . „ 48-00

„    2-30

„    2"4o

„    4-50

4-00

„    4-00

„    6-30

3 bis 4 m lang

Holzschneide bank (Hanselbank, Schnitzbank) .    „    5⁻00

Holzschneidebock mit 4 Seitentheilen, 1 Mitteltheil und 2 Fussleisten . . .

Weinbock von Lärchenholz

„    2-30

„    9-00

323

Alle Schmiedearbeiten sind loco Baustelle oder Verbrauchs-Object zu liefern.

1749. Scliliessen, Klammern etc. (ohne Versetzarbeit), per kg:

a)    Mauer-, Schlag-, Gabel- oder Ge wölbschlies-

sen sammt Durchschubern............

b)    Klammern von Rahm- oder Gittereisen.....

c)    Feuermauerschliessen aus Klammereisen . . „

0-16

0-18

0-17

0-34

0-15

0-12

0-25

0-30

0-31

Ü-ÜO

1750. Wagen-Beschlag, per Stück:

a)    Leiterwagen, zweispännig,

„ 195-00

mit 10*5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewichte von beiläufig 225 kg, 2 Achsen im Gesammt-gewichte von beiläufig 103 kg, sammt den hiezu nö-thigen Beschlägen, Ketten u. s. w., jedoch ohne Bremsen complet zu beschlagen..........

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewiehte von beiläufig 140 kg beschlagen .... „ 1703)0

b)    Baumwagen, zweispännig,

mit 10*5 cm breiten. 2 cm dicken Reifen, sonst wie bei a, complet beschlagen, jedoch ohne Bremse . . „ 1804)0 mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewiehte von beiläufig 140 kg complet beschlagen „ 1504)0

c)    Treppen wagen, zweispännig,

„ 154-00

mit 10-5 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewichte von beiläufig 195 kg, 2 Achsen im Ge-sammtgewichte von beiläufig 90 kg, sammt den übrigen Bestandteilen, jedoch ohne Bremse, complet beschlagen....................

mit 6 cm breiten, 2 cm dicken Reifen im Gesammt-gewichte von beiläufig HO kg beschlagen .... „ 135-00

21*

324

Sperr-Voi-richtungen.

1751. Bremse (Schleife),

vom Kutschbock aus zu bewegen, complet vom rückwärtigen Theile des Wagens aus zu bewegen „

fl. 35-00 25-00

1752.    R a d s c h u h, mittlerer Gattung,

ungefähr 5 kg schwer, per kg...........

Radschuhkette, circa 0-8 m lang, 2 bis 3 kg schwer, per kg......................

1753.    Gewöhnliche Sperrkette sammt Schneller, circa

1"2 m lang, 3 bis 4 kg schwer, per kg.......

0-30

0-53

0-55

1754. Beschläge an Requisiten:

f)    Krampen zu schärfen und zu spitzen, d. h. den breiten Krampentheil zu schärfen und den gespitzten mit einer .gehörigen Spitze zu versehen .... „

2-30

2-50

1-10

3-20

3-75

0-08

NB. Alle anderen Schmiedearbeiten und damit verbundenen Eisenlieferungen sind in den Capiteln XVI, XXIII, XXIV u. s. f. enthalten und wollen unter den betreffenden Schlagworten im „Sachregister“ aufgesucht werden.

325

1755. Seile:

Tabelle zur Anwendung von Hanfseilen.

ii

Getheerte Kabelseile

Ungetheerte runde Seile

Gewicht messer in per currtm in kg

Durch-

mm

Arbeitslast | hei Gfaeher Sicherheit in kg

Durch-messer in mm

Gewicht    Arbeitslast

per currtm    bei 6facher

in kg Sicherheit in kg

o^oooöScocooioloo

66ö6öö6hh0j

tOMMM

OOCnOOCDOOOO

oooooooooo

T—ł

uO CO t-CD i—I tp

r-t<G03®o4n4tiibcbt-c5o

►e- os oo o

co co

2250

3000

3600

4500

5000

6200

7500

8700

10000

12500

a)    Mechanisch gesponnene und gedrehte Hanfseile

bester Qualität in allen Dimensionen, per kg . . fl. 015

b)    Aufzug-. Glocken- oder andere Seile von der gewöhnlichen Gattung, per kg

. „    0-65

c) Vorspannseil aus gedrehten Rebschnüren, per kg .    „    0⁻90

1750. L e in d e 1 n und Stränge:

Leiterleindein, 3 mm dick, per hm........

Leiterleindeln, 4 mm dick, per hm........

Leindein von 6 bis 15 mm Dicke, per kg.....

Ein Wurf oder 4 Stück 3 m lange Stränge vom besten

Hanf......................

Ein Wurf oder 4 Stück 4 m lange Stränge vom besten

Hanf......................

Anbindstricke, 3fach, 3 m lang, per 100 Stück . . . „ 6'33 Anbindstricke, 4fach, 3 m lang, per 100 Stück . . .

1757. Schnüre:

Ein Buschen Fascikelschnüre, 0*28 kg schwer, 40 m

lang......................

Ein Buschen Fascikelschnüre, 0‘56 kg schwer, 40 m lang.......................

„ 1-00

„    8-24

„    019

„    0-38

326

Ein Buschen gefärbte zwirnene Rolettenschnüre,

175—210 g schwer, 40 m lang . . .........

Ein Buschen weisse zwirnene Rolettenschnüre,

175—210 g schwer, 40 m lang...........

Dicke Rebschniire, per m.............

Mittlere Rehschnüre, per m............

Schwache Rehschnüre, per m...........

1758.    Spagat:

Weisser Bindespagat, per kg...........

Grauer zweisclinüriger Heftspagat, per kg.....

Grauer sechsschnüriger Heftspagat, per kg .... Nähspagat, per kg................

1759.    Gurten:

Spagatgurten (Tragbänder), 6 cm breit, per m . . .

Buttenbänder, 5 cm breit, per m.........

Ordinäre Gurten (auch Buttenbänder), 5 cm breit,

per m......................

Feine Gurten, 5 cm breit, per m.........

fl. 0-45

11

0-40

11

11

11

11

11

11

11

11

11

0-03

0-02

o-oi

0-98

0-63

0-75

1-58

0T5

0-04

0-03

0-07

1760. Hanf:

Gehechelter ungarischer Hanf, per kg......

Gespunst zur Wasserleitungs-Arbeit bei Kittbünden,

per kg............. .......

Feiner gehechelter Schuhmacherhanf, per kg . . .

Hanfgarn, per kg.................

Hanfwerg, per kg ................

Gehechelter Flachs, per kg............

Flachswerg, per kg................

11

11

11

11

11

0-60

0-58

T07

1-90

0-22

0-63

0-13

1761. Hanfschläuche:

Wasserdichte Hanfschläuche in ganzen Stücken à 50 m lang Durchmesser in mm

Breite gelegt in mm    ___

Preis per Stück in fl. 17'34 20-40 24‘48 29-60 36⁻75

Durchmesser in mm

Breite gelegt in mm___

Preis per Stück in fl. 43*80

13 20 26 40 52 26 33 46 66 79

66

79

92

105

105    115    145    170

52-90    64-00    76-50

327

Die Orgelwerke richten sich hinsichtlich ihrer Kosten nach der Grösse, resp. Anzahl der Stimmen und nach ihrer architektonischen Ausschmückung.

Zur allgemeinen Veranschlagung genügt, die Grösse der Orgel nach der Anzahl der Kirchenbesucher (resp. der Sitzplätze) zu bestimmen.

Erfahrungsgemäss benöthigt man für eine Kirche 200 Sitzplätzen eine Orgel von 5 bis 6 Stimmen „ 8 „ 10 dto.

„ 10 „ 12 dto.

„ 12 „ 16 dto.

„ 16 „ 20 dto.

„ 20 ., 36 dto.

„ 36 „ 42 dto.

„ 42 „ 48 dto.

1762.    Kirchenorgeln complet aufgestellt und ausgestattet (Pfeifen aus Metallcomposition und Holz, Pfeifenkasten, Windladen aus hartem Holz, Spieltisch mit Klaviatur, weissbeinernen chromatischen und ebenholzenen diatonischen Tasten, Pedal, Registern, Blassbälgen etc., inclusive aller Arbeit vom Orgelbauer, Zimmermann, Tischler, Drechsler, Bildhauer, Staffirer, Schlosser, Schmied u. s. w.), per Stimme :

a)    in gewöhnlicher Ausstattung . .

b)    in reichster Ausstattung ....

1763.    Orgelreparaturen:

a)    Stimmen der Register, per Stück

b)    Neue Hand-Klaviatur einsetzen, per Stück .

c)    Neuen Pedalltritt einsetzen, per Stück . . .

d)    Blasbälge anbinden und beledern, per Stück

e)    Belederung aller Ventile, per Register . . .

f)    Erneuerung der Messingfedern, per Register

von

„ 200bis 300 „ 300 „ 500 500 „ 800 ., 800 „ 1000 „1000 „ 1500 „1500 „2000 „2500 „ 3000

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

ti. 110-00 bis Ü. 155-00 „ 135-00 „    „225-00

„    7-50

„ 40-00 „ 1-00 „ 45-00 „    5-00

„ 6-00

328

Bei nachfolgenden Preisangaben ist die neueste bewährte Construction mit Graham-Gang, Contregescherr (damit das Werk während des Aufziehens weiter geht) und Versicherungsvorrichtung in den Schlagwerken, zu Grunde gelegt.

Die grösseren Räder bei den Thurmuhren, sowie die Gestelle, worin das Werk in horizontaler Lage ruht, sind von Gusseisen, die kleineren Räder von Messing, die Wellen und übrigen Theile von Gussstahl (resp. Schmiedeeisen) angefertigt angenommen.

Die Lieferung der Schnüre, Schnurrollen, Aufziehkurbel, Gewichte und Eines Exemplares Stunden und Minuten angehenden Zeigerwerkes sammt gewöhnlichem Zifférblatte ist in dem Preise enthalten ; dagegen kommen die Kosten für das Aufstellen (welche aus den Reisespesen des Monteurs und dem mit circa 5 Procent vom Kostenbeträge der Uhr zu berechnenden Honorar bestehen), dann die Glocken und Vermehrung der Zifferblätter separat in Rechnung zu stellen.

1764. Hof- und Fabriksuhren.

a)    Geh werk, welches nicht schlägt, nach einem

Aufzuge mehrere Tage geht, auf einem Zifferblatte von 50—60 cm Durchmesser Stunden und Minuten anzeigt, dessen Haupträder 10—15 cm Durchmesser haben, und wobei sämmtliche Räder aus Metall angefertigt sind, und zwar: wenn sie nach dem Aufziehen 3    4    5    6    7    8 Tage geht,

fl. 45*00 54*00 63*00 .72*00 81*00 90*00 ]per Stück

b)    Stunden schlagende Uhr vom kleinsten Kaliber, das Geh- und Stundenschlagwerk 0*48 m lang, die Haupträder 0T3 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 2*5—3*0 m hoch.

30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt von 0‘75 m, und Glocke von 0\3 m Durchmesser...................

c)    Viertel- und volle St unden schlagende Uhr kleinsten Kalibers, sonst genau wie b, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt von 0-75 m, und 2 Glocken von 0'25 m und 0"3 m Durchmesser

<1) Stunden schlagende Uhr grösserer Sorte, das Geh- und Schlagwerk 0⁻68 m lang, die Haupträder 0T8 m im Durchmesser, das ganze Räderwerk von Metall, der Gewichtsfall 3‘0—3⁻75 m hoch, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt von IG m, und Glocke von 0⁻5 m Durchmesser ......................

fl. 90-00

„112-50

135-00

. „ 175-00

„ 130-00 „ 165-00

329

e)    Y i e r t e 1- u n d v o 11 e S t u n d e n s c h 1 a g e n d e U h r, das Geh- und Sclilagwerk 1‘0 m lang⁻, sonst genau wie d, per Stück:

ohne Zifferblatt und ohne Glocke.........

mit Zifferblatt und 2 Glocken...........

f)    Halb st un de nsc klag auf den Stunden schlagenden Uhren ad b und d einrichten, per Stück . . . „ lö⁻50

g)    Yiertel- und Stunden schlagende grosse Ho fuhr, acht Tage nach dem Aufziehen gehend, complet, inclusive 2 Glocken, Uhrbock, 6 Schnurrollengewichten,

Schnüren und einem Zifferblatt von 1‘25 m Durchmesser, per Stück................

h)    Läutewerke zu vorstehenden Uhren, welche durch wechselweises Anschlägen zweier Hämmer das Läuten einer Glocke nachahmen und den Zweck haben, den Beginn oder die Beendigung einer Arbeitszeit zu signalisiren, wobei die Einrichtung getroffen ist, dass, um läuten zu können, das Läutewerk vom Uhrwerke ausgelöst wird, je nach der Grösse per Stück fl. 45-00 bis „ 90-00

1765. T h u r m - U h r e n

a)    Uhr für kleine Kirchen, die Haupträder 0⁻28 m im Durchmesser, mit 5-0—5-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocke, per Stück:

Geh- und Schlagwerk 1’0 m lang, nur ganze Stunden

schlagend....................

Geh- und Schlagwerk 1'5 in lang, Yiertel- und ganze Stunden schlagend................

b)    U h r f ü r m i 111 e r e K i r c h e n, die Haupträder 0-34 m im Durchmesser, mit 6-25—7-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, L36 m lang, 0-68 m breit, nur

ganze Stunden schlagend.......... . . .

Gell- und Schlagwerk 2-0 m lang, 0-68 m breit,

Yiertel- und ganze Stunden schlagend......

c)    LThr für grosse Kirchen, die Haupträder 0-4 m im Durchmesser, mit 7-5—9-5 m Gewichtsfall, 30 Stunden nach dem Aufziehen gehend, pyramidal, für schwere Glocken sehr stark eingerichtet, ohne Zifferblatt und Glocken, per Stück:

Geh- und Schlagwerk, 1*82 m lang, nur ganze

Stunden schlagend................

Geh- und Schlagwerk, 2-2 m lang. Yiertel- und ganze Stunden schlagend................

d)    Zifferblätter sammt Zeigern zu allen vorgenannten Uhren bei Lieferung von nur Einer Garnitur, per Garnitur:

fl. 487-50 „247-50

; 255-00

„ 165-00 „ 240-00

„ 210-00 „ 330-00

„ 285-00 „420-00

330

von Eichenholz sorgfältig gearbeitet,'grün angestrichen mit vorgoldeten Ziffern und Rand, oder schwarzen Ziffern auf weissem Grunde versehen, Durchm.    des    Zifferbl.    in    cm 50    65    75    95

fl. 12-50 16-25 18-75 23-75 110    125    140    160

fl.    27-50    31-75    35-00    40-00

von starkem verzinnten Poiitonblech in einem Ringe von Guss- oder Schmiedeeisen festgespannt, sammt dem in entsprechenden Anstrichfarben gehaltenen Zeigerwerke,

Durchm.    des    Zifferbl.    in    cm 50    65    75    95

in cm 110

fl. 15-00 19-50 22-50 28*50 125    140    160

fl. 33-00 37-50 42-00 48*00 Transparente Zifferblätter aus Spiegelscheiben in einer Umfassung von Zink oder Gusseisen, nebst Erleuchtungsapparat und Zeigern,

Durchm. des Zifferbl. in cm 50    65    75    95

in cm HO

“fl. 20-00 26-00 30-00 38-00 125    140    160

fl. 44-00 50-00 56-00 64'00

e)    Zifferblätter sammt Zeigern zu allen vor

stehenden Uhren, wenn mehr als ein Zifferblatt angebracht wird, erhalten zu den unter d) angesetzten Preisen für die E r g ä n z u n g d e s Z e i g e r-werkes, per Stück, einen Zuschlag von.....fl. 10-00

100    125

f)    Uhrschellen oder Glocken, per Stück:

unterer Durchm. in cm 30    50    75

aus Glockenspeise (sein-

schwach im Fleische) fl. 15-00 25-00 37-50 50-00 65‘00

aus Gussstahl ..... 10*00 16-30 25-00 33-50 42-00

7-50 12-50 18-75 25-00 31-50

aus Gusseisen . .

1766. Elektrische Uhren.

fl. 60-00

a) N o r m a 1 - R e g u 1 a t o r - P e n d e 1 u h r, mit Auslösung und Impulsvorrichtung, Emaillezifferblatt 190 mm, in feinstem Nusskasten von 1 m Länge mit Schnitzwerk .......................

Diese Pendeluhr dient nicht allein als Normal-Regulator-Uhr, sondern ist vorzugsweise zum gleichzeitigen Betriebe einer unbegrenzten Anzahl dazu angepasster Uhrwerke, welche in beliebiger Entfernung von einander angebracht sein können, geeignet, wobei alle Zeigerwerke genau die gleiche Zeit anzeigen. Dieser Regulator braucht nie aufgezogen zu werden, da bei demselben die Elektricität als bewegende Kraft wirkt, wozu nur 2—3 Braunstein-Elemente nöthig sind.

331

fl. 37-00 bis fl. 50-00

b) Pendel-Uhr, mit einmonatlichem Gehwerke (wie jede gewöhnliche Pendeluhr aufziehbar) womit man zugleich andere elektrische Zeigerwerke, die mit mehreren Leclanché-Elementen in Verbindung gebracht werden, auf jede Entfernung betreibt,

c)    Zeigerwerke (Secundäruhren) in Verbindung mit

„ 15-00

obigen Pendeluhren arbeitend, wobei die Minutenzeiger jede Minute vorspringen, mit 35 cm grossen Metallrahmen, 20 cm Zifferblatt, Glasscheibe und Messingreifen ...................

d)    All arm-Zeigerwerk, gleichzeitig um zu einer im Vorhinein bestimmten Zeit eine oder mehrere Glocken auf jede Entfernung in Thätigkeit zu setzen . . . „ 17-00

„ 20-00

e)    Sicherheits-Weckeruhr, elegant, 8 Tage gehend, mit 15 cm Spiegelglas-Zifferblatte in Metallfassung und elektrischer Signalglocke, Vorrichtung zum Ein- und Ausschalten von anderen Glocken, nebst 2 Elementen und Füllung .........

„ 50-00 „    5-00

1') Wach ter-Contrôle-Uhr, mit 8tägigem Gange, in jedem Locale gleichzeitig als Wanduhr zu gebrauchen, für 3 Hauptstationen, sammt 370 Controle-

Zifferblättern..................

für jede weitere Hauptstation...........

Auf dem täglich erneuten Controle-Zifferblatte der letztgenannten Wächtercontrol-Uhr kann man mit vollster Sicherheit und mit Ausschluss jeglicher Fälschung sofort ei'sehen, ob der mit der Aufsicht verschiedener Räumlichkeiten betraute Wächter den vorgeschriebenen Rundgang, sowohl in der richtigen Reihenfolge, als auch in den entsprechenden Zeitintervallen vorgenommen hat. Eine jede Controle-Uhr dient für 3 bis 6 verschiedene Hauptstationen und können ausserdem noch mehrere Nebenstationen, die genau wie die Hauptstationen functioniren, eingeschaltetwerden, wozu man blos die bezügliche Anzahl Taster an verschiedenen Orten anbringt. Zum Betriebe genügt eine Batterie von 2 Leclanché-Elementen.

332

Bei den Preisangaben über Maschinen handelte es sich dem Verfasser hauptsächlich darum, für Techniker, Schätzleute, Fabrikanten und Gewerbetreibend e Anhaltspunkte zu geben, wonach unter Vergleichung der für den betreffenden Artikel sonst üblichen Preise eine vorläufige Beurtheilung der Kosten möglich werde.

Die Hilfsmittel des Maschinenbauers bei Aufstellung von Kostenanschlägen und Schätzungen sind sehr zerstreut, es ist auch nur Wenigen möglich, Alles dies für Viele öfter unzugängliche, selten ausreichende, und schwer übersichtliche Materiale für Feststellung von Preisen zu studiren; die Zeit ist meist unzureichend hiefür, und doch findet man sich oft in die Nothwendigkeit versetzt, rasch und für die verschiedensten Einrichtungen auf maschinellem Gebiete eine wo möglich genaue Calculation der Kosten abgeben zu müssen.

Die in diesem Werke angeführten Preise sind zumeist hergestellten Bauob.jecten entnommen, welche auf die Rohmaterialpreise für Wien reduzirt wurden. Bei Anwendung dieser Preise auf andere Bestellorte wird daher nicht blos auf die Dimensionirung, die Neuheit, Façon und das Gewicht, sondern auch noch auf die Rohmaterialpreise und Arbeitslöhne am betreffenden Bauorte Rücksicht genommen werden müssen, und werden die Fracht und Mon-tirungsspesen zu veranschlagen sein.

Die Preise aller M a s c h’i n e n s i n d s a m m t M o n t a g e loco Wien angesetzt, und wo nicht anders benannt, per Stück complet hergestellt verstanden.

Preis per Pferdekraft Nutzeffect

17<>7. Wasserrräder.

a)    Ge w ö h n 1 i c h e s, unterschlächtiges Wasserrad für ganz kleine Gefälle, wobei das Wasser durch Stoss auf ebene oder nur leicht gekrümmte Schaufeln wirkt :

mit Holzwelle und eisernen Wellenzapfen, sonst ganz aus Holz constr. aus Holz und Eisen construirt. . . ! das Rad ganz aus Eisen construirt

b)    Unterschlächtiges Wasserrad (sogen. Poncelet-Rad, für kleine Gefälle, wobei das Wasser ohne Stoss durch continuirlichen Druck wirkt:

ganz aus Holz und nur mit eisernen

Wellenzapfen construirt.....

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

das Rad allein

das Rad summt Gerinne, Einlauf und | Schützen

fl.

fl.

40-00

85-00

60-00

115-00

105-00

135-00

50-00

95-00

74-00

135-00

119-00

159-00

333

c)    Krop fr a d (unter u. rnittelschläclitig),

für unveränderliche Wasserstände: ganz aus Holz und nur mit eisernen Wellenzapfen construirt .    ....

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt j

d)    Sagebien.-Rad (rnittelschläclitig), j bei welchem durch die verhältniss-massig grossen Dimensionen das Wasser nur durch sein Gewicht wirkt :

aus Holz und Eisen construirt • • • das Rad ganz aus Eisen construirt

e)    Zuppinger-Rad(rnittelschläclitig, wobei das Wasser durch Gewicht und Druck wirkt:

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

f)    Schaufelrad mit U e b e r f a Ilse h ü t z e n für nicht grosse Wassermengen und mittlere Gefälle, wobei das Wasser grösstentheils durch Druck wirkt:

aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

g)    Schaufelrad mit Coulissen-einlauf (halbschlächtig

aus Holz und Eisen consruirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

h)    Zellenrad mit C o uliss en einlau f (rückenschlächtig), wobei der ; Wassereinlauf oberhalb der Rad- | axe stattfindet:

aus Holz und Eisen construirt. . das Rad ganz aus Eisen construirt

i)    Oberschlächtiges Wasserrad für grosse Gefällsdifferenzen. wobei der Wassereintritt am Scheitel des Rades erfolgt:

ganz aus Holz construirt,

bis 3 m Raddurchmesser . . über 3 m aus Holz und Eisen construirt. . . das Rad ganz aus Eisen construirt

Preis per Pferdekraft Nutzeftect

|das Rad summt Uerinne, Einlauf und Schützen

das Rad allein

fl.

fl.

60-00

102-00

150-00

120-00

185-00

127-00

200-00

115-00

175-00

118-00

180-00

137-00

220-00

dto.

30-00

40-00

75-00

105-00

90*00

132-00

180-00

146-00

211-00

160-00

230-00

155-00

215-00

158-00

220-00

173-00

256-00

45-00

50-00

85-00

10-00

•\

334

s//w

"'s

\\

VX

3=s|a

nüanpü^^^^

'—l_j "■ : ■ - _|

VX^

Gewöhnliches, unterschlächtiges Wasserrad.

ni

MT

yyjyy

\o/

/y

■f

......

iftea

=É-=^~--^==:

pffip=HHl

•V

K\'W^Ü

"■

Poncelet-Rad.

¥o m\

=====

•=

i'“

(-i

.Uff

Zuppinger-Rad.

nareDninare

«

CO

'o

1Z_J

M

(K

»,

O

IR

oN

K>

M

°y

Myx

i

11

m

E°I

Wi

w

m

Kropfrad.

i

V

I

1

yji

\

ES

I

c

\

dm

ö

/

i

\

Si

7/mj

/r-

1

ss/i

■

£=pj

pisp

Sagebien-Rad.

336

\

W

Ą

/

t:

y

y

//

"1

O

9 P

ib

pli

ym

Q

\

/

/

L

H

H

M

'H

.'l

Schaufelrad mit Coulisseneinlauf,

HL

—; -

śgpjMj ..

ysA/s/s* w/1 p    ‘

m

L

mm

I

:

«p

S

m

.

r^f

7_

!

&

' p®nr

1

1881

r

11

IM*

mmmm

ni

pnMHi i mmm Wmmmmmt

m

»i

Zellenrad mit Coulisseneinlauf.

337

L

If,

WW

PP«

P

!

i

â

n

fl

I

I Ü

Schaufelrad mit Ueberfallschützen.

.1

A)

ü ^

Ü—

m

I

■ J

g

i::

ÛV.

/

4/''y

Ül-__

Oherschlächtig-es Wasserrad.

338

1768. Turbinen.

Die Dimensionen der Turbinen hängen von der jeweiligen Wassermenge und dem Gefälle ab; die Zu- und Abflussrohre oder Gerinne sind in nachstehenden Preisen nicht enthalten, wohl aber die mit Sieb und Sperrschiebern versehenen Einströmungskasten.

a) R e a c t i o n s t u r b i n e n (System Jonval-Hentschel),

Gefälle in in

Consura in 1. Jj 270 1080 27001 27o!l080 2700 ; 270 1080 2700 270 1080 Nutzbare Pferdekräfte . . . 2 5 10-1 25 2 : 3-1 12 6 31 5 3-8 15-1 37-8 5-3 ! 21-2

. 1120 2400 5300|10S0 2250 4800 1030 2100 4300 1300 2440

Preis in fl. .

10

1-25

1-5

21

2700

52-9

270 1080

2700

30-2 75-6

5040

1280 2190,4900

b) Druckt urbinen (System Girard), variable.

Gefälle in m    1*45 2*0    2-528    2-6    3*0    3-327    3-85    PO    4-5

Consum in 1    3200 6633    4391    2684    4560    3792    3158    34741895

Nutz. Pferdekr. 46 129    111    _69;2    137    126-2    121-6    139    85%3

Preis in fl.

4600 5690    6800    3380    4460    6090    6400    6300    4300

Tabelle Uber Nutzeffekt, Durchmesser, Gewicht und Preis von Turbinen nach System Girard.

In dieser Tabelle bezeichnen in jedem Falle die Zahlen der eisten Beihe: Nutzleistung in Pferdekräften, der zweiten Beihe : Durchmesser der Turbinenräder in m, der dritten Reihe : Approximatives Gewicht in kg,

der vierten Beihe : Preis der completon Turbine s a in in t Kasten, aber ohne Gerinne in fl.

Gefälle in m

Wasserzufluss per Sekunde in kbm

0-03 ! 0 062| 0-125[ 0 25 [ 0-5 j Q-75 1 10 j 1-5 1 2    | 3

0-75

:ü

!•!

îôoi

21

1-5

1500

825

O« oc

2500

1425

1-5

3000

1080

3500 7500 9000 11000 14000 17000 20000 23000 1960 4200 ! 5040 6325 8050 9775111500 13225

,⁴;’

7-5

3-0

1-5

! 3-751    7-51    11-251    15    221    30    451    601 75    90

13    13    1-31    1-5    1-7;    1-7    2 Oi    2 3 2 5 2 7

2500    3500j    5500    8500    9000    13000| 15000 18000 21000

880    1425    I960¹    3080    476015010    7475|    9625| 10350 12025

1600

1-3

2240 j 3360 3920] 5750 6900

1-7

10000

1-7

12000

801

2 0]    2-3    2-5|

14000 17000 20000 8050] 9775 115001

100

389

Gefälle in in

Wasserzufluss per Sekunde in kbm

! <103

0-0621 0-125

n-25

0-5 j 0 75 i 1-0    1-5

1-2

7-5

1000

13

550

2000

1110

15    22

1-3    1-3

3500 4500 1960 2530

30    45

1-4    1-4

6000 7500 3360 4200

60

1-5

9000

5040

90    120    150

1’7    2*0    2*3

12500 15000 18000 7185 8625 10350

180

2-5

22000

12650

1-2

1-2

10

1-3

1000 1200 2500 550    660 1425

20    30

1-3    1-3

400J 5000 2240 2800

40    60

1-4    1-4

6500 8000 3640 4500

1.5

80 120    160    2001 240

1 5    1-7    2 0    2 0    2 2

9500 12000 16000 18000 22000 5320 6900 9200 10350 U650

12

12    12    1-2    13

900 12Uil 1500 3000 495    C6(    825    1680

25    37    50    75

1-3    13    1-4    1-4

4500 5000 9000 9000 2520 2800 ! 5040 5040

100    150 200 250    300

1-5    1 7    2 0    2-0    2 0

10000 12500 17000 19000 22000 5750 7185 9775 10925 12650

1-2

900

Ö bö

495

6G0

880 1790 3610 4500    5010|    5750    6900    S050    10350112025

1-3

SOJO

9000

10

1-2 1-2 1-2 900 1250 1700 49 -    690    935

O Ol o >o M ■ OO ^ TJ< O CO 1—<

10

'5«§g

^ (M    i—

L>- ^    CC TJ<

67    90    135    180    270

1-3    1-3    1-4    1-4    1-4

10000 11000 12000 13000 16000 5750 6225 0900 7175 9200 75 1ÔÔ Ï5Ü 2ÖÖ 1-3    13    1-4    14

11000 12000 13000 15000 6325 0900 7175 8625

15

20

15C0

825

40

25

15

31

02

50

1-0 10 1(1 2500 3800 0000 1425 2130 3300

125

10

11000

0200

II

340

i'

lii

mSES

~r

f-l

te

'1

is

—rrir

li

iH

Reactionsturbine (System Jouval-Hentschel).

Gruckturbine (System Girard).

341

c) Turbine nach System Knop.

'Preise per Stück sammt Montirung ohne Wasserkasten.

Mittlerer Durchmesser in mm

Zellenbreite in mm

Preis in fl.

Mittlerer Durchmesser in mm

Zellenbreite in mm

Preis in fl.

637

955

80

1273

120

1000

1592

160

1380

2228

1910

200

1900

2547

280

240

2570

2865

320

4970

4420

3183

360

400

5570

6850

8300

1769.    Tangentialräder.

Gefälle in m . .

Consum in 1 . .

Nutzbare Pferdekräfte 12*5    24*2

Preis in fl.......

1770.    Calorisclie-Mascliine».

a)    System Lehmann, mit gemauertem Ofen.

Leistung in Pferdekräften Gewicht der Eisentheile in kg 200 600 1050 1650 2500 3000

Preis in fl

b)    System Hock, ganz von Eisen.

Leistung in Pferdekräften . .

Gewicht in kg........

Preis in fl..........

1771.    Gaskraft-Masehiiien.

a)    S y s t e m Langen und W o 1 f.

Leistung in Pferdekräften    V₂    1    2    4    6    8

Gewicht in kg..... 450 650 900 1450 2250 2450

Preis in fl.......' . ”1000 1200 1600 2100 2650 3100

b)    System Otto und Langen.

Leistung in Pferdekräften

Gewicht in kg......

Preis in fl.........

. . 16*8    18

. . 81    135

2000 1700 5100 2500 1500 2800

%    X/₃    S/4

1 1% 2

320 640 850 1050 1350 1650

12    3    4

1200 1500 2000 2400

1200 1500 2000 2400

12    3

200 300    350    450    500

370 6Ö0 1070 1570 1720

lU

¹/2

1772. Wassermotore».

System A. Schmidt, Gefälle in m . . . .

20    30 40 50 60 80 100

d)    „    „ dto.    .. 1200 850 725 660 600 470 350

C'd CO -rH

Durchschnittlicher Wasserconsum 18 kbm per Stunde und Pferdekraft.

342

1773. Dampfkessel.

Durch-

Länge

Pferdekräfte

des

Dtirch-

i!

Länge

des

Haupt-    Nebenkessels    kessels

Totale Heitzfläche

Kostgrösso

Durch-

I;

Il

Höhe

des

Dampf

domes

Approx.

Gewicht

der Kessel

in m

uÇ der groben

Garmtur

j'

Preis in fl.

in qm ji_ in in in k

a)    Einfache-ci- 2:0-78 2-12 . ! .    3*00*170*4 |o*47    60ö| 450

triebe    121*1    9*26'.    .    18*01*0 0*47l0*63 3300| 825

151*26 9-9    .    .    22*51-18; 0-47 0-63 40001 900

b)    Cilinclrische 6!0*78 4-0 0-47 3-22 9*00-5 10*4 0*47 1500' 625 757¹

Kessel m. lYor- 90-78 5*81 0*47 4*6 13-50*75!0*47|0*63 1850 712 918 wärmer für grös- 12 0-86 7*14:0*47 5*57'18*01*0 0*47!0*63 2350 825 1146 sere Anlagen mit 16 0*94 7-85 0-63 6*12124*01*27!0*47;0*63 3050: 925 1451 continuirlich. Be- 20 kl 8*56 0*78 6-6730-01-6 0-63 0-7 : 46001050 2100 triebe    25 1-26 9 34 0-78 744 37-54-97 0*63 0*7    5250 1175

301*26 10*2 0*94 7-92.45-0 2;25 0*63 0*7    6300 1250

c)    Ci lindrische 12 0-78 5-02 0-47 4-0 18-0 B0 0*47 0-68 2100 900

Kessel m.2Yor- 160-86 6*67 0*47 5*26 24*01*26:0*47 0*63 2850 1050 wärmernf.gross.,200-94 7-93047 6*2 30*01*6 0*630*7    3500,1125 1681

! Anlagen mit con-250-94    84 0-63    6*52 37*51*97 0-63 0*7    4100 1200    1940

tinuirlich. Betriebe:301*1    9-34,0-63    7*22!45*0 2*25 0*63 0*7    5000 13002325

35 1-1 : 9-5 0-781 7-38 52-5 2*62 0-78 0-86 6700(1400 3030 40 1-26 10*28 0-78 8*09 60-0 3-0 jo*78;0*86! 7750(1500 3475

d)    Cilindrische 16 1*41| 5-18 0*78 5-1824*0 1*250*470*63 4450 1050

Kessel mit 1 20j.l*57i 5-97 0-78 5-97 30-01*5 G-630-7    59501125

Flammenrohr f. 25! 1*57!    746 0-78    74G 37*5 1*63 0*63,0*7    73001200

Anlagen mit inter-,3011-73    8-56 0-86    8’56 45-0 1*79 0*634**7    9100 1300

mittirendem Be-;36( 1*7310*13 0*86 10-13 54-0 1-98 0-78 0-80 10600 1425

I triebe    421*73,! 10-67 0-94,10*67 63-0 2*1 0-78:0-8642050 1500

50 1-88 12-09 0-94 12-09 75*0 245 0-86,4-02 15650 1600

e)    Cilindrische 20,11*88, 4*240-7 j 4-2430-04-580-63 0-7    6450!1050 2850

Kessel mit 2 |25j2*04    4*71 0-78    4-7137-5(2*0    p-63,0-7    79501150    3480

Flammenröhr. 30 2-04:    5-65 0-78    5*6545-0:2*250*63 04    9350 1250 4075^

für grosse Anlagen 36:2-04; 6*75 0*78; 6*75 54-0(2*5 0*78 0*8641050 1350 4620j mit intermittiren-42(2-2 ! 7*38 0*86 7*38 63*0 3-03;048 0-86,43550 1450 5800 dem Betriebe 50 2-2 : 8*48 0*86l 8*48 75-0 3-58 0-86 1-0245300 1625 6600

60(2*2 10-05 0*86 10-05 90*0 3*85,0-86 1-02 18000 1725 7700

f)    Loco mobil-und 2,0-63 1*72 0*47 143 3-ojo48 Röhrenkesself. 4,0-78 2-1 0*63| P54 5*40*33{

rasche Dampfer- 610*94 2 4 5 0-78 1-62, 7*5,0*48 .    .    _____

zeugung b.Mangel 10jl-1    2-59J0-94!    l-7810-0(0-7 j    . ! .    I    2300' 650 1315

Aufstellraum 15(146    3-064-1 !    2*12l!l5*0 0*961    .1.1    3100 , 750 4740

352

535

736

954

1110

1525

1830

2395

2832

1065

1400

2045

2662

3220

3965

4600

5200

6675

750 30( 1200 450 . I 1500 550

890

an

343

Wf

iii*

wer

JL

3§

mm,

j:

i,

"W

*ë|L

mâm

mm-œ

. >a-

wm?.

Einfacher cilindrischer Kessel.

t!

ïQ

--?

BS |____Bal

_03 j

Farfll

RLi..............

mt i

wm

PMI

■MN

H⁸

Cilindrischer Kessel jnit zwei Vorwärmern.

Ji__j-r.

gjj

Ą:. •, tLI

■;î

■:

! ’ WjjŒg

[ÿigEâjLsl

ri

o-

Ki

IL»«

WÊi

'4WP

PS

Cilindrischer Kessel mit zwei Flammenröhren.

344

1774. Dampfmaschinen.

Der c o m m e r c i e 11 e W e r t h einer Dampfmaschine lässt sich nach dem Cilinderdurchmesser und dem Kolbenhub heurtheilen, hängt aber (bei gleicher Güte der Ausführung und Construction) weniger von der Zahl der Pferdestärken ab, da letztere sich bei den meisten Maschinen durch grössere Kolbengeschwindigkeit, höheren Dampfdruck oder geringere Expansion, bedeutend erhöhen, wenn für entsprechend grössere Kesselkraft gesorgt wird.

Die Dampfmaschinen werden im Nachfolgenden sammt Fundament, complet, d. i. mit Regulator, Schwungrad und Welle mit hinterem Lager, Speisepumpen, Schiebern etc., aber obne Rohrleitung, vollständig montirt berechnet angesetzt. Die angesetzten Pferdestärken sind mit HP = 75 mkg verstanden.

a) Vertikale Hochdruckmaschine mit Ex-

Pferdekräfte

Preis fl

b) Horizontale Hochdruckmaschine mit Expansion.

Cilinderdurch-

. 210 237 290 316 369 421 448 527 606 685

messer 111111

Kolbenhub mm 527 527 632 632 790 790 790 948 948 1106 8    10 12    16 20 25 30 40 50

Pferdekräfte . 6

°saL Preis Ufl. 114013001700 1920 2600 3120 3920 4800 5800 8000

^sat, Preis ⁶ fl"1600 1700 2200 2400 3080 3750 4760 5900 7120 9600

c)    Hochdruck-Balanciermaschinen. _

dto.

Mit

Ohne Condensation, Preis fl. 2700 3700 6000 8000 9200 11000 dto. „ 3450 4700 7200 9600 11000 13000

d) Horizontale Hoch-Niederdruck-Maschine (Woolf sehe).

Preis fl.......... 3600 6400 7800 1020014000 20000

e) Woolf’sclie Balaneier-Maschinen. Grosser Cilinderdurchmesser mm.....

4400 780017600 24400 32000 33200 40000

Pferdekräfte

Preis fl,

345

f) Kessel und Maschine vereint, stehender Röhrendampfkessel mit daran montirter Kraftmaschine (auch stehende Locomobile genannt).

700 900 1300 1500 2000 2350 2700

Preis complet il g) T r a n s p o r t a b 1 e D a ni p f ni a s c h i n e n (Locomobile) auf einem Gestelle mit Kadern und Deichsel, complet sammt Funkenfänger, Schürrzeug und Rohrbüchse: Maschine mit einem Cilinder. Cilinderdurchmesser mm 118 237

Kolbenhub mm Pferdekräfte .

Preis ti. . .

Maschine mit zwei Cilindern. Cilinderdurchmesser mm . 184 Kolbenhub mm Pferdekräfte .

. . 1350 2200 2800 3100 360Ö 3900

Preis fl,

I») l'r i e d r i c lis Da m p f m o t o r.

!"

il¹

Eni.

"...

Kessel und Maschine vereint, für Kleingewerbe practicabel, einfach zu bedienen und ohne behördliche Erlaubnis und Contrôle zu betreiben; Brennmaterial - Bedarf per Stunde und HP circa 3 kg, Fülltrichter alle 2 Stünden nachzufüllen,kesselsteinfrei u. rauchlos; auch als Locomo-? bit auf Rädern.

346

Leistung in i Pferdestärken 'bei 4

Atmosphären

Dampf

spannung

Preis in fl. öst. WV I extra für

Ganze

| Schwungrad

eiser-

j ohne i Con- j Con- nen den- I den- i Wa-

Län- Brei-I ge te

Höhe

Breite

Wellen-

sa- : sa- gen z. tion i tor Fahren

in mm

Durchmesser

il

Tourenzahl

Ungefähres (Gewicht in kg ohne Wagen

i!

îl-^TOOCiOC "■*    rlHOl

100 100    6000

120 90    7000

3500 400 — 3700 20002700 — !

42001500! — 4200 2300:3000, —

Preise exclusive Antrieb-Riemenscheibe, als welche übrigens eventuell das Schwungrad dienen kann.

Die ¹/₂- und 1-pferdigen Motoren sind auf Füllöfen montirt und brauchen ausser der für 3 Stunden genügenden Anheizung keine Bedienung.

Zur Condensation sind per HP und Stunde circa 100 1 Kühlwasser erforderlich.

1775. Windmotoren.

Windräder, welche auf einem prismatischen Gerüste montirt sind, sich je nach der Windrichtung automatisch regu-liren. und vornehmlich zum Wasserschöpfen und anderen weniger Kraft in Anspruch nehmenden momentanen landwirtschaftlichen Arbeiten gebrauchen lassen, complet montirt, per Stück:

Pferdekräfte Raddurchmesser m

1    l¹/»

2    2V₂

• 3-05

incl. Verpack., Gewicht kg 255 Preis fl

3    3V»

3-65 4 2 6 4-88 428 6'09 350 520 820 855 1000

276    330 466 834    1035 1500

1776. Automatische Hydromotoren.

Hydraulischer Widder oder Stossheber, aus einem gusseisernen Windkessel mit Stoss- und Druckventilen bestellend. welchem man unter relativ sehr geringem Gefälle ein Wasserquantum zuführt, das durch die automatisch arbeitende Ventilanordnung bis auf V₇ des Volumens auf etwa öfache, oder ¹IU desselben auf etwa lOfache Höhe des Zitströmungs-gefälles gehoben wird.

Das Minimalgefälle des dem Widder zuzuführenden Druckwassers ist 0*5 m; die Leistung hängt vom Gefälle des Wassers bis zum Widder und von der Höhe ah, auf welche derselbe den Wasserhub besorgen soll. Die Wasserzuführung sowohl (d. h. die Druckleitung zum Widder), als auch die Steigleitung, worin das gehobene Wasser transportirt wird, muss aus hermetisch schliessenden Röhren hergestellt werden.

347

Zur Berechnung der Leistungsfähigkeit dienen folgende Formeln:

Wenn Q das dem Widder angepasste Wasserquantum in Litern, q das vom Widder geförderte Wasserquantum in Litern, h die Gefällshöhe des zuströmenden Wassers in m und

tl die Steighöhe des vom Widder gehobenen Wassers in m bedeutet, so ist

7 Q h

10 H

und lassen sich die K o s t e n e i n e r s o 1 c h e n Anlage nach der folgenden Tabelle ermitteln.

Reservoir

10 II q

7 li

ft

FM

pq

■ft

I!

:§

!i

II

Mr

i!

'Z_

p::-

Anmerkung. Oer hier skizzirte Widderappurat ist wegen der Deutlichkeit seiner Functionselemente verzerrt gezeichnet, derselbe nimmt in Wirklichkeit nur den Kaum von 01 bis 0-5 kbm ein.

W assermenge

welche für den hydraulischen Widder gebraucht wird

!j Durchmesser der Bohr- ] leitungen in mm

I Druckrohr Steigrohr i

Preis des Widders per Stück in fl.

3 bis 6 Liter per Minute 9 dto. ,,

70 „ 140 dto.

120 ,, 200 dto.

150 ,, 400 dto.

Die Kosten der Kohrleitung hängen von der Länge derselben ab ; die Druckrohr-leitung mache man möglichst kurz, d. h. man disponire den Widder nahe der Wasserbezugsquelle, — wohingegen die Steigleitung beliebig lang sein kann.

dto

13

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

dto

19

26

31

51

64

70

77

102

10

13

13

19

26

31

39

51

36-80

39-10

44-85

55-20

90-90

158-70

253-00

40S-25

552-00

348

XXXV. Maschinentransmissionen.

1777. Guss- und schmideeiserne Wellen, Kuppelungen, Räder, Riemenscheiben, Trommeln, Lager und dgl. Transmissionsbestandtheile sammt Schrauben und allem Zugehör fertig montirt, per kg a) Rohguss.....................

fl. 0-14

bis 80 mm Wellendurchmesser dto.

0-36

:    0-32

„    1-90

beit (appretirt) \ über 80 mm Metalllager, per kg . .

Schmierbüchsen, per Stück .... von fl. 0*25 bis „    2’50

Gewichte schmiedeeiserner Wellen.

Durchmesser in mm 30 Gewicht per m in kg 5T)    7*49 9'78 12*37 15-28~18T48 22-Ü0

70    75    80    85    90    95    100 110 120

kg 25-82 29-94 34*37 39-11 44’15 49-4 55-15 61*1 73*94 88-0 140    150    160    170    180    190    200

kg 103-3    119-8    137-5    156-4    176*6    198*0    220’0    244*4

Gewichtstabelle über Kuppelungen und Stellringe nachfolgender Abbildungen.

35    40    45    50    55    60

mm 65

mm 130

Muffen- ! Seller'sche ! Scheiben- ! Schalen-

Zabn-

Durchmesser der Welle

Kuppelung

Stellringe sammt Schrauben ; und Keilen

wiegt per Garnitur kg

30 mm (

6 93

9-6

8-9

9 07

8SSsSgSISsi.îSS883Sg88!8S;Sa

6-63

10-13

9-69

16‘34_

15-68

21-72

śmhkT

30-46

29-4

„    ( I 106-5

„    (    jj    100-62

1570 150 0 208-66 199-7 3190 307-5

9-4

8-7

8 82

8-9

15-8

15-4

21-5

20 9

31-6

30 7

40 5

39-4

18-5

180

25-5

14-92

16-4

0 385 0-341 0-665

14 5

15-8

0-6

Das

0-956

23-7

21-91 21-34 32 52 31 74 43-65 "42-66

22-9

0-86

M|HS3;§gĘ|gg|ss|sd83|ss|

CS cnjcs © cs ** ₍ © -q Ô j dt CS j Ù> C. j Ö cb 6« © «q -J*

36-0

35-0

48 0

468

60-8 "öshT 86-2 "850 118^5 115-0 154-7 150 0 193-9 lSfFcT 240-8 233 5 372-2 36^6 352-5

Gewicht der Ausrückhebel zu Zahnkuppelungen variirt zwischen

il 296-0

64 6

71-0

63 34

69-3

1-355

1⁷27T

1- 945

W~

2 755

2- 567 I

93-31 91-58 129-57 125-51 172 38 166 29 226-05 219-35 I 291 0 283-5 4300 423 0 4150

3-69

103 0

25 u. 40 kg per Stück.

5-0

7 034

6-25

9-84

16-86

349

Kuppelungen und Stellringe.

J~X

Muffenkuppelung,

so

U±.-ÆkX\

V\Va3^j#ća)/l

Seiler'sehe Kuppelung.

■r

§________!_______

l;

Scheiben

kuppelung.

_____

E3

Wm -

Schalen

kuppelung.

-El

Zahnkuppelung.

350

Amerikanische Frictioiiskuppelung

"U

fi

Mi

"f;|p

VA

Riemenscheibe mit Frictions-kuppelung

¥■

_zur momentanen, widerstandslosen und ruhigen

fifi

Er

^ Aus- und Einschaltung von Transmissionswellen, Riemen- und Seilscheiben, Kamm- und Schaufelrädern. Schiffsschrauben, zum Ersatz von Losscheiben etc. etc. bei vollem Betriebe.

Ereise für die Bestandtheile einerFrictionskuppe 1 ung. jedoch ohne Wellen, Häng- oder Wandarme. Lager. Consolen, Spindel

und Kurbel:

Bei 100 Touren per Minute, HP Wellendurchmesser, mm .... Kupplungsdurchmesser, mm . .

Gewicht kg .........

Gulden ö. W..........

Gewichtstabelle über gusseiserne Riemenscheiben.

D = Durchmesser in mm, B = Breite in mm, G — Gewicht in kg per Stück.

63

s^sloillsllsSlsSlsllgSs

ÓĆÓ

5*2

7-0

5-0

6-0

8-0

0-0

7-0

9-0

0-5

7-5

9-0

7-0

8-0

10-1

8-0

9-0

11-0

9-0

10-0

190 150 12-0 200 7510*0 200 125 11-0 200 17512*0 220 7510-5 220 125 12-0 220 175 14-0 240 75 11*0 240 125 12-6 240 1175 14*65 260 75 12*0 260 125 14*0 260 175 16*0 280 100 14-0 280 150 15*0 280 200 16*0 300 100 15*0 300 150 17*0 300 200 19-0 325 100 16-0 325 15019-0 325 200 22’0

Sllilglligtig^slggggg&g : w

S1 Sil a I Hg 111 i 111 il ! g i [.

63

650175 69-01200 400 270-0 650 250 80-0 1300 200 170-0 700 150 80-0 1300 300 220-0 700 200 85-0 1300 400 285-0 700 300 96-0 1400 200 200*0 750 150 90-0 1400 300 245-0 750 200 95-0 1400 400 300*0 750 300 106-0 1500 200 215*0 800 150. 95*0 1500 300 270*0 800 250 106*0 1500 400 340*0 800 350120*0 1600 250 250*0 900 150 106-0 1600 300 300*0 900 250 120*0 1600 400 360*0 900 350 140-0 1700 250 280*0 1000150 118*0 1700 300j330*0 1000 250 132*0 1700 400 400*0 1000 350 150-0 1800 250 310*0 1100 200 136-0 1800 400 440*0 1100 300150 0 1900 250 350*0 1100 400 170*0 1900 400 480*<) 1200 200150*0 2000 250 390*0 1200 300 200-0 2000 400 530*0

351

Zweitheilige schmiedeiserne Riemenscheiben,

ohne Demontirung der Transmission 'auf den Wellen zu befestigen, bis 12 HP ohne separate Keilnute.

fyr\

\\

1-1

Preis per Stück in Gulden ö. W., bis 75 mm Bohrung calculirt.

Durchmesser

Breite

mm

mm

80

90 j 100    116    120    130 | 140    150 | 160    180 ; 200

250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

27-10 27-60 28-15 28'75 29'85 32’05 34‘25 39-75

24-85

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1300

1400

1500

1600

1800

2000

85; 25-40    25-95    26-50!

49-35! 50-25 51-15 5205 5205 53-85 54-75 55-65 57-45 6100 64-60;

57-001 58-00 58-95 5900 60-90 61-70 62-80 63-75 65-70 6905 73-45Î 63*15!    64-20    65 25    66-30!    67-30    68'35    6905,    70-40    72-45    76'60    80*75! 91-10

—    ;    —    69-55    70-6o!    71-80!    72-65    7400    75-1C    7700    81'70    86'7o; 97-15

—    !    —    78-25    79-50!    80 80    82'00    83‘25    84-45    86-95    9100    96'90 10905

—    ¹    —    86-95    88 05;    89-70    91-10    9200    93-85    96’60    102-15 107-65 121-45

24-

73-60

81-10

Ueber 75 mm Bohrung erhöht sich der Treis einer Scheibe für jeden cm um H. 0-60 ö. W.

352

Gewichte der schmiedeisernen Riemen scheiben.

Breite in mm Durchmesser in mm 300 bis 450 circa 14

80 his    HO ! 120    bis    150    I    160    bis    180 i    190    bis 200

„    20    I 17    „    28    !    25    ,    34    29    ,    36    kg

18    ,    26    25    „    42    31    „    42    36    ,    42    kg

23    ,    35 i 32    ,    46    34    ,    46    41    ,    48    kg

29    ,    39    40    ,    56    ;    47    ,    59    49    ,    65    kg

37    ,    45 ' 56    ,    65    ¹    60    ,    65    61    ,    75    kg

Gewicht und Preis der Drahtseilscheiben.

Wellen

Aeusserer

Scheiben

Durchmesser mm

Seildicke mm

Anzahl der Arme

Gewicht kg

Preis per Stück fl. ö. Währ.

mit

Bohguss Appretirt : Holzeinlagen

800

900

1000

1100

1200

1300

O O O CO CO CO hhhhhh

OS Oi Ci on On On

pi

tO H H M t\C CC ^ CC

888ŚŚ8

05 to to to |-i I-i 05 CO 05 O 00 Ci

o có ób i-h tó o

00001(^0

1778. Preis- und Gewichtstabelle über Winkelräder bis 100 mm Schrift.

Montirt.

Zähnezahl

Schrift

Holz 1 Eisen

cm

Breite

mm

Dur chm. !| Gewicht    Preis

in kg in fl.

mm

isiai&iæigi&igis?

tOtOCîtOCOCiCOtOO*»t i£>.    CO fcO tO

N5 1.0 -1 Ci OS 2 05 h2 O' CO o ai on Ci Cj PP

^SfèSÈÉÈÈÊÈÈÈÈÈÈÈ

353

Zähnezahl : Schrift Holz Eisen jl

cm

Breite |Durchm. Gewicht Preis in kg in fl.

mm

mm

êiiiirgisi-feiâisigi.siiisiëiSiæiæigisi-êigHêisisiSî

Ièl-8lg|fel8isiê;|gr8l.gl^rêl8l^rsisisi^l8l8l8l-8lê.l

31

31

31

31

31

31

31

31

31

31

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

33

33

33

33

33

33

34

34

. 34

34

35

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36

36

37

37

37

37

38

rH rH    H rH    r-H t-H r—( rH    r-H rH rH rH t—ł rH tH rH

g888g£83$S8££8§83S8388?3S¥ïSg8888S35SS35'8Sggig 35888318

^^lO-^COCO^COtOiOtOCOIr-r-^OiOtOCrsrMO^H^iO^lHCO^CO^^eiO^iMtOOrX'iOO^KMasiMtO^

rH H    rH    rH t—I' CN

41-00

27-50

40- 20 27-40 22-00

18- 70

19- 90 16-20

41- 20 33-70 36-16 25-00

49- 50 30-30 41-20 40-10

39- 70 32-80

50- 00 12-70 76-50 19-10 92-60 30-20 32-30 14-90 92-60 19-10

57- 30 32-60 49-80 18-50

58- 10

40- 30 53-60 14-30 47-00 11-80 57-60

41- 20 99-10 16-00

112-30

88-80

351-00

46-30

29-40

354

Zähnezahl Schrift

Holz Eisen

cm

Breite Durchm. Gewicht in kg

mm

mm

Preis in fi.

Ü§im!lgïilfclSI£lél52|-§l§ISlil5£|gUêl§ISI8l&l

fel£l8§I.KI!fcl£l£lêl£|g|gSlêSIS2lwl8§lg|ï3IS2IS|g;|g

I t \ g

g I £ I §2

242

54«

546

1092

230

729

418

1340

335

508

495

838

419

I C CT.

1375

306

776

414

1631

466

§s

00 CM

716

716

540

540

648

648

825

660

610

610

1676

308

1257

531

1509

559

615

601

1425

363

700

672

201«

420

11-80

45-60

47-80

97-40

15- 60 51-50

28- 50 123-50

23-50

40-30

33-40

63-20

29- 70 59-50

16- 80 130-00

22-00

66-00

31-00

168- 50 38-50 71-70 20-60 65-00

40- 20 44-10

41- 20 53-00 48-50 78-00 53*70

58- 20

44- 10 164-20

21-60

115-00

41-20

156-50

45- 10 53-00

59- 20

169- 00 35-30 57-30 45-80

239-00

34-50

355

Zähnezahl Schrift

Holz Eisen

cm

Breite ! Durchm. mm

mm

Gewicht in kg

Preis in fl.

igusiSMgn&isgièiêisisissiêisisisigiôissigigiigugusi

t-H tH rH rH rH tH tH rH tH tH H H H t—( rH rH tH tH tH -rH rH rH rH tH rH -H rH rH rH H HHH tH j—i tH rH t-H tH H H H tH rH tH tH r—<

849

410

911

356

1572

510

1310

743

800

444

718

538

1452

1090

1646

457

976

960

1098

473

915

CO ©

614

1044

522

936

936

1326

568

2038

744

990

627

1122

776

1486

1420

1118

914

1426

1172

1880

609

2116

140

44

132

66

345

82

320

132

113

45

111

81

314

230

336

69

194

198

224

83

233

92

165

89

244

111

215

206

394

106

223

122

695

176

204

114

218

145

538

387

260

186

577

Ol

140

974

69-80

32-30

78- 50 26-20

158-70

45-60

126-40

77-20

66-70

31-30

61-00

39-00

120-00

79- 50 175-50

34- 00

94- 10 85-30

95- 60 39-00

90- 40

35- 30 82-30

53- 00 104-40

48-50

91- 10

77- 90 114-70

42-60

92- 60 61-30

284-00 ;

78- 00 88-20

54- 40 109-00

63-20 192-60 165-20 112-00 101-40 181-70 134-20 245-00 ^ 60-30 j 206-00

356

Zähnezahl

Holz i Eisen

Schrift I Breite Durchm. Gewicht Preis mm in kg in fl.

cm

mm

i:

⁰⁵ 1'-° I ^ I S I S I O I S log I go | «g | £2 |

50 ;

41

88sg§§§§ggggggggggggg

882

1707

729

1191

1067

712

587

1024

610

1143

726

990

990

1118

708

1672

b27

1260

859

1174

1174

175

175

1422

948

160    1578

160

180

789

70

180

205

2305

849

isisiąi-si*ig'rggi£rs i

205

240

240

185

185

230

230

180

180

205

205

205

205

210

210

200

! 200

185

185

1422

1402

1345

1060

2388

607

1324

883

1468

1468

1749

864

1485

1420

1584

1320

1676

984

1584

1132

270 II 95-60 437    232-30

158    70-60

470    130-80

330    110-25

167    69-10

111 i 56-00 260 ¹ 101-00 45-60 111-70 70-60 100-40 103-50 144-00 72-00 225-00 70-60 134-00 !    85-70

142-50 134-00 ¹ 201-50 123-00 : 193-00 94-00 373-50 j 90-10 168-60 157-00 151-40 I 117-60 j 449-10 I 46-00 185-20 110-25 ! 177-70 i 165-00 235-00 103-00 600    201-30

592    164-60

824    205-20

637    ! 122-50

757    198-50

330 j 109-00 676    192-30

437 i 125-60 !

357

Zähnezahl

Holz I Eisen

Schrift Breite Durclim. Gewicht Preis mm in kg in fl.

cm

mm

I S I § r g I o» I o I SI œ\ 5o I SI g I {£ I JÊ I ôH o -1 §

23l52IS$lgl£IÈI.felÊg|gl8§|fcl8lglglg|

72

72

75

75

76

76

76

76

79

79

79

79

80

80

81

81

83

83

84

84

85

85

88

88

91

91

92

92

100

100

185

185

205

205

200

200

230

230

205

205

240

240

225

225

215

215

205

205

250

250

270

270

260

260

275

275

280

280

300

300

2490

806

1930

1206

1844

1334

1568

1544

2184

1118

2438

965

1528

918

2032

599

1280

1120

1539

1323

1636

1254

1820

1400

2794

1338

3032

1000

3183

1178

1350

350

1160

514

967

608

735

647

1220

490

1880

490

790

423

1137

240

975

465

810

714

1009

728

1230

820

2465

1040

2900

650

3090

970

441-00 91-20 279-30 ¹ 125-00 201-40 . 129-40 235-20 222-00 286-50 : 114-70 498-20 113-20

215- 30 117-60 300-00

69-80

257-30

150-70

232-20

208-70

282-00

189-60

292-50

206-00

608-50

216- 00 t 696-00. 150-00 845-00 184-00

Gewichtstabelle über gusseiserne Lager sammt Deckel und. Schrauben.

Gewicht eines

:Steh-| Bock- | Consol- j Häng-

Lngers in kg

„ 80

95

55

95

99

95

y>

99

55

95

55

55

59

99

55

95

99

55

„ 100 „ 105 „ : 70-0 158-0 200'0

358

Lagerbb'cke mit Schrauben.

Bohrung 300 mm hoch 400 mm hoch 500 mm hoch 600 mm hoch

in mm Gewicht Preis [Gewicht Preis [ Gewicht Preis Gewicht Preis in kg in fl. | in kg ! in il. || in kg in fl. !l in kg | in fl.

40

50

20

60

20

26

70

32

27

5-50

80

36

46

6-00

90

46

50

8-80

100

50

60

9-40

110

62

65

11-30

120

67

130

79

140

85

150

95

100

12-40

14-00

16-70

18- 50

19- 70

77

83

94

99

105

11-80

12-70

15-40

17-00

18-00

19-30

110 21-00

L-g to W to M M M M H M

ócćcń-icńóaiiAaiiAócii

oooooooooooo

Waiidtrager mit Schrauben.

Bohrung 300 mm hoch 400 mm hoch 500 mm hoch J 600 mm hoch

Gewicht| Preis ij Gewicht Preis I GewichtI Preis ! in kg jta fl. j! in kg I in fl. [I in kg : in fl. !

in mm

Gewicht Preis in kg in fl.

40

50

15

17

3- 60    17

4- 00 !    19

3- 90    22    4-30

4- 20    24    4-60

60

25

4-60

32

5-20

58

7-00

90

100

110

120

130

140

150

55

tOtOhSMMMMM

èÈÈÊÈÈÈÈéÈÈÈ

Gusseiserne Ankerplatten.

Aeussere grösste Dimension

lang

hreit | in mm

dick

Bohrung Gewicht per Stück mm

kg

^ocnooooos^ooow

rund

LO tNS M-ro ha coj

ooo

^iOt>

OOlO rH Ol rH

a<otœciic£>œôô^c>-<iobcn

359

Seiltransmissionen.

Tabellen über Dimensionen, Leistung und Preis

1779. über runde Drahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen mit Hanfseelen.

Durchmesser des Seiles in mm

Anzahl der Drähte

Dicke

der einzelnen Drähte in mm

Förderlast hei 250 m Tiefe in kg

Gewicht per currtm in kg

Preis per currtm in fl.

\o i"- co

16

20

24

0*6

0-7

50

OHCOÆHCOtOiOOiOOiOO rH rH i—ł rH rH C4 Ol Ol CO CO ^

36

42

36

42

36

42

42

42

84

114

42

84

114

114

0-9

0-9

0-9

1-2

1-2

1-5

1-5

1-9

2-5

1-9

1-9

3-5

3-1

3*1

3-5

70

100

150

200

250

300

400

500

700

1000

1200

1800

2000

2800

4000

5000

0-13

0-18

0*21

0-32

0-38

0-48

0-58

0-75

0-85

1-28

2-13

2-4

3'2

3-98

5-6

8-0

10-3

0-24

0-26

0-28

0-30

0-35

0-37

0-42

0-48

0-50

0*60

0-85

0-96

1-28

1-60

2-40

3-25

4-50

1780. über flacheDrahtseile aus gehämmertem Holzkohleneisen.

Querschnitt in mm

Anzahl der Drähte

Dicke

der einzelnen Drähte in

mm

F örderlast hei 250 m Tiefe in kg

Gewicht per currtm in kg

Preis per currtm in fl.

40-f-8

55+11

65+13

75+14

100+20

130+23

175+28

144

144

120

120

168

168

256

0-9

1-2

1-5

1-9

1-9

2-5

2-5

300

600

1000

1500

2000

4000

5500

-r W to m m Or «£> M <ji CS Ó -5003 0)

CiCSKlMHOO

ÊÈÛÛ&ÊÈ

360

XXXVi. Maschinen-Riemen und Gurten.

Die in diesem Kapitel angesetzten Preise gelten für blosse Lieferung der Waare. Aufmontirt stellen sich arbeitsfähige Riemen und Gurten um 15 Procent höher.

1781. Maschinen-Riemen aus prima inländischem Kernleder.

Breite in mm

CO

Ü'

263

Preise per m in fl.

5-16 6-14; 8-65 4-65 5-60: 7-50 10-32 12-28 17-30 9-3011-20 15-00

li    I I. f I I , | .

Einfache, stark 0*41 0*67 0-98 1-30 1*65 2*41 3*27 4-15 „    leicht 0-35 0'60.0-90 1*10 1*45 2-10Î2-85 3’70

Doppelte, stark 0-82 1*34 1*96 2*60 3-30 4’82 6’54 8‘30 leicht | 0*70 l*20j 1*80 2*20 2-90 4*20:5-70 7‘40

Il I • r -I ' I i !

1782. Riemen aus französischem Leder stellen sich um circa 20 Procent, und solche aus englischem Leder um circa 30 Procent theurer.

1783. Englische Gummitreibriemen mit starken Baumwoll-Einlagen.

Breite in mm

Baumwoll

einlage

sr. en ^ w io

g*

' 2.

25 j 38 51 63 76 102 127 153 203 ! 254 305 !

Preise per m in fl.

0*73 1*02 1*33 P58 P9G 2'47 3‘04 3‘64 4'78 5*91 6'73 0-86 P33 l-65|2-06 2-44 3-10 3-83:4-62 6-07 7'53 9‘04 1-05 1-49 2-00;2-47;2-913-83 4-68'5-63 7-40 9'33 1P35

•    2-31 2-91 3-514-55 5-66;e-67 8*98 11*32113-53

•    |2-63'3-32 3-95 5-19 6-51 7-7110-40 13-00ll5-61|

Ö

CO

1784. Treibriemen aus Baumwolle von besonderer Stärke und Dauerhaftigkeit für Hauptantriebe und ohne Beeinflussung bei Temperaturwechsel und Feuchtigkeit,

Breite in mm

Stärke ! Stärke

Stärke Stärke Stärke ; Stärke I Stärke

fi.

fl.

fl.

ti.

fl.

fi.

fl.

25 •    0-40

0-50

0'70

0-85

1-05

32    0-43    0-53

0-75

0-90

1-10

38

0-48

0-60

0-78

0-95

45

51

57

0-50    0-65

0-53    0-70

0-60 I 0-80

0-83

0-88

0-95

1-00

1-05

1-15

1*13

1T8

1-25

1-40

64

0-65

70

0-70

0-88    1T0

0-95    1-20

1-30

1-43

1-55

1-70

76

0-80

1-05

1-30

83

0-88    1-13

1-43

1-55

T70

1-83

1-95

89

0-95

95

1-00

1-25

1-33

1-55

1-65

1-85

2-10

2-00

102

1-05 ; 1-40

1-75

2T3

2-25

2-45

108

1-50

1-90

2-25

2-60

115

1-58

2-00

2-35

121

1-65

2T0

2-50

2-75

2-90

127

1-75

2-20

140

2-40

2-65

2-95

3-05

3-40

153

2-60

3-20

165

2-85

3-45

178

3-10

3-75

203

3-50

4-25

229

254

4-75

■ 5-25

280

305

J!

356

407

457

508

5-25

5-75

6-13

7-88

8-75

362

1785. Hanf-Eiemen, nach englischem Patent gewebt.

Breite in mm

30 50 80 100 160 200 240 310 400 j 500 | 600

Preise per m Länge in fl. Goldwähr, zum Londoner Tagescourse

» doppelt, U. Z. roh .... getheert oder j mit Gerbsäure

getränkt . . ,0-57 075 P05 1-23,1-71 2-04 2'43 ! mit Gummi

¹ imprägnirt . 0"69 0*99 1-38 1-65 2-31 2"82 3'36 b) Vierfach, u. z. roh .... | getheert oder mit Gerbsäure;

¹ getränkt . . mit Gummi imprägnirt .

1786. Hanf-Gurten, doppelt kreuzgewebte Breite in mm .

Preis per m in fl.

Breite in mm . .

0-51

0-69 0-93 1-081-47

1-35 1-65 2-64

1-74

2-10

2-79

3-52 4-44

5-31

3-30 3-96

3- 21 4-05 5-04 6-00

4- 38 5-61 6-93 8*28

5- 13; 6-60, 8-25 9‘90

•    1-56 1-95 3-03 3-78 4‘50 5*76! 7*41 9*30 11*22

•    1-95 2-34 3-60 4’44 5*31| 6*81; 8-7610-89 13*08

52    65    79    92    105    118

. .    0-30    0-34 0-42    0-47    0-55    0*62

. .    132    145 158    171    184    211

0-68 0-75 0-83 0-91 0*96 1*10

Preis per m in fl 1787. Artikel für Riemen-Verbindungen: a) Riemen-Schrauben, eiserne, geschmiedet Zwischen den Köpfen mm 3    5    7

Preis per Dutzend, L fl.

«    «    5)    »

Zwischen den Köpfen mm Preis per Dutzend, L, fl.

2-55 2-70 3-00 3*20 3'50 3‘80 „    „    „    _ „    1-90 2*00 2-20 2-30 2*50 2’80

b)    Riemen-Schrauben-Schlüssel, per Stück . . . . . . fl. 0’70

c)    Nähriemen, französische Breite in mm

11a

6    7    8    9    10 12—14

Preis per kg in fl. . . . 6;00 6‘00 5-7Ö 5-50    5-30 5*10

d) Nähriemen, inländische, alaungare, weisse, per kg . fl. 4-00

fettgare, braune, per kg . „    3-50

dto.

dto.

e)    Riemen-Spanner für Riemen bis 430 mm Breite,

per Stück ...................

f)    Riemen-Spanner für Riemen bis 250 mm Breite,

per Stück ..................

g)    Kriosot zur Conservirung von Riemen, per kg . . . „

h)    Frictions-Schmiere, als Adhäsionsmittel für Riemen,

per kg ■    ...............

i)    Gummilösung als Adhäsionsmittel für Riemen,

Ia per kg ... ,............

lia per kg.................

„ 40-00

„ 25-00

1-80

„ 1-20

„    5-00

„    3-00

363 —

XXXVII. Rohrleitungen.

A. Material-Lieferungen.

1788.    Steinzeugröhren, innen und aussen glasirt, für Wasserleitungen, dann Betonröhren, wolle man bei den Post Nr. 754 und 766 nachsehen.

1789.    Blei röhren und Zinnröhren:

a)    Bleiröhren mit Zinneinlage, wie solche die Com

mune Wien für die Anbohrungen der Wasserleitung seit 1874 verwendet, von 10—53 mm Durchmesser in bester Qualität, per 100 kg.......

b)    Bleiröhren, innen verzinnt, beliebige Dimension von

7—105 mm, per 100 kg..............

c)    Bleiröhren, innen und aussen verzinnt, in allen Dimensionen von 7—105 mm, per 100 kg......

d)    Bleiröhren, innen geschwefelt, in beliebigen Dimensionen, per 100 kg................

e)    Bleiröhren, unverzinnt, in den Dimensionen von 7 bis

105 mm, per 100 kg................

f)    Compositions-Bleiröhren, für Gasleitungen,

10—33 mm Durchmesser, per 100 kg.......

g)    Bleiabflussröhren, in Stangen, 40—105 mm

Durchmesser, per 100 kg............

li) Zinnröhren in allen Dimensionen, je nach dem Preise des Rohzinnes, per 100 kg . . . fl. 100*00 bis

Gewichte von Bleiröhren nach den einzelnen Dimensionen :

fl. 34-50

„ 31*50 „ 32-00

„ 32-00'

„ 31-00'

„ 31-00 „ 31-50 „ 140-00

Innere Weite in mm

Aeus-serer Durchmesser in mm

Gewicht

Länge

per m j eines Ringes in kg j circa m

Aeus-serer

Weite j Durch-in mm

Innere

messer [ in mm

Gewicht per m in kg

Länge

eines Ringes circa m

10 I

*10

13

Blei-Zuflussröhren 16 I 1'46    31

17*5 ! 1-7

30

26

18

1*6

13 i

13

19    ' 1-86

20    : 2-13

34

29

*26

33

Blei-Zuflussröhren 36-5    5-9    12-5

37    6-21    11-5

*13

20

21

2-44

•25

23

33

*33

i 41

42

5-6

20

20

26    2-53

27    ' 3-

23

21

40

40

43-5

5-75

13

48

7-43

10

20

21

40

49

6-2

*20

29

18

40

50

6-75

26

26

Cn cii qt

4-25

4-0

4-67

16

18

*40

45

51

7-5

53

8-6

10-9

55

j 26

35

5-2

15-5

14

52

52

63-5

8*25

10-5

*52

64 [ 11-0 66    12-5

ipoOCpÇCTO^OOO

364

Gewicht! Länge per m i eines Ringes in kg | circa m

Aeus- )    Aeus-

Innere ] serer j Gewicht [ Länge ji Innere ; serer Weite. Durch- j per in eines Ringes Weite Durchin mm !”e8ser ; in kg    circa in in mm

in mm !    °    in mm

Blei-Abflussrohren

Compositionsröhren

39    43

52

3-04

65

*' 78

1¹105    110

8-5

tr t t Ol

7—< t-H t-H tH cJi

co co co cb oi

32-0

21-18

15-75

15-17

9-48

CO CO

Compositionsröhren

0-193    104-31

Diejenigen Sorten Röhren, die zur Hochquellenleitung m Wien verwendet werden, sind mit einem * bezeichnet.

ICOO. Schmiedeeiserne Röhren, für Gas-, Dampf- und Wasserleitungen sammt Verbindungsstücken.

Innerer Durchmesser der Rohr- ₄ ; ₆ j 10 13 19 26 31 39 51 leitung m nun    I

Preis in Kreuzern Oe. W.

| Schmiedeeisenröhren (englische), j

per m Länge .......

I Langgewinde, per Stück . .    !

Bogenröhren mit Muffen, pr. St. . 17! 20 25

Kniestücke, per Stück......16 17 22

! T-Stücke, egal und verlängert,

per Stück..........

j Kreuzstücke, egal und verjüngert,

per Stück........• • ¹ • r~i

Muffen, egale, per Stück.....6

dto. verjüngert, per Stück . . 8 Kappen oder Pfropfen, per St. . .    8

Haupthähne aus Messing, beiderseits Gewinde, per Stück . . .80 90| 122 150 268 450 6001000 Haupthähne aus Messing, mit Holländer, per Stück ....

32! 40 18 24

54

30

38

29

68 98 120 40 48 68 51 60 78 43 51 66

180

104

120

98

16

25

kO    h-*

•-4    —-J

25 34 46 53 72 105

. 90 105! 140 220 320 550 800 1200

365

1791. Gusseiserne Muff en roh re mit 6 bis 7 Atmosphären Arbeitsdruck.

Innerer Durchmesser ' Durchmesser

Aeusserer

des Rohres in mm

Rohre |

Wandstärke werden ge- Gewicht per Preis per gossen in m UohrläDge m Rohrlänge Stücken à i in kg    in fl.

lang in m j

Di

esc

50

65

64

80

80

7-5

100

96

125

117

150

143

8-5

169    9-5

175

200

195

225

221

10

250

247

10-5

275

273

11

300

299

11-5

325

325

12

350

351

12-5

375

400

377

403

13

13-5

500

429

14

600

532

14-5

700

634

16

800

738

17

900

842

19

1000

945

21

1048

22-5

24

05 Ctt C» Gî 05 C» GS CO OÎ Cî OS C» 03 GS OÎ 03 OÎ CO « CO.tO LnS

H H (M (N CO iO ID

1-25

1-68

2-08

2-72

3-55

4-45

5- 43

6- 49

7-62

8-83

rH tH

10-11

11- 50

12- 91 14-43 16-02 17-69 22-32 28-43 37-08 46-95 56-65 67-25

WM Si Ci

PN

g. kr

s-e-5

Os

• r-P Hj CD

st«-.®;

Pis

KÄS

M ~ o

äg«

•11g

R ® Sß

•I

cs

CD

r-f- •

B) Arbeitslöhne.

© © © © © ÓMMÓÓ

<£> O' 03 CJi

1794.    Rohrlegerlohn sammt Beigabe aller Dichtungsmaterialien für jedes Centimeter äusserer Durchm.:

a)    bei Bleirohren, per Stoss.............

b)    bei schmiedeeisernen Rohren, per Stoss......

c)    bei gusseisernen Flangenrohren, per Stoss ....

d)    bei dto. Muffenrohren, per Stoss.....

e)    bei Kupfer- oder Messingrohren, per Flange . .

1795.    Die Erdarbeiten bei Rohrlegungen werden nach der Kubatur des bewältigten Erdmateriales berechnet; das Unterlegen von Rohrleitungen im Erdreiche mit Ziegeln etc. muss separat eingestellt werden. Für Stemm- und Grabarbeiten bei Rohrleg u n g in M a u e r n wird per laufendes Meter sammt 'Wiederverputzung fl. 0 22 bezahlt.

366

XXXVIII. Arbeitsmaschinen für Industrie.

Hier gilt in Bezug auf Calculation und Preise dasselbe, was bei Titel „XXXIV“ einleitend gesagt wurde.

Wo die Dimensionen der Maschinentheile in Zollen angegeben sind, wird englisches Mass verstanden.

Alle Maschinen sind sammt Montage berechnet.

Holzbearbeitungs-Maschinen.

1706. Holzhobelmaschinen.

a)    Amerikanische Holzhobelmaschine zum Riemenbetrieb ; vermöge der 200 mm breiten, glatten Hobelmesser und des eisernen, leicht verstellbaren Hobeltisches ist es möglich, Gegenstände bis zu 400 mm Breite und von 370 mm Höhe in beliebiger Länge zu hobeln ; während Hölzer bis zu 200 mm Breite schon bei einmaligem Passiren der Maschine auf siner Seite glatt und rein gehobelt sind, müssen mehr als 200 mm, also bis 400 mm breite Hölzer ein zweitesmal durch dieselbe gehen. Die Handhabung dieser Maschine ist sehr einfach, beansprucht zu ihrem Betriebe 1—l¹/* Pferdekraft und hat eine Bedienung von nur Einer Person nöthig. Die Maschine muss, um rein und glatt zu arbeiten, 3000 Touren per Minute machen. Nicht allein Kehlungen jeder Art, wie : Thürverkleidungen, Gesimsleisten, Fenster-rahmen und Sprossen etc. können damit erzeugt werden, sondern ebensogut ist sie auch zum Glatthobeln weicher wie harter Hölzer und zum Falzen, Fügen. Nutlien und Federn derselben verwendbar; complet sammt 1 Paar geraden Messern von

200 mm Breite und den nöthigen Mutterschlüsseln fl. 450-00

b)    Holzhobelmaschine, bestehend aus einem

schweren Holzgestelle von 3000 mm Länge und einer Tischplatte, worauf man 2000 mm lang hobeln kann, einem eisernen Hobelständer mit einer vertical laufenden Scheibe von 400 mm Durchmesser, einschliesslich 4 Stück Hobelmesser und 2 Einspannvorrichtungen ...... .......« 500-00

«) Dieselbe, bestehend aus einer Tischplatte, worauf

man 4000 mm lang hobeln kann    ■ • ■ „ 750-00

d) Dieselbe mit einer Tischplatte, worauf man 5000 mm

lang hobeln kann . .    . . •    •    ■    • ■ • „ 830-00

«) W a 1 z e n h o b e 1 m a s c h i n e für Bretter, Pfosten und Hölzer bis 280 mm stark, 630 mm breit, inclusive Vorgelege am Fussboden, Gewicht circa 2300 kg . „2000*00 ij Walzenhobelmaschine mit beweglichem Tisch für Hölzer bis 4600 mm lang, 720 mm breit und 280 mm hoch ; diese Maschine eignet sich für weiche

367

und harte Hölzer und zu den verschiedensten Arbeiten, wo es darauf ankommt, dass das Holz glatt und genau gerade sein muss; inclusive Decken-Vor-gelege, Gewicht circa 4750 kg .    .    .... . fl. 2600*00

g)    Simshobelmaschine mit freiliegenden Messer

köpfen, auf 2 Seiten zugleich arbeitend, bis 175 mm breit und 160 mm hoch, mit Vorgelege am Fuss-boden, Gewicht circa 1500 kg..........

h)    Sims- und Bretthobelmaschine, hobelt bis

70 mm stark und 250 mm breit, auf 4 Seiten zugleich arbeitend, mit Deckenvorgelege, Gewicht circa 2600 kg...................

1797.    Fournier-Sägen.

Four nier-Säge neuester Construction, für Hölzer bis 3700 mm Länge, 760 mm Breite und 550 mm Dicke, Gewicht circa 3150 kg...........

1798.    Cireular-Sägen.

Circular-Säge mit Holztisch und Wagen . . . . „ 1804)0 Circular-Säge ganz von Eisen, mit gehobeltem Tisch und neuem, wesentlich verbessertem, parallel verstellbaren Lineal versehen; zu ihrem Betriebe sind 2—3 Pferdekräfte erforderlich; die Länge des Tisches ist 1260 mm, die Breite 630 mm und die Höhe 750 mm, einschliesslich 1 Sägeblatt von 610 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüsseln, 1 engl.

Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht

circa 350 kg..................

Circular- Säge ganz wie vorige ; zu ihrem Betriebe sind 4—5 Pferdekräfte erforderlich; die Länge des Tisches ist 1580 min, die Breite 740 mm und die Höhe 750 mm, einschliesslich 1 Sägeblatt von 1000 mm Durchmesser, 2 Stück Mutterschlüsseln, 1 engl. Sägefeile und den Befestigungsschrauben, Gewicht circa

500 kg⁻..............

Obige 2 Circularsägen sind auch zum Bohren eingerichtet; ein eiserner, leicht verstellbarer und mit Support versehener Bolirtisch, sowohl zum gewöhnlichen, als auch zum Langlochbohren eingerichtet, Gewicht 120 kg, kostet dazu ......

1799.    Circularsägespindeln für Holzgestelle.

Circularsägespindel zum Montiren auf Holzgestelle, mit loser und fester Scheibe, Broncelagern, zum Selbstschmieren eingei’ichtet, für Sägeblätter bis zu 610 mm Durchmessei*, ohne Sägeblatt . . . „    60*00

Circularsägespindel wie vorige, aber für Sägeblätter bis zu 800 mm Durchmesser, ohne Sägeblatt,,

1800.    Ifrennholzsägen.

Amerikanische Brennholz säge. Diese auf Holzgestell solid montirte Maschine dient hauptsächlich zum Zerkleinern des Brennholzes und bean-

„ 1500*00

„ 2200*00

„2200*00

„ 290*00

. . . „ 450*00

„ 100*00

80*00

368

sprucht zu ihrem Betriebe 1V₂—2 Pferdekraft Dadurch. dass der Schubrahmen auf Bollen lauft, wird die Arbeit wesentlich erleichtert. Die Säge kann übrigens auch zum Schneiden von Langhölzern oder Latten verwendet werden und ist dann nur eine flache Tischplatte nöthig, die nach Entfernung des Schubrahmens an dessen Stelle gebracht wird; einschliesslich einem Sägeblatt von 610 mm Durchmesser. 1 engl. Sägefeile und Befestigungsschrauben :

fl. 160-00

a)    für Brennholzverkleinerung...........

„ 20-00

b)    Tischplatte zum Schneiden von Langhölzern oder

Latten....................

1S01. Bandsägen.

a)    Fusstritt-Bandsäge neuester Construction, ein

„ 280-00

gerichtet gleichzeitig zum Biemenbetrieb, mit hartem Holzgestelle, sonst ganz aus Eisen, Ausladung 430 mm. Bollendurchmesser 610 min...........

b)    Bandsäge, ganz aus Eisen, mit Bollen von 650 mm Durchmesser, mit verstellbarer gehobelter Tischplatte, Ausladung 600 mm, Gewicht circa 900 kg . „ 650-00

1802. Verticalsägeu.

a)    Vertical säge mit eisernem Gestelle, eingerichtet für Fuss- und Riemenbetrieb, mit verstellbarem eisernen Tisch, namentlich zur Herstellung geschweifter Arbeiten, Ausladung 530 mm, Hub 130 mm . . . „ 300-00

b)    Vertical säge, starkes Modell, eingerichtet nur für Biemenbetrieb, Hub 170 mm, Gewicht circa 400 kg „ 350-00

e) Bund sägeg atter, ganz von Eisen, neueste Construction, complet arbeitsfähig aufgestellt.

Das zu schneidende Holz

ist

stark

lang

in m

Grösste An-! Pferdezahl Säge-    kräfte-

blätter    Bedarf

Preis in fl.

0-32

0-47

6-32

0-83

7-90

12

0-79

9-48

18

0-95

ni

1-28

11-08

12-84

14-22

14-22

24

30

38

40

40

co a~. cn c;

rH r-i

2400

3000

3600

4200

4800

5400

6000

d) B und s âge g atter mit hölzernem Gestelle und Wagen stellen sich um 30 Procent billiger als ganz von Eisen construirte Bundgatter.

369

fl. 300*00

e) Gewöhnliche verticale Sägegatter von Holz für Wasserkraft construirt, sammt Vorschub, Schlitten- und Holzaufzug, complet montirt.......

1803.    Kehlmaschinen.

a) Kelilmaschine mit vertikal verstellbarer Spindel zum Fraisen sowohl gerader als auch geschweifter Leisten bis 70 mm hoch, mittelst Fraiser vor- und rückwärts arbeitend, Gewicht circa 325 kg    400*00

. . „ 550*00

V) Kehlmaschine mit einem in gehobelter Bahn laufenden Tisch für Leisten bis 2250 mm lang und 70 mm hoch, Gewicht circa 500 kg

1804.    Universaltischlermaschiiieu.

Universaltisch 1 ermaschine, complet mit verstellbaren Führungsleisten, Bohrapparat, Fraiskopf, Sägenträger und verschiebbarem Schlitten, mit folgenden Apparaten und Werkzeugen:

1 Apparat zum Bohren runder und langer Löcher von 6—37 mm breit 1 Winkelplatte an den Tisch zum Kehlen, ein Hobelapparat zum Hobeln bis 140 nun im □, eine conische Platte an dem verstellbaren Führungswinkel zum Hobeln, 2 Spannrollen, auf den Tisch zum Nuthen, Fraisen, Hobeln etc.,

1    Zapfenschneid- und Schlitzapparat, 1 wankende Säge, 8 Kreissägeblätter, 12 Bohrer von 6—37 mm,

2    Ringe zum Zwischenlegen beim Sägen und Zapfen

„ 1500*00

schneiden mit der wankenden Säge, 1 Fraiskopf mit 2 Façonmessern bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Nuthen bis 60 mm breit, 2 Eisen zum Federschneiden bis 60 mm breit, 1 Platte auf den Tisch zum Rechtwinkligschneiden, 1 Einlegplatte mit 2 Spannrollen zum Fraisen, 1 Einlegplatte zum Schneiden mit gewöhnlicher Kreissäge, 1 Einlegplatte zur wankenden Säge, Gewicht circa 1100 kg.......

1805.    Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen.

Zapfenschneid- und Schlitzmaschine neuester Construction, für Fenster- und Thürenfabrika-tion, zum Ausschneiden der Zapfen bis 165 mm lang und Schlitzen bis 15 mm weit und 165 mm lang, sammt Deckenvorgelege, Gewicht circa 1300 kg . . „1200*00

1806. Bohr- und Slemmmaschinen.

a)    Eine Wandbohrmaschine für Holz, bohrt Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm tief,

Gewicht circa 250 kg...............

mit einem verstellbaren Tisch, Gewicht ca. 475 kg . „ 450*00 Ein Vorgelege hiezu..............„    *"

b)    Freistehende vertikale Holzbohrmaschine für Löcher bis 50 mm Durchmesser und 235 mm Tiefe, Gewicht circa 625 kg Ein Vorgelege hiezu . .

„ 350*00

90*00

„ 500*00 „    90*00

370

c)    Kleine verticale H o 1 z 1 a n g 1 o c li b o li r- und Stemmmaschine mit drehbarem Support, für Löcher bis 140 mm tief, 45 mm breit, 235 mm lang, auch zum Bohren und Stemmen der Schlitze in den Treppenträgern für die Treppenstufen eingerichtet,

Gewicht circa 450 kg...............

Ein Vorgelege hiezu..............

d)    Verticale Holzlangloch bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis zu 45 nun breit, 200 mm tief und 300 nun lang, Gewicht circa 1000 kg . . . „ 950-00

Ein Vorgelege hiezu..............

e)    Verticale Bohr- und Stemmmaschine für Löcher bis 50 nun breit, 235 nun tief und 350 mm

lang, Gewicht circa 1600 kg...........

Ein Deckenvorgelege hiezu..........

f)    Horizontale Holzlanglochbohr- und Stemmmaschine für Löcher bis 50 mm breit, 210 nun tief und 285 nun lang, Gewicht circa 850 kg . . . . „ 750-00 Hiezu ein Apparat zum Bohren cler Speichenlöcher

in Radnaben...................

Ein Decken vorgelege ................

1807.    Maschinen für Wagner.

a)    Patentirte Nabenbohrmaschine neuester

Construction zu allen Dimensionen von Rädern, inclusive 4 Reservemesser..............

Das Einlassen der Büchsen, namentlich der Patentbüchsen in die Nahen der Räder wird durch vorstehende Bohrmaschine so bedeutend erleichtert, dass mit derselben 4 Naben nicht nur äusserst genau, sondern sogar/Hn 30 Minuten vollkommen ausgebohrt, die Verstärkungen der Büchsen. Achsenmuttern und Stossscheiben nach allen Dimensionen ohne ein anderes Hilfswerkzeug aufs Genaueste ausgeführt werden können.

b)    Radspeichenhobelmaschine, liefert per Tag

200 Stück, sanunt Deckenvorgelege, Gewicht circa 2150 kg.....................

1808.    Schindehnaschineii.

Patentirte Schindelmaschine neuester Construction ; die Maschine, deren Gestell ganz massiv aus Eisen und 1560 mm lang, ,1430 mm breit und 800 mm hoch ist, erfordert zu ihrem vollen Betriebe 1 lj₉. Pferdekraft, wobei sie dann aber auch, durch 3 gleichzeitig beschäftigte Arbeiter bedient, in 12 Arbeitsstunden je nach der Grösse der Schindeln 2000—3000 Stück liefert, Gewicht circa 425 kg . . . „ 600*00

„    90-00

„ 1250-00 „    90-00

„    200-00

..    100-00    .

„ 125-00

* „ 2500*00

371

1809. Holz-Drehbänke.

D r e h b a n k.

a)    für Pfeifenschneider, 950 mm lang........

b)    für Pfeifenbeschläger, 950 nun lang . ■ ......

«) für Drechsler mit gewönhlicher Spindel, Docke und

einfachem Tritt, 1270 mm lang . ........

Selbe Sorte mit doppeltem Tritt, 1270 mm lang . d) Gewöhnliche Drehbank mit einfachem Tritt

1425 mm lang....... •    .......

Selbe Sorte mit doppeltem Tritt. 1425 mm lang . . •e) Drehbank auf lange Holzarbeit mit Docken, Spindel und doppeltem Tritt, 1900 mm lang . . f) Drehbank mit halbeisernem Stock, rückwärts zum Nachschrauben mit Reitnagel und gewöhnlicher

Auflage, 1900 mm lang..............

ff) Drehbank mit eisernem Stock zum Umkehren, Schubernagel, eiserner Auflage, 1900 mm lang . • h) Wagnerbank, 2220 mm lang..........

1819. Hobelbänke.

a)    H o b e 1 b a n k für Tischler, aus massivem Holze mit harter Platte hergestellte Hobelbank mit allem dazu gehörigen Tischlerwerkzeug, per Stück . . .

b)    Dieselbe Hobelbank für Tischler, ohne Werk-

zeuge geliefert, per Stück.............

«) dto. für Wagner, Binder, Zimmerleute etc., ohne Werkzeuge, per Stück..............

„ 52-00 „ 55-00

„ 54-00 „ 56-00

„ 62-00

„ 78-00

„ 125-00 „ 78-00

„ 90-00 „ 30-00 ,, 20-00

Metallbearbeitungsmaschinen.

1811. Hobelmaschinen.

a) Tischplatten- Hobelmaschinen nach neuester Construction, bei verticaler, horizontaler und jeder "Winkelstellung selbstthätig hobelnd, mit schnellem Rücklauf und Tischbewegung durch die Zahnstangen.

jj Länge [ Breite Höhe

il fles abzuhobeinden Gegenstandes in mm

Gewicht !: in kg ; in fl.

Preis

mit Kurbel für Handbetrieb .... 600 430 320 mit Hand- und Riemenbetrieb . . 600 430 mit Riemenbetrieb . .

430

320

575

dto.

dto.

1250

1750

2000

mit 2 von einander unabhängigen Supporten...........

i 3800 1000 1000    6500 3200

II4000 : 1430 1270 10000 4500

I») Grubenhobelmaschinen neuester Construction, mittelst welcher in jeder beliebigen Höhe, dann 4000 mm lang und 1260 mm breit gehobelt werden kann, Gewicht circa 6500 kg.......

dto.

dto

fl. 3800-00

372

1812. Drehbänke.

Drehbänke neuester Construction mit allem Zugehör arbeitsfähig montirt:

a)    Handsupport-Drehbank ohne Rädervorgelege, mit eiser- : nem geraden Bett, nicht selbsttätig und ohne Leitspindel . •

b)    dieselbe Drehbank mit gekröpftem Bett......... • • •

c)    Egalisirdrehbank mit Leit

spindel durch Juckersteuerung, sonst wie vorige ....    • •

d)    S upportdrehbank mit Räder

vorgelege, Zahnstange für den Vor- und Rückwärtsbetrieb des Supports mittelst der Hand, nicht selbsttätige .........

e)    Supportdrehbank mit ^gera

dem eisernen Bett und Zahnstange zum selbsttätigen Ega-lisiren.............

f)    Hand supp ortdreh bank mit

gekröpftem Bett, nicht selbsttätig ......... . . . .

g)    Fusstritt-Drehbank, selbst-, thätig zum Egalisiren mittelst Zahnstange und zum Gewind-schneiden mit Leitspindel . • •

h)    d i e s e 1 b e...........

i)    Support-Drehbankm.Räder-vorgelege, selbsttätig zum Egalisiren und Gewindschneiden, samimt Deckenvorgelege complet

k)    dieselbe...........

l)    dto............

m)    dto............

n)    dto. ...........

o)    dto............

p)    dto............

q)    dto. ...........

| Spiz-zen- I höhe

Bett- Drehlänge ' länge

in mm

160 ! 2000

160 2000

Ge-

wicht in kg

Preis in fl.

1150    400

1150    400

160 1350    690

180 2000

215 2350

240 13800

800

315

375 j 330

1160

1320

750    450

975

680

2850 ;, 900    700

135 1200 630 300 380 160 2000 1150 425 420

165 1650    850    500

180 :1550 ¹ 820    550

210 2000 1000 1000 235 2630 11350 i 1100 250 3250 ; 2000 11500 | 290 3800 : 2700 1750 320 4150 2550 ;2500 400 6970! 5390 4000

550

600

650

.700

950

1250 |

1800

3200

r) Plandrehbänke mit Spindelstock und Aufsatz einer Platte, dann Aufsatz für den Support. Kreuzsupport und allen Theilen zum selbsttätigen Plandrehen, Planscheiben-Diameter 1270 mm zum Drehen bis auf Gewicht in kg circa

1900 „

1900 mm 2530

2250

4 <hm i

Preis in fl. 1550

2500

373

1813.    Drehbank-Bestandtheile.

a)    Spindelstock ohne Räder-Uebersetzung,

Reitstock und Auflage, 160—190mm Spitzenhöhe, Gewicht circa 100 kg...........

b)    Spindelstock ohne Räderübersetzung,

R e i t s t o c k u n d A u f 1 a g e, 225—240 mm Spitzenhöhe, Gewicht circa 125 kg...........

«) Eine complété Garnitur Drehbankbest and th eile von 225—240 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege,

1 Reitstock, 1 Kreuzsupport, 1 Auflage, Futterkopf,

1 Lunette, 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, Gewicht circa 325 kg ... . d) Eine complété Garnitur Drehbank-Bestandtheile von 290—320 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege,

1 Reitstock, 1 Kreuzsupport, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lunette 1 Universalplan- und Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 400 kg «)Eine complété Garnitur Drehbank-Bestandtheile von 350 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 700 mm Länge, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lunette, 1 Planscheibe mit 4 Patent-Kloben, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 1150 kg........

f) Eine complété Garnitur Drehbank-Bestandtheile von 400 mm Spitzenhöhe, bestehend aus: 1 Spindelstock mit Rädervorgelege, 1 Reitstock, 1 Kreuzsupport von 800 mm Länge, 1 Auflage, 1 Futterkopf, 1 Lunette, 1 Planscheibe mit 4 Patent-Kloben, 1 Mitnehmerscheibe, 1 Deckenvorgelege, Gewicht circa 1400 kg........

1814.    Supporte.

160 mm Spitzenhöhe, Gewicht 40 kg......

225 „

290 „    „

340 „

400 „

1815.    Shapiug-Maschiuen.

a)    S h a p i n g - M a s c h i n e mit veränderlichem Hub bis zu 150 mm und 400 mm Hobellänge, mit beweglichem, selbstthätigen Tisch, welcher mittelst Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, nebst Einspannvorrichtung zum Hand- und Riemenbetrieb, ohne Sockel, Gewicht circa 300 kg . „

b)    Dieselbe mit Sockel.............„

•c) Shaping-Maschine mit veränderlichem Hub bis

zu 225 mm und 830 mm Hobellänge, mit beweg-

120-00

1 Deckenvorgelege,

420-00

550-00

800-00

1000-00

75-00

85-00

100-00

130-00

150-00

430-00

480-00

374

fl. 600-00

licheni selbstthätigen Tisch, welcher mittelst Schrauben hinauf und herunter verstellbar ist, versehen mit Rädervorgelege und Gegenconus, mit Sockel, Gewicht circa 750 kg..........

d)    Englische Shaping-Maschine mit Rädervorgelege, veränderlichem Hub bis zu 235 mm und 1000 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, Rundhobelapparat, selbstthätig in allen Horizontal-,

Vertical- und Winkelschnitten; der Tisch ist mittelst Schraube auf dem Bett, welches 1400 mm lang und 360 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf und heruntergeschraubt werden, ist mit Schieb-Nuthen und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, complet, sammt Deckenvorgelege, Gewicht circa 1600 kg ....    „ 1300-00

e)    Englische Shaping-Maschine mit Rädervor

„ 1650-00

gelege, veränderlichem Hub bis zu 310 mm und 1100 mm Hobellänge, mit schnellem Rücklauf, 2 Rundhobelapparaten, selbstthätig in allen Horizontal-, Vertical- und Winkelschnitten; der Tisch ist mittelst Schraube auf dem Bett, welches 1400 mm lang und 450 mm breit ist, verstellbar und kann mit der Hand ebenfalls durch eine Schraube hinauf und herabgeschraubt werden, ist mit Schieb-Nuthen und einem Parallelschraubstock zum Einspannen der Arbeit versehen, complet, sammt Deckenvorgelege, Gewicht circa 2100 kg.....

1816. Nutbstoss-Maschinen.

a)    Englische Nuthstoss-Maschine zum Riemenbetrieb, mit veränderlichem Hub bis zu 105 mm,

„    630-00

Ausladung 260 mm mit viereckigem Tisch von 380 mm im Quadrat, welcher mit der Hand der Länge und der Breite nach verstellbar ist. sammt Mutterschlüsseln und Deckenvorgele, Gewicht circa 500 kg..................

b)    Englische Nuthstoss-Maschine mit Räder-

„ 1350-00

Uebersetzung, veränderlichem Hub bis zu 210 mm, selbstthätig in allen Schnitten, mit combinirtem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenem Tisch von 530 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 950 mm im Durchmesser, complet, mit Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht circa 1500 kg...........

c)    Englische Nuthstoss-Maschine mit Räder-Uebersetzung, veränderlichem Hub bis zu 260 mm, selbstthätig in allen Schnitten, mit combinirtem verschiebbaren und mit Rundbewegung versehenen Tisch von 630 mm im Durchmesser, zur Aufnahme von Gegenständen bis zu 1250 mm im

375

Durchmesser, complet, mit Mutterschlüsseln und Deckenvorgelege, Gewicht circa 2500 kg .... fl. 1650-00

1817. Bankbohrmaschinen.

a)    S c h 1 o s s e r - B o h r m a s c h i n e zum Anschrauhen

an die Werkbank mittelst Spannklohen, sarnmt Bohrkurbel, Höhe des Schaftes 950 mm, Ausladung 480 mm................ •    ,,

b)    Universalbohrmaschine; dieselbe kann als

eine der einfachsten und nützlichsten Erfindungen der Neuzeit bezeichnet werden ; sie bohrt Löcher in jeder beliebigen Winkelstellung, dabei ist sie leicht transportabel. Der Schaft hat 33 mm Durchmesser und 550 mm Länge, der Arm 33 mm Durchmesser und 220 mm Länge, die Bohrmaschine ist ferner mittelst Kurbel, welche sich gleichzeitig als Bohrratsche verwenden lässt, zum Handbetrieb eingerichtet und eignet sich besonders zum Bohren von Traversen..................

c)    Dieselbe Bohrmaschine mit einem Schafte

von 40 mm Durchmesser und 830 mm Länge und einem Arme von 40 nun Durchmesser und 350 mm Länge...................«

d)    Bankbohrmaschine mit Räder-Uebersetzung und Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 350 mm Durchmesser und verseiliebbarem Parallelschraubstock, Ausladung 155 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser . „

e)    Dieselbe mit Selbststeuerung.........

f)    Bankbohrmaschine mit Handsteuerung, durch

Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und Parallelschraubstock, schweres Modell, Ausladung 240 mm, für Löcher bis zu 30 mm Durchmesser..............

g)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb .....................

h)    Bankbohrmaschine mit doppelter Räderüber

setzung, Handsteuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, sehr schönes Modell, Ausladung 295 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser.....

i)    Dieselbe, mit Selbststeuerung

k)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb ......................

l) Säulen-Bankbohrmaschine mit Räderübersetzung und Handsteuerung, durch -Kurbel für

50-00

80-00

90-00

60-00

65-00

85-00

„ 100-00

. „ 100-00 . „ 110-00

„    12500

376

Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock; sowohl die Maschine als auch deren Parallelschraubstock sind um die Säule nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten und von einander ganz unabhängig verstellbar, Ausladung 160 mm, für Löcher bis zu 25 mm...............

„ 110-00

m) Versenk bohr mas chine mit doppelter Räder-Uehersetzung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser und verschiebbarem Parallelschraubstock, zum raschen Versenken durch Zahnradbewegung, eignet sich auch besonders zum Bohren von Holz, Ausladung 215 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser.............

n)    Bank bohr m asch ine mit Räder-Uebersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 780 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr schweres Modell. Ausladung 280 mm, für Löcher bis zu 40 mm Durchmesser „ 160-00

. „ 175-00

o)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb ..............•.....

p)    Bankbohrmaschinen mit doppelter Rädeniber-

„ 200-00 „ 220-00

setzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 900 mm Durchmesser und einem Parallelschraubstock, sehr starkes Modell, Ausladung 290 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser...................

q)    Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb .....................

1818. Wandbohrniasehineii.

. . „    35-00

. . „    45-00

a)    Wand bohrm as chine mit Handsteuerung eingerichtet durch ein an der Seite angebrachtes Schwungrad für Handbetrieb, Ausladung 210 mm, für Löcher bis zu 15 mm Durchmesser ...... •

b)    Dieselbe, für Hand- und Dampfbetrieb .

c)    Wand bohrm asch ine mit doppelter Räderüber

„ 80-00 „ 100-00

setzung. Handsteuerung durch Kurbel für Handbetrieb. mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, Ausladung 400 mm, für Löcher bis zu 25 mm Durchmesser......

d)    Dieselbe für Hand- und Riemenbetrieb mit Conus

und G-egenconus.................

e)    Wandbohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 870 mm Durchmesser; dieselbe

377

kann an einer Säule ' befestigt, nach allen Richtungen verstellt werden, Ausladung 630 mm, für Löcher bis zu 50 mm Durchmesser............

f)    Dieselbe, für Hand- und Riemenbetrieb mit Conus

und Gegenconus.................

g)    Wandbohrmaschine mit Selbststeuerung, quer

liegendem Riemenconus und Deckenvorgelege für Dampfbetrieb sammt separatem, durch Schraube hinauf und herunter verstellbarem Tisch, sehr kräftiges Modell, Ausladung 460 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser...............

1819.    Fusstrittbohrmaschinen.

F us strittb ohrmaschine mit Handsteuerung, doppelter Räderübersetzung, ganz aus Eisen, sammt Tisch, Ausladung 320 mm, für Löcher bis zu 20 mm Durchmesser...................

1820.    Freistehende Bohrmaschinen.

a)    Freistehende Bohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, durch Kurbel für Handbetrieb, versehen mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 600 mm Durchmesser, einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Spindel verstellbar sind, Ausladuug 240 mm, für Löcher bis zu 22 mm Durchmesser . . „ 170*00

b)    Freistehende Bohrmaschine mit dreifacher

Räderübersetzung und Selbststeuerung, eingerichtet durch Kurbel für Hand- und durch Conus und Gegenconus für Riemenbetrieb, mit einem oben horizontal laufenden Schwungrad von 920 mm Durchmesser, einer Planscheibe und verschiebbarem Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung 370 mm, für Löcher bis zu 60 mm Durchmesser...............

c)    Freistehende Bohrmaschine mit doppelter Räderübersetzung und Selbststeuerung, eingerichtet durch Conus und Gegenconus für Riemenbetrieb mit einer Planscheibe und Parallelschraubstock, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar sind, Ausladung

360 mm, für Löcher bis zu 70 mm Durchmesser . „ 525*00

d)    Freistehende Bohrmaschine mit Räderübersetzung und Handsteuerung, eingerichtet mit einer losen und einer festen Scheibe zum Riemenbetrieb, sehr kräftiges Modell, mit einer Planscheibe, welche nach allen Richtungen, sowie nach oben und unten durch Zahnstange verstellbar ist. Ausladung 450

mm, für Löcher bis zu 100 mm Durchmesser . . . „ 1000*00

fl. 140*00

„ 160*00

„ 600*00

„ 120*00

„ 325*00

378

1831. Radialbohrmaschinen.

Radialbolirmaschine mit doppelter Räderübersetzung, bolirt Löcher bis zu 110 mm Durchmesser, mitte'st der Bohrstange jedoch 320 mm Durchmesser bei 400 mm tief. Der Arm hat einen Radius von 1660 mm und kann mittelst Dampfkraft 660 mm hinauf- und herabgeschraubt werden, selbstthätig, vertical und horizontal, rechts und links, Gewicht circa 4000 kg..................

1833. Langlochbohrinaschineii.

Langlöchbohrmaschine mit horizontaler Pris-maführung, seibstthätiger Hin- und Herbewegung, sowie selbstthätigem Niedergang der Bohrspindel; die Maschine ist mit einem rechtwinkelig gegen die

Maschine beweglichen Support versehen.....

Dieselbe mit einem Kreuzsupport hiezu......

1833. Lochmaschinen und Scheeren.

a)    Hebelschee re zum Schneiden von Eisenblechen

in beliebiger Länge bis zu 5 mm Stärke, Messerlänge 160 mm.....................

b)    Hebelschee re zum Schneiden von Eisenblechen

f)    Loch mas c hine und Scheere, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 10 mm Durchmesser auf 10 mm dick und schneidet Eisenbleche bis zu 8 mm Stärke, versehen mit einer Führung; sowohl die Messer als auch die Stanzen sind zum Einschieben eingerichtet, Ausladung 75 mm,

Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm.......

g) Lochmaschine und Sch eere, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 12 mm Durchmesser auf 12 mm dick, und schneidet Eisenbleche bis zu 10 mm Stärke, versehen mit einer Führung, Schwungraddurchmesser 1050 mm, Ausladung bei der Lochvorrichtung 100 mm, bei der Schneidvorrichtung 80 mm, Hub 15 mm, Messerlänge 120 mm „ 300'00

fl, 3000-00

„ 950-00 „ 1030-00

26-00

37-00

50-00

45-00

60-00

. „ 180-00

379

h)    Lochmaschine und Sehe er e. eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche bis zu 17 mm Durchmesser auf 11 mm dick, und schneidet Eisenbleche bis zu H mm Stärke, versehen mit einer Ein-

und Auslösevorrichtung und querstehenden Messern fl. 450*00

„ 750*00

i)    Lochmaschine und Scheere mit doppelter Räderübersetzung, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 13 mm dick und schneidet Eisenbleche von 12 mm Stärke ; die Ausladung hei der Loch Vorrichtung beträgt 235 mm, hei der Schneidvorrichtung 260 mm,

Gewicht circa 1150 kg..............

k)    E n g 1 i s c h e L o c h m a s c h i n e und Scheere, eingerichtet für Dampfbetrieb, locht Bleche von 20 mm Durchmesser auf 20 nun dick und schneidet Eisenbleche bis zu 20 mm Stärke, durch die Ausrückvorrichtung kann man Bleche bis zu 26 mm Durchmesser lochen ; der Riemenscheibendurchmesser beträgt 610 mm, die Ausladung sowohl hei der Schneid- als auch bei der Lochvorrichtung 430 mm; beide diese Vorrichtungen liegen einander entgegengesetzt, macht 140 Touren per Minute, Gewicht circa 3750 kg . . „ 2200*00

l)    Blech sc beere zum Dampfbetrieb für Streifen bis 635 mm lang, 160 mm breit, 5 mm Stärke, Gewicht

circa 600 kg...................„ 650*00

1824. Spindelpressen.

Einarmige Pressen mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoss in Metallführung und gehobelter Fläche sammt Holztisch, zu nachstehenden Dimensionen und Preisen.

Gewicht in kg

Durchrn. der Spindel in mm 40 Ausladung in mm . .

120    130    140    145    160    185    270

65    75    95    120    150    180    350

Höhe zwischen Stoss und Platte in mm Preis in fl.

Zweiarmige Bogenpressen, zweckmässig und stark construirt, mit dreigängiger Spindel, Metallmutter, vierkantigem Stoss in Metallführung, gehobelter Fläche und Holztisch zu nachstehenden Dimensionen und Preisen.

Gewicht in kg..... 150    200    275    350    425    500    2250

Durchm.derSpindelinmm 50    55    60    63    70    80    110

Höhe zwischen Stoss und Platte in mm ......

Innere Weite des Ständers in mm.........

175 175 170 225 230 300    320

300 340 380 350 380 475    560

Preis in fl.

120 150 200 230 280 350 1400

380

1825.    Scîiraubenschneidmaschineii.

Amerikanische S ch rauben sch neidma-s ch ine mit Räderübersetzung, eingerichtet durch Kurbel für Handbetrieb, zum Schraubenschneiden von ¹/₄.—1 Zoll engl., complet sammt Backen und Bohrern .....................

Dieselbe, eingerichtet für Hand- und Riemenbetrieb durch Conus und Gegenconus.......

Sch raubensch neidm aschine mit Rädervorgelege, metrisches System, eingerichtet zum Hand-und Riemenbetrieb mit Conus und Gegenconus zum Schraubenschneiden von 10—45 mm, complet sammt Backen und Bohrern...............

Sch raubensch neidm aschine, System Whit-Avorth, mit Rädervorgelege, eingerichtet für Riemenbetrieb , zum Schraubenschneiden in beliebiger Länge von s/₈—1 Zoll, engl, complet sammt Backen,

Bohrern und Deckenvorgelege..........

Englische

System Whitworth. mit Rädervorgelege eingerichtet, ziim Riemenbetrieb, zum Schraubenschneiden in beliebiger Menge von ³/s—B/4 Zoll engl., complet sammt Backen, Bohrern und Deckenvorgelege . . . „ 900-00

1826.    Dampfhämmer.

D a m p f h ä m m e r, hauptsächlich für Schmiedearbeiten aller Art construire Die Ambosse, welche separate Gussstücke bilden, sind abgedreht, so dass sie in die ausgebohrten Grundplatten hineinpassen und durch diese aufgehen. Die Hammerblöcke sind von Schmiedeisen und von den Führungen in den Blöcken gut unterstützt. Sie sind sämmtlich mit Hand- und Selbststeuerung versehen.

Fallgewicht des Hammers in kg ... 25

Cilinderdurchmesser in mm.....114 152 177 228 254 304

279 330 431 533 610 685 Gewicht ohne Ambossblock, ca. kg . . 650 1200 1600 2400 3000 4000 Gewicht des Ambossblockes ca. kg . . 250 600 1200 2000 2800 4000

Durchmesser einer Welle, welche sich leicht in einer Hitze strecken lässt,

.in mm.............j

Preise, sammt Ambossblock, in fl. . . 800 1350 1740 2450 3150 4000

1827.    Springhämmer.

A m e r i k a n i s c h e r S p r i n g li a m m er, eingerichtet für Riemenbetrieb, geeignet zum Aushämmern von Blechen, derselbe hat 50 kg Fallgewicht, 130 mm Hub und macht 120 Touren per Minute ...

fl. 300-00

„ 350-00

„ 575-00

„ 600-00

75 150 250 350 500

Hub in mm .

50    76 101 152 177 203

. fl. 250-00

381

1828. Federhämmer.

Patentirte Federhämmer complet

Gewicht

des

Hammers in kg

I Hub des | Hammers in mm

Durchmesser der Betriebs-Riemscheibe in mm

Anzahl der Schläge per Minute

Betriebskraft in Pferdestärken Eisen in mm

Geeignet zur Bearbeitung von

Stahl

Preis in fl.

28

55

295

420

240

85

320

140

370

470

OO t— CO CO

200

160

125

³U

70

: 80

l¹/.

115

130

Va—¹/₂ weniger

als Eisen

950

1175

1450

1829.    Reifbiegmaschincn.

Reifbiegm as chine vorzüglichster Construction, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen R ndung durch Verstellen der Walze von Unten bi zu 100 mm Breite und 25 mm Stärke mit dreifacher Räderübersetzung. Diese Maschine erfordert zu ihrem Betriebe nur einen Mann ... fl. 100*00 Reifbiegmaschine vorzüglichster Construction,

Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Verstellen der Walze von Oben bis zu 120 mm Breite und 40 nun Stärke, mit dreifacher Räderübersetzung. Dieselbe erfordert

zu ihrem Betriebe nur einen Mann........

Reifbiegmaschine vorzüglichster Construction, zum Biegen von Radreifen auf kaltem Wege in jeder beliebigen Rundung durch Stellung der Walze Unten bis zu 150 mm Breite und 40 mm Stärke mit dreifacher Räderübersetzung. Dieselbe erfordert zu ihrem Betriebe nur einen Mann..........

1830.    Rädertheil- und Fraismaschinen.

Rädertheil- und Fraismaschine zum Schneiden von Stirnrädern bis zu 520 mm Durchmesser mit horizontaler Spindel, Gewicht circa 1050 kg . . „ 900*00 Rädertheil- und Fraismaschine zum Fraisen und Schneiden aller Arten von Rädern, als: Stirn-, Diagonal- und Schneckenräder, bis 215 mm Breite und 570 mm Durchmesser in Eisen, sowie m anderen Metallen; bis 1140 mm in Holz mit horizontaler Spindel, Gewicht circa 1550 kg..........

1831.    Fraismaschinen.

Fraisenschneidapparate zum Fertigen der

Fraisen......................

Fraismaschine zum Fraisen und Abschneiden verschiedener Gegenstände bis 330 mm lang und 280 mm hoch...................

zum

von

„ 130*00

„ 150*00

. „1550*00

„ 325*00

382

Dieselbe für Gegenstände bis 500 mm lang und 320 mm hoch...................

1833. Rlechbiegmasehinen

mit drei Walzen für Handbetrieb Grösste Breite der zu biegenden Bleche in mm Gewicht in kg Preis in fl.

1833. Centrirmaschinen.

C e n t r i r m a s c h i n e, 130 mm Spitzenhöhe, zum Cen-triren oder Anbohren und Fraisen vom kleinsten Bolzen an bis Wellen von 120 mm Durchmesser, desgleichen zum Abfraisen von Schraubenenden; einschliesslich ein Bohrer und 1 Fraiser zum Anfertigen der Bohrer; die Bettlänge ist 1700 mm, Gewicht circa 500 kg............

1150

3100

2270

3600

2850

4100

1800-00    2300-00    2500-00

1831. Maschinen für Spengler.

Rundscheeren zum Schneiden von runden Böden und geraden Streifen.

Zum Rundschneiden von Bei einer Blechstärke bis Streifenbreite bis

fl. 1150-00

„ 460-00

55—530 55—630 80-800 mm

*U

210

260

320

Preis in fl. 60-00 Bios zum Streifenschneiden fl. 50*00

90-00    180-00

60-00    140-00

R u n d m a s c h i n en für Galanteriearbeiten mit Gussstahlwalzen, Arbeitslänge 420 mm, Walzendurchmesser 25 mm..................

Run dm as chilien mit eisernen Walzen, für Bau-und Galanteriearbeiten Walzenlänge in mm Walzendurchmesser in mm 44 Preis in fl

Sicken- und Bördelmaschinen für Galanterie-arbeiten, mit Hebelwerk; die obere Walze mittelst Fusssritf zu heben, Gewöhnliche Sorte . . . ■    • •

Centrumführung hiezu, eine Vorrichtung zum Sicken

oder Bördeln von runden Böden.......

Sicken-, Bördel- oder Façonrâder, per Paar ...

Stärkere Sorten ................

Centrumführung hiezu..............

Sicken-, Bördel-, Gesimsräder...........

Falzmaschinen für Galanteriearbeiten, mit Stell-lung zum Falzvornehmen

Arbeitslänge in mm 635 Preis in fl.

635    1050    1050

53

66

60-00 80-00 120-00

790    1050

50-00    60-00    75-00

fl. 50-00

65-00

14-00

6-00

85-00

20-00

8-00

388

Geradscheeren mit Schräg- und Winkelstellung, Parallel-Support mit federndem Lineal, zum Schneiden beliebig schmaler und breiter Streifen:

Schnittlänge in mm 635    740

Preis in fl.

Abbiegmaschinen für Bauarbeiten und Gesimse : Arbeitslänge in nun 1050    1260    2000

Preis in fl.    90*00    110*00 180*00

Ziehbänke für Gesimse, Zuglänge 1900 mm . . . 11.300*00

1835. Schleiftrösre,

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 500 mm Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb...... . . .......

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 800 mm Durchmesser. mit Patentflangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb................

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 950 mm Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, zum Hand-

und Riemenbetrieb................

ganz aus Eisen, für Steine bis zu 1250 mm Durchmesser, mit Patentflangenverschraubung, nur zum Riemenbetrieb..................

183(>. Feldschmiedeu

mit doppeltem Cilindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum sehweissen von 50 mm

□    Eisen....................

mit doppeltem Cilindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum sehweissen von 70 mm

□    Eisen.....................

mit doppeltem Cilindergebläse, versehen mit einem Blechmantel, zum sehweissen von 90 mm

□    Eisen ...........•

1837.    Ventilatoren

neuester Construction, geräuschlos

für 1    2    4    8    16 Schmiedefeuer

Preis in fl. 3,0*00 40*00 60*00 95*00' 140*00

1838.    Blasbälge.

Doppeltwirkende Cilinderblasbälge sanimt Gestell, Zugwerk und Rohr, zum allsogieichen Gebrauche    a b c d e f g

630    710    790    950    1110

45*00 65*00 95*00 110*00 130*0015Q*00175*00 280*00 a, b und c sind für jeden kleinen Feuerarbeiter, als auch für Schlosser- und Klein-Schmiedefeuer geeignet, d, e und f für starke Schlosser- und Schmiedefeuer, g, h und i für 2, 3 und 4 Schmiedefeuer geeignet.

1000

155*00    180*00    280*00

Durchmesser in mm 320    420    530

Preis in fl.

. „ 30*00

„ 60*00

„ 100*00,

„ 120*00

. „ 70*00

„ 85*00

. „ 110*00

384

1839. Dampf-Pumpen.

a) Pulsometer.

Der Pulsometer ist ein Flüssigkeitsapparat mit di-rectem Dampfbetrieb und besteht aus einem einzigen Gussstücke mit zwei flasehenförmigen Hauptkammern, einer darunterbefindlichen gemeinschaftlichen Saugkammer nebst Windkessel, welcher mit letzteren durch einen verticalen Canal verbunden ist, und aus dem Druckgehäuse. Hach dem Zwecke, zu welchem der Apparat dienen soll, vermitteln vier Metallkugeln oder fünf Gummiplatten die abwechselnde Verbindung oder den Abschluss zwischen den vier Räumen.

HP

Mi

■ ■ - --

Der Pulsometer in seiner Anwendung für Ent- und Bewässerungen.

Die beiden Hauptkammern vereinigen sich oben in einen gemeinschaftlichen Dampfkanal, wo sich das aus einer Kugel oder einer beweglichen Platte bestehende Dampfsteuerventil befindet.

Er bedarf zu seinem Betriebe nur des directen Dampfes vom Dampfkessel aus, kann in jeder beliebigen Entfernung und Position vom letzteren aufge-stellt werden, und macht in Folge dessen die bisher üblichen Dampfmaschinen, die dazu gehörigen Wellen, Riemen und Rädertransmissionen zum Betriebe der Pumpen, nebst ihren Gestängen und beweglichen Theilen entbehrlich, indem er durch directen Dampf betrieben, die Arbeit der Dampfmaschinen und Pumpe, allein mit grösserer Präcision und Sicherheit und besserer Oecononne als die letzteren gemeinsam verrichtet.

Er eignet sich zum Heben von kaltem und heissem Wasser bis 70° Celsius, Schlamm, Syrup, Theer, Laugen. Säuren, Oelen, Spiritus, Schlampe, Maische u. s. w..' und findet Anwendung bei Eisenbahnen, Fabriken, der Zucker-, Papier-, Textil- und chemischen Branchen, in Bergwerken, Brunnen, Schiffen, Trockendocks, Bädern, Färbereien, Brauereien, Brennereien, Gerbereien. Gasanstalten. Ziegeleien, Baugruben etc. etc.

385

Leistungen, Gewichte, Rohre nnd Preise der Pulsometer.

Förderhöhe m

! 10    20 I 30

Dampfspannung in Athmo-sphären

12

Leistung per Minute 1

Leistung mit Abdampf- Betrieben bei 3—4 m Höhe

Nothw. HeiztI. des Kessels in qm für 20 m Förderhöhe

Gewicht kg

Innerer Rohrdurchmesser in Millimeter

Preis

Reservetheile

Saugrohr

Druckrohr

Dampfrohr

ff"

P

ä|

&•—

-5

Saugkorb per Stück in fl.

Luftventilator per Stück in fl.

Gummi-Klappen per Stück in fl.

100

140

70

200

110

160

450

250

500

360

600

440

1000

640

1500 . 2000

960

1400

3000

1960

5000

7500

12000

2800

4500

7000

10000

giiittsägis«»»

lll'flggigggsiëë 1881.1 SS ggs

6 110 8 ] 160 10 I 245

330 i 9-00 440 12 00 550 13-00 660 15-00 825 16-00 935 18-00 39    1100 20 00

45 I 1650 25-00 51    2200 28-00

66 ! 3000 30-09 76 3600 40-00

13

19

19

25

25

31

4-50 ;

5 (0 2-50:

! 6-00 3'00 1-14 3-00 1-64 3 00 3-20 5 00 4-60

5    00 5-00

6    001 6 05 6 00 7-50 6 00 12-80 8 00 21-50 8 00 24-00, v

10 00 50-70 1000 70-00

2-50 0 73

0-95

Pulsometer bei Brunnenbauten.

Die Förderhöhe kann je nach der

Dampfspannung

bis

90 m

die Rohrlänge

bis 1000 m

«i:-

betragen.

lll

I«

m

SB

mäamm

P\

Der Pulsometer kann auch unter

Wasser am Flaschenzuge hängend ar-

beiten, also in das Wasser hineingehängt

■s

Ï werden, und macht sich selber frei.

?! :

mm

25

26 26 131-3406-1

7111 948 1106 1106

"*:U32]l68 342 211

. . | 16ö] 215 305 , 275

. I i i ' ~ r '

[Preis in fl.

Durchmess. d. Saug-und Druckrohres in mm.....

Durchm. d. Dampfrohres, Einströmung in mm.....

Durchmesser des Ex« j haustrohres in mm 13    20

Gewicht in kg . . ,; 38'1 60'8

Totallänge der Maschine in mm .

10] 13

05

Höhe in m bis auf, welche das Wasser f. jedes Pfd. Dampf ihob. werden kann

ge

20

05

26]    53

,6.1 5Q-I

Will einenKesselspei-: sen bis zu Pferde- ;

kräften . . ■ -i 25 50

261    26]    26    26    33    33    33    39    39    39    39    16 46:    66

190-5 195*9 239-9'398-2    442,2|444-5 457*2 304-8]479-0    482'6    660-4 505-3 508-0 99541

1264 1264]1264]    1343    1422    1422|    1449    1343    1422    1475    1738    1528: 1528!    1949

! ' : ]

527    448]    500    553    579,    553, 553:    658,

795] 680 765 895 1200 955]1100 1410]

369 342 ; 395! 448 474 474 475 405] 5401 660 705 730

20 20: 20]

20]

26] 26

26]

33    33'    33

331

39 i 39]    59]

33 i    79

0-47] 1-9

0-47

53]    79

105]

61 \m 501 7,6

105, 132]

1*91

1-06¹

0-47 ] 0-93] 0-64

0-47] 1*9 0-81 0-63

0-47! 1-32! 0-95: 14)6

! i

158 105 132 158:

89

134]

250]    .

Durchm. des Dampf-cilinders in mm .    5»! 79

Durclimess. des Was-sercilinders in mm ooj 39

Lange des Kubes .n    15gj ^    ^    ₂371    31ß|    316    316    316;    316j    316    316:    316    316:    316    474]    316    Blôj    474]

100j 100'    701    70    50    50    50    50    50    50    50]    50    50]    50j    35    50,    50;    35

8-2 |    3-7    14-7    8-2    14‘7    33‘2!    22-9;    33’2    44*2!    14’7;    33*2    44‘2    58’6!    33 2    442    58'6;

Hübe per Minute

kbm per Stunde circai|l'42i 3*1

79j    105    105] 158    158    158    184j 184    1841 211    211¹    211    211

79    53    105]    79    105    158    132 158    184 105    158    184    211

158] 184 211

263': 263 316

b) Cameron’s patentirte Dampfpumpen,

387

1840. Exliaustoren.

Offene und geschlossene Exhaustoren.

Preise in fl.

ohne

mit

Fundamentplatte

| Flügel- jjLeistung Durch- in kbm messer per in m Minute

Touren

per

Minute

|i Quer- j Pferde-, «g»j Saugka-näio in

Riemenscheiben

kraft

Diamoter | Breite

qm

mm

o o o oo ÎO CO

CO Cn OS tO Cn rC-O'OOO'

lOiOOOOlO

lO

oo r - co

Cn O OS

sil

^gsssssigS

oo co o

(M (N CO lî vQ iO

ooS^toooBoSooo

eO«5(M(NHHiOtO(NOr*

CO CO    t-~ t~-

\C> CO ^ PO totocscsiOipiT-io^co-jtiip

ÔÔÔOHHÔÔÔÔÔ

lülölüli!

MIM |S§§§§

1841. Drehbänke fiir Drucker, Gürtler und Gelbgiesser.

D r e h b a n k

fl. 85-00 „ 88-00 „    90-00

mit einem kleinen eisernen Spindelstock, einfachem Lager, Schub ernagel und eiserner Auflage, 1025 mm

lang.......................

Mit grösserem Spindelstock. 1025 mm Länge . . .

Mit doppeltem Lagerstock, 1025 mm Länge ....

„ 100-00

„ 105*00 „ 112-00

„ 138-00 „ 150-00 „ 160-00

Mit eisernem Reitstock, mit doppeltem Lagerstock,

1025 mm lang..................

Mit Schubernag :1. eiserner Auflage und Futterknopf ......................

Dieselbe Gattung mit eisernem Reitstock . . . mit stärkeren Stöcken, Centrumhöhe 230 mm, Länge 1580 mm................ ■ •

grösste Sorte, Centrumhöhe 290 mm, Länge 1580 mm Dieselbe mit eisernem Fussrad, Länge 1580 mm .

F us stritt-Dr eh bank, ganz aus Eisen, von 160 mm Spitzenhöhe und geradem Bett von 1264 mm Länge, mit Spindelstock, Reitstock, Kreuzsupport,

1 Plan- und Mitnehmerscheibe, Auflage, Futterkopf und Mutterschlüsseln, Gewicht circa 275 kg . . . . „ 240*00

1843. Hydraulische Pressen

complet montirt und aufgestellt,

153 184 211 237 263 290 316

Cilinderdurchm. in mm Druck in q ( — 109 kg) 1450 200.) 2500 3250 4000 4900 5800

1500 1800 2000 2200 2500 2800 3200

Preis in fl.

25*

388

Specialmaschinen.

1843. Haum w o 11-Spinnerei und Weberei.

(Preise in betriebsfähigem Zustand, loco Wien.)

W i 11 o w, mit grossem Stiftentambour. Selbstabstellung

des Gatters, 1420 mm breit.......... . ..fl. 1100*00

Opener, mit einem gewöhnlichen Schläger, mit zwei

oder drei Schienen und Abfuhrgitter ........ 1410*00

Opener, mit vier Zahntambours und Abfuhrgitter. . „1870*00 Opener, mit einem grossen Zahntambour, Zu- und

Abfuhrgitter auf gleicher Seite........ . .

Opener, wie obiger, mit Wickelapparat für 950 à

975 mm Wattenbreite......;......._

Opener, wie obiger combinirt, mit einem Batteur mit 1 Schläger, Wickelapparat für 950 à 975 mm Wattenbreite ..................... • •

Opener, wenn mit Stachel walze statt der gewöhnlichen

Zufuhrcilinder, per Maschine mehr.....

Crighton-Opener. mit einem verticalen Schläger und

Abfuhrgitter...................

C r i g h t o n - O p e n e r, wie obiger, mit Zufuhrtisch, Zahntambour, Wickelapparat für 95o à 975 mm Wattenbreite „ 3380*00 Crighton-Opener, wie obiger combinirt, mit einem

Batteur mit 1 Schläger, Wickelapparat wie oben . . „ 3967*00 Crighton-Opener, mit zwei verticalen Schlägern

und Abfuhrgitter.................

Crighton-Opener, wie ohiger, mit Zufuhrtisch.

Zahntambour, Wickelapparat wie oben......

Crighton-Opener, wie obiger combinirt, mit einem

Batteur mit 1 Schläger, Wickelapparat wie oben . „4790*00 Fadenreiss-Maschine mit einem Tambour, Zu-

und Abfuhrgitter....    - •    • ........

Fadenreiss-Maschine mit zwei Tambours, sonst

wie oben...........*.......

Fadenreiss-Maschine mit drei Tambours, sonst

Car den mit eisernen Tambours, 1042 mm breit, für 950 à 975 mm Wattenbreite, Diameter des grossen Tambours 1000 mm, des Abnehmers 488 mm. des Briseurs 244 mm, mit doppelten Zufuhrcilindern oder Feederplatte mit 1 cannelirten Cilinder oder Stachelwalze, Laminoir vorn oder Abzugswalzen, Schnellkamm, Schleifwellenlagern, Scheibenlager für

„ 1160*00 . „1925*00

„2750MO . . „    77*00

„ 1535*00

„ 2420*00 „ 4180*00

„ 1375*00 „2156*00

„2875*00

„ 1710*00 „ 153*00

„ 2265*00 „ 263*00

389

Arbeiter und Wender, Triebketten, Deckelhalter, Räderschutzdeckel, Wechselräder :

5    Arbeiter, 4 Wender, 2 Putztambours mit Kämmen fl. 1020*00

2 Arbeiter, 2 Wender, mit Kämmen, mit 12 selbst-

reinigenden Deckeln, variable Putzerei .... „1010*00

1    Arbeiter, 1 Wender, mit Kämmen, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei    975*00

2    Putztambours mit Kämmen, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei......

18 oder 20 selbstreinigenden Deckeln, variable

Putzerei...................

Kannenpresser für obige Garden, per Carde mehr . „ Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem

Car den mit eisernen Tambours 1042 mm breit, für 950 à 975 mm Wattenbreite, Diameter des grossen Tamboui’s 1165 mm, des Abnehmers 488 mm, des Briseurs 244 mm, mit doppelten Zufuhrcilindern oder Feederplatte mit 1 cannelirten Cilinder oder Stachelwalze, Laminoir vorn oder Abzugswalzen, Schnellkamm, Schleifwellenlagern, Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Triebketten, Deckelhalter, Räderschutzdeckel, Wechselräder :

7 Arbeiter, 7 Wender

6    Arbeiter, 6 Wender, 1 Putztambour mit Kamm,

4 Trögen mit rotirenden Stäben.......

3    Arbeiter, 3 Wender, mit 12 selbstreinigenden

Deckeln, variable Putzerei .........

2 Arbeiter, 2 Wender, 1 Putztambour mit Kamm, mit 14 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei...................

2 Arbeiter, 2 Wender, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei........

1 Arbeiter, 1 Wender, 1 Putztambour mit Kamm, mit 16 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei..................

1    Arbeiter, 1 Wender, mit 20 selbstreinigenden

Deckeln, variable Putzerei..........

2    Putztambour mit Kamm, mit 20 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei...... ..

mit 24 selbstreinigenden Deckeln, variable Putzerei „ 1025*00

Kannenpresser für obige Garden, per Carde mehr „    68*00

Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem

Briseur, per Carde mehr............

Roste unter Putzapparat, Briseur und grossem Tambour, per Carde mehr............

„ 945*00

945*00

68*00

75*00

60*00

25-00

. „1138-00 „ 1188-00 „ 1125*00

. „1150-00

. . „1100-00

„ 1150-00 „ 1075-00

„ 1100*00

. „    75-00

„    65-00

390

Wenn obige C a r d e n ohneBriseur geliefert werden,

per Carde weniger................

Rost unter den Putzapparat, allein.........

dto.

Abfall-Vorcarde mit eisernen Tambours 1042 mm breit. Diameter des grossen Tambours 1000 mm. des Abnehmers 488 mm, des Briseurs 244 mm, mit laufendem Zufulirgitter und Wattenschilden, mit 0 Arbeiter, 5 Wender, Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem Briseur, Rosten unter Putzapparat, Briseur und grossem Tambour, mit Wattenrouleau und Ab-stellglocke vorn, mit Schnellkamm, Schleifwellenlager, Scheibenlager für Arbeiter und Wender, Triebketten, Deckelhaltern. Räderschutzdeckeln und

Wechselrädern..................

Abfall-Äuscarde mit eisernen Tambours wie oben, mit doppelten Zufuhrcilindern oder Federplatte mit einem kannelirten Cilinder oder Stachelwalze, mit 6 Arbeiter, 5 Wender, Briseur, Putzapparat des grossen Tambours mit zweitem Briseur, Rosten unter Putzapparat, Briseur und grossem Tambour, mit zwei Kämmen, zwei Rota frotteurs mit beweglichem Auslauftisch für 2 X18 Bänder, mit Schleifwellenlager, Scheibenlager für Arbeiter und Wender,

Triebketten etc. etc. wie oben.........

Schleif tambour von Eisen mit va- et vient-Be-

wegung .....................

Traversirender Schleifapparat mit Reserve-

Rolle ......................

Schleifmaschine für zwei Deckel mit mechanischer

Schaltung ohne Bürste.............

Schleifmaschine für zwei Deckel und zwei Tambours ohne Bürste...............

fl,

dto.

und Briseur . .

25-00

30-00

35-00

„ 1265-00

„ 1725-00 „ 80-00 „ 125-00 „ 425-00

„ 450-00

Schleifmaschine für vier Tambours ohne Bürsten „ 450*00 „ zwei Deckel, zwei Tambours

dto.

mit Circularbürste und Yentilator

Schleifmaschine für vier Tambours, Circularbürste und Yentilator ...................

„ 750-00 „ 750-00

Schleifmaschine, wenn mit traversirender Schleifrolle statt ganzem Tambour, per Maschine mehr . „ 135-00 Circular-Staubbürste mit Yentilator für Tambours

und Deckel, separate Maschine..........

Wattenmaschine zum Doubliren von 24 Yorcarden-bändern zu Wickel von Viertels-Wattenbreite der Auscarden, mit Selbstabstellung für jedes Band und

für fertige Wickel................

Watten masch ine, wenn mit Laminoir versehen, per Maschine mehr .................

„ 210-00

„ 550-00 . „ 100-00

Wattenmaschine, wenn mit Einrichtung für zwei

verschiedene Wattenbreiten, per Maschine mehr . „    53-00

391

Cireular-Peigneuse, System Hübner, grosses Modell fl. 1820-00 dto.    „    „ kleines    „1500-00

Spülmaschine für Peigneusen mit einer Spnlle . „ 490*00

„ zwei „ drei

Laminoirs mit 433 mm Systemlänge, 4 Reihen Ci-linder, 6 Bander per System, Selbstabstellung für jedes Band im Einlauf, Bänderschaltung, Kettenoder Hebelpression, mit Kannenpressern, überzogenen gewöhnlichen Druckcilindern und Putzdeckeln, ge-härtneten Cilinderlagern, mit Wechselrädern und Reservestücken :

per Kopf à zwei Systems.............

drei vier fünf

sechs

sieben „    ............

acht „    .............

neun „    .............

zehn „    .............

Extras für Laminoirs: Selbstabstellung im Auslauf, per System mehr.............

Eiserne Putzdeckel mit rottirendem Putztuch, per

System mehr.............. .... v

Evan Leigh’s Druckcilinder in erster Reihe, per

System mehr..................„

Evan Leigh’s Druckcilinder in vier Reihen, per

System mehr.................. . „

Acht Bänder per System, per System mehr ......

Selbstabstellung bei vollen Kannen, per Kopf mehr „ Laminoirs mit sechs Reihen Cilinder berechnen sich 25°/o höher im Preise.

Bancs à broches mit doppeltem Conus, einfacher Centrifugalpression, langen Spindelbüchsen, unabhängigem Spindeltrieb, Auskehrung desselben, Vorrichtung zum Spannen des Conusriemens, mit Bandzufuhrwalzen von Weissblech oder mit hölzernen Aufstecklatten, mit überzogenen gewöhnlichen Druckcilindern und Putzdeckeln oder Putzwalzen, gehärtneten Cilinderlagern, mit Wechselrädern und Reservestücken.

Bancs à broches en gros, 4 Spindeln per System:

dto.

dto.

. „ 520-00 . „ 575-00

„ 392-00 „ 515-05 „ 638-00 „ 761-00 „ 884-00 „ 1008-00 „ 1131-00 „ 1254-00 „ 1377-00

7-50

3-50

2-75

11-00

2-20

25-00

392

Bancs à broches intermédiaires, 6 Spindeln per System :

60    66    72    78

Anzahl Spindeln 54 Serie Nr. I¹/* 260 X HO mm Spulen 171755 1875 1995 2115 2235 Anzahl Spindeln    84    90    96    102

Serie Nr. P/a, 260 X HO mm Spulen fl. “2355 2475 259^2765

Anzahl Spindeln    54    60    66    72    78

Serie Nr. l³/₄, 250 X HO mm Spulen fl. 1665 1775 1885 1995 2105 Anzahl Spindeln 84

Serie Nr. l#/₄, 250 X HO mm Spulen fl. 2215 2325 2435 2545

90    96    102

Bancs à broches en fin, 8 Spindeln per System:

Serie Nr. 3, 162 X 64 mm Spulen \ Serie Nr. 4, 148 X 64 mm Spulen /

Serie Nr.    4,    148 X    64 mm Spulen /

Selfactors mit liegenden Tambours, directem Antrieb, Main-douce-Achse, Quadrant-Regulator mit Hülfskette für Hartwindung, Cilinder-Nachlieferung während des Einzugs, vierfachem Tambour-Saitenantrieb, doppeltem Wageneinzug, Abstellung des Wageneinzugs, Kreuzsaiten-Vorrichtung unter dem Wagen oder Main-douce mit fünffachem Auszug für lange Maschinen mit laufendem Putzapparat für Cilinderbank und Wagen, mit überzogenen Druck-Cilindern und Putzwalzen, gehärtneten Cilinderlagern und Spindeln, mit Wechselrädern und Reservestücken, bis 400 Spindeln:

393

Preis per Spindel bei 29V₃ mm Distanz fl. 3*00

31¹/.

32V*

33l/s

99

95

99

99

95

99

59

54

55

35

99

95

99

33

99

99

38

95

55

99

99

99

99

40¹/,

47*/,

55V«

58'/,

M'U

44

99

99

99

95

99

99

95

„ 3-18 „ 3-25 „ 3-30 „ 3*35 „ 3-45 „ 3*55 „ 3-70 „ 4-05 „ 4-30 „ 4-58 „ 5-20 „ 5-33 „ 6-00

mit Zuschlag von fl. 975*00 per Maschine für Kopf u. constante Theile.

Ringspinnmaschinen mit Rabbeth- oder gewöhnlichen langen Spindeln, mit Copswindung. zwei Tambours, gemeinsame Auskehrung der Wirtelhacken und der Fadenleiter, vordere Reihe Druck-cilinder beledert, die beiden hinteren glatt polirt, mit Wechselrädern:

Anzahl Spindeln bis Preis per Spindel bei 05 mm Distanz fl. 8*00    7*96

Anzahl Spindeln bis Preis per Spindel bei 05 mm Distanz fl.

Anzahl Spindeln bis Preis per Spindel bei 70 mm Distanz fl.

180    200    240    280

7*77    7*62

320    360__400

7*48    7*33    7*19

Anzahl Spindeln bis Preis per Spindel bei 70 mm Distanz fl.

Ringzwirnmaschinen mit Rabbeth- oder gewöhnlichen langen Spindeln, mit Copswindung oder cilindrischer Windung, zwei Tambours, gewöhnlichem zweifachen Cilindertrieb, zum Trocken - Zwirnen, zwei- oder dreifacher Aufsteckung, mit Wechselrädern :

180    200    240

320    360    400

180    200    240

320 360 400 9*92 9*78 9*63

180    200    240

Anzahl Spindeln bis_ 160    _

Preis per Spindel bei 95 mm Distanz fl. 12*08 11*93 11*79 11*64

Anzahl Spindeln bis 280 _ 320    360    400

Preis per Spindel bei 95 mm Distanz fl. 11*50 11*32 11*21 11*07

394

Fachtmaschine zum Doubliren von 2 bis 6 Fäden, mit Selbstabstellung für jeden Faden, Maschinen von

20 bis 80 Trommeln, Preis per Trommel.....

G am-Packpresse für 5 und 10 Pfund-Päcke, für

Hand- und Eiementrieb eingerichtet .......

Transportwagen von Eisen für Wickel und Walzen „ Schmirgelmaschine zum Ueberziehen und Egali-

siren der Schleiftambours, ganz von Eisen . . . . „ 158*00 Garniture n-A u f z i e h a p p a r a t für Tambour-Blätter

(ohne Zange)...................„ ----

Garnituren-Aufziehapparat für Bänder . . . . „    69'00

Cilin der-Belederungs-Apparat bestehend aus Drehbank, Lederschneidmaschine, Leimpresse, An-stossmaschine mit drei Köpfen, Calander mit drei Walzen, Peripheriezirkel und drei Cilindermesser . „ 575*00 Spindellager-Ausreibmaschine neueste Construction .....................„    52*00

Dynamometer mit Schreibapparat und Feder .    .    .    „    920*00

Mechanischer Garnhaspel..........• . . „ 220*00

Garnhaspel mit Eisengestell.......... „    65*00

Warpcopsspulmaschine à 300 Spindeln.....„1400*00

Schussgarnspulmaschine à 24    Spindeln . . . . „    400*00

à 60    dto.....„    680*00

cà 92    dto.....„1300*00

Bündelgarnspulmaschine à 96    dto.....„    650*00

Press topf.....................„    2*75

Zettelmaschine................. „    500*00

Englische Schlichtmaschine (Sizing).......„2650*00

Schottische    dto.    ........... „1600*00

Englischer Köperstuhl, 1080 mm breit.......„    170*00

Glatter englischer Webstuhl, 1080mm    breit.    .    .    „    160*00

.    „    350*00

fl. 17*25

„ 374*00

43*15

23*00

20*15

57*50

35*00

dto.

dto.

dto.    dto. 2107 „

Honegger-W ebstuhl mitWechselscheiben, 1317 mm

breit......................

Tannwalde r-W ebstuhl mit Schaftmaschine, 1080 mm

breit . . •    •..................

Jacquard- Webstuhl mit Schaft u. W echsel, 948 mm

breit.......................

Jacquard-Maschine, 400er...........

Glatter W e b s t u h 1 für starke Waaren, mit Bundrad, 1449 mm breit................

Glatter Webstuhl mit Schaftmaschine, 1449 mm breit.......................

„ 280*00

„ 300*00

„ 240*00 „    75*00

. „ 350*00

„ 400*00

395

Glatter W eb s tulił. Strittig, m. Excenter. 1449 mmbreit fl. 310-00 Z weischütziger Webstuhl, 4bündig, mit Excenter, 869 mm breit...............„ 340-00

Zweischütziger Broschirstuhl, 869 mm breit . . „ 500"00 Sechsschiitziger Webstuhl mit 100erJacquard-

Maschine, 869 mm breit .............

Yierschütziger schwerer Webstuhl mit

Bundrad, 869 mm breit.......

Verstellbarer Baumstuhl . .    . .

Messmaschine für rohe Waren

Mess- und Legmaschine.....

Zeugstrickmaschine......

Schlichtkochapparat.....

Cardenschneidmascliine . . .

Cardenbind- und Stanz-Maschine

Kettenbaum....... ...

Grosse 12ellige Scheerrahme . . dto. 9 dto. dto. 6 dto.

Rectometer...................„

Knäuelwindmaschine für Schuhgarne, Strickgarne und Zwirn, auf 6

„ 390-00

. „ 340-00 . „ 200-00 . „ 600-00 . „ 650-00 . „1000-00 . „ 600-00 . „ 100-00 . „ 250-00

4-00

dto.

dto.

;; 18-00

„ 12-00

9-00

25-00

12 Spindeln

fl. 650-00 700-00    750-00

Knäuelwindmaschine für Bindfaden, auf 6

12 Spindeln

fl. 1300-00 1450-00    1600-00

Zweischiffiger H o s e n t r ä g e r s t u h 1

.......„ 750-00

mit Timmler . „ 775-00 mit Bott’schem Jacquard für Knopflöcher „ 880-00 S c h 1 a g s t u h 1 für Handbetrieb mit Doppel-Jacquard „ 465-00 Bass eiissest uhl mit innerem Trittwerk ohne Jacquard ....

dto.

dto.

dto.

dto.

. . . „ 440-00 mit Handbetrieb und Jacquard „ 465-00 mit Dampfbetrieb und Jacquard „ 555"00 Struppenstühie für leichte und ganz schwere

Stiefelstruppen.........von fl. 595-00 bis „1300-00

Sch uh stoff stulił, einschifflig, mit Handbetrieb . „ 520-00

mit Dampfbetrieb-von . fl. 570-00 bis „ 645-00 zwreischifflig, mit Handbetrieb . „ 775-00 dto. mit Dampfbetrieb „ 825-00 Hosenträgerstuhl, einschifflig, mit Handbetrieb . „ 610-00

mit Dampfbetrieb „ 660*00 zweischifflig, mit Handbetrieb .

dto.

dto.

Aufziehmaschine mit Kurbelrad . .

ohne Geräusch . .

Spülmaschine für Nähmaschinenspulen, 2    4

„ 700-00 „ 100-00 „ 100-00

Oköptig fl. 260-00    430-00    600-00

Zwirnmaschine für gröbere Garne, per Spindel „ „ feine

dto.

dto.

10-00

dto. „    6*00

396

Żwir n m a s c h i n e für ganz grobe Garne, per Spindel fl. 14-00 Packpresse für Zwirne und Strumpfgarne,

von fl. 70-00 bis „ 155-00 Spulen- und Strickgarnhaspel für beliebige Umfänge à 30    40    50 Spindeln

fl. 310-00    370-00    430-00

1844. Schafwoll-Spinnerei und Weberei.

Wolf...............

Abfallstauber...........

Mungoreissmaschine......

Shoddyreissmaschine.......

Endenreissmaschine .......

Endenöffner...........

Gessner’sche Doppelrauhmaschine . dto. einfache Rauhmaschine

Flockenmühle.......

Ein Satz Krempeln mit Beleg 1106

von fl. 500-00 bis

400-00

400-00

600-00

600-00

600-00

200000

850-00

400-00

200-00

1264

1580 mm

breit 790

II. 2100*00    4000-00    4600-00    5000-00

Selfactor à 360 Spindeln, 46 mm Theilung à 500 dto. 46 mm dto.

. . „2500-00 . . „3600-00

„ 1000-00 „ 1500-00 „ 500-00 „ 500-00 „ 250-00

Mule-Jenny-Spinnmaschine

à 300 Spindeln, 46 mm Theilung à 360 dto. 46 mm dto.

Bobinoir à 60 Spindeln.......

Spülmaschine für 40 Spindeln ....

Kettelspulmaschine à 20 Gänge ...

Wechselstuhl mit Schaftmaschine, 17/4 breit    900-00

Handstuhl............von fl. 60"00 bis „ lOO'OO

Schaltaufsatzstuhl.................„ 600-00

Mechanischer Tuchstuhl.............. 475-00

Mechanischer Webstuhl mit eiserner Schaftmaschine

10/4 breit,...........von fl. 850-00 bis „ 1100*00

„    40-00

„ 1000-00 „ 250-00 „ 120-00 „ 200-00 „ 600-00 „ 230-00 „ 450-00 „ 500-00 „ 600-00 „ 400-00 von fl. 650-00 bis „ 850-00 „    „ 300-00 „ „ 400-00

r • . „ 800-00 „ 180-00 „ 900-00 „ 350-00

Einfacher mechanischer Webstuhl, 10/4 breit . . . „ 600-00 Musterwebstuhl von Holz . . . .

Schönheer’scher Kraftstuhl, 10/4 breit

Schleifmaschine...........

Schleifwalze........• ...

Waschmaschine...........

Stückwaschmaschine auf 12 Stücke .

dto.

auf 2 Stücke . .

Wollwaschmaschine ....

Schmale Scheibenwalke . .

dto.

Breite

Cilinderwalke

Oentrifugalmaschine,.....

Bürstmaschine........

Ventilator-Wolltrockenmaschine Schmale Rauhmaschine ....

Breite Rauhmaschine mit Dampfplatten

Ausbreit- und Bürstmaschine.....

Tuchtrockenmaschine mit Ofen und Zugehör . . . „6200-00

397

fl. 1500*00 „ 300*00

Carbonisirapparat mit Ofen und Zugehör

. „ 550*00 . „ 450*00 . „2500*00 .    5000*00

. „ 500*00 . „ 500*00 . „1000*00 . „ 500*00 . „2000*00 „ 800*00 . .,    50*00

. „ 80*00 . „ 400*00

Breite Longitudinalmaschine . . von fl. 900*00 bis „1000*00 Schmale Longitudinalmaschine .    . .

Davis’ Schmalscheere.........

Rollencalander mit 3 Walzen, 1 m breit

Rähmmaschine mit Antrieb......

Kettentrockenmaschine........

Klopfmaschine............

Peluchemaschine...........

Ratinirmaschine..........

Leimmaschine für doppelte Baumbreite Schweifmaschine für 400 Spulen ...

Reservebaum.............

Schweifbaum .    .........

Spulenausschwingmaschine mit Pumpe .

Hydraulische Presse mit Pumpe, von fl. 1400*00 bis „1600*00

Presswagen..................„ 25*00

Grosser Scheerrahmen......von fl. 30*00 bis „    40*00

Nopptisch ....................„    6*00

Zweifarbige Druckmaschine mit Trockenstuhl . . . „4000*00 Schmale sechsfärb. Druckmasch. mit 17 Trockenplatten „ 6000*00

Doppelte Farbmaschine . . .

Eiserne Presse.......

Hölzerne Spindelpresse . . . Messmaschine mit Rollapparat

1845. Teppiclifabrikation.

„ 600*00 „ 900*00 „ 80*00 „ 80*00

„ 400*00 „ 1000*00 ., 1300*00 ., 120*00 „ 850*00

Wolf.................

Streichgarncarde mit Beleg......

Heilmann’sche Kämmmaschine ....

Strecke................

Bandstrecke.............

Vorspinnmaschine, per Spindel . .

Spinn- und Zwirndrossel, per Spindel .

Rollenspulmaschine..........

Chenillenschneidmaschine.............„    850*00

Grosse Scheermaschine..............„    800*00

Kleine Scheermaschine..............„    375*00

Aufbäummaschine................„    2800*00

Levirstuhl ,................„ 600*00

Hölzerner Webstuhl mit Jacquardmaschine .    .    .    .    „    100*00

Mechanischer Stuhl für glatte Waren.......„    500*00

Grosser Smyrnastuhl...............„    800*00

Teppichstuhl mit Jacquard und Zugehör,    fünftheilig    „    2500*00

„2800*00 „ 2300*00 9 „ 300*00 l

Dei*selbe, sechstheilig . • . Trocken- und Legmaschine Messmaschine......

1846. Kammgarnspinnerei.

Waschmaschine, complet, selfecting

4*30

8*00

” 350*00

5*50

„ 2650*00

398

«■

. fl. 5000-00 . „ 3000-00 . „ 600*00 . „ 1100-00

Liseuse............

Carde mit avant train, complet

Schleifmaschine.......

Grill-Box mit 2 Köpfen ....

Spulstrecke mit 10 Köpfen ohne Frottirung . . . „ 3150*00 Frotteurstrecke mit 8 Köpfen und Zählwerk . . • „ 2700-00 Grobfrotteur mit 40 Kämmen, 40 Frotteuren, 40 Spulen mit doppelter Aufwindung.........

Mittelfrotteur mit je 40 Kämmen, Frotteur, Spulen

und doppelter Aufwindung...........

Feinfrottéur mit 50 Kämmen, 50 Frotteurs und 100

conischen Spulen, einfache Aufwindung .    . . . „ 4700-00

Selfactor-Spindel, complet mit Nummerncontrollsy-stem Wolf, Fadenregulator System Moeckel, 43 mm

Spindeltheilung................

Flügel-Zwirnmaschine, per Spindel........

Ring-Zwirnmaschine, per Spindel.........

1847. Hanf-, Flachs-, und Werg-Spinnerei.

„ 4000-00 „ 3700-00

8-00

8-00

9-00

. „    2900-00

. „    570*00

. „    500-00

. „    900-00

Hanfreibe mit Steinen W urzelschneidmaschine Werkbeutelstuhl . . .

Wergöffner.....

Hanfbrechmaschine à 104 Walzen, 790 mm breit . „16000*00 dto.    à 84    „    1106    „

Eiserne Hechelmaschine mit Zugehör Schwingmaschine zu 4 Ständern . .

Eiserner Wolf...........

Schüttelmaschine..........

Wergcarde, 1*9 m Durchmesser, 1*9 m breit, mit

Beleg....................

Flachs- und Hanf-Yorcarde, 1"58 m Durchmesser,

1*9 m breit, mit Beleg.......

Flachs- und Hanf-Feincarde mit Beleg Riffelbank ......

Auflegmaschine . . -

Zugmaschine.....

Werg-Vorspinnmaschine

à 70 Spindeln, 7 Köpfe 211 mm Spulen . . . „ 3900-00

. . „ 3600-00 . . „ 3450-00

. „ 18000-00 . „ 1625-00 . „    150-00

. „ 800-00 . „ 500-00

. „ 7000-00

„ 4700-00 „ 4800-00 . „    500-00

. „ 1700-00 . „ 1400-00

à 60

à 60    „    6    „

Wergdoublirmaschine à 3

211 „ 237 „

Flachsdoublirmaschine

dto.

dto.

dto.

dto.

Y ordoublirmaschine dto.

dto.

dto.

dto.

70 CM CO 70 'CM CO CO CO CO Ol

Köpfe

2 Köpfe 1225-00

8 Bänder

12

„ 1900-00 „ 1450-00 „ 1350-00 „ 1300-00 „ 1000-00 „ 1200-00 „ 1300-00 „ 1400-00 „ 1500-00 .,    900-00

.. blirmaschine

fl. 1000-00

à 2 Köpfe 6 Bander ....

F' nsvorspinnmaschine, à 70 Spindeln, 7 Köpfe,

211 mm Spulen..............„4800-00

Dieselbe à 60 Spindeln. 6 Köpfe. 211 mm Spulen . „4000-00

211 „

„ à 50    „    6    „    211 „    „

Feinspinnmaschine, 3 englische Zoll Spindeltheilung,

per Spindel..................

Dieselbe 2s,/₄ engl. Zoll Spindeltlieilung, per Spindel „

à 56

. „8700-00 . „3200-00

2l/a

2l/4

„    15-25

14-00 „    13-40

„ 12-20 „ 450-00 . „ 200-00 . „ 500-00 „ 100-00 . „    75-00

. „ 18-00 . „ 600-00 . „    30-50

. „ 380-00 . „ 380-00 . „ 390-00 . „    25-00

Gillmaschine...........

Doppelter Haspel mit Eisengestell

Eiserne Garnpresse........

Ventilator (Exhaustor)......

Doppelhechelständer mit Zugehör .

Spülmaschine, per Spindel ....

Zettfelmascliine und Spulrahmen . .

Schussspulmaschine, per Spindel

Bäummaschine . .........

Einsprengmaschine........

Messmaschine ..........

Garnbaum............

1848. Häuf-, Flachs- und Werg-Weberei.

Mechanischer Sackwebstuhl 737 mm breit, 2schäftig „ 250-00

„ 270-00

dto.    dto. 787 „    „    4    „

Mechanischer Webstulil für schwere Leinen,

breit in mm

1067

914

762

per Stück fl. 230-00 # 220-00    210-00

Mechanischer Webstuhl für leichte Leinen, breit in mm per Stück fl.

Mechanischer Webstuhl für Leinen-Damast, 991 mm breit (39 engl. Zoll), lüschäftige Schaftmaschine . „ 255‘00 Mechanischer Webstuhl mit Jacquard bis 100 Nadeln „ 350’00 Mechanischer Calander mit 3 Walzen für Heiss- und

Kalt-Calandrien................

Handwebstühle von Eisen, (Jacquardmaschinen) sammt Zubehör:

a) engl. Schaftmaschine à Platinen

1067

914

115-00

110-00

„ 1980-00

15    306    408    612

fl. 40-00 90-00 115-00 155:Ö0

b) franz. Patent à Platinen

880

1320

1760

118-00

fl. 97-00

Handwebstühle von Holz, (Jacquardmaschinen) sammt Zubehör:

2Ö4er 306er_408er    510er    612er

136-00

880er

a)    einfache fl. 16-00

b)    doppelte

c)    dreizusammengebaute.

18-00    22-00    28-00    33-00    42*00

35-00    43-00    54-00    65-00    82‘00

124-00

70-00

400

Hölzerner Leinwandstuhl mit Schützen u. Sperruthe:

a)    bis zur Breite von m 1*2.0 = Wiener Ellen . . IV*

~ fl. 21*00    35*00    42-00    49'00

b)    für Handtücher fi. 254)0. für Servietten fl. 30-00

c)    für Tücher von 8/4    10/4    12/4    14/4    16/4    20/4 Breite

fl. 44-00 50*00 57-00 ' 65*00 '71*00 104*00 Handwebereivorrichtung für Damast, per Hang fl. 0'38 bis fl. 0-42 dto.    „ Jacquard „ fl. 0*44 bis fl. 0-48

Musterkarten (Dessin), per Karte oder Latz von

. . von fl. 0-01 bis fl. 0-01.75 0*04.5 ., 0*05.5

2-00

Jł/₂

2-40

3-00

3«/₄

204 bis 1760 Platinen . . .

Blätter für 40 Faden oder 20 Rohre, per Gang . . Vorzeuge, per Gang...............

1849. Bleicherei, Appretur, Färberei und Druckerei.

Eiserner Bleichkessel für 1250 kg Waren.....„3500-00

Eiserner Hochdruckbleichkessel, s. Zug. f. 300kg Ware ,, 3000-00

für 750 kg Ware,

dto.

mit Luftpumpe und Zugehör Eiserner Garnkoch-Apparat . .

Kleiner Bleichkessel zum Garnkochen

Kochapparat...........

Hölzerner Bleichbottich mit Durchzugsvorrichtung . „ 200*00

Clapeaux mit Rückzug...........

Kalkclapeaux mit 3 AValzen..........

Clapeaux-Waschmaschine...........

Quetschmaschine mit 2 AValzen........

Garnwaschmaschine..............

Stückwaschmaschine mit 2 Walzen......

Eiserne AVaschmaschinen mit Holzkämmen . .

Deutsche AAralke zu 16 Kämmen .......

Inländisches Waschhämmerpaar mit Gestell und

Röhren............. .......

Schmale Einspritzmaschine . . . von fl. 180-00 bis „ 450*00

Breite Einspritzmaschine.............. 700-00

Stärkmaschine kleiner Gattung..........„ 800-00

Stärkmaschine grösster Gattung.........„ 1300-00

Hölzerne Seifmaschine.............„ 450-00

Chlormaschine................... 500-00

Säuremaschine............... ... „ 515-00

Kalkmaschine........von fl. 500-00 bis „ 850-00

Stärk- und Appretirmasehine...........„ 300-00

Frictionsstärkemaschine .............„3000-00

Breite AVasclimaschine mit 3 Waschkästen ....    „1200 00

Streckmaschine.........von fl. 700*00 bis „ 850 0o

Hydroextracteur. 0*65 m Durchmesser.......„    600-00

0-83 m    dto. .......„    800-00

14) m    dto. .......„    9704)0

1*2 m    dto. .......„    1200-00

Appretirstuhl mit Messingwalzen......• • • „ 250*00

Trockenmaschine mit 9 Kupfertrommeln .....„570i)*00

Trockenmaschine mit 12 Cilindern von Eisen .    .    .    „38504)0

„ 6500-00 „ 1400-00; . „ 300-00 . „2000-00

. . „ 900-00 . . „ 300-00 . . „1900-00 . . „1000-0 ) . . ., 450-00 . . „1000-00 . . „ 500-00 . . „2400-00

„ 300-00

dto.

dto.

dto.

401

Kluppenmaschine mit Trockenapparat u. Exhaustor fl. 1350*00 Kluppenrauhmaschine Ausbreitmaschine .

Aufdockstuhl ....

W arendämpf- Apparat Chlormühle ....

Frictionsmangel mit 2 Walzen und Dampfmaschine ,,    300*00

Wassermangel für weisse Ware, 48 engl. Zoll breit „ 5300*00 Frictions- und Stärkemangel, 1*31 m breit . . . . „ 1000*00 Dampfcalander mit 2 Walzen. . von H. 3800*00 bis „ 4400*00 Crosse Wasserealander à 0 Walzen, mit Dampfmaschine ....................

Kleine Wassercalander à 3 Walzen, von fl. 2000*00 bis „ 3000*00 dto.

Glanzcalander à 2 Walzen...........

Moirècalander à 2    „    ..........

Calander für weisse Ware, 1*31 m breit.....

Beatlemaschine ...............

Crosse Holzmangel, 9*48 m lang, mit Getriebe .

Kleine Holzmangel mit Getriebe.......

Hydraulische Presse mit Pumpe auf 3007Atmosphären ...................„

Mess- und Legmaschine.....von fl. 650*00 bis „

Messrahmen Eiserner Stab

Kluppenspannmaschine für Organtin . . .

Eiserne Warenpresse mit Kupferplatten u. Zugehör „

Zweifarbige Perrotine, ..... von fl. 1900*00 bis „ Dreifarbige Yierfärbige

Einfarbige Druckmaschine (Rouleaux)

Fünffärb ige    dto.    — „    -----

Achtfärbige Druckmaschine mit Dampfmaschine . „ 13000*00 Pantograf . .

Gravirmaschine

.......... 1475*00

........„    700*00

von fl. 250*00 bis „    500*00

........„ 200*00

........„    150*00

„ 10000*00

• ..

„ 600*00 20000*0ü 1000*00 5850*00 „ 1800*00 „ 10000*00 .. 2000*00

von fl. 15*00 bis „

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

2000*00

950*00

30*00

35*00

1600*00

700*00

500*00

450*00

1000*00

3500*00

350*00

150*00

150*00

95*00

150*00

250*00

7000*00

6000*00

270*00

750*00

1040*00

2100*00

3000*00

3600*00

2000*00

3000*00

4150*00

5400*00

600*00

„ 3000*00 ., 1500*00

402

.........fl. 550-00

.........., 200-00

.........„    500-00

von fl. 300-00 bis „    400-00

........„ 600-00

Grosse Molettemlrehbank Kleine Molettendrehbank

Molettenpresse.....

Radirmaschine.....

Gravir- und Molettirstulil Scheermasehine mit Bürstenvorriclitung v. fl. 550*00 bis „    750-00

..... 1000-00

.    .    .    400-00

.    .    .    „    150-00

.    .    .    „    600-00

.    .    .    „    180-00

.    .    .    250'00

Kleine Walzenaufpressmaschine . von fl. 450-00 bis „    600-00

Grosse Walzenaufpressmaschine . . .

Kautschukreibmaschine.......

Kautschukstreichmaschine.....

Holzfraise für Druckermodel ....

Gusseiserner Dampfklebetisch . . .

36

Aufrollstuhl......

22 Flammen

Gassengmaschine auf 42

fl. 2000-00 1800-00 1400-00

Keim’sche Appreturmasch. m. Spannrahmen 20 m lang- „ 9600-00 Trockenapparat mit Rohrleitung und

14

13

16 Dampfplatten

fl. 2900-00    3800-00    5400-00

1850. Papier- und Holzstofffabrikation und Confection.

von fl. 400-00 bis „

850-00 1000-00 270-00 2800*10

Hadernschneider......

Hadernstauber.......

Staubventilator.......

Donkins’scher Hadernkocher

2800-00 4000-00 2050-00 1200-00 200-00 350-00 425-00 300-00

............„    270-00

.    . von fl. 1600-00 bis 40001)0

„    640-00

„ 1320-00 „ 1920-00

Rotirender Hadernkocher für 1000 kg Füllung

von fl. 2400-00 bis „

Cilinderhadernkocher für 600 kg Füllung.....

Kugelhadernkocher...............

Kugelförmiger Laugenkessel...........

Beweglicher Ablauftisch zum Kocher.......

Chlorwasserpumpe................

Chlormühle...................

Chlorkalkapparat...............

Chlorbleichkasten aus Cement    .......

Doppelpumpwerk . . .

Kupferner Leimkessel mit Eisenschale......

Bleichholländer mit Bleifütterung........

Mischholländer mit Kupferfütterung.......

Eiserner Halbzeug- oder Ganzzeugholländer mit Zugehör . •..........von fl. 1700-00 bis „ 2500-00

Eiserner Ganzzeugholländer für 300 kg Inhalt . . „ 3600-00 Ganz- oder Halbzeugholländer mit Holztrog und

Armatur...........von fl. 1400*00 bis „ 1500-00

Hölzerne Rührbütten mit Antrieb ........,,    400-00

Feuchtmaschine......... „    1250*00

Kollergang mit 2 Steinen und Antrieb......„    1350*00

Steinerne Ganzzeugbütten mit Rührwerk.....„    1325-00

Filzwaschmaschine von Holz...........„    150-00

Schleifwerk für Holländermesser, von fl. 100-00 bis „    250*00

Egouteur....................„    100-00

403

Compl. Papiermaschine m. Dampfmaschine u. Fundament auf 1-90    1-69    1-58    1-58    1*42 1*26 111 m Breite

fl. 40000 38OO0 36000 32000 28000 25000 21000

fl. 5500-00

Pappendeckelmaschine mit Zugehör.......

Bisch off scher Rollapparat mit 10 - pferdekräftiger

Dampfmaschine und Zugehör..........

Rolling- und Ripping-Maschine für Rollpapiere . . „ 6200-00 ■Querschneidemaschine für

„ 6500-00

Handquerschneidemaschine für

0"95    1-53 m breit

fl. 700-00    1500-00

1-26

1'37 m breit

fl 1250-00    1420-00

Riessbeschnèidmaschine . Papierschneidmaschine für

fl. 180-00

0-95

0-63 m breit

Satinirmaschine,

Rollcalander, Walzen

fl. 490-00    340-00

0-9    0’68 m breit

fl. 1200-00    600-00

Cal an der, 5 Walzen, breit

fl. 6000-00 8500-00

1*11 m

fl. 1000-00    3000-00

1-26

Calander, 3 Walzen, breit

Calander. 2 Walzen, breit

0-84 m

fl. 2100-00    1800-00    1400-00

1"05 m

111

0-95

1-32

fl. 2200-00    1700-00

Hydraulische Presse und Pumpe auf kg Druck 500000

von fl. 2500-00 bis 3600-00, von fl. 220(100 bis 3000-00 Eiserne Spindelpackpresse, Hölzerne Spindclpackpresse fl. 600-00 bis 680*00    • „ft. 250*00 bis 450-00

Häckselschneidmaschine ....

Strohstoffraffineur.......

Strohputzmaschine.......

-Steinkrahn ..........

Stoffpumpe ..........

Bleichholländer für Strohstoff

Stoffsortirmaschine.......

Cilinder-Strohkochapparat . . ■

Strohaufzug..........

.Strohpapiermaschine, breit 1"32 fl. 2200-00

Horizontaler Defibreur mit 8 Bremsen. 3 Sortir-

cilindern und 1 Raffineur, sammt Steinen . . . . „ 4350‘00

Stuhlung dazu...............• . . .

Reservecilinder.................

Yerticaler Defibreur mit 5 Bremsen. 5 Sortircilin-

dern und 1 Raffineur, sammt Steinen.....

Stuhlung dazu Defibreurstein

3—400000

1-21 m

1800-00

. . fl. 350-00 . . „ 1300-00 . . „ 250-00 . . „ 150-00 . . „ 300-00 . . „ 1200-00 . . „ 790-00 . . ., 3355-00 . . „ 500-0!)

800-00 „ 260-00

von fl. 100*00 bis Holzschleifmaschine mit grossem Schleifstein . . .

6000-00

1000-00

200-00

1250-00

404

fl. 100-00 „ 1600-00 „ 1200-00 fl. 1200-00    bis    „    1300-00

.......„    75-00

.......„    510-00

......... 130-00

........ 85-00

.......„    1800-00

. fl.    220-00    bis    „    300-00

150 cm breit

Schleifstein, grosser fl. 200-00 kleiner Grosser Schleifapparat à 16 Pressen Kleiner Raffineur

Raftmeurstein......

Grosse Wasserpumpe • •

Circularsäge mit Holztisch

Steinkrahn .......

Pressmaschine......

Sortirapparat ......

Langsiebmaschine mit|

Trockenapparat

Siebtrommel....._•

Deckelmaschine, 1 m breit Pappenmaschine mit Zugehör .

Pappencilinder ........

Pappdeckelpresse von Eisen fl. 550-00

Satinirmaschine mit 2 Walzen, 0*79 m breit . . . „ 1400*00 Balancierstanzmaschine, kleine fl. 130-00

dto.

127

/ fl. 3000-00 9500-00

von Holz 300-00

„ 100-00 .. 2650-00 „ 1320-00 „ 260-00

grosse

165-00

Kleine Excenterpresse ........

Prägemaschine ••;•••••

Typendruckmaschine mit Typen . . Rändermaschine, grosse    kleine

fl. 120-00    50-00

Schneidmaschine, 0*47 m breit . . •

Deckelscheere..........

Französische Perforirmaschine . . . Couvertstanzmaschine Wilhelmi.

fl. 230-00

. . „ 130-00 . . „ 100-00 . „ 300-00

Wertheim

260-00

„ 150-00 150-00 „ 150-00

Briefcouvertpresse...........

Couverteisen . . . . •.........

Falzmaschine............

Grosse Stanzmaschine.........

Grosse Zuschneidmaschine.......

Gummir-Maschine..........

Exhaustor . . . ............

1851. Buchdruckerei-Maschinen.

Einfache Schnellpressen :

487 mm bei 737 mm Schriftsatz • .

527    „

579    „

g32    _    _    ___ ____

Doppel- oder Zeitungs-Maschinen mit 2 Druckcilindern :

527    mm    bei    843    mm    Schriftsatz.....

606    „    „    948    „    dto.....

Verbesserte Hagger- & Washington-Pressen :

316    mm    bis    474    mm    Tiegelgrösse ....

„    790 „

„ 843 „

dto.

dto.

948

dto.

dto.

dto.

dto.

„ 220-00 „    30-00

„ 150-00 „ 420-00 „ 800*00 „    35-00

„ 600-00

. . „ 2200-00 . . „ 2410-00 . . „ 2620-00 . . „ 3100-00

. „ 4800-00 . „ 5800-00

. „ 417-00 . „ 522-00 . „ 550-00 . „ 575-00

405

Satinir-Walzwerke, b8o mm breit. .    . . . .

mit Vor- und Rückwärts bewegung

Glatt- oder Packpressen, 632/948 mm.......

Schnelldrucksteinpresse, 527/790 mm Stein . . . .

dto.

550-00

625-00

550-00

3400-00

1852. Spodium-, Seifen-, Glycerin- und Erdwachsfabrikation.

„ 2850-00

Hydraulische Kaltpresse mit Pumpe.......

Hydraulische Warmpresse mit Pumpe auf 200000 kg

Druck ..........

Destillationsapparat für 500 fl. “2800-00

Dupplicator für 750 kg Füllung

Ueb erhit. ungsapparat.....

Robert’scher Verdampfungsapparat mit 46 qm Fläche „    3900-00

Derselbe mit 20-6 qm Fläche...........„    1600-00

Eiserner Aesclier, 2-53 X 2*53 m.........„    565-00

Complété Filterpresse mit Platten....... „    1200-00

Compléter Auslaugeapparat...........„    3000-00

Hydraulische Residupresse mit Pumpe......„    1300-00

Verseifungsapparat (Autoglaph).........„    7000-00

Petroleumüberhitzungsapparat..........„    250-00

Schatten’scher Spodiumofen...........„    500-00

Spodiummühle..................„    100-00

Spodiumwaschtrommel . . ............„    400-00

Spodiumofen......... „    1000*00

Knochenbrechmaschine..............„    600-00

Pochwerk von Eisen...............„    1250-00

mit Holzgestell............„    930-00

Spodiumdarre, 36 qm............. „    216*00

Gusseiserne Seifenform..............„    180-00

Schneidtisch mit 12 Rahmen...........130-00

Seife: chneidmaschine mit 24 Rahmen fl. 80-00 bis „ 10000 Gussmaschine mit Dochtkasten .

Kerzenrollmaschine.......

Kerzenspitzmaschine.......

Kerzenbohrmaschine.......

Doppelte Wandelmassegiesspumpe

Fettsäurepumpe......... •

Talgpumpe..........

Glycerinpumpe........

Seifenpumpe..........

. . . fl. 4800-00 bis „ 8000-00 1000 kg Füllung 3000-00 “

„ 1300-00 „ 1000-00

dto.

. „ 700-00 . „ 190-00

90-00

. „ 150-00 . „ 400-00 . „ 150-00 . „ 450*00 . „ 150-00 . 220-00

Müllerei.

1853. Kleine Wasser- und Dampfkunstmiililen.

Weizenschälmaschine..........

Dunstkoppmaschine . . . ........

Zweifacher Dunstaufzug, 7'5 m hoch . , . Dunstsortircilinder, bespannt Dunsteilinder, bespannt

Koppcilinder.....

Sägeblattstauber . . .

. 1200-00 .    150-00

. „ 120-00 . 180-00 . „ 105-00 fl. 50-00 bis „    80-00

........ 120-00

406

......fl.    60*00

......„    170*00

fl. 160-00 bis „ 240-00

......„ 200-00

......„ 120*00

......., 170*00

„    70*00

„    40*00

260*00

Schrollencilmder.....

Hochschrotcilinder ....

Yorschrotcilinder, bespannt Schrotcilinder, bespannt .

Fruchtaufzug......

Stäuber.........

Weizenaufzug ......

Weizencilinder......

Weizenwaschmaschine.............„

Compléter Mahlgang sammt französischen Steinen j**® von 1T1 m Durchmesser

Mühlstuhl dazu.....

Schneckentransporteur . .

Beutelkasten, complet . .

Zweifacher Mehlaufzug Mehlcilinder, bespannt . .

Sortircilinder, bespannt .

Dreifache Putzmaschine .

Zweifache

Dreifacher Sauberer .

Zweifacher dto.

Dreifacher Griesaufzug Zweifacher Griesaufzug

Ventilator......

Mühlgosse......

Becherwerk mit Bohr und Zugehör, per m Länge Dreifache Maschinengosse .

dto. Griesputzmaschine Complété Gerstenkopperei Gerstenschneidmaschine .

Holländer........

Gerstenaufzug......

dto.

fl. 40-00 bis

fl. 500*00 bis „ 300*00 „

1854. Crosse Wasser- und Dampfkunstmfihlen.

Kopperei.

„ 550*00 _ 138*00 „ 105*00 „ 62*00 „ 80*00 „ 140*00 „ 200*00 „    54*00

„    40*00

..    24*00

„ 10*00 210*00 40*00 50-00 30*00

3-50

24-00 105-00 2000-00 800*00 800*00 500*00

Stäuber mit Zugehör...............„    1000*00

Scheuermaschine mit Zugehör ........... 500*00

Tarar mit Absauberer......fl. 260*00 bis ,, 300*00

Dreiwindiger Tarar mit Schrollenableiter...... „ 300*00

Trieur.....................„    150*00

Transporteur, 5*7 m lang......•....„    50'00

Eiserner Kleinweizencilinder mit Ueberzug . . . . „ 100*00

„ 200*00 „ 450*00 „ 22*00

Kleinweizentarar mit Zugehör Bürstenmaschine mit Zugehör Weizenfüllaufzüge, per m . .

Müllerei.

Compléter Spitzgang mit deutschen Steinen von 1*26 m Durchmesser, eisernen Zangen und Mühlstuhl aus Eichenholz..............

Compléter Mahlgang mit französischen Steinen von 1*26 m Durchmesser, eisernen Zangen u. Mühlstuhl aus Eichenholz................

„ 775*00

894*00

407

Compléter Mahlgang wie vor, jedoch mit eiserner

Mühlstuhlung ................fi. 1250*00

Schrot-Auflös-Walzenstuhl.............. 1050*00

Mahl-Walzenstuhl............... 1050*00

Gosse zum Walzenstuhl............. 15*00

Stein-W agenkrahn............... 300*00

Sortircilinder mit Ueberzug ....    fl.    230*00    bis    250*00

Dunsteilinder dto.    ........... 270*00

Mehlcilinder dto.    ...........„    250*00

Doppelter Centrifugalcilinder    sammt    Zugehör    .    .    „    500*00

Haggenmacher’schePutzmaschine (Kesselmaschine), sammt Zugehör Nr. 12    3    4

420*00 450*00 480^0 800*00

rr rr r

Preis in fl.

Ahsauberer bespannt mit Antrieb Dreiwindige Tarar mit Zugehör .

Trieur mit Zugehör.......

Doppelaufzüge, Y ermahlungsaufzüg

aufzüge, complet per m ...........

Schlittenaufzug mit Antrieb und Zugehör . . . .

Grieslaufrohre mit Stutzen, per m........

Windlaufrohre Obergosse . .

Eiserner Sackstutzen mit Schnallen und Zugehör

Steinschärfmaschine, System Millot......

dto. dto. dto.

Diamantschleifapparat

a*3 und Beschütt -

fl

80*00

„ 280*00 150*00

20*00

’    450*00

5*00

dto.

per m

6*00

12*00

8*00

50*00

dto. Dubois dto. Adler dto. Golay

„    275*00

„    350*00

400*00 „ 10*00

1855. Spiritusbrennerei.

Eiserne Kartoffelquetschmaschine........

Compléter Coffey’scher Destillir-Apparat.....

Compléter Patent-Kühlapparat........

Compléter eiserner Maischapparat mit Rührwerk.

Maischpumpe..................

Complété Darre auf Eisenstäben und Drahtgitter,

per qm Darrfläche..............

Rectification aus 3 Teller und 1 Rectificator - . .

Stumpe’scher Messapparat............

Vormaischpumpe................

Schlämpepumpe...............

Doppelter Pistorius’scher Brennapparat . .

Rectificationsapparat..............

Kupfernes Montejus ..............

dto. ..........

„    150*00

„ 16000*00 „ 3700*00 „ 2800*00 „    370*00

. Eisernes Malzdarre

Spirituspumpe ....

Eichene Bottiche, per hl............«

Complété dreigän gige Brennerei-Mahlmühle mit allem

Zugehör ... .......

Destillir apparat mit Kühlschlange

14*00 840*00 „ 120*00 „ 160*00 „ 80*00 5000*00 2600*00 „    440*00

„    150*00

1200*00 „ 80*00

4*40

„ 2500*00 ,    580*00

408

Bierbrauerei.

1856. Complété maschinelle Einrichtung für eine Brauereianlage von 80000 hl jährlicher Production und bei einem Sud von 100 hl.

a)    Motoren.

Zwei Dampfkessel mit Bouilleurs à 25 Pferdekraft, auf 5 Atmosphären Spannung, aus prima steirischen Blechen ; Gewicht eines Kessels circa 6300 kg, zusammen 12600 kg schwer.....

Zwei complété gesetzliche Armaturen dazu Zwei complété Feuergarnituren, bestehend aus Feuer-thürralimen, Feuerthüren mit Schutzplatten, Rostträgern, geschlitzten Patent-Roststäben, Aschfall-Verschlussklappe, Rauchklappe und Kettenrollen etc. à circa 1300 kg, zusammen 2600 kg schwer „ 5201)0 Eine Dampfmaschine, horizontaler Construction, 20 Pferdekraft, mit Porter’schein Regulator, Speisepumpe, variabl. Meycr’scher Expansion, Schwungrad und der completen Verankerung.....„2700-00

An nöthiger Transmission, bestehend aus gedrehten Wellen D Eisen, Rädern. Riemscheiben, Kupplungen, Lagern mit Bronce-Einlagen, Schrauben etc. ohne Riemen, circa 8800 kg schwer    • • „3520-00

Ein Speisewasser-Vorwärmer mit indirecter Heizung und compléter Armatur .    .    .    . . . „ 350-00

Eine Kaltwasserpumpe mit Räderantrieb für eine Leistung von 30 hl per Stunde.........„ 720-00

b)    Sudhaus-Einrichtung.

Ein Kaltwasser-Reservoir, 3 m Durchmesser, 2 m hoch,

circa 1250 kg schwer ........ ...

Ein Vorwärmer für Sudhauswasser. 1*4 m Durchmesser, 3 m hoch, mit 600 mm Flammenrohr, aus steirischen Blechen, circa 1450 kg schwer • • - - „ 680*00 Ein eiserner Maischbottich, 3-2 m Durchmesser, 2 m Höhe, die Bleche stumpf gestossen, aussen mitDeck-schienen, innen glatt, steirische Bleche, circa 1300

kg schwer...................

Eine eiserne runde Maischpfanne, 2-75. m oberen Durchmesser, 0-95 m Höhe, ohneBoden, innen glatt.

circa 900 kg schwer............

Ein eiserner Läuterbottich, 3*5 m Durchmesser, 1‘5 m hoch, die Bleche stumpf gestossen, aussen mit Deck-scliienen, innen ganz glatt, steirische Bleche, circa

1360 kg schwer................

Einen kupfernen Boden zur Maischpfanne aus Ia russischem Kupfer, circa 730 kg schwer • •

Eine Würzpfanne, ganz von Eisen, 3"9 m lang, 3-9 m breit, 1-05 m hoch, Bleche stumpf gestossen, aussen mit Deckschienen, innen glatt, circa 2400 kg schwer „1200*00

Transport fl. 17620*00

fl.3780-00 . . „ 500-00

„ 425-00

„ 600-00

.    „ 450-00

„ 625-00

. „1550-00

409

Transport fl. 17620-00

Zwei eiserne Deckel, kugel- und kofferförmig zur Maisch- und zur Würzpfanne, mit Rollthüren, circa

1200 kg schwer.................

Ein kupferner, geschlitzter Läuterboden, circa 250

kg schwer....................

Zwei kupferne Hahnrohre zu den Pfannen, zusammen circa 80 kg schwer, zusammen.......

fl. 600-00

„ 800-00

„ 100-00

Zwei Dunstrohre zu beiden Pfannen mit verzierten Dächern und Giebelspitze, circa 1000 kg schwer . „ 500-00 Ein Maischpfannenrührwerk mit schweren Ketten . „ 320*00 Eine Maischmaschine bewährter Construction mit 6

Variationen...................„

Eine Treberaufhackmaschine mit Pflugschaufeln . . „

Zwei Pfannen-Absperr-Ventile, 160 mm lichte Weite, mit compléter Stellvorrichtung vom Perron aus, zus. „

Ein Maischbottich-Ablassventil, 160 mm lichte Weite „

Eine Centrifugalpumpe zum Heben von Maische und Würze, mit einer Leistungsfähigkeit von 12 hl per

Minute sammt Verankerung ..........„

Ein Schwenkhahn mit Standrohr für das Heben der Maische und Würze nach ihren Bestimmungen, mit

Metallwirbel und Contragewicht.........„

Zwrei Drehveghähne 110 und 130 mm lichte Weite.

an die Centrifugalpumpe für Maische und Würze „

Ein Mannlochverschluss mit fliegendem Deckel und Druckschraube zum Läuterbottich für den Treber-

Zwei complété Pfannenfeuerungen mit automatischem Rauchverschluss, zusammen circa 2600 kg schwer „

Ein Malzschrot-Elevator, bestehend aus Fuss- und Kopftheil, Gurte und Bechert ohne Schläuche .

Ein Schrotschüttrolir mit Drosselklappe.....

An Perron und Stiegengeländer circa 600 kg . .

Drei Kühlschiffe, à 62 qm, aus gehobelten steirischen Blechen, auf 7 Eisen construirt, mit runden Ecken, innen ganz glatt, zusammen circa 9300 kg

schwer.....................

Drei Paar Kühlschiff-Ventile für Wasser- und Bierablass, 80 mm lichte Weite, zus. . .

1150-00

800-00

200-00

95-00

320-00

190-00

190-00

55-00

250-00

360-00

550-00

260-00

560-00

155-00

45-00

240-00

„ 4092-00

410

Transport fl. 29602*00

e) M ä 1 z e r e i - E i n r i c h t u ri g.

Eine complété Doppeldarren-Einrichtung von 6 ni Plateaugrosse, für eine Leistung von 85 hl per Tag, bestehend aus dem Heizapparat, Zug- und Luftregulirung, .Rauchrohr und Dächern, den Drahthorden und Hordenrostschienen, exclusive den nöthigen

Bauträgern, circa 11000 kg schwer.......

Drei Quellstöcke, eiserne, mit conischem Boden, à 11 kbm Inhalt. 2*85 m Durchmesser, 2*2 m ganze Höhe, à ca. 1800 kg, zusammen circa 3900 kg schwer „ 1560*00 Drei complété Garnituren dazu, bestehend aus den Siebeinlagen, metallenen Hähnen für Wasser-Ein-und Auslauf, Gerstenablassventilen und Brauseröhren, samint Gestell...............

Eine complété Gerstensortirmaschine mit Ventilator

und Steincilinder, für 8 Sorten Gerste.....„ 600*00

Ein compléter Grünmalz-Aufzug mit 2 Fahrstühlen, mit Gurte und Antriebscheiben, ohne Holzgestell „ 900*00 12 Kippwagen zum Transport von Gerste und Malz, à 3ł/s> hl Inhalt, mit abgerundeten Radreifen, ganz

von Eisen.......•.........

Ein Gersten - Frictionsaufzug mit einem Fahrstuhl,

sammt Gurte und Seilrollen.........,,

Circa 100 m Transportschnecken von Eisenblech in

eisernen Rinnen..............

Vier Elevatoren zum Heben von Gerste und Malz, bestehend aus den Kopf- und Fusstheilen, sammt Gurten und Bechern, ohne Schläuche ...

Eine complété Malzputzmaschine mit 2 Putzcilindern

und Flügel-Entkeimer..............

Ein Malz-Nachputzcilinder zum Putzen des Malzes vor dem Schroten ...............

fl.6000*00

„ 750*00

„ 660*00 450*00

„ 1800*00

„ 700*00 „ 180*00

(1) Gähr- und Lagerkeller.

. . ., 320*00

Ein compléter Bierkühl-Apparat aus 8 Rohrsystemen bestehend mit einer Leistung : 100 hl in l'/a Stunden von 25° auf 4U Reaum. abzukühlen . . . „ 3200*00 Ein blechernes Eiswasser-Reservoir dazu, mit aus-hebbaren Zwischenwänden, circa 1000 kg schwer „ 300*00 Eine Centrifugalpumpe von 320 mm Durchmesser für

das Eiswasser zum Kühlapparat.......

„ 1800*00

„ 1800*00 „ 250*00

„ 180*00

Ein compléter Lagerfässer-Aufzug sammt Gurte und

einem Fahrstuhl, sammt Contregewicht.....

Eine Locomobile dazu, 4 Pferdekraft, mit stehendem

Kessel und horizontaler Maschine........

Ein Handaufzug für Kleingefäss.........

12 diverse Ausrückzeuge im Sudhaus, der Mälzerei,

im Gähr- und Lagerkeller...........

Ein compléter Fass-Pichapparat bewährter Construction, um 3 Fässer auf einmal pichen zu können .

411

Transport fl. 52012-00

„ 3121-00 Summa fl. 55133*00

Für Montirung der angeführten Gegenstände bei freiem Logis der Monteure und Beistellung der nötliigen Tagwerker. Zimmermannsarbeiten etc. 6 Procent von fl. 52012-00    ...........

M a 1 z d a r r e n.

Zwei Plateaux über einander für Handbetrieb, bestehend aus dem Heizapparat mit Rauch- und Luftregulirungen, dem Rauchrohr sammt Dächern und Dunstventil, den Drahthorden sammt Hordenrosten, jedoch ohne Mauerverkleidungen und ohne Bauträger, sowie ohne Montirung.

Plateaugrösse

qm

I¹ Leistung per Tag Leistung per Jahr jj — 24 Stunden

hl

- 250 Tage

hl

Preis

in fl.

3.s

4.1

55.7

4.4

42.o

48.o

9000

So«

55.3

63.0

5.7

71.3

«1.0

80.o

6.3

88.5

98.4

11000 1200« î 14000 16000 18000 2000«) 22000 24000

j 3200 1 4200

5200

6500

fl. 2100-00 355-00

„ 1140-00 „    500-00

„ 2400-00

600-00

1857. Complété maschinelle Einrichtung hei einem Sud Ton 72 hl.

Eine horizontale Hochdruck-Dampfmaschine, mit Schwungrad, Speisepumpe, Porter’schem Regulator und der completen Verankerung. 15 Pferdekraft, mit

Expansion (variable)............

Ein Vorwärmer für Speisewasser, ca. 800 kg schwer „ Ein Dampfkessel mit Bouilleur, auf 5 Atm., circa

3800 kg schwer................

Armatur und Feuerung dazu...........

An Transmission (à la Schön-Priesen), ohne Mälzerei

etc., circa 6000 kg schwer...........

Eine horizontale doppeltwirkende Kaltwasserpumpe für eine Leistung von 20 Hectoliter per Stunde . „ Ein Kaltwasserreservoir, 2845 mm Durchmesser, 19.00 mm hoch, circa 1000 kg schwer . .    .    . „

Ein Sudhauswasser-Vorwärm er, 1100 im Durchmesser, 3000 mm hoch, mit mittlerem Feuerrohr,

circa 1100 kg schwer . .    .........

Ein eiserner Maischbottich. 2845 mm Durchmesser, 1900 mm hoch, circa 1000 kg schwer......

340-00

„    520-00

412

Transport fl. 8415-00

Ein eiserner Läuterbottich. 3300 mm Durchmesser.

1600 mm hoch, circa 1250 kg schwer . .

Ein kupferner Läuterboden, geschlitzt, circa 200 kg

schwer...................

Eine Maischpfanne, ganz Eisen, 2600 mm Durchmesser, 1265 mm hoch, circa 900 kg schwer Ein kupferner Boden, statt eisernem, circa 600 kg

schwer..............

Eine Würzpfanne, ganz Eisen, 3500 mm im [j, circa

1800 kg schwer ..............

Zwei kupferne Hahnrohre, à circa 40 kg, zusammen

80 kg . ....... ......... .

Ein eiserner Deckel zur Maischpfanne, circa 400 kg

schwer................. •

Ein eiserner Deckel zur Würzpfanne, circa 650 kg

schwer.....................

Zwei eiserne Dunstrohre zu beiden Pfannen, circa

700 kg schwer................

Eine Maischmaschine neuesten Systems ......

Treberaufhackmaschine in den Läuterbottich . . .

Ein Maischbottich-Absperrschieber........

Zwei Pfannenventile, 150 mm lichte Weite ....

Ein Maischpfannen-Rührwerk..........

Eine Centrifugalpumpe, 400 mm Durchmesser . . .

Ein Schwenkhahn mit Standrohr ......

Zwei Dreiwegehähne, 105 mm u. 120 mm lichte Weite Ein Läuterbottich-Mannloch zum Treberausstoss .

Eine gusseiserne Läuterbatterie mit 6 metallenen Hähnen sammt Probehähnen . • . .

Ein Hopfenseiherbassin sammt Einlagen Zwei complété Pfannenfeuerungen sammt Zugregulirungen, zusammen circa 2500 kg schwer . . . „

Eine Malzquetsche mit 800 mm langen Walzen . . „    550-00

Ein Malzschrot-Elevator, bestehend aus dem Kopf-

und Fusstheil, Gurte und Becher........

Zwei Malzschrotwagen, complet..........

Ein Schrot-Scliüttrohr..............

Ein Patent-Vormaischapparat, z. Oeffnen eingerichtet „ Kühlschiff auf T Eisen montirt, per hl P85 qm für 72 hl = 133*2 qm à 55 kg = 7271 kg .    ...

Ein Paar Kühlschiff ventile für Bier und Spülwasser,

per Paar. . . .................

Ein Gegenstrom-Kühlapparat, senkrecht stehend, per Batterie fl. 400-00, für 72 hl Sud ein Kühlapparat von 8 Batterien ............

Eine Centrifugalpumpe für Eiswasser dazu, 300 mm

Durchmesser .................

An Perron- und Stiegengeländer, ca. 400—500 kg

schwer .    ........ • .........

Drei Quellstöcke, eiserne, mit conischen Böden, à ca. 1000 kg, zusammen ca. 3000 kg schwer . .

. . „    575-00

. „ 640-00 . „ 450-00

„    900-00

„ 100-00 . „ 200-00 325-00

350-00

1100-00

750-00

95-00

200-00

320-00

320-00

190-00

180-00

55-00

. „    200*00

. „    300-00

540-00

„    155-00

110-00 45-00 240-00

. „ 3224-00 50-00

„ 3200-00

„    320-00

„ 180-00

uv

413

Transport fl. 26769-00

Drei Garnituren dazu, bestehend aus Brauserohr, grossem Absperrschieber, Wasserablasshahn und

Gerüste zum Brauserohr............„

Eine complété Gerstensortirmaschine für 3 Sorten

Gerste....................„

Zwei Malzputzcilinder mit Keimabreiber.......

Circa 75 m Transportschnecken von Eisenblech, in

eisernen Rinnen..............'. . „

Ein Grünmalz-Aufzug mit 2 Fahrstühlen, in jeder

750-00

000-00

700-00

1350-00

900-00

450-00

1800-00

500-00

330-00

für einzelnes

180-00

3S0-00

2081-00

Summa fl. 36770-00

185N. Complété maschinelle Einrichtung hei einem Sud von 48 hl.

Eine 0—8 Pf. Locomobile complet, ca. 3650 kg schwer fl. 2600*00

450 „

Ein Yormaisch-Apparat von Kupfer, verzinnt, zum Oeffnen, ca. 40 kg schwer

Ein Speisewasser-Yorwärmer dazu. „ Transmission

200-00

520-00

600-00

65-00

400-00

500-00

200-00

180-00

250-00

500-00

55-00

38-00

240-00

Transport fl. 6348-00

414

Transport fl.

Eine Läuterbatterie mit 6 Hähnen und Probehähnen,

ca. 243 kg-...................„

Ein Bottich-Absperrventil sammt Stellvorrichtung,

ca. 163 kg schwer..........

Ein Kreutzstutzen dazu, ca. 48 kg schwer Zwei 105 mm starke Absperrschieber zur Pfanne sammt Stellvorrichtung, ca. 163 kg schwer . .

Ein Hopfenseiher sammt verzinnten Drahtgeflecht-

Einlagen, ca. 320 kg schwer.........,,

Ein complétés gusseisernes Säulengestell mit Verstrebungen und Ankerschrauben, ca. 900kg schwer ., Ein compléter I-Trägerrost sammt Verbindungslaschen, ca. 400 kg schwer...........„

Eine 300 mm Centrifugalpumpe für Maische, Würze und Bier, sammt Ausrückzeug, ca. 400 kg schwer „ Diverse Perronconsolen und Geländerstäbe sammt

Leiste, ca. 500 kg schwer............

Zwei Hähne, 79 mm und 119 mm lichte Weite, ca.

127 kg schwer................

Eine Kaltwasserpumpe, 155 mm Durchmesser, 300 mm Hub, ca. 12 hl per Stunde, doppeltwirkend, sammt

Vorgelege, ca. 450 kg schwer..........

Zwei Ausriickzeuge zum Pfannenrührwerk und zur

Maischmaschine, ca. 25 kg schwer.......

Hölzerne Stiegen und Perronbelag........

Rohrleitung, eiserne Rohre............

Riemen

240-00

110-00

14-00

* fl

190-00

300-00

220-00

90-00

300-00

180-00

170-00

450-00

45-00 135-00 160-00 _86;00

Summa ö. W7fl. 9038*00

__ 542-00 Zusammen fl. 9589*00

Für Montirung und Inbetriebsetzung, exclusive der Reisespesen der Monteure, bei freier Wohnung derselben und bei Beistellung der nöthigen Hilfsarbeiter. sowie der Dichtungsmaterialien 6 Procent von obiger Summe, per ö. W. fl. 9038*00#......

(rasihbrikation.

1859. Complété maschinelle Einrichtung von Oelgasanlageu zur Erzeugung von Leuchtgas aus Petroleum-Rückständen, Braunkolilentheer, Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen, dann aus oleum amelicum.

Die hier abgebildeten Anstalten zur Erzeugung- von Gas aus Petroleumrückständen, Braunkolilentheer, Paraffinöl, überhaupt flüssigen Fettstoffen, und auch aus oleum amelicum oder Fuselöl (Rückstände der Spiritus-Raffinerie) eignen sich hauptsächlich für solche industrielle Etablissements, wo entweder wegen zu geringen Gas-consumes der Betrieb der Anstalt kein continuirlicher sein kann, oder wo zu wenig Platz für eine Steinkohlen-Gasanstalt vorhanden, dagegen bestehende kleinere Localitäten zur Verfügung stehen, oder wo überhaupt der Preis der Steinkohle ein zu hoher ist.

Was die Apparate besonders auszeichnet, ist, dass mit denselben ausser aus Petroleumrückständen etc. auch Gas aus oleum

415

amelicum (Fuselöl) erzeugt werden kann. Das aus letzterem Material erzeugte Gas hat eine noch bedeutendere Leuchtkraft als das aus Petroleumrückständen, Theer, Paraffinöl und Fettstoffen erzeugte und ist die Ausbeute aus genanntem Oel eine wesentlich grössere, die Gasentwicklung eine viel raschere, und das Wichtigste, es stellen sich die Gestehungskosten erheblich billiger.

Diese Apparate bieten alle erreichbaren Vortheile und genügen den weitestgehenden Ansprüchen, welche man an eine praktisch ausgeführte Anstalt zu stellen berechtigt ist. Die Oefen sind derart construirt, dass ohne die mindeste Betriebsstörung jede Retorte in überaus kurzer Zeit ausgewechselt werden kann. — gegenüber dem System mit stehenden Retorten, wo der ganze Ofen ausser Betrieb gesetzt werden muss, ein nicht zu unterschätzender Vortheil. Einen weiteren Vortheil bildet die Zuführung der zu vergasenden Stoffe mittelst eines Automaten. Eine selbstthätige durchaus gleich-massige Stoffzuführung zu den Retorten vereinfacht die Bedienung der Oefen. sichert eine stets gleich quantitative und qualitative Ausbeute an Gas und gestattet das Einhalten eines gleichförmigen Hitzegrades der Retorten, so dass dieselben länger functioniren können. Condensator. Wäscher und Reiniger sind der Einfachheit und leichteren Uebersicht halber, in einem Apparat vereinigt. Man erzeugt pro Stunde und Retorte durchschnittlich : aus Petroleumrückständen. Braunkohlentkeer etc. 5 kbm, aus oleum amelicum 4-15 kbm, pro Stunde undDoppelretorte durchschnittlich : aus Petroleum -rückständen etc. 6 kbm, aus oleum amelicum 8'30 kbm Leuchtgas. Zur Bestimmung der Selbstkosten des Gases aus Petroleumrückständen etc. einerseits, aus oleum amelicum andererseits, diene folgende, der Praxis entnommene Rechnung. Es betrage die Minimalproduction pro Tag 28*3 kbm, demnach pro Jahr 10329*5 kbm.

73*6 kbm Gas aus 100 leg oleum amelicum

Für die Jahresproduction ist demnach bei einer durchschnittlichen Ausbeute von 62*3 kbm Gas aus 100 kg Petroleumrückständen etc.

erforderlich

14035 kg oleum amelicum à fl. 0*13 Zur Vergasung von je 100 kg Rohstoff benöthigt man 250 kg Kohle ;

350*87 Mtr.-Ctr. cà fi. 1*50 fl. 526*27 Bedienung 365 Tage à fl. 1*20 . . . .

Verzinsung u. Amortisation des Anlagekapitales . fl. 270*48

16580 kg Petroleumrückstände etc. à fl. 0*14 fl. 2321*20 Zur V ergasung von je 100 kg Rohstoff benöthigt man 250 kg Kohle:

414*5 Mtr.-Ctr. à fl. 1*50 fl. 621*75 Bedienung 365 Tage à fl. 1*20 ....

Verzinsung u. Amortisation

des Anlagekapitales . fl. 270T8 Kosten pro 10322*5 kbm fl. 3651*43 Kosten pro 10329*5 kbm fl. 3059*30

0*35

fl. 438*00

fl 1824*55

fl. 438*00

0*30

Nach vielfach angestellten photometrischen Versuchen ist die Lichtstärke einer Oelgasiiamme von 0*0354 kbm Consum pro Stunde äquivalent der Lichtstärke einer Wiener Steinkohlengasflamme von 0*1415 kbm stündlichem Consum. Die Lichtstärke des Gases aus oleum amelicum ist noch grösser, als die des Petroleumgases. Bei

416

Annahme von gleicher Lichtstärke beider stellen sich die Kosten pro Flamme und Stunde mit 0*0354 kbm Consum:

kr. 1*24 „ 1-06

für Gas aus Petroleumrückständen etc. auf für Gas aus oieum amelicum auf.....

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 5 Stunden per Tag, und Betrieb der Anstalten nur bei Tage, wobei die Grössen der Gasbehälter so gewählt sind, dass während des Sommerbetriebes höchstens jeden zweiten Tag gegast zu werden braucht, kostet die Anlage:

Anzahl

Anzahl der Betörten

Gasbehälter

der

Flammen !n- v A    vl™

j Betrieb | Reserve j kbm

Inhalt Durch-! messet⁻in m

Höhe in m

Erfordei- i liehe Grösse AP?,0X'

der Bäume | Gewicht in kg

m qm    &

Preis in fl.

8881111

OO F- 00

rH rH t-H rH rH rH rH rH

r-H rH T—i tH tH

o t- co co

GSGSOSOSOStOtOtOtO

cncnoiwódboocńck

10000 6000

Bei einer maximalen Brenndauer der Flammen von 16 Stunden per Tag und Betrieb der Anstalten bei Tag und Nacht:

Anzahl

Anzahl der Betörten

Gasbehälter

der

Flammen

in

in

j Betrieb ! Reserve

Inhalt ; Durchin j messen kbin l in m

Höhe in m

Erforderliche Grösse! der Bäume in qm

Approx. Gewicht ! in kg

Preis

in fl.

T⁻⁻! rH T—i rH rH rH

OS GS tO tO tO tO ci ó cć có ob d'

4000 1700 5500 2500 5800 2700 7000 3200 8300 3750 9800 4500

l'a»

888

ai Cn

ip ip zp

m m jo

12500 6000 13700 7000 15000 8000

In vorstehenden Preisen, welche sich loco Wien verstehen, ist die Lieferung der feuerfesten Formsteine mit inbegriffen; in denselben sind dagegen nicht enthalten alle Kosten für Baulichkeiten, sowie die Reisespesen der Monteure und Gehilfen.

417

Abbildung einer 0elgasanlage. Grundriss.

. ■......

mh

C ® if wummy/Jl Jf

fg»

AA»

'-i Sä

hu

t.

■4

Längenschiiitt.

h~

rm

]3iïinrmmP ii ü :nf

=2 - ". t-A.

h^inhiśiMb

■r-

!:r-

I Mgjffii

H i    n

W3È\

fil

HÉi

| Hj

1,1

pl

IÜ

*^Sn\

:ü

a) Ofen. .— 6) Automatische Stoffzutiilirung. — c) Reiniger, gleichzeitig Condcnsator und Wäscher. — d) Stationsgasmesser. — e) Glocken-Eingangsschieber. — /) Gasbehälter. — y) Glocken-Ausgangsscnieber — h) Regulator. — i) Manomciorbrctt.

1860.    Maschinelle Einrichtung für eine Steinkohlengasanlage. Die gesammte maschinelle Einrichtung für Anstalt

fl. 7000-00

zur Erzeugung von Leuchtgas aus Steinkohlen bis auf eine Anzahl von 500 Flammen und mit einem Gasbehälter von circa 455 kbm

1861.    Installation einer Gasflamme, bestehend aus der schmiedeeisernen Rohrleitung und den Brennern, flx und fertig montirt, per Flamme je nach der Ausdehnung der Rohrleitung:

bei der Strassenbeleuchtung......fl. lO’OO bis fl. 12-00

in Eabriksanlagen ..........„ O’OO „ „    7⁻00

JÎ1Î. Die letztgenannten Preisangaben wurden lediglicli zum Zwecke einer approximativen Vorschätzung gemacht, und wollen die detaillirten Angaben hiefür in den Kapiteln XXV und XXXVII nachgesclilagen werden.

418

1863. Zuckerfabrikatioii.

a)    Rübenwaschmaschinen inclusive Stein-klauber:

Eisentrommel. 1200 mm Durchmesser, 3000 mm lang,

mit Eisenkasten.................

mit Holzkasten .................„

Eisentrommel, 1000 mm Durchmesser, 3000 mm lang, mit Eisenkasten .... mit Holzkasten ....

b)    S tein klau b er, separat

c)    Rübenaufzügemit Ketten und Blechkasten

mit 50    40    30    20 Blechkasten

fl. 2200-00 1800-00

......„    1500-00

......„    1250-00

fl. 250-00 bis „    350-00

fl. 3000-00 sglOO-OO 1800-00 1200-00

d) Rübenschneidmaschinen: Durclim. der Schneidscheibe mm 2000 Messerkasten

12

1300    1000

fl. 2000-00 1500-00 1200-00

e) Schnitzelaufzüge:

mit

30

20 Eisenblechkasten

fl. ■ - 1800-00 1000-00

f)    Schnitzeltransporteur:

mit Schnecke, 12 bis 15 m lang.....

mit Gurten, 10 bis 15 m lang......

g)    Schnitzelpressen von Klusemann:

kleine Gattung 800-00

„ 1000-00 „ 800-00

grosse fl. 1500-00

mittlere

1300-00

h) D i f f u s s i o n s a p p a r a t e :

9 Diffusseure à 7"0 hl Inhalt incl. allem Zugehör . „ 12500-00 à 9'5 „

9    „ à 10 „    „    dto.

10    Zählwerke (zu 9 Diffusseure) nach Divis-Gross,

à 220 fl. incl. Leitung..............

dto.

. „ 12800-00 „ 13500-00

„ 2200-00

i) Saturation:

Saturateur I. Saturation, □ Form, inclusive com-

pleter Armatur, per Stück „ 2000-00/ dto.    dto.    O Form, 1300 mm Diam. „ 900-00

dto.    dto.    O „    1700 „    „    „ 1500-00

Saturateur II. Saturation. □ Form, inclusive compléter Armatur, per Stück............„ 1750-00^

Saturateur II. Saturation, O Form, 1600 mm Diam. „ 1400-00

k) Filterpressen:

Schlammfilterpressen mit 16 Platten „ 19

„ JJ

„ 48

dto.

dto.

dto.

1) Osmoseapparate: mit 65 Holzrahmen

„ 50

System Maniek • •

.......„    1250-00

.......„    1500-00

System Dehne „ 1200*00 System Czicek „ 1400-00

.......„ 600-00

.......„    500-00

.......„    450-00

419

m) Verdampf- und Vacuumapparate:

Yacuumapparat ganz von Kupfer mit Armatur, kupfernem Uebersteiger u. Kugel, 2600 mm Diam. . fl. 5800*00^ dto.    dto.    2100 „    „    5200-0(f

. „ 5000-00

dto.    dto. ^    1900 „    ,,    .

Yacuumapparat ganz von Kupfer, 2200 mm Diam., mit zwei kupfernen Uebersteigern u. Kugel sammt Armatur.....................

„ 7500-00 1900 mm Diam. . „ 6400-00 Yacuumapparate ganz von Eisen, 2200 mm Diam.,

mit Uebersteiger.................„ 5200-00

Kobertapp arate Trippel-effét, mit 3 Körpern, Uebersteiger und compléter Armatur 450 qmHeizfiäche „ 24850-00

354 qm dtr. „23000'00 Robertapparate Doubel-effét, mit 2 Körpern, Uebersteiger und compléter Armatur a) Heizfläche 200 qm 13350-00

b) dto. 160 „    8000-00

100 „    7000-00

Robertapparate Simpel-effét, kosten per qm Heizfläche

fl. oO-OO bis „ o5 00

Y e r d a m p f a p p a r a t e System Rillieux, liegendes System :

dto.

dto.

dto.

dto.

c) dto.

bei

220

180

160 qm Heizfläche

fl. 12000-00 11200-00    7200-00

NB. Die Holzverschalung bei allen vorstehenden Yerdampfapparaten wird per Körper mit fl. 180-00 bis fl. 200*00 extra berechnet.

ii) Centrifugen: für Nachproducte

860

900

1000 mm Trommeldurchmesser

fl. 900-00 1100-00    1200-00

für Pilé 800    1000 mm    Trommeldurchmesser

fl. 900-00    1300-00

o)    Maischmaschinen:

mit 2 Walzen............... . . .

mit 3 Walzen ..................

von Fesca, gross und schwer...........

für Warmmaische................

p)    Montejus:

Durchmesser Höhe

„    350-00

„    550-00

860-00 „    950-00

850    1000    1600 mm

2500    2500    2500 mm

fl. 400"00 500"00 600-00 incl. Armatur

q) Aufzüge für Brode mit Ketten:

20 Brodkörbe 1800⁷00

für

15

1500-00

r) Kühlpfannen, 1900 mm Diam., mit aussen gusseiserner, innen kupferner Schale und Kupferzarge, sammt Armatur:

Durchmesser

fl.

1900

2000

2300 mm fl. 1250-00    1500-00    2000-00

420

s) Clairspfanneh:

Gysseisenpfanne mit Kupferboden und Zarge, mit Armatur

Durchmesser

2000 mm

Preis fl. 800-00    1200*00    1400-00

1500

1900

t) Laveur:

von Holz, 130 id Inhalt, sammt Armatur . . . . von Eisen, 100 hl Inhalt, sammt Armatur . . . .

fl. 000-00

1100-00

u) Ab dreh- und Spitzmaschinen:

mit 2 Messerköpfen, Holz- und Eisenconstruction . ganz von Eisen..................

300-00

450-00

v)    Pilébrechmaschine:

mit 4 Walzen............

mit 2 Walzen............

w)    Zuckerform en- Wa s ch m aschine :

mit Holztrog.............

mit Eisentrog............

x)    Wür fei s ch neidmas chine ....

y)    Z u cker brod-Spitzmaschine, ganz von Eisen „

z)    Cir cularsäge:

Holzgestelle...........

Eisengestelle...........

za)    Knippmaschine.......

zb)    Plattensägemaschine ....

zc)    Zuckertische:

für Melisbrode, per Loch.....

für Lompsbrode, per Loch ....

zd)    Zuck er form en von Eisenblech:

für Melisbrode.....

für Melisbrode, emaillirt für Lompsbrode . .

Bastern.......

Schützenbachkasten .

500-00

360*00

200-00

380-00

850-00

350-00

•n

120-00

250-00

800-00

400-00

0-60

1-20

1-60

2-00

3-00

. . . fl. 3-00 bis „

2-50

5-00

ze) Xutsch batterien sammt Holzgestelle:

mit Gusseisenröhren, 65 mm Durchm., per Nutschloch „ dto. dto. dto.

1-50

2-00

80 „

100 .,

130 „

für die Stellagen, Zuschlag per Loch 20 kr.

zf)    Pumpen von Eisen:

Syruppumpe, 115 mm Durchm., 220 mm Hub . . . „ 400-00 Melassepumpe, 80    ,,    160 „ „ . . . „ 180-00

zg)    Dampfpumpwerke:

1 Compressions-Luftpumpe mit Dampfeilinder von 340 mm Durchm., 600 mm Hub, Pumpeneilinder 270 mm Diam.................

3-00

3-50 ‘

. „ 2600-00

dto. mit Dampfeilinder von 360 mm Durchmesser, 630 mm Hub ..................

421

1 Dampfmaschine mit 1 Luftpumpe, 2 Saftpumpen 1 Brüdenpumpe und 2 Schwungräder.....

Dampfmaschine, 450 mm Cilinderdurchm., 600 mm Hub, 1 Luftpumpe 550 mm Durchm., 2 'Wasserpumpen, 2 Schwungräder ............

Dampfmaschine, 450 mm Cilinderdurchm., 600 mm Hub, 2 Luftpumpen 560 mm Durchm., 2 Wasser-pumpen 160 mm Durchm., 2 Schwungräder . . ■ . „ 7860⁻00

Dampfmaschine, 475 mm Cilinderdurchm., 630 mm Hub, 2 Luftpumpen 5ö0 mm Durchm., 1 Luftpumpe 420 mm Durchm., 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder,, 95004)0

Dampfmaschine, 300 mm Cilinderdurchm., 600 mm Hub, 1 Wasserpumpe, 1 Dicksaftpumpe, 2 Schwungräder ......................

! fl. 7500-00

„ 6500-00

„ 2800-00

Dampfmaschine, 460 mm Cilinderdurchm., 630 mm Hub, 2 Luftpumpen, 2 Wasserpumpen, 2 Schwungräder .....................

Luftpumpe, 150 mm Durchm., 300 mm Huh • • • „    500-00

Luftpumpenmaschine, 400 mm Durchm., 800mm Hub „ 2100‘00

/di) Nutschmaschine, 320 mm Cilinderdurchm., 632mm Hub, ohne Dampfmaschine............

„ 8500-00

„    900-00

Grosse Nutschmaschine mit Dampfmaschine

fl. 6000-00 his „ 7000-00

zi) Spodium-Maschinen und Apparate:

Waschmaschine für Spodium, System Havelka, mit

Holz- und Eisenkasten...............

dto. System Hoffmann, mit Holzkasten......„

dto. System Klusemann, mit Holz- und Eisenkasten „

700-00

500-00

650-00

Spodiumdämpfer von Eisenblech,

1250 mm Durchmesser, 2500 mm hoch 1600 „

Spodiumfllter, 1000 mm Durchm., 9500 mm hoch, ohne Armatur..................

1600 „

400-00

500-00

1 complété Armatur mit Eisenständer . . . .

mit Metallständer . . . .

dto.

950-00

350-00

450-00

Spodiumfllter, 760 mm Durchm., 11000 mm hoch, ohne

Armutur......

Armatur wie vorher -Spodiumfllter, 950 mm Durchm., 6000 mm hoch, ohne Armatur.....................

Spodiumaufzug mit Ketten und Antrieb:

mit 13 Blechkästen.............

„ 16

fl. 350-00 bis „

800-00

450-00

560-00

dto.

450-00

700-00

422

1863. Theatermaschinerie.

Unter Theatermaschinerie wird in der Regel die gesammte stabile Einrichtung einer Schauspielhühne zwischen vier gemauerten Wänden verstanden, wie sie hier aufgeführt erscheint, wobei ein gewöhnliches Theater (etwa in der Ausdehnung des Theaters an der Wien) in’s Auge gefasst wurde.

a) Holzeonstruction sammt allen Eisen Verankerungen, per qm:

Dielung der zweiten Unterbühne sammt Polsterholz fl. Deckenconstruction zwischen der I. und II. Versenkung incl. Säulen und Röspen sammt Pfostenbelag „ Deckenconstruction der Hauptbühne, u. z.: Säulen, Sattel, Bänder, Röspen, gespündete und gehobelte Pfostendielung, ferner inclusive der Coulissenfrei-

Schnür- und Räderboden-Construction incl. Holzunterbau, Häng- u. Sprengwerk, Latten-, Pfosten- u. Bretterdielung, Treppen und Stege, aber exclusive der Räder, Rollen, Walzen, Ketten, Seile und Schnüre .................... „

1-85

3-65

6-75

1-85

3-55

4-07

8-33

15-50

b) Einrichtungen der Unterbühnen, per Stück:

Grosse 8 m lange Versenkungen sammt Schiebern

und Lauf leisten..................

Mittlere 4 m lange Versenkungen sammt Schiebern

und Laufleisten............... • •

Kleine 2 m lange Versenkungen sammt Schiebern

und Lautleisten.................. 350-00

Soufleurkasten mit Drehstuhl...........„ 150*00

Hebevorrichtungen mit Tummelbäumen......„ 241*10

„ Zahngetriebe

„ 1500-00 „ 600-00

dto.

Kanalklappen Coulissen-Untertheile sammt Laufschienen . .

„    150-00

45-00

50-00

c) Einrichtungen der Hauptbühne:

Coulissen-Obertheile, per Stück.........

Podium-Friese, per m..............

Podium-Einlegnuthen, per Partie.........

Podium-Schienen von Eisen, durchlaufend, per m . Cassetteneinrichtungen à 5 □, per Object . . . . Gewichtsführungen und Gewichte, per Stück . . . Wellen für Souffitten und Bogen, per Stück . . . Schrägen sammt Tafeln und Stiegen, per Garnitur Schiffwagen...................

30-00

0-75

14*50

1-05

150-00

35*00

135-00

70-00

423

Windmaschine . . . . Regenmaschine . . . Donnermaschine . . . Einschlagsvorrichtung

55-00

30-00

200-00

380-00

d)    Einrichtung des Schnür- u. Räderhodens: Prospectzüge, complet, à 5 Laufräder, 2 Ueber-gangsräder, Zugrad, Gewichtsstange mit Schlitten,

5 Hängseilen, 1 Zugseil und 2¹/₂ q Gusseisengewichte,

per Stück........... ........

Beleuchtungszüge mit Drahtseil, per Stück . . . Soufittenzüge und einzelne Freizüge, per Stück . „ Gitterträgervorrichtungen sammt Koppelung, per

Stück......................

Portalmantelaufzug, per Stück..........

Aufzug von der Unterbühne bis zum Räderboden,

per Stück....................

Flugbahnen sammt Einrichtung, Schlitten und Hebvorrichtung, per Stück..............

Vordergardineneinrichtung, per Stück......

e)    Instrumente des Orchesters:

Fortepiano mit Eisensprcitzung Pianino Harmonium

Violinen sammt Bogen und Kasten . . .

Viola Cello Bässe Flöten . .

Picollo .

Clarinetten Fagotte .

Trompeten Flügelhorn Obon . .

Waldhorn Posaune .

Kleine Trommeln Grosse Trommeln

Pauken sammt Traggestelle......per Paar „

Schellen . .

Tschinellen Tamborin .

Triangel .

dto.

55

* 55

125-50

142-00

84-75

55

55

55

55

55

per Stück „

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

per Stück „

55

55

230-00

120-00

230-00

490-00

161-50

M    to ^ CO

»boiggiSSSSäSSSgSgiSgSSSooSsig

8Ś88888888888Ś880880000

424

XXXIX. Landwirthschaftliche Maschinen.

Alle liier angeführten Maschinen sind per Stück loco Wien complet sammt Montage angesetzt.

Wo die Dimensionen in Zollen oder Fussen angegeben sind, ist englisches Mass verstanden.

1864. Stabile Patent-Göpel:

a) 2pferdig, 2armig, leichtere Gattung, 730 kg schwer fl. 250*00 stärkere

:£

820 „ 900 ,. 955 „ 1215 .. 1225 .. 1550 „

„ 330*00 ., 390*00 „ 415*00 „ 500*00 „ 525*00 „ 300*00

S)    4-13 „

1865.    Transportable P a t e n t - G ö p e 1.

a)    Auf dreiräderigem Fahrgestelle,:

2pferdig, 2armig, leichtere Gattung, 990 kg schwer „ 290*00 stärker

b)    Stärkere Gattung auf vierräderigem Fahrgestelle:

Spferdig, 4armig, 1315 kg schwer .......

4    „ ' 1680 „    „    .......

5    „    1700 „    „    .......

4- oder öarmig, 2075 kg schwer ...

1866.    Stabile zweispännige Glocken- Göpel

mit doppelter Uebersetzung, 545 kg schwer . . . . „ 200*00 mit einfacher 630 kg schwer

1867.    T r a n spor table zweispännige G1 o c k e n - G ö p e 1

mit doppelter Uebersetzung auf dreiräderigem Fahrgestelle, 810 kg schwer..............

dto.

10 30 „

„ 385*00

. . „ 515*00 . . „ 620*00 . . ., 645*00 . . „ 740*00

dto.

und separatem Vorgelege,

„ 200*00

„ 240*00

Anmerku n g.

In den Preisen der Göpel sind 'nbegriffen die Zugarnie, Spanaarme, Spannstähe oder Spannketten, eine 3‘79 m lange umgedrelite Transmission und eine 1 9 in, eventuell ü’21 m lange gedrehte Welle mit 2 Lagern.

1868. Dreschmaschinen ohne Strohschüttler, auf Räder- oder Riemenbetrieb durch Göpel:

Gewicht in kg hei

Räder- Riemen-hetrieh j betrieb

Preis

in fl.

® o* tt

—.i—'

■äl-ul---

3?

' ’ ' fgg»!

- ï's-î’S's

-a oVT5 LL- ^ ^

o*-©cx£

. § = § I-

5s 5“ " s igVi

IüIh

mUlh

a> o

3 §3 g S »g g&*L

•    .•    • CD 2.

•    .    . * CD

195

275

CO I sS O CO

175

225

235

340

390

400

ISse 5 B

O © CI © O O

425

1869. I ) r es c h m a s ch in en mit Strohschüttler, auf Riemenbetrieb durch Göpel.

a)    Stiftensystem :

45 cm Trommelbreite, 295 kg- schwer.......fl. 170-00

58 „

b)    mit gerippten Trommelschienen:

2pferdig, 58 cm Trommelbreite, 385 kg schwer .

™ „

»    31 „

110 ..

c)    Dreschmaschinen für Riemenbetrieb durch Wasserkraft sind per Pferdekraft billiger um......

Anmerkung zu Post Nr. lSfi4 bis inol. 18(>9 Die Leistungsfähigkeit der einzelnen Garnituren bei halbwegs ergiebiger. trockener Frucht ist folgende :

Spferdiger 4anniger Göpel mit Dreschmaschine von 58 cm Trommel-breite circa

■'Ipferdiger lärmiger Göpel mit Dresclireaschine von 79 cm Trommel-breite circa

•Ipferdiger 4armiger Göpel mit Dreschmaschine von 94 cm Trommel-breite circa

öpferdiger öarmiger Göpel mit Dreschmaschine von 110 ein Trommel-breite circa

Hektoliter Weizen in 10 Arbeitsstunden : Hafer und Gerste noch etwa V, mehr.

1870.    Transportable Stiften-Dreschgarnituren mit Putz werk, bei welchen zum Betriebe der Maschine 2 kräftige oder aber 4 kleine Pferde erfordert werden und die stündliche Leistung 160 bis 200 Garben Weizen (Gerste und Hafer Vs mehr) beträgt: complété Garnitur, d. i. Göpel und Dreschmaschine „ 8504)0

1871.    Stabile leichte Spferdige Patent-Göpel-Dreschgarn iture n,

Trommelbreite in cm ....

Gewicht in kg......

Leistung per 10 Stunden in hl Preis der compl. Garnitur in fl.

1872.    Transportable leichte 2pferdige Patent-Göpel - D r e s c h g a r n i t u r e n,

Trommelbreite in cm.....

Gewicht in kg    • ■

Leistung per 10 Stunden in hl Preis der compl. Garnitur in fl.

1873.    S t i f t e n - D r e s c h m a s c h i n e n für Handbetrieb, mit 276 kg Bruttogewicht :

a)    ohne Schwungrad................

b)    mit Schwungrad.................

1874.    G e t r e i d e - P u t z in ü h 1 e n mit _ Spreu-Vorrichtung,

9 verschiedenen Getreide- und einem Repssiebe, für Hand- und Kraftbetrieb:

a) kleinere Gattung, nur für Handbetrieb. 2l5 kg Bruttogewicht..................

dto.

430 „

250-00

cn as. c:

dto.

dto.

dto.

560 „ 600 750 ,.

45

. „ 310-00 . .    380-00

. . „ 450-00 . .    500-00

10-00

35

• 00

58

75

1090    1175

25

35

420-00    500-00

45

58

1090    1500

25

35

480-00    575-00

„ 120-00 „ 130-00

„ 140-00

426

b)    grössere Gattung für Handbetrieb. Bruttogewicht

255 kg......•...............

c)    dieselbe für Kraftbetrieb, mit einer Riemenscheibe

von 300 mm Durchmesser auf die Göpeltransmission und einem 7-6 m langen, 39 mm breiten Antriebsriemen, 265 kg Bruttogewicht...........

1875. Getreide-Putzmühlen nach Bäcker, für Handbetrieb bei circa 200 hl täglicher Leistung, 146 kg Bruttogewicht :

a)    ohne Windfege-Apparat

b)    mit

190-00

95-00

dto.

110-00

1876. Raden-Auslese-Maschinen (Trieurs à alvéoles) a) mit einfacher Wirkung:

Bruttogewicht in kg Leistung per Stunde in hl 2

Preis in fl. 130-00 215-00 300-00 450-00

140    190    280    445

b) mit doppelter Wirkung:

Bruttogewicht in kg Leistung per Stunde in hl Preis in fl.

Die Beigabe eines Wechselsiebes ist in diesen Preisen inbegriffen.

180

280

190-00

300-00

1877.    Verstellbare Getreide - Sortir - (Blinder

mit Windflügel und Steinseparateur, Leistung per Stunde circa 20 hl, Bruttogewicht 255 kg.....

1878.    K1 e e - E n t h ü 1 s u n g s - M a s c h i n e n für eine Lei

stung von 60—70 kg reinen Kleesamen per Stunde, und einem Bruttogewichte von 1600 kg......

1879.    Transportable Maisrebler mit Putzwerk und Einsackungs-V orrichtung :

a)    bei dem Betriebe durch Locomobile, wobei dieselben etwa 4 Pferdekräfte beanspruchen, und bei entsprechender Bedienung in 10 Stunden 420—500 hl Körner leisten, sammt wasserdichter Decke

b)    bei dem Betriebe durch einen 4pferdigen Göpel oder

eine kleinere Locomobile, wobei dieselben in 10 Stunden 150—185 hl Körner leisten, sammt wasserdichter Decke......................

1880.    Stabile Maisrebler auf Maschinenbetrieb, zu welchem sie 2—4 Pferdekräfte bedürfen:

a)    kleinere Gattung, rebeln in 10 Arbeitsstunden 150

bis 185 hl ....................

b)    grössere Gattung, rebeln in 10 Arbeitsstunden

430—500 hl....................

1881.    Maisrebler mit Holzgestell, für Handbetrieb :

a)    ohne Windflügel.................

b)    mit

1882.    Eiserne Maisrebler für Handbetrieb

fl. 245-00

„ 875-00

800-00

550-00

140-00

250-00

dto.

42-00

45-00

427

Brutto-

Gewicht

1883.    Einfache Schrot- und Malilmüh- j m len auf Holzgestell; complet montirt: r

a)    mit P26 m französischen Steinen

1884.    Doppelmühlen auf Holzgestell, ! complet montirt, inclusive eines Steinkrahnes :

a)    mit 1'26 m französischen Steinen

b)    „ 1-11 „

c)    „ 1*11 „ Saros-Pataker dto......

d)    „    0*95    „    französischen    dto......

e)    „    0’95    „    Saros-Pataker    dto......

f)    für    1*11    „    Steine, jedoch    ohne    diese . . .

g)    „    0'95    „    dto.    dto.    •

h)    Eine Garnitur Behauwerkzeuge sammt Lineal, etc................ • •

1885.    Dreifache Mühlen auf Holzgestell, complet montirt, inclusive eines Steinkrahnes :

a)    mit    Pli    m    französischen Steinen.....

b)    „    Pli    „    Saros-Pataker    dto......

c)    „    0‘95    „    französischen    dto......

d)    „ 0-95 „ Säros-Pataker dto. .....

e)    für Pli „ Steine, jedoch ohne diese . . .

f)    „    0-95    „    dto.    dto.    •

g)    Eine Garnitur Behauwerkzeuge sammt Lineal, etc..................

1886.    Transportable Doppelm«hlen mit Holzgestellen, auf starken vierrädrigen Wa-

engestellen, inclusive eines completen teinkrahnes :

a)    mit Pli m französischen Steinen .....

b)    „ 1T1 „ Saros-Pataker dto......

0⁻95 „ französischen dto. .....

„ 0-95 „ Säros-Pataker dto......

e)    für 1*11 „ Steine, jedoch ohne diese . . .

f)    .. 0-95 „ dto.    dto,    • . .

g)    Eine Garnitur Behauwerkzeuge sammt Lineal, etc..................

Preis in fl.

c) „

d)

dto.

dto.

dto

dto.

2300

2300

1940

1930

1120

. .    1140

. . | 1250

1150

65

1000-00

825-00

775-00

750-00

700-00

560-00

460-00

550-00

525-00

80-00

55

70-00

4400

4400

3780

3780

2330

2155

2000-00

1650-00

1550-00

1500-00

1400-00

1100-00

1050-00

55

70-00

6605

6605

5355

5355

3400

3210

2435-00

2285-00

2210-00

2060-00

1620-00

1545-00

55

5625

5625

5195

5195

3585

3560

70-00

2150-00

2050-00

2000-00

1900-00

1600-00

1550-00

. . „    15-00

. „ 18-00

428

1887.    A m er i k a ii i s c h e B r e n n li o 1 z s âg e n mit 60 cm Sägeblatt :

a) ohne Tischplatte, 250 kg Bruttogewicht •.....

h) Hierzu eine flache Tischplatte für Längenschnitt,

60 leg schwer .....

c) Ein 60 cm Sägeblatt . • .

<1) Circularsägespindeln mit Doppellagerständer und Riemenscheibe, ohne Sägeblatt..........

1888.    Pflüge mit Stahlscharen u. schmiedeeisernem Vordergestelle, mit hölzernen Sterzen und einem hölzernen Grindel, an welchem der gusseiserne Körper mittelst einer quer und einer senkrecht durchgehenden Schraube befestigt wird; die letztere mit einer Mutter oder dem Grindel und einer Gegenmutter unter demselben, dient in Gemeinschaft mit dem am Vordertheil des Grindels angebrachten Vorstecher zur Regulirung der Furchenuefe; complet sammt Sech, Yordergestelle und einer Reserve-Stahlschar für eine Furchentiefe in cm 10—23 7—18

„    „ Furchenbreite „ 20—30 18—25

Preisin H. lFOO 81-(X)

1889.    Viers.charige Schäl- und Saatpflüge, bei welchen an dem kräftigen schmiedeeisernen Grindelrahmen in diagonaler Linie 4 Schälschare befestigt sind. Die beiden auf einer Knie-Achse angebrachten grossen Laufräder können durch einen Hebel beliebig gehoben werden und beträgt die Furchentiefe jedesmal so \iel, als die Unterkamen der Räder über die Schnittebene der Schare gehoben sind. Durch das Senken der grossen Fahrräder wird der ganze Pflug gehoben, so dass er am Ende der Furche leicht zu wenden ist. Der Pflug geht ohne jede Handanlegung des Führers stetig in gleicher Tiefe, die von 4 bis 10 cm stellbar ist, arbeitet in einer Breite von 60 cm. bedarf einer Bespannung von 2 Zugthieren, und leistet im lOstündigen Arbeitstage lł/₄—D/a Hektar. Auf reinem Acker kann der Schälpflug auch Unterbringung der breitwürtigen Saat gebraucht werden, die mit demselben sehr gleichmässig, schnell und billig erfolgt,

Bruttogewicht eines solchen Pfluges 140 kg, Preis inclusive 4 Reservestahlscharen..........

1890.    Dreischarige Pflüge, geeignet zu gewöhnlichen Ackerungen in leichteren oder mittleren Bodenarten, zum Unterpflügen jeder Art Stoppeln von Halmfrüchten. wie auch endlich zur schnellen und cor-recten Unterbringung von breitwürflger Saat, gehen in beliebig regulirbarer Tiefe von 4 bis 18 cm und beanspruchen bei einer Arbeitsbreite von 60 cm je nach Bodenbeschaffenheit. Tiefgang und Art der Arbeit eine Bespannung von 1—3 Paar Zugthieren und einen Führer, wogegen die Leistung bei 10-

„ 60-00

zur

„    85-00

429

ständiger Arbeitszeit 1V₄ bis 1“, Hektar beträgt ; Bruttogewicht 180 kg, Preis einschliesslich dreier Reservestahlscharen . .

1891. Schmiedeeiserne Tiefculturpfliige (Rajol-Pfliige) mit Schälschar und Vordergestell:

a)    für eine Furchenbreite von 82—40 cm. 150 kg schwer ..

b)    dto.    „ 38-47 „ ' 170 „    „

1892.    Häufelpflüge, 35 kg schwer..........

1893.    Schmideeiserne Untergru n d p f 1 ü ge, 73 kg schwer .

80-00

95-00

25-00

1894. K ar t offel - A u s h e b ep fl ü ge. 53 kg schwer . .

1S95. Grubber o d e r C u 11 i v a t o r, in allen seinen Thej-len solid aus Eisen gefertigt und mit einer Stellvorrichtung versehen, welche den Tiefgang bis zu 33 cm und die Neigung der fünf Scharfüsse regulirt; derselbe ist in seiner festen Construction besonders zur Tiefcultur geeignet und beträgt die Leistung bei einer Arbeitsbreite von 94 ein je nach Art der Arbeit und Bespannung l'/₂—2 ha; complet inclusive fünf Scharen. 280 kg schwer...........

1890. OriginalEnglische Grubber-Eggen, vorzüglich zum Auflockern der Furche vor der Saat:

a)    4‘ engl, breit, 160 kg schwer...........

b)    5'

1897.    B i e g s a m e K e tt e n -E gg e n :

a)    kleinere Gattung, 80 kg schwer.........

b)    grössere Gattung, 95 „    „    .........

1898.    Schmiedeeiserne Diagonal-Eggen:

a)    Ganz leichte Eggen für Mittel- und milden Boden,

nach der Säemaschine und um feine Sämereien unterzubringen, mit zwei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 6¹ Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 58 kg.......... . . „

b)    Leichte oder Saat-Eggen für Mittel- oder milden

Boden, mit zwei fünfreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 7l/₄' Arbeitsbreite bei 2l/₈" Rillenentfernung, Gewicht 64 kg ...    ..........„

c)    Schwere Eggen für Mittel- oder milden Boden, mit drei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 9V₃' Arbeitsbreite bei 2" Rillenentfernung, Gewicht 83 kg „

d)    Schwere Eggen für schweren Boden, mit drei vierreihigen Gliedern an einem Zugbalken, 9 ’/s' Arbeitsbreite bei 2“ Rillenentfernung, Gewicht 107 kg . . „

1899.    Doppeite eiserne Ringelwalze mit Sitz, eisernen Seitentheilen und Transporträdern, Gewicht 600 kg

190«. Doppelte Stachel walze, Walzenlänge 1*28 m, Gewicht 470 kg:

a)    mit Rädern und Sitz..............

b)    ohne Räder und ohne Sitz............

37-50

36-00

110-00

120*00

140-00

48-00

68-00

32*00

35*00

45-00

55-00

. „ 176-00

430

1901.    Düngerstreuer auf 7I,₂' Spurweite, mit Schrau

benregulator und Yordergestelle. (Diese Maschine streut auf eine Area von 1 ha jede beliebige Quantität von 400—800 kg Dunstdünger; dieselbe kann so leicht durch einen Schieber regulirt werden, dass sie sogar, während die Maschine im Gange ist, je nach der Qualität des Bodens abgeändert werden kann, ohne dass dabei die Triebräder auszuwechseln sind)......................

1902.    Amerikanische fünfscharige Expansions-

Cultivators; Pflüge zum Behacken von Mais und Kartoffeln vorzüglich geeignet..........

1903.    Schottische Pferdehacken ganz aus Schmiede

eisen angefertigt, wobei an dem kräftigen Rahmen vier Hackmesser angebracht sind, welche je nach der Reihenentfernung enger oder weiter gestellt werden können, und die den Hackmessern vorausgehende Schar, wie auch das Stelzrad, der Höhe und Tiefe nach verstellbar sind..........

1904.    Reihen-Säemaschinen, „Stärkere Gattung“ sammt Vordergestell. Yordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen:

a)    löreihig. 6' Spurweite, also 4⁴/₅" Reihenentfernung . „

b)    17    „    6'    „    „    4¹/*"    dto.

c)    17    „    7'    „    „    5"

1905.    Leichte Reihen-Säemaschine „Neu-Modell“ sammt Yordergestell, _ Yordersteuer, einem Satz Wechselräder und zwei Doppellöffelwellen:

a)    llreihig, 49 Va" Spurweite, also 4 Va" Reihenentfernung „

1906.    Vierreihige Rüben-Dibbelmaschinen und vierreihige Rüben- u. Maisdrillmaschinen, auf 64" Spurweite, jede sammt Yordergestell. Yordersteuer. einer Doppellöffelwelle und den betreffenden Wechselrädern:

a)    Rüben-Dibbelmaschine..............

b)    Rüben- und Maisdrillmaschine.........

1907.    Combinirte dreireihige Dünger- und Rübendrillmaschinen für Kamm bau (nach Go-wer), wobei die Entfernung der Saatreihen zwischen 40 und 48 cm regulirbar ist:

a)    mit Fahrvorrichtung...............

b)    ohne

dto.

fl. 285-00

30-00

32-00

370-00 . „ 410-00 . „ 425-00

72"

72"

64'

72"

84"

dto.

5‘/₂"

„ i⁴/s"

„ 4"

„ 4V „ 5"

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

290-00 „ 310-00 „ 310-00 „ 340-00 „ 355-00 „ 370-00 ■ 385-00

„ 260-00 „ 220-00

— -431 —

1908.    Combinirte dreireihige Dünger- u. Rüben

drillmaschinen für Flachbau (nach Gower), speciell zum Rübenbau auf allen leichteren Bodenarten construirt..................

1909.    B r e i t s ä e m a s c h i n e n „A b e r d e e n“, 12' breit, mit Quertransportachse und Deichsel für zwei Pferde,

235 kg schwer..................

1910.    Kleesäekarren, zur breitwürfigen Aussaat von Klee, Gras, Mohn, Hirse, Lein und auch Sommerkorn dienend:

a)    für Handbedienung, 9' breit .......... .

b)    mit Gabeldeichsel für ein Pferd, 12' breit.....

1911.    Neueste Getreide mäh er mit selbstthätigem Garbenbindeapparat, einschliesslich der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers . . . „ 875-00

1913. „O m n i u m - R oy al“ G e tr e id e - Mäh m as ch in e n, inclusive eines zweiten Messers und der üblichen kleinen Reserven.................

1913.    Eiserne Gras-Mähmaschinen, inclusive der üblichen kleinen Reserven und eines zweiten Messers „ 300-00

1914.    Heuwender:

a)    Heuwender, nur nach rückwärts schichtend . . . . „ 180⁻00

b)    Universal - Heuwender, nach rück- und vorwärts

schichtend....................

1915.    Heurech en mit 28 flachen Stahlzähnen.....

1910. Hand -Heupressen nach Ingersoll. bei welchen

der Presskasten aus sehr starken, gut verschraubten und verankerten Bohlen zusammengesetzt ist, die Dimensionen der Ballen 30" X 39" X 20" (circa 13 Kubikfuss) sind, das Gewicht eines Ballens circa 80 kg beträgt, sonach ein Kubikfuss gepresstes Heu circa 6 kg wiegt, und drei oder vier Arbeiter per Stunde 6—8 Ballen mit dieser Presse zu machen vermögen

1917. Transportable Perpetualpressen für Heu,

Stroh etc.; diese nach amerikanischem Modell gebaute, lc. k. priv. Perpetualpressen ermöglichen es,

Heu ohne die geringste Schwierigkeit dergestalt zu pressen, dass die Tragkraft der gewöhnlichen gedeckten Eisenbahnwagen voll ausgenützt werden kann. Die Arbeit geht ununterbrochen fort, da weder zum Füllen der Presse, noch zum Binden und Ausheben des Ballens angehalten werden darf.

Das Binden geschieht mit Draht und kommt dasselbe billiger, als mit Stricken. Die Oberfläche der Ballen ist völlig glatt und rein, ihre Form rechteckig, das Verladen und Aufschlichten derselben in Magazinen also ausserordentlich bequem. Die Perpetualpresse ist die einzige, welche das Heu, etc. in leicht wieder

fl. 290-00

„ 165-00

50-00

„    45-00

„ 435-00

„ 215-00 „ 120-00

. „ 220-00

432

zu trennende Portionen presst, die den Thieren ohne weiteres in die Raufe gesteckt werden können; ebenso wird das Heu in dieser Presse nicht zerstampft und zerbrochen, und sind daher die Ballen nicht erst mühsam aufzulockern. Zum Betriebe der Presse kann eine Locomobile oder ein vierspänniger Göpel verwendet werden, wobei zur Bedienung 4 Mann und zwar einer zum Zureichen, einer zum Einlegen, zwei zum Binden und Wegschaffen der Ballen erforderlich sind, und man kann damit in je 5 Minuten einen Ballen von 1 in Länge, 48 cm Höhe und 55 cm Breite, im Gewichte von 80—85 kg her-steilen, es ergibt sich somit bei iostündiger Arbeit eine Leistung von circa 10900 kg; Preis......

1918.    Häckselschneider für zwei Schnittlängen,

kleinste Gattung, nur für Handbetrieb, hat ein 184 mm breites Mundstück, und liefert bei einer stündlichen Leistung von circa 3‘/₂ hl zwei Sorten, nämlich 6 mm und 13 mm langen Häcksel . . . . „    40-00

1919.    Häcks e 1 sch neid er mit extragrossem

Schwungrad, für Handbetrieb, mit einer stündlichen Leistung von circa 5 hl, 6 mm langen oder 10 hl 13 mm langen Häcksel...........

1930.    Häckselschneider grösserer Gattung, namentlich für Göpelbetrieb geeignet (kann jedoch auch durch 2 Mann betrieben werden), leistet per Stunde bei Handbetrieb 10 hl (5 mm langen oder 20 hl 13 mm langen oder 30 hl 26 mm langen Häcksel, bei Kraftbetrieb entsprechend mehr und kostet . . .

1931.    Häckselschneider, geeignet zum Betrieb durch Göpel-, Dampf- oder Wasserkraft, schneidet in 3 Längen (6, 13 und 2(5 mm) und liefert per Stunde bei Göpelbetrieb circa 400 kg, bei Dampfbetrieb circa 500. kg

1933.    Lagers treu schneid er, um Streu in die geeignetsten Längen von 76 und 152 mm zu schneiden „

1923. Rüben sch ne id er nach französischem System für Handbetrieb :

a)    mit gusseisernem Goss............

b)    mit schmiedeeisernem Goss...........

1934.    R üb e n -Mus m a s ch i n e n für Handbetrieb . . .

1935.    Rübenschneider nach Gardners System . .

1939. O e 1 k u c h e n b r e c h e r für Handbetrieb.....

1937. Quetsch müh len zum Quetschen von Hafer,

trockenem Malz. Mohn und anderen Sämereien, welche öliger Natur sind, und womit bei Kraftbetrieb stündlich etwa 9 Metzen Hafer verarbeitet werden können:

a)    für Dampf-, Göpel- und Handbetrieb.......

b)    für Handbetrieb allein..............

fl. 1100-00

70-00

* 11

* 11

* 11 -

105-00

135-00

110-00

50-00

57-5U

82-00

70-00

80-00

433

1928.    Schrotmühlen für Handbetrieb, womit ein Mann ohne Anstrengung arbeiten und leicht 60—80 1 je

nach der Feinheit in der Stunde schroten kann . . fl. 75‘00

1929.    Excelsior-Schrotmühlen, bei welchen die stündliche Leistung bei einem Betriebe durch 2-oder Spferdigen Göpel und einer Umdrehungsgeschwindigkeit der Antriebsspindel von 300—400 Touren per Minute etwa 100—120 kg, bei Handbetrieb und der dabei gewöhnlichen Tourenzahl circa 12 kg betragen:

100-00 „    96-00

a)    für Kraftbetrieb.................

b)    für Handbetrieb.................

1930.    Transportable Futter-Dämpf-Apparate, bestehend aus einem schmiedeeisernen Dampfkessel mit innerer Heizung, welcher mit Sicherheitsventil, Wasserstandsanzeiger und Handspeisepumpe ausgerüstet ist, und den gleichfalls schmiedeeisernen Brühbottichen, in welche letztere die Dämpfe durch dichte Leitungsrohre gelangen, bedürfen keiner Einmauerung, und kosten:

„ 735-00 „ 480-00 „ 360-00

a)    1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 4x/₃ hl

Inhalt......................

b)    1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 8¹/₄ hl

Inhalt......................

c)    1 Dampfkessel und 2 Kippbottiche von je 2¹/₅ hl

Inhalt......................

484

XL. Werkzeuge und Requisiten.

Die angesetzten Zolle sind englisches Mass, und wo nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle Gegenstände per Stück verstanden.

a) Werkzeuge für Metallbearbeitung.

1931.    Maschinistenwerkzeuge, u. z. eine complété grosse Garnitur, bestehend aus: 1 starke Pratzenwinde, 1 Vorschlaghammer, 1 Bankhammer, 1 Maschinistenhammer, 1 Kupferhammer, 1 französischer Schlüssel Nr. 1, 1 französischer Schlüssel Nr. 3.

1 Wasserwage, 1 Ambos, 1 Schraubstock, 10 diverse Feilen, 1 Feilkloben, 1 Bohrratsche sammt. 10 Bohrern, 1 Schneidkluppe sammt Backen und Bohrern für s/₈" bis s/₄". 1 Greifzirkel, 1 Federzirkel, 1 Spitzzirkel, 1 Lochzirkel, 1 Anschlagwinkel, 1 rechter Winkel, 1 Paar Trommel-Balancir-Lineale, 1 Massstab mit engl., Wiener und metr. Mass, 1 Bogensäge.

1 complété Bohrmaschine mit 10 Bohrern, 1 Flach-meissel, 1 Kreuzmeissei, 1 Beisszange, 1 Satz Schneidzeug unter    1 Rohrauftreibmaschine,

1    Keiltreiber, 1 Kerner, 1 Durchschlag, 1 kleiner

Durchschlag, 2 Riemenlocheisen, 1 Stemmeisen mit Heft. 1 Nietenzieher, 1 Niethammer, 1 Schraubenzieher und 1 Bohrwinde mit 4 Bohrern......

1932.    Schneidwerkzeug bester Qualität in completen Sätzen, mit Blindloch- und Meisterbohrer für Maschinenfabriken :

a)    für Vs", ⁸/ie", ¹U“ engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen,

9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette . . . „    22*00

b)    für ⁵/ig", ³/r", ⁷/ib" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette „

e) für V₁₆", Va", ⁹/ie" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette „

d)    für ⁵/s", ³U“i ⁷/s" engl, enthält: 1 Kluppe, 1 Wendeisen, 9 Blindlochbohrer, 3 Meisterbohrer, 1 Cassette „

e)    für 1", l¹/«", IV4", 1s/r" engl, enthält: 1 Kluppe,

2    Wendeisen, 12 Blindlochbohrer, 4 Meisterbohrer,

1    Cassette....................

f)    für IVa", l⁵/s", l³/₄", 17«", 2" engl, enthält: 1 Kluppe,

2    Wendeisen, 15 Blindlochbohrer, 5 Meisterbohrer,

1 Cassette....................

1933.    Schneidkluppen für Schlosser und Schmiede, mit je ein Stück Spitz- und Geradbohrer für jede Dimension :

a)    Vs", ³/ie", V₄" engl......

b)    7₁₆", 7s", 716" engl......

c)    7₁₆", V', 7ie" engl......

d)    ⁵/₈", ³/₄", 7S“ engl......

e)    1", IV, IV, 17s" engl. . .

f)    I¹/*", 17s", 1³V', 17s", 2“ engl.

fl. 310-00

82-00

45-00

65-00

„ 126-00

„ 252-00

. „    150-00

435

1934.    Grasrohr- Sclineiclkluppen mit Backen ohne Bohrer :

a)    V, V, V engl.................

b)    V₄", s/₈", ha" engl.................

c)    V', s/₄", 1" engl. ................

d)    ³/₄", 1", lł/₄" engl.................

e)    1“, D/f', l.v/₂" engl.................

0 ll/4", IV, l⁸/*" engl............. . .

1935.    Maschinen-Reibahlen, mit der äussersten Genauigkeit aufs Mass calihrirt und fehlerlos cilin-deriscb:

a)    für alle gewöhnlichen Querschnitte, per mm Durchmesser ......................

b)    für den feingeriffelten Querschnitt, per mm Durchmesser ....................

c)    Kanonen-, Kronen- und Spiralbohrer, per mm Durchmesser ......................

d)    kurze konische Reibahlen zum Ausreiben von Blech,

per mm.....................

1936.    Ambosse bester Qualität, gestählt, per kg:

a)    bis zu 10 kg...................

b)    von 10*5—25 kg ...    .............

c)    von 25'5— 200 kg.................

1937.    Schraubstöcke, per kg:

a)    beste französische Qualität,

bis zu 12-5 kg..................

von 12*5—25 kg.......... ......

von 25—75 kg..................

b)    beste steirische Qualität, schön und gut gearbeitet:

bis zu 2*5 kg................• . .

von 3— 5 kg..................

„    5-5—10    '    .................

„ 10-5—15    .................

„ 15-5—25    .................

„ 25-5-50 „................

1938.    Sp erhör ne bester Qualität, gestählt, per kg:

a)    bis zu 6 kg .    .    ........‘.....

b)    von 6-5 bis 15 kg.............. . . .

c)    über 15 kg .... .........•.......

1939.    Parallelschraubstöcke, per kg :

Drehbare :

a)    210 mm Spannweite, 165 mm Maulbreite, 125 mm

tief. Gewicht 65 kg................

b)    175 mm Spannweite, 140 mm Maulbreite, HO mm

tief, Gewicht 45 kg......•.........

«) 140 mm Spannweite, 118 mm Maulbreite, 95 nun tief, Gewicht 30 kg ...............

d)    120 mm Spannweite, 100 mm Maulbreite 75 mm

tief, Gewicht 22-5 kg...............

Feste :

a) 210 mm Spannweite, 135 mm Maulbreite, 140 mm tief, Gewicht 65 kg................

9-60

” 13-20 „ 21-60 „ 24-00 28-80

„    0-24

„    0-36

„    0-24

„ 0-08

„    0-70

„ 0-60 „    0-52

0-96

;; o-84

0-80

l 0-70 „ 0-60

„    0-72

„ 0-80 „ 0-86 „    0-90

„    0-70

436

b)    170 mm Spannweite, 120 mm Maulbreite, 115 tief, Gewicht 45 kg .

c)    150 mm Spannweite,

mm

110 mm Maulbreite, 100 mm

fl. 0-76

0-80

„    0-85

b) blank, Länge in mm

370

450

fl.

11-50

10-50

1941. Universalgloben für Plan scheiben:

Schraubendurchmesser in mm 19    20    24    25    35

fl. 4-50 5-50 7-00 9*50 12*50

1943. Franzosensclilüssel:

a)    mit Broncering 30 cm lang, einfach

b)    „ dto. 36 „ dto. dto.

30    „    dto.    doppelt

36    „    dto.    dto.

e)    mit    Holzgriff 29    „    dto.    einfach

f)    „    dto.    30    „    dto.    dto,

c)    blank

d)    dto.

1943. Dreherherze für Drehbänke: a) polirt, innerer Durchm. in mm

15

25

fl. 0-80

b) schwarz, inn. Durchm. in mm 40

50

1-50

60    70    80

1944. Feilkloben:

a)    mit Flügelmutter, 140 mm lang

b)    „

c)    „ Schlüssel, dto.

dto.

fl. 1-80    2-20 2-60    2-80 4‘00

150 „ dto...........

150 „ dto. ...    .....

150    „ dto. stärkere Sorte . . .

e)    „ Heft,    350 „ dto...........„

f)    Spannkloben mit Schlüssel, 210 mm lang, schwere Sorte „

260 „ dto.

S)

dto.

dto.

dto.

3-40

7-00

„ 11-00

1945.    Brustleier:

a) gewöhnliche Sorte aus Eisen dto.

e) feine Sorte mittelgross . d) dto. dto. gross ....

1946.    Ziffern ganz aus Stahl: Grösse in mm

b)

dto.

mit Ansatz

per Spiel fl.

Grösse in mm per Spiel fl.

1947. Buchstaben ganz aus Stahl: Grösse in mm

per Spiel fl. Grösse in mm per Spiel fl.

437

1948. W a s s e r w a g e n, unzerbrechliche, ganz aus Eisen, in Prismen gehobelt:

Länge in cm    22    27    33

fl.    MIO    FŚO    6W

1949. Lineale mit Meter- und Wiener Mass:

Länge in Wr. Zollen 18    24    36

1959. Blech mess er:

a)    aus Stahl Nr. 1 ... fl. 3'80

b)    aus Bronce „1 ...    „ 4-00

fl. 3-80    5-50    9-00

Nr.

CM CM

4-50

4-70

1951. Schublehren:

a)    Feine Sorte mit Wiener- und Metermass, 15 cm lang „

b)    Superfeine Sorte mit Nonius, Wiener- und Metermass,

19 cm lang....................

1953. Röhrenreinig er für Locomobile, 65 mm Durchmesser ..................• . . . .

4-00

33

6-00

33

3-00

1953.    Zirkel:

a)    Federzirkel, 13 cm lang.............

b)    Tasterzirkel, 13 „    „    . ■...........

c)    dto. 16 „    „    .............

d)    dto. 21 „    ,,    . ............

e)    Gerade Spitzzirkel, 16 cm lang..........

f)    dto. dto. mit Bogen, 16 cm lang . . . .

g)    Greifzirkel, 24 cm lang..............

h)    dto. 31 „    „    .....'........

1954.    Anreisser für Dreher, gewöhnliche Sorte . . .

1955.    Anreisser für Dreher, mit patentirtem, beweglichen Broncesteller für den Stahlstift. . . . • . .

1956.    Winkel aus Eisen, feine Sorte:

lang 10 13 16    19    24 29 40 45 cm

fl.    0-80 0-90 P40 1*50 P90 2-50

35

1-00

35

35

35

35

35

35

33

33

33

0-60

0-90

1-00.

0-70

1-00

1-50

1-70

5-50

6-50

1957. Winkel aus Stahl, feine Sorte:

16    19 cm

lang 10

fl. 1*40 P80 P90

1958. Anschlagwinkel aus Eisen, feine Sorte:

lang 10 13 16    19_ 22    24 _27 30 cm

fl. 0-68 0-78. 0-90 P00 1T0 T35 P50 1*70

1959. Bogensägen:

a)    Gerade, 305 mm lang, feine Sorte

b)    mit Haken........- • •

33

4-30

2*50

1960. Herzbohrer für Eisen:

Durchmesser in mm 7

10 12 16 20 fl. Ö-45 W55 0-65 0*78 0’9Ö

1961. Schneckenbohrer für Holz:

Durchmesser in mm 10

13    16

fl 0-07    0-08    0-09

438

1962. Zangen:

a)    Beisszangen, Länge in cm

schwarz, blank,

Beisszangen, mm 130    160    185    210    235    265

fein, per Stück fl. 0‘40    0'45    0-50    0*65    0‘80    1*10

b)    Schmiedzangen, per kg..............

Schmiedzangen, per 100 kg ...........

c)    Löthzangen für Bandsägen, per Stück......

d)    Flachzangen, per Stück .

e)    Zwickzangen, per Stück

f)    Plombirzangen, per Stück

32

37

fl.

1-70

2-40

1963. Hämmer, per kg :

a) Handhämmer aus Gussstahl......

Tb) Vorschlaghämmer gestählt, von 2—3 kg

über 3 kg

fl. 0-90 „ 60*00 »    7-50

.....von fl. 0‘20 bis „ OVO

......, „ 0-60 „ „ 1-25

klein    mittel    gross

fl. IW»    ÏOVÔ    12-00

c)    Schrottmeisei aus Stahl

d)    Gesenke, gestählt . .

\1964. Bolirkugeln, Mittelgrösse mit Messinggriff . . . „    5‘00

von fl. 1*50 bis „    4’00

1965. Senkel :

1966. Meterstäbe:

a)    aus Holz, flach, fl. 0-60, viereckig

b)    dto. eingelegt, flach fl. OVO, viereckig .... „    P00

c)    aus Eisen, flach fl. 0-75—0-90,

d)    zusammenlegbare, eine Seite mit Meter-, die andere Seite mit Wienermass ordinäre feine . .

„    0-65

dto. fl. 0’90 bis „    1‘15

fl. 0-10 bis „ 0-15 „ 0-45 „ „ 0-80

b) Flaschenzüge, Krahne und Winden.

1967.Différé ntial-Ketten-Flaschenztige nach Weston’s Patent:

a)    mit der Kette zu arbeiten:

Geprüft auf Kettenlänge

Preis in fl.

Geprüft auf Kettenlänge Preis in fl.

b)    mit Speichenrad:

Geprüft auf 2000 Kettenlänge 50

Preis in fl. 55-00

Hiezu noch separat 35 engl. Fuss Seil

250    500    500    600    1000 kg

40    40    60    40    50' engl.

13-50 16-70 20-90 18-50 29‘00 1000    1500    1500    2000    2000 kg

70    50    70    5 0    70' engl.

35-40    36-00 43-20 44-00 52-40

3000    4000 kg

50' engl. 77-00    93-00

50

fl. 5-50

439

6000 kg 50' engl.

c)    mit Tangye’s Patent-Getriebe :

Geprüft auf 5000 Kettenlänge__50

fl. 7*00

Preis in fl. 124*00    164*00

Hiezu noch separat 35 engl. Fuss Seil

d)    für jeden Fuss Kette mehr oder weniger bei 250 500 600 1000 1500 2000 3000 4000 kg Tragkraft, fl. 0*21 0*21 0*25 0*32 0*36 0*42 0*52 0*60

Anmerkung. Diese Flaschenzüge haben den ausserordentlichen Yortheil, dass die Last in jedem Punkte von selbst in der Schwebe bleibt, wenn auch die Wirkung der Zugkraft unterbrochen wird.

1968. Gewöhnliche Rollenflaschenzüge:

Rollen durahmesser

in

4    ; 4³/„ !    5 ! 6

7 ! si 9 I 10

! engl

Spurweite für das Seil) Zollen

Tragkraft jeder einzelnen j jq Kolie in kg

³/e ! V,

³u ; ⁷/s

IV» ; 1V» l³/»    2

150

250

350 : 500    600 ! 900 11350 1750| 2400

Preis in fl.

Mit 1 Rolle . „    2    Rollen

,    3    dto.

»    4    dto.

Rollen allein

1 -82! 2-15

2- 52! 3 30

3- 20 4-05

0-18 0-27

2-80 3-80 5 10

4- 20 5-60 8-00

5- 20 7 20 10-10

0-40 0-70 0-95

5-90

9-00

11-40

1-12

7-40! 10-40 j 15-80:26-50 12-70|19-00|26-50|50-00 16-20|26-20|37-30!65-00 •    34 00 50-00 80-00

l-90j 2-80    • j •

8    .9 Zoll engl.

1969. Auf z u groll en für 1" Seile:

Durchm. der Rollen «*6-    7___

Preis per Stück in fl. 4*30 5*10 5*20 5*70

Durchm. der Rollen 10    12    14__16 Zoll engl.

Preis per Stück in fl. 6*30 8*00 9*00 11*60

9    10    12 engl. Zoll

u/₂ vu    2

197«. Aufzugrollen (sehr stark):

Durchm. der Rollen 6    7    8

Spurw. für das Seil 1% Dû D/2_______

Preis per Stück in fl. 6*00 8*00 9*00 iO*OÖ 12*00 14*00

1500 kg

1971.    Kr ahn mit einfacher Uebersetzung und Weston’s patent. Sicherheitsbremse, hebt mit einem

1-Rollen und einem 2-Rollen-Flaschenzug 1000

Preis in fl. 66*00    74*00

1972.    Kr ahn mit doppelter Uebersetzung u. Brems

vorrichtung, hebt mit einem 1-Rollen- und einem 2-Rol-len-Flaschenzug 2000 3000 4000 6000    8000 10000 kg

Preis in fl. 79*00 91*00 110*00 126*00 132*00 170*00

Anmerkung: Die Krahne ad Post Kr. 1971 und 1972 heben reichlich Vs des angegebenen Gewichtes und zwar direct vom Lager mit vollkommener Sicherheit.

440

1973. Steinkreppen, ganze Länge in engl. Zoll

10

14

fl. 5-10    6-30

1974.    Gewöhnliche Stock- und Pratzenwinden: a) Stockwinden

Tragkraft in kg Hubhöhe in engl. Zoll 17

Preis per Stück in fl. 43‘00    504)0    594)0    73-00

h) Pratzenwinden Tragkraft in kg Hubhöhe in engl. Zoll 17    18    18    18    20

Preis per Stück in fl. 49*00 ö^ÖÖ 6P5Ö 794)0    1054)0“

1975.    Locomotiv-, auch dreifüssige Winden (Tripod Jack): Höhe, wenn herunter gelassen, in englischen Zollen 9 Hebekraft in Tonnen

Preis in fl......

Höhe wie vor ....

Hebekraft in Tonnen ... 6 Preis in fl

1976.    Haley’s Schraubenwinden: schraubt aufwärts engl. Zolle 13 Hebekraft in Tonnen . . . .

Preis in fl..........

schraubt aufwärts engl. Zolle Hebekraft in Tonnen . . . .

Preis in fl..........

1977.    F1 a s c h e n - Z u g w i n d e n (Bottle Jack) in gusseisernem Gehäuse:

Höhe, wenn heruntergelassen in engl. Zollen

Hebekraft in Tonnen............

Preis in fl.................

2500    3750    6000    9000

18

18

18

2500    3750    6000    9000    12500

32-00 40-00 49-00 61-00 70*00

13    13    13

47-00    54-00    63-00......774)0

13

14

14

15

10 12 16 20 87-00 100-00 162-00 193*00

12    15

H/₂

10-50 12-00

c) Wagen und Gewichte.

1978. Balancewagen: Ti agkraft 2    3

fl.

5    10    15    20    30 kg

10*00 12-00 15-0017-00 204)0 24*00 35-00

1979. Decimalwagen mit einfachen Zugstangen und sämmtlichen Eisentheilen aus Schmiedeeisen:

50    100    150    250    500    750 kg

Tragkraft 25 /t-Formfl. 10-00 144)0 17-00 19*00 304)0 40-00 48*00

20-00 35-00 48-00 56-00

□-Form,,

1000    1250    1500    2000    2500 kg

Tragkraft _

d-Forrn “fl. 56-00    64-00 754)0    —

□-Form „ 65-00    74-00 85'00    106-50 119*00

441

1980. Dęci malwa gen mit doppelten Zugstangen: Tragk.

500    750    1000    1250    1500 kg

Holz fl. 69-00 80-00 90*00 101-00 113-00 Eisen ,. 180-00

Tragk. 2000    2500    3000    3500    4000

Holz fl. 124-00 139-00 15T00 170*00 190*00 Eisen,, 310-00 335-00 360-00 385-00 410*00

220-00

270-00

1981. Centimalwagen mit Scala und Laufgewicht für Lasten bis zu 50 kg:

500    1000    1500    2000    2500    3000    kg

824)0    113-00    143-50    169-00    194*50    225-00

140-00    190-00    260-00    315*00    350*00    375-00

Tragkraft Holz fl.

Eisen „

1983. Gewichte und Masse, per Stück:

_ ,    1    2__5    10    20___50^

fl. 0* 18 0*25 0*40 0-90 1*55    3*00    T75

a) Gewichte aus Gusseisen kg ha

h) aus Messing, g_

fl.

dkg 1

0*07    0-08    0*10"

10

20

50

fl.

kg

0-11

0-25    0-40    0-48

10

20

fl. Pl5 ^80    6"55 Wfö 25ä)0

c) Gewichtsgarnituren in Etuis, .

(1) Trockenmasse von Blech, 1

fl. 1-80 bis fl. 3-00

¹/l G h« _ h« h₉ _ 1    2

von Eichenholz 1

fl. 0*20 0-22 0*30 0-35 0'48 0’62 1    2    5    10    20    25    50

fl. 0-80 1-00 1-60 2-00 2-85 3*75 6-00

d) Pumpen.

1983.    Entwässerungspumpe für Bauzwecke mit einer stündlichen Leistungsfähigkeit von 113 hl (= 200 Eimern), mit dem Betrieb durch 2 Mann

fl. 95-00

10-50

3-50

65-00

a)    complété Pumpe mit Gestelle...........

b)    Spiralschlauch zum Saugen dazu, per m......

c)    Saugrohr dazu, per Stück ............

1984.    Dreh h are Jauchenpumpe, ganz von Eisen,

complet.....................

1985.    Universalpum p e ebenso gut für flüssigen Dünger, wie als Gartenspritze, Feuerspritze und zur Entwässerung verwendbar, per Stunde 90—120 hl liefernd, 16 m hoch und 18—22 m horizontal werfend ;

442

complet inclusive eines 2 m langen Saugschlauches und eines 4 ni langen Druckschlauches sammt Mundstück :

fl. 150-00 „ 125-00

a)    Original Noël...................

b)    System Noël...................

1986. Feuerlösch-Spritzen.

„ 120-00

a)    Fahrbare Kastenspritze bei einer entstehenden Feuersgefahr und zum Begiessen der Beete und Bespritzen von Rasenplätzen, Gesträuchen etc. zu gebrauchen :

a)    mit eisernem Kasten von 113 1 Inhalt.....

b)    mit rundem eisernen Kasten von 85 1 Inhalt . . „    85-00

b)    Kleine 4rädrige Wagenspritzen für Pferdehespannung oder Handzug, mit einfachem Saugwerk,

2 offenen Metall-Cilindern von je 80 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohr-Gewinde 40 mm Diameter, gusseisernem Windkessel, schmiedeeisernem geschweiften Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder 2 Pferde, eventuell für Handzug, Wasserlieferung circa 80—100 1 per Minute, Wurfweite circa 20 m hei 4 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen, Gewinden,

„ 240-00

Saugkopf, Yentil und Seiher, 2 m Roh-Hanfschlauch,

1 Strahlrohr mit Mundstück, complet.......

c)    Kleine 4rädrige Wagenspritzen für Pferdehespannung mit Doppelventilhahn-Saugwerk, 2 offenen Bronce-Cilindern von je 85 mm Durchmesser, einstrahlig, mit Druckrohr-Normalgewinde 52 mm Diameter, kupfernem Druckwindkessel, schmiedeeisernem Hebel, eisernem genieteten Wasserkasten, Wagengestell mit Deichsel für 1 Pferd oder für 2 Pferde, Wasserlieferung 120—1301 per Minute, Wurfweite circa 22 m bei 4—6 Mann Bedienung:

Preis mit 2 Gummi-Spiralsaugschläuchen à 2 m lang,

„ 380-00

52 mm Diameter, mit Gewinden, 1 Saugkopf mit Yentil und Seiher, 1 Kastenseiher, 2 m präparirtem Hanfschlauch mit Gewinde, 1 Strahlrohr mit Mundstück, complet..................

d) Wiener Patent-Abprotzspritzen auf zweirädrigem Karren mit oder ohne Federn, mit Doppelventilhahn-Saugwerk, wie bei den Wagenspritzen, Fundament von Eisen, mit Druckrohr-Normalgewinde :

443

85

Cilinder-Durchmesser mm . . . Wasserlieferung per Minute 1 .    120—130

20—22 4-6 60-70

100

Horizontale Wurfweite circa m

Pumpmannschaft.......

Doppelhübe per Minute . . . .

160—200

24-30

120

6—8

60—70

212—253

25—32

10—12

60—70

130

250-290

29—34

12—14

60-70

140

310—330

36-42

14—16

55—65

Mit Karren ohne Federn j

Gew. kg Preis fl.

Von vorgenannten Spritzen sind jene mit 85 mm und 100 mm Cilinder-Durchmesser einstrahlig, jene mit 120—140 mm Cilinder-Durchmesser zweistrahlig.

Mit Karren auf Federn

270

415

370

540

445

720

285

490

385

570

460

760

515

625

750 i 830

535

790.

645

870

e) Grosse 4r ä d r i g e W a g e n s p r i t z e n mit Doppel-Ventilliähnen, ohne Saugwerk, Druckrohr-Normalgewinde, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten, eisernem Hebel, elastischen Puffern, Seitenstandbrücken am Wasserkasten, Wagengestell ohne Federn:

Cilinder-Durchmesser mm . . . j Wasserlieferung per Minute 1 .

| Horizontale Wurfweite ca. m .

I Pumpmannschaft.......!

Doppelhübe per Minute . . . .

! Approximativgewicht kg ...

| Preis ö. W. fl.........

100

160—180

21—28

8-10

60—70

480

500

120

600

640

675

670

740

740

160

390-430

36—42

18—20

55—65

830

780

Das Druckrohr zweistrahlig eingerichtet erhöht den Preis

um fl. 40*00.

f) Grosse 4r ädrige Wagen spritz en mit Doppel vcntilhahn-Saugwerk, Fundament von Eisen oder Bronce, zweistrahlig, mit Ausnahme der Spritzen mit 100 mm Cilinder-Durchmesser, welche nur einstrahlig ausgeführt werden ; mit Druckrohr-Normalgewinde, dreifach versteiftem eisernen Hebel, eingefraisten Charnieren, eisernem Wagenrahmen, eisernem genieteten Wasserkasten mit Seitenstandbrücken, Wagengestell ohne Federn:

Cilinder-Durchmesser mm . . . I 100 Wasserlieferung per Minute 1 .    160—180

Horizontale Wurfweite ca. m .    24—28

Pumpmannschaft.......

Doppelhübe per Minute .... Saugschlauch-Nummer ....

Gew. kg Preis fl.

Mit F,isen-F un dament

Mit Bronce-F undament j

Gew.kg Preis fl.

8—10

60—70

500

630

540

660

120

130

230-280

29—34

12—14

190-250 i 25—32 10-12 60—70    60-70

690

860

730

890

730

930

750

970

145

320—360

33—39

14-16

55—65

160

11

780

970

800

1060

390—430

36—42

18—20

55-65

12

930

1020

970

1120

444

1987. Feilen und Raspeln.

Hufraspeln

Holzraspeln

HDAOqov

Bestossfeilen

ßrettsägfcilen, 1 Angel

Tapperfeilen mit glatter Spitze

Flachc,Ansatz-, Stadel-, Messer-,Kaum-, j Triebfeilen,

! Vogelzungen

dig

oval und schnei-

Bastard

Smooth

Grober

Hieb

Halb

bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Bastard

Smooth

Preis per 100 Stück

Länge in mm

Armfeilen per 100 hg

- O V \

□ 1—1 /

10-00

12-50

11-50

15-50

00-8 00-L

OÇflT

08-0!

13 50 16-50

10-00

13-50

1100

13-50

fl.

75

12-50

17-00

13-50

17-50

fl.

100

14-50

19-00

18-00

23-00

23 00 28-00

27-00

33-00

32-00 40 00

41-00 48 00

00-0Ç

46-00

55-00

10-00 13-50 17-50 21-00 27-00 30-00 36-00

25-00

29-00

33-50

38-50

37-50

45-00

45-00

54-00

15-50

19-00

19-00

22-00

22-00

29-00

29 00 32-00

16-00

22-00

00-9?

00-61

23-501 31 00

29-00

36-50

35 00 45-00

42-00

50-00

5000

58-00

18-00

22-50

20-50

25-00

26-50

30-50

32-50

37-50

38-50

43-00

44 00 48-00

48-00 55 00

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

fl.

125

051

175

200

225

250

275

fl. 74'00 » 82-00

00-09

54-00

67-00

48-00

55-00

65-00

59 00 75 00

60-50

66-00

fl.

300

75-00

63-00

75-00

60-00

67-00

77-00

73 00 86 00

69-00

77-00

fl.

325

100 00

82-00

92-00

75-00

89-00

102-00

85 00 95 00

fl.

350

150-00

91-00 100 00

00-001

102-00

118-00

104-00

114-00

"tf

375

Maschinellfeilen

per 100 kg, 300 mm    □ A O

M . . .fl.

104-00

11000

145-00

11700 135 00

120-00

155-00

fl.

400

80-00 105 00

Bastard

133 00 152 00

13100 160 00

fl.

425

152-00

172-00

155 00 175 00

92-00

115-00

Halb

Smooth

fl.

450

175-00

195-00

175 00 [195 00

fl.

475

10000

125-00

Smooth

200-00

242-00

205 00 242 00

fl.

500

110-00 135 00

Doppel-

Smooth

445

1988.    Bohrer:

a)    gewöhnliche Nagelbohrer, per 100 Stück.....

1989.    B i n d e r m e s s e r, per Stück

1999. Hämmer, per Stück:

a)    Glaserliammer......

b)    Maurerhammer......

c)    Tischlerhammer......

d)    Sattlerhammer . . • . . .

fl. 5*70

mm

mm

fl. 0*70 bis „    1*25

1991. Hobel, per Stück:

a)    Gesims- und Schropphobel

b)    Kittfalzhobel

Nr. 1

Nr. 2

fl. 1*10

1*25

c)    Nuthhobel..............

d)    Rauh bankhobel, einfach fl. 1*50, doppelt

e)    Schlichthobel, einfach.........

doppelt........

1*90

1992. Hobeleisen (Schlichthobeleisen oder Schropphobel-

eisen), per Stück einfach fl. 0*25, doppelt fl. 0*50 bis „    1*20

„ 0*45 .,    „ 0*80

1993.    Maurerkellen, per Stück .

1994.    Schraubenzieher Nr. 1

per Stück fl. 0*15 0*18 0*22 0*25 0*30

1995. Stemmeisen, Ia, aus englischem Gussstahl, ohne 11    13    15    18    20    26    33

Heft

mm

per Stück fl. 0*25 0*30 0*35 0*40 0*45 0*50 0*65

1996. Hohleisen von Gussstahl, per Stück : mm

englisch en 30 35    38    40 42    45    48    50    60

„ 20 25    28    30 32    34    36    38    40

6    8    11 13 15 18 20 22 26

Rheinl.

1997. Lochbeutel, per Stück: mm

englisch fl." 0*50 0*55 0*65 0*70 0*80 1*00 1*20 Rheinl. „ 0*30 0*35 0*40 0*45 0*55 0*65 0*76

6    8    11    13    15    18    20

446

1998.    Brechstangen und Gaisfüsse, ungestählt, per 100 kg fl.

Bessemer, per 10 J kg „

1999.    Hacken u. zw.: Band-, Hand-, Dexel-, Holz- und

Wagnerhacken, per 100 kg......fl. 60⁻00 bis „

2009. Krampen. Bessemer, per 100 kg:

a)    gewöhnliche...................»

b)    Eisenhahn-Schlagkrampen.............

2001.    Mörtelschöpfer, per 100 kg............

2002.    Mörtelhauen, per 100 kg . ......... ,,

24'25

26-50

85-00

29-8')

32-üO

70-00

55-00

2003. Schaufeln:

a)    Fassschaufeln, steirische, per 100 kg.......

b)    Stichschaufeln, steirische., per 100 kg ......

c)    Wind-, Stall- und Schneeschaufeln, steirische, per

100 kg....................

d)    Französische Windschaufeln, per 100 kg ... -

e)    englische Kohlenschaufeln mit Stiel, per Stück

fl. 2*2o bis

f)    englische Heizerschaufeln mit Stiel, per Stück .

g)    Teichgräberschaufeln, per Stück.......

h)    schmale Stichschaufel sammt Stiel, per Stück .

dto.

35-00

3500

36-00

45-00

2-80

3-50

0-70

2-50

dto.

dto.

i) gespitzte

k) Remmington’s Patentschaufel, per Stück . .

3-00

3-50

3 zinkig

2004. Heugabeln, mit 2 m langem Stiel 2______

periStück fl. i'80 2-50

05 MM 05 1-0

È Èê ŚŚ

2005 Düngergabeln, mit 1"25 m langem Stiel, per St. „ „ 1-0 m dto. --Griff,, „ „

2006.    Rechen, ganz von Holz, per Stück . . fl. O'R) bis „

ganz von Eisen, per Stück . . „ 0 <0 „ „

2007.    Dreschflegeln, complet fertig, per Stück fl. P50 bis „

2008.    Siehe, per Stück :

a)    Sandsiehe, engmaschig fl. 1*16, weitmaschig . . • • „

b)    Getreidesiehe, dto.    „ 1'60, dto.    . . . . „

2009.    Sand-Wurfgitter, sammt Holzrahme, per qm .

Piassava-Besen und Bürsten.

2010. Kehrbesen für Trottoirs. Höfe. Stallungen. Kasernen. Eisenbahnen, Magazine, Perrons, Fabriken, Werkstätten, Parkanlagen und Gärten:

a)    flache Deckel, Piassava 14—15 cm Länge:

Reihen lang    1<>    l²_1:)

per 10 Stück fl.    3-50    4-50    5-60

b)    Patent-Besen, Piassava 14—15 cm Länge:

Reihen lang    H    13    ^_

10 Stück fl. 5-00

per

6-00 , 7-00

447 —

e)    flach oder rund gebundene Besen,

35 cm lang, 6 cm oberer Durchmesser, per 10 Stück fl. 3i)0 30 cm lang, 7 cm dto.

3011. Staubbesen aus feinem und geschmeidigem Materiale, für Zimmer, Teppiche, Kanzleien, Restaurationen etc., mit gebogenem Deckel, Piassava,

17—18 cm Länge,

Reihen lang

per 10 Stück    11.    3*30    4*20    5A0

2013.    Wasch bürsten per 10 Stück:

a) reiner Fiber, vierreihig breit......

bj Reiswurzel, 4reihig ..........

e) Fibris, mit Reiswurzel gemischt .... d) Patent, melirt.............

3013. Ausreib bürsten, per 10 Stück:

Nr. 12    3

a)    aus Reiswurzel, Ia . fl. P20

b)    aus Reistroh ■ ... „ 0-90

c)    aus Piassava . ... „ 1T0

d)    aus Reiswurzel mit

doppeltem Bart . . . „ 1'70    2 00    2'40    —

e)    aus Reiswurzel, in Bisquitform..........

f)    aus Reisstroh, oval................

g)    aus dto. viereckig, mit Griff.........

li) aus Reiswurzel, mit Griff.............

2014.    Patent-Ausreibbürsten sammt Stiel (sogenannte Scliropper) für Bäder, Färbereien. Brauereien, Malzfabriken, Weinhändler, Spiritusbrennereien, Zuckerfabriken, per 10 Stück:

a)    weich oder steif    melirt    ⁵/n    G/ia    ⁷ln cm gross

fl.    2-50    3-50    5-00

b)    ovale steif melirte, sogenannte Dampfschiffschropper

und Kühlschiffbürsten mit weichem Bart.....

3015. Zimmerbesen f ü r P a r q u e 11 e n (Rosshaarkehrbesen) :

a)    ohne Kranz 20    22    24    26 reihig

11

14

17

dto.

per 10 Stück „

10*00

14

17

0-90

1*00

1*50

1*00

1-35

1-20

1-25

2-00

9-00

0*90

448

2017. Wandabsta.uber, gross, von Borsten, per 10 Stück fl. 12-00

von Rosshaar, per 10 Stück „ 15-00

2018. Handbartwische, per 10 Stück:

a)    Handbartwische, Patent melirt, für Fabriken, steifer

Packkisten.

2019.

Packkisten aus entsprechend starken Brettern sammt Deckel, im Schwalbenschweifverband solid gearbeitet, per Stück:

Länge in cm Breite in cm Tiefe in cm Ausmass in cm Preis in fl.

Länge in cm Breite in cm Tiefe in cm Ausm. in cm 198 209

Preis in fl.

0-95 1-10

0-46

121 132

73

78

95 100 289 310

Ti<rT5(rT75 1-90 2-40 2'65 3*20 3'60

Geodätische Instrumente.

2020. Theodolitlie:

a)    Theodolith mit 263 mm Horizontal- und 211 mm

fl. 1000-00

Verticalkreis; jeder gibt durch 2 Mikroscope die Winkel bis auf eine Secunde (1 pars der Mikrometertrommel der Mikroscope = 1 Secunde); die Kreise sind nicht repetirend, können jedoch auf ihren Axen verdreht werden, Klemmen vom Centrum aus ; das Fernrohr hat 40 mm Oeffnung, 316 mm Brennweite und 36malige Yergrösserung; Aufsetzlibelle auf die Fernrohraxe und Alhidaden-Libelle für die Mikroscope des Verticalkreises ; in zwei Kästen ...................

b)    Theodolith mit repetirendem Horizontalkreise von 211 mm Durchmesser, zwei Mikroscope geben 5 Se-cunden, (1 pars der Trommel = 5 Secunden): der

197 mm

Yerticalkreis mit zwei Nonien gibt 10 Secunden; Fernrohr 33 mm Oeffnung, 316 mm Brenn-weite, 24malige Yergrösserung; in zwei Kästen . . „ SoO’OO

c)    Theodolith mit repetirendem Horizontalkreis von

„ 650-00

35-00

158 mm Durchmesser, 2 Mikroscope geben einzelne Secunden, der Yerticalkreis Minuten, Fernrohr wie bei b) ; in einem Kasten.............

d)    Stative zu Theodolithen, sammt Kasten, per Stück „

449

20£1. Nivellir-Instrumente:

a)    Grosses Universal-Nivellir-Instrument mit Fernrohr zum Umlegen, von 33 mm Oeffnung und 26maliger Yergrösserung, Libelle zum Aufsetzen auf das Fernrohr, Horizontal- und Yerticalkreis haben 118 mm Durchmesser und gehen jeder durch zwei diametrale Nonien 20 Secunden. Das Instrument hat die Einrichtung zum Distanz- und Höhenmessen; sammt Stativ

b)    Universal-Nivellir-Instrument mit Fernrohr zum Um

legen, von 26 mm Oeffnung und 20maliger Yergrösserung ; Horizontalkreis und Yerticalbogen gehen durch je einen Nonius die Winkel von Minute zu Minute ; Libelle zum Aufsetzen auf die Rohrcilinder; Messschraube wie bei a); sammt Stativ......

c)    Universal-Nivellir-Instrument mit Dreifuss-Aufstel

lung, auf dem Stativ centrirbar, Fernrohr zum Durchschlagen, 26 mm Oeffnung, 24maliger Yergrösserung, mit Fadendistanzmesser, Aufsetzlibelle auf das Fernrohr, Horizontalkreis und Yerticalbogen geben durch je einen Nonius Minuten; sammt Stativ......................

d)    Nivellir-Instrument mit fixem Fernrohr von 26 mm

Oeffnung und 20maliger Yergrösserung; Libelle fix am Fernrohr, Horizontalkreis von Minute zu Minute, und Messschraube; sammt Stativ.....„ 200*00

e)    Taschen-Nivellir-Instrument mit fixem Fernrohr von

18 mm Oeffnung und lOmaliger Yergrösserung, Horizontalkreis von Minute zu Minute, und Messschraube; ohne Stativ..............

f)    Taschen-Nivellir-Diopter mit Fernrohr, ohne Yer

grösserung zum Yor- und Rückwärts-Yisiren; ohne Stativ.............

g)    Stativ mit centrirbarem Kopfe .

h)    Nivellir-Latten zum Selbstablesen,

im Ganzen lang 3    4_____

Preis in fl.

i)    Nivellir-Latten zum Selbstablesen, 4 m lang, zusam-menschiebbar, im Leder-Futteral mit Tragriemen . „ 35*00

k) Setzlibellen in Messingfassung sammt Etuis ; 1 Minute Neigung = 2*2 mm Ausschlag der Blase

lang in mm 79 105 158 211 263

Preis in fl. 4*00 5*00 6*00 8*00 10*00

fl. 350*00

„ 310*00

„ 270*00

„ 120*00

„ 50*00 „ 16*00

9*00    10*00    13*00

1) Abwäglatte mit Libelle sammt Aufsetzlatte . ... „ 16*00

5 m

ml Messlatten, lang 2

Preis in fl. 4*00 6*50 7*50

450

h) Baulibellen in Holz eingelassen, Angabe der Libelle 1 Minute Neigung — 2*2 mm Ausschlag der Blase lang in m 0"31 0"63 0'95 P58 Preis in fl. 5-00 6-00 7-00 8-00

«) Stromgeschwindigkeitsmesser nach Woltmann, sammt Kästchen.....................

2022. Bergmännische Instrumente:

a)    Gruben-Theodolith mit excentrisch am Ende der

horizontalen Axe angebrachtem Fernrohre von 24 mm Oeffnung, 158 mm Brennweite, 18malige Yergrösserung; Horizontal- und Yerticalkreis geben jeder durch zwei Nonien die Winkel bis auf eine Minute, ersterer ist repetirend; Boussole zum Aufschrauben über der Horizontal-Axe ; zum Instrumente gehören drei Hülsen-Untertheile, zwei Signale mit excentrischen Visirscheiben und sechs Messing-Conuse zum Anschrauben an Holzpfosten; sammt Verpackung in zwei Kästen ...........

b)    Gruben-Theodolith mit geradem Fernrohre von

24 mm Oeffnung; der Horizontalkreis ist mit zwei Nonien, der Verticalbogen mit einem Nonius von Minute zu Minute getkeilt; sammt Kasten und Stativ......................

c)    Eine Boussole mit Balkennadel..........

d)    Ein Paar Gruben-Latten mit Lampen.......

3023. Forstliche Instrumente:

a)    Boussolen-Instrument zu Forstaufnahmen, mit Bous

sole von 105 mm Durchmesser, Theilung von 15 zu 15 Minuten ; Höhenbogen mit 30 Grad Elevation und 30 Grad Depression von Minute zu Minute; Fernrohr 24 mm Oeffnung, 2 Libellen; sammt Kasten und Stativ...................

b)    Forstliches Universal-Instrument nach Professor

Breymann; sammt Kasten und Stativ.....

e)    Kreuzlatte zu vorigem . . . .......... .

fl. 80-00

„ 500-00

„ 250-00 „ 50-00 „ 35-00

. „ 250-00

. . „ 150-00

„ 15-00

2024. Feldmess-Instrumente:

a) Messtisch-Apparat nach Patent Starke, complet in

einem Kasten verpackt, mit Diopterlineal.....

oder mit einfachem Perspectivlineal........

„ 190-00 „ 210-00

Die einzelnen Bestandtheile desselben:

1.    Messtisch mit 2 Blättern und Seitenverschiebung „ 85-00

2.    entweder Diopterlineal mit Bergdiopter im Kasten „

oder Perspectivlineal einfacher Construction im Kasten ....................

45-00

„ 05-00

451

3. Boussole im Etui...............

4:. Libelle im Etui..............

5.    Klafterstab oder Doppelmeter.........

6.    Senkel mit Lothgabel.............

7.    Messkette...................

8.    Kasten sammt Einrichtung...........

1») P erspectiv-Lineal zur graphischen Triangulirung und genauen Detail - Aufnahmen, mit Fernrohr von 24 mm Oeffnung und terrestrischem Ocular von lOmaliger Vergrösserung, sammt Kasten.....

«) Ein Messtischblatt von Lindenholz, 0-80 m lang, 0-63 m breit, aus zwei Brettern zusammengesetzt, die Fixirungsmuttern bewegen sich im hohlen Zwischenräume ...................

d) ein Messtischblatt mit mattgeschliffener Glasplatte «) Ein Aufnahmsschirm mit Stock..........

f)    Aussteckstab mit eisernem Belege, roth und weiss

lackirt, lang 2    2-5

Preis in fl. 2-50 3-00    3-50

g)    Winkelrohr, zum Ausstecken rechter Winkel; im

Etui.......................

1i) Winkelspiegel für Winkel von 45 und 90 Grad; im

Etui.......................

Winkelspiegel für Winkel von 90 Grad; im Etui . Winkelspiegel für Winkel von 90 und 180 Grad ; im

Etui......................

Winkelspiegel für Winkel von 180 Grad; im Etui .

1) Winkeltrommel mit Theilung und Nonius auf 10 Minuten, im Kästchen sammt Stativ......

Je) Normal-Massstab, 1 Meter lang, 1 Seite durchaus in Millimeter getheilt, mit einem Nonius auf 0'02 mm sammt Loupe, auf Messing getheilt; im Etui . . .

1) Stahlmessband auf Holzkreuz, 20 m lang, sammt 10 Nägel.....................

an) Stoffmessband mit Drahteinlage in einer Blech- oder Lederhülse gefasst und mittelst Kurbel verdeckt aufzuwickeln, 25 m lang...............

a) Desgleichen, 20 m lang............

fl. 16-00 „ 6-00 „    4-50

„    2-50

„ 12-00 „ 25-00

„ 80-00

„ 15-00 „ 30-00 „ 13-00

„ 12-00

„ 16-00 „ 10-00

„ 16-00 „ 10-00

„ 30-00

„ 50-00

„ 15-00

„ 8-00

7-50

r, ' ■

■

;

.■

•    ■ ' -r . y    -    -    1 -    ^

■

-

|r

a;V

; Av

X

;-r

>

2^

V-' ■-

■■■ *

I

,v't

. ,*V:

X

.

■

v

.

>

II. ÄBTHEILUNG.

Preisanalysen der in der I. Abtheilung enthaltenen Einheitspreise.

;

<

■

“ -

£'"v

: ■ ' ■' . ; ' '

. . ¹ .

.

1

S

" -A

t--- ■ '

Y

, V

r>

'

"'y

V.

S

■

■ .

455

I. Taglohnarbeiten.

1.    Die Arbeitszeit, nämlich die für die Fertigstellung eines Gegenstandes bei unausgesetzter Thätigkeit aufgewendete Zeit, ist wegen der gleiclimässigen Rechnungsweise auf 10 Stunden normirt worden, obwohl sie in der Praxis nicht überall eingehalten werden kann.

Wenn es sich also darum handelt, die Preisansätze bei anderem Arbeitsaufwands zu linden, so sind dieselhen nach der Gleichung N : E = n : x, wobei N die normale Arbeitszeit von 10 Stunden, n die angenommene Arbeitszeit in Stunden, und E das Erforderniss bei normaler Arbeitszeit bedeutet, zu berechnen.

Dieses Erforderniss kann man aber nach den auf Seite 5 angedeuteten Umständen nur im Sommer als normal anwenden, während es sich im Frühjahre auf 92 *>/₀₎ im Herbste auf 85 o/o und im Winter auf 75 o/₀ reduzirt.

2.    Es ist angenommen, dass die Arbeitsleute sich für den hier in Rechnung gestellten Lohn vollständig selbst freihalten; wo dennoch die Yerhältnisse es ergeben, dass die Arbeiter sowohl die Beköstigung, wie auch die Wohnung in Natura erhalten, da beträgt erfahrungsgemäss der Taglohn noch B0°/o der hier angewendeten Ansätze.

3-32. Bei den hier angesetzten L ohne n hat der Arbeitsgeber alle Requisiten und Werkzeuge beizustellen.

33-35. Das Gespann muss vollkommen complet und fahrbereit stehen ; bei Erd- und Sandfrachten hat dasselbe ausser dem ordentlich schliessenden Kasten noch mit Schaufel, — bei Stein- und Holzfuhren mit Axt, Winde und Ketten armirt zu sein. Das Schmieren der Achsen und das Beschlagen der Tliiere darf nicht während der Arbeitszeit geschehen. Die Mauthgebühren kann der Fuhrmann extra verrechnen.

1-35. Bei Arbeitsleistungen bei Nachtzeit sind 50°/o mehr zu bezahlen.

Bei Regiearbeiten betragen die dem Meister zu entrichtenden Gebühren, für dessen Aufsicht, Mühewaltung, Verantwortlichkeit und Steuern 10°/f, der einzelnen Lohnsätze, wenn derselbe nur die Arbeiter allein zu beaufsichtigen hätte ; sollte aber bei Regiearbeiten auch die Materiallieferung und die Beistellung der Requisiten von Seite des Meisters erfolgen, so betragen die Meistergebühren (wie auf Seite 87 und 88 bei Post Nr. 325 declarirt erscheint) 5°/₀ von der Gesammt-summe der Abschlussrechnung.

456

II. Erdarbeiten.

36. Aushebung von Erd- und Steinmassen sammt Werkzeugen, Requisiten und Regiekosten:

I. Klasse:

0-22 Erdarbeitertagschichten ....

II. Klasse:

0"33 Eraarbeitertagschichten ....

III. Klasse:

015 Erdarbeitertagschichten ....

IY. Klasse:

015 Steinbrechertagschichten .

0*6 Erdarbeitertagschichten . .

Y: Klasse:

015 Steinbrechertagschichten .

017 Erdarbeitertagschichten .

YI. Klasse:

015 Steinbrechertagschichten .

015 Erdarbeitertagschichten .

à fl. 0-95 fl. 0-20.9

. „ „ 0-95 „

* °'⁹⁵ «

„ 1-20 fl. 0-90 „ „ 0-95 „ 0-71 „

Die Beistellung des Pulvers, wovon bei der Felsensprengung Y. Klasse 016 kg, bei der VI. Klasse 0*3 kg per kbm dieser Arbeiten erforderlich ist, oder sonstiger Sprengmittel, ist in diesen Preisen schon inbegriffen.

Die Verführungskosten der Erd- und Steinmassen sind in der auf Seite 7 gegebenen Tabelle nach dem pecuniär günstigsten Modus berechnet, der sich bei Anwendung der verschiedenen Transportvehikel (als da sind: Schubkarren, Handkarren, Kippkarren, Mully- und Pferdefuhrwerk, Rollbahn mit Pferde-und Dampfbetrieb) ergibt, und wurden langjährigen practischen Erfahrungen im Eisenbahn- u. Strassen-Baue entnommen, und im Durchschnitte angesetzt.

Specielle Daten über die Frachtkosten diverser Erd- und Gesteinsarten mit Land- und Wassertransport beliebe man unter den Post-NTn. 70, 99, 100 und 101 aufzusuchen.

37. Aushebung von Erd- und Steinmassen in Fundamentgruben sammt Werkzeugen, Requisiten und Regiekosten :

I. Klasse:

a)    bis zur Tiefe von 2 m:

0-3 Erdarbeitertagschichten

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0-18 Erdarbeitertagschichten

II. Klasse:

a) bis 2 m Tiefe:

015 Erdarbeitertagschichten

0-31.3

0*42.7

0-75

1-18

1-61

à fl. 0-95    „ 0-28.5

à fl. 0-95    „ 0-17.!

à fl. 0-95    „ 0-42.7

à fl. 0-95 fl.

457

1») für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0"22 Erdarbeitertagschichten

III. Klasse:

0-20.9

a) bis 2 m Tiefe:

0*6 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95    „

b) für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0*25 Erdarbeitertagschichten.......à fl. 095    „

0-57

0-23.₇

IV. Klasse:

a)    bis 2 m Tiefe:

0"22 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1*20 fl. 0‘26.4 0⁻75 Erdarbeitertagschichten . .

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

03 Erdarbeitertagschichten

„ 0-95 „ 0-71

0-97.₈

à fl. 095    „

0-28.5

Y. Klasse:

a)    bis 2 m Tiefe:

0#6 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1'20 fl. 0-72 0*82 Erdarbeitertagschichten . .

b)    für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0⁻04 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1'20 fl. 004 0*3 Erdarbeitertagschichten (Sprengmateriale ist in diesen Preisen inbegriffen.)

„ 0-95 „ 077.₉ „

1-49.9

, „ 0-95 „ 028    „

0-33.3

YI. Klasse:

a) bis 2 m Tiefe:

ö⁻9 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1'20 fl. 1*08

„ „ 0-95 „ 0-85.₅ „

0*9 Erdarbeitertagschichten b) für jede folgende Mehrtiefe von 2 m ist diesem Erfordernisse zuzuschlagen :

0‘07 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1'20 fl. 0‘08.4 0*3 Erdarbeitertagschichten    0*95 „ 0"28.₅ „

(Sprengmateriale ist in diesen Preisen inbegriffen.)

1-93.5

0-36.9

38.    Dahin gehört auch die Aushebung von Fundamenten bei Wasserschöpfung.

39.    Die über 1 m tiefen Fundamentgruben in lockerem Grunde, sowie auch unter gewissen Umständen jene im festen Grunde, müssen entweder mit zurückgeböschten Wänden ausgehoben, oder wenn sie senkrechte Wände erhalten sollen, gebolzt werden.

Der Abnützungsbetrag für das zur Bolzung in Verwendung kommende Gehölze kommt den Kosten der Aushebung und Wiederverschüttung der ein-füssig geböschten Wände gleich; man rechnet daher,

458

weil in den Kostenanschlägen die Fundamentgruben meist nur mit senkrechten Wänden angesetzt werden, für eine der beiden Vorkehrungen per kbm:

0-298 Handlangertagschichten, d. h.

Männlichen Handlanger à fl, L10) . V ] Weiblichen „    „ „ o-70| m Veiwendm1*’

à fl. 0-90 fl. 0*2(1

x/₂

V»

somit durchschnittlich für Requisiten und Aufsicht 10 Procent des Lohnes ..................

„ 0*03 fl. 0-29

40. Bolzung von Fundamentgruben.

Alle Fundamentgruben, in denen pilotirt wird, müssen geböschte Wände erhalten; da diese Art der Bolzung noch bei weitem schwieriger ist, als die unter Post Nr. 39 angeführte mit senkrechten Wänden, so rechne man zu dem dort berechneten Betrage

per kbm.......

noch 25 Procent dazu, mit

von fl. 0-29

0-07 fl. 0-36

41. Wasserschöpfen.

Der Bedarf an Arbeitskräften zur Förderung des Wassers aus Fundamentgruben lässt sich nicht genau bestimmen, da derselbe von der Dichtigkeit des Grundes und dem mehr oder minder grossen Wasser-andrange abhängt.

Unter gewöhnlichen Verhältnissen können zwei Menschen, von denen einer unten in der Baugrube und der andere auf einem Gerüste in halber Höhe steht, mittelst Kannen in einem Tage 60 kbm Wasser aus einer Tiefe von höchstens 2 m ausschöpfen und werden daher muthmasslich alles emportretende Grundwasser aus einer circa 7 kbm grossen Baugrube in die Höhe fördern, von wo es mittelst Rinnen abgeleitet werden muss.

Erfahrungsgemäss können für den Hochbau in der Tiefe bis zu 2 m per kbm Baugrube gerechnet werden :

0-3 Handlangertagschichten . . . . à fl. 1‘10 fl. 0-33 10 Procent Zuschlag für Requisiten und Aufsicht................

» 0-03 „

0-36

42.    Dieselbe Arbeit aus einer Tiefe oder auf eine Höhe von 1 m per kbm Wasserhub:

0’03 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0‘03 10 Procent Zuschlag für Requisiten . . . • ., 0‘0Q    «

43.    Dieselbe Arbeit bei jedem m Mehrtiefe per kbm geschöpften Wassers mehr um:

0‘015 Handlangertagschiehten . . . à fl. 1*10 sammt 10 Procent Zuschlag für Requisiten........«

44.    Brunnengraben ohne Wasserschöpfen per m Tiefe und 2 m Durchmesser:

0-04

0-02

459

Aushubmaterial nach Post 37 der

IL

III.

IY.

Klasse

fl.

fl.

fl.

3T4 kbm Aushub kosten . .

3T4 khm Bolzen

kosten.....

sonach zusamm., jedoch ohneWas-serschöpfen . .

45. Brunnengraben sammt Wasserschöpfen bis zu einer Tiefe von 10 m, bei einem Durchmesser von 2 m, per m Tiefe. Bei einer solchen Arbeit können die Kosten im Durchschnitte für 1 Tiefenmeter folgender-massen berechnet werden:

0-89

1-34

1-79

0-91

0-91

0-91

1-80

2-25

2-70

fl.

3-06

0-91

3-97

Aushubmateriale nach Post 37 der

I.

II.

III.

IY.

Aushub und Bolzung nach der Tabelle Post Nr.

44 mit.....

Zuschlag für die vgl.

(4 X Post Nr. 37, b) für 3T4 kbm, approximativ 125 Procent des Betrages für Aushub und Bolzung .....

ZuschlagfürW asserschöpfen auf 3 m Tiefe gerechnet, daher für circa 10 kbm nach Post 41 in der verglichenen Tiefe .... Daher kostet 1 Tiefennieter bei 2 m Durchmesser, bis 10 m Tiefe.....

Mehrtiefe

fl.

fl.

fl.

fl.

1-80

2-25

3410

7-65

2-25

2-81

3-60

8-64

2-70

3-97

3-37

4-96

3-60

3-60

12*53

9-67

46. Auf- und Abladen von deponirten oder angeschüttetem Erd- oder Schottermateriale, per kbm:

460

a)    0⁻04 Handlangertagschichten......à fl. 110 fl. 0'04.₄

b)    0'05 Handlandertagschichten......„ 110 „ 0'05.₅

c)    0'09 Handlangertagschichten......„ „ l'IO „ 010

wobei bemerkt wird, dass für das Aufladen circa ²/s, und für das Abladen circa J/₃ gebraucht wird.

47.    Durchwerfen von ausgehobenem Sand- und Schottergrund durch Wurfgitter, per kbm:

0*15 Handlangertagschichten . . à fl. l'IO, fl. 0'16.5 10°/o Zuschlag für Requisiten

48.    Durchgeworfenen Sand- und Schottergrund in Figuren schlichten, per kbm:

0’07 Handlangertagschichten

49.    Erde, Schotter und Schutt bis auf 3 m Distanz werfen, per kbm:

0*06 Handlangertagschichten

50.    Erde, Schotter oder Schutt zur Anschüttung auf 20 m Distanz in Gebäude tragen, per kbm:

b)    für jedes Stockwerk mehr.

1.    herabtragen, 015 Handlangertagsch. . „

2.    herabwerfen, 0'04 Handlangertagsch. . „

53.    Erd- oder Schuttanschüttung in Stockwerken abzuräumen, mittelst Rinne oder Schlauch, per kbm:

55.    Planirung ohne Stampfung, per kbm:

0'033 Handlangertagschichten . . .

56.    Strassengrundlage sammt Zufuhr der Steine auf 20 m Distanz, per kbm:

0'45 Erdarbeitertagschichten . . . à fl. 0'95, fl. 0'43 1*1 kbm Bruchsteine......„ „ 2'75, „ 3~02 „ 3'45

57.    Strassenbeschotterung nebst Zufuhr des Materiales auf 20 m Distanz, per kbm :

a)    bei neuen Strassen,

l'O kbm Schlägelschotter........fl. 4'50

0'15 Erdarbeitertagschichten . . cà fl. 0'95, „ 0'14 „

b)    bei bestehenden Strassen,

l'O kbm Schlägelschotter.........fl. 4'50

0'2 Erdarbeitertagschichten . . . à fl. 0'95, „ 0'19 „

*„ 0'Ol.g „    0'18

à fl. l'IO „    0'07.₇

à fl. l'IO „ O'Oo.g

0'60

0-74

0'89

107

0'24

l'IO    016.5

110    Ö-Öl*

-,

„ „ HO „ 0'03.s

4'84

4'89

461

Statt Schlägelschotter wird auch Kies- und anderer Rundschotter verwendet, wobei die Arbeitskosten dieselben bleiben.

5S. Strassenbeschotterung, Ausgleichung des Schotters, per kbm:

O'Oo Erdarbeitertagschichten......à fl. 0'95 fl. 0⁻05.₇

59. Besandung der beschotterten Strassenbahn sammt Zufuhr auf 20 m, per kbm:

„ 1;50 „    1-67

0*18 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0‘95, fl. 0⁻17 PO kbm Sandmaterial

60.    Aufreissen bestehender Strassenkörper nebst Transport auf 20 m, per kbm:

0’65 Handlangertagschichten

61.    Erzeugung von Bruchstein: a) bei weichem, ohne Pulver zu sprengendem Gesteine,

per kbm:

0"22 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1"20, fl. 0-26..* 0*73 Erdarbeitertagschichten . . „ „ 0"95, ,₅ 0⁻69.3 OT vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-

à fl. 0-95

à fl. 1-10 „ 0‘71.₅

(V09.s

„    0-35 „    P40.S

h) bei weichem, theils mit Pulver zu sprengendem Ge-. steine, per kbm:

0-43 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1*20, fl. 0 51.6 0-62 Erdarbeitertagschichten . . „ „ 0'95, „

0-1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-rüstung . .

0-15 kg Pulver Grundzins . .

rüstung......

Grundzins im Pauschale

•7 «

0-58.9

à fl. 1"10.₅, „ 0-11 „ „ 1-00, „ 0-15

„ 0-35 „    1-71.5

c) bei mittelhartem, mit Pulver zu sprengendem Gesteine, per kbm:

0‘77 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1*20, fl. 0*92 0*46 Erdarbeitertagschichten .

0-1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Gerüst un g . .

0-25 kg Pulver Grundzins . .

„ 0-95, „ 0-43

2*09.7

d) bei sehr hartem, compactem Gesteine und elastischen Felsarten, per kbm:

à fl. 1-71    0T7.j

à „ 1-00    0-30

0‘9 Steinbrechertagschichten . . . à fl. 1"20 fl. P08 0*86 Erdarbeitertagschichten . . . „ „ 0-95 „ 0-62.7 0'1 vom Arbeitslöhne für Requisiten und Ge-rüstung . .

0-35 „    2-52.₈

0-3 kg Pulver Grundzins .

8-52

, 1-50 „

62. Erzeugung von Stein zu Steinmetzarbeiten: a) bei weichem Sandstein, Kalk, Mergel,Thonstein, per kbm 3"52 Steinbrechertagschichten . . à fl. 1*50 fl. 5’28 1*0 Handlangertagschichten . . . „ „ 1"10 „ 1-10 0-1 vom Arbeitslöhne für Requisiten „ „ 6-38 „ 0-64 Grundzins.................

462

b)    bei hartem Sandstein, Kalkstein, feinkörnigem, weicherem Granit, per kbm

0*1 vom Arbeitslöhne für Requisiten „ „ 7‘88 „ 0A9 Grundzins

„ 1*50 fl. 9-24

, 1-50 „ 1017

63. Erzeugung von Schotter zur Strassenerhaltung : a) kleines Gerolle, Kiesel etc. per kbm

0’6 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0⁻95 fl. 0*57 Grundzins für das Zertreten von Pflanzen, dann für das Ablagern der Figuren im Pauschale...............

0-13 „    0-70

b) aus festgelagerten Schichten mit Zerschlagen der grossen Steine und bei Seite führen des Abraumes, per kbm

0⁻75 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0⁻95 fl. 0-71.2 0-2 vom Arbeitslöhne für wie bei a benannten Grundzins

à fl. 0-71 „ 0-14.3 „    0-85.4

e) dieselbe Arbeit wie vor, jedoch mit werfen durch ein Gitter und den Abfall wegschaffen, per kbm 1*05 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0-95 fl. 0⁻99.T Grundzins wie vor, 0-2 des Arbeitslohnes „ 0*19 d) geschlägelter Schotter aus mittelfestem Stein oder aus Ziegeln zu erzeugen, per kbm 1*0 kbm Steinmasse, nach Post Kr. 36,

Klasse IV, gewonnen mit.........

0-8 Erdarbeitertagschichten zum Schlägeln, schlichten oder aufladen .... à fl. 0⁻95 „ 0⁻76 Grundzins .

1*19.6

fl. 0-75

„ 0-25 „

1-76

e)    geschlägelter Schotter aus hartem Stein, per kbm 1*0 kbm Steinmasse, nach Post Nr. 36,

Klasse Y, gewonnen mit.........

1*0 Erdarbeitertagschichten zum Schlägeln, schlichten oder aufladen . . . à fl. 0-95 „ 0⁻95 Grundzins...............,, 0-25 „

f)    geschlägelter Schotter aus härtestem Stein, per kbm l'O kbm Steinmasse, nach Post Nr. 36,

Klasse VI, gewonnen mit........

1*75 Erdarbeitertagschichten zum Schlägeln, schlichten oder aufladen .... à fl. 0*95 ,. 1-65., Grundzins . . . .............„ 0-25

fl. 1*18

fl. 1-61

2-38

3-52

64. Sanderzeugung für den Bau: a) Bergsand aus der Grube ausheben und in Figuren schlichten, per kbm

0*3 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0⁻33 10 Procent Zuschlag für Requisiten . . . . „ 0*03 „ 0*36

463

b)    Wassersand mit Sandschaufeln 0*1 bis 0*5 m tief ausheben, über 2 bis 4 m hohe Ufer herausfüliren und in Figuren schlichten, per kbm

0*25 Handlangertagschichten . . à fl. 1*10 fl. 0*27.5 0*25 Handlangertagschichten    0*70 „ 0*17.s

10 Procent Zuschlag für Requisiten „ „ 0*45 „ Q*04.₅ fl.

c)    Wassersand, 0*5 bis 1*0 m tief ausheben, auf Plätten schütten, etwa 400 m weit au’s Ufer führen und in Figuren schlichten, per kbm

0*4 Handlangertagschichten ... à fl. 1*10 fl. 0*44

0*14

0*49.5

0*2 Handlangertagschichten . . . „ „ 0*70 „

10 Procent Zuschlag für Kahnabnützung,

Werkzeuge und Requisiten . . . à fl. 0*58    0*06 „

0*64

65.    Sanddurchwerfen :

a)    durch weitmaschige Gitter zu Mörtel für das rauheste Bruchsteinmauerwerk, per kbm

0*17 Handlangertagschichten......à fl. 1*10 „

b)    durch mittelweite Gitter zu Mörtel für gewöhnliches Bruchsteingemäuer, per kbm

0*25 Handlangertagschichten ...    . à fl. 1*10 ,,

c)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Ziegel- und Quadermauerwerk, per kbm

0*33 Handlangertagschichten......à fl. 1*10 „

d)    durch engmaschige Gitter zu Mörtel für Verputzarbeiten, per kbm 0*4 Handlangertagschichten ....

66.    Sandsieben für Mauerzwecke:

a)    für Mörtel zu Quader- und Ziegelmauerwerk, per kbm

0*15 Handlangertagschichten......à fl. 1*10 „

b)    für Möitel zu ordinären Verputzarbeiten, per kbm

0*2 Handlangertagschichten......à fl. 1*10 „

c)    für Mörtel zu feineren Verputzarbeiten, per kbm

0*25 Handlangertagschichten......

..art. 1*10 „

à fl. 1*10 „

67. Flussbeträumung oder Baggerung......

sammt Verführung auf circa 400 m la^erung daselbst :

a)    bei feinem Sande, per kbm 0*52 Teichgräbertagschichten ....

b)    bei Schlamm, per kbm

0*68 Teichgräbertagschichten......„

c)    bei gelagertem Schottergrunde, per kbm 0*88 Teichgräbertagschichten . .

d)    bei festgelagertem Schotter, per kbm 1*03 Teichgräbertagschichten ....

Ufer, Ab-

à fl. 1*10 „

„ i-io „ „ „ MO „

1T0

„    „ j. J-v/ „

68. Flussbeträumung oder Baggerung mittelst Baggersäcken aus Sackleinwand (Jute) sammt Verführung auf circa 400 m vom Ufer, Ablagerung daselbst:

a)    bei feinem Sande und Schlamm, per kbm 1*25 Teichgräbertagschichten ....

b)    bei lockerem Schottergruncl, per kbm 1*75 Teichgräbertagschichten ....

à fl. 1*10 „

„ „ 1*10 „

0*19

0*27

0*37

0*44

0*16

0*22

0*27

0*57.2

0*74.s

0*96.₈

1*13.3

1*37*₅

1*92*5

fi

(/

464

c) bei festerem Schottergrund, per kbm 2⁻35 Teichgräbertagschichten ....

69.    Flussbeträumung oder Baggerung mittelst Dampfmaschinenbagger. Wenn die gesammten Kosten für den Dampfbagger, die Kähne, deren Amortisation und Erhaltung sammt den Arbeitslöhnen auf Tagschichten eines Handlangers reduzirt werden, wird per kbm erfordert:

a)    im lockeren Grunde,

0⁻5S Teichgräbertagschichten

b)    im festgelagerten Grund,

1*0 Teichgräbertagschichten

c)    im festen, mit Geschiebe gemengtem Schotter,

1'9 Teichgräbertagschichten......

70.    Flussschottermateriale verführen und planiren, p.kbm :

0⁻29 Teichgräbertagschichten......à fl. l'lO „ 0-31.#

71.    Faschinen erzeugen von 4 m Länge: a) aus Eichenwaldungen, per Stück,

Arbeitslohn ; 016 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95 fl. 0-15.2

à fl. 1*10 fl. 2-58-₆

à fl. 1-10 „    063.8

„ „ 1-10 „ 1-10

à fl. 1-10 „    2-09

Materialkosten; das 4fache der Arbeitskosten, sonach = 0’64 Erdarbeitertagschichten ............

à fl. 0-95 „ 0-60.8 „    0-76

b) aus Weidenanlagen, per Stück:

Arbeitslohn ;    0-1 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95 fl. 0-09.5

Materialkosten betragen gewöhnlich das Fünffache des Arbeitslohnes, demnach = 0/5 Erdarbeitertagschichten.....

à fl. 0-95 „ 047.5 „ 0-57

73. Faschinenerzeugen von 3 m Länge, per Stück :

0‘08 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0⁻95 fl. O"O7.0 Materialkosten wie bei Post 71, b, das 5fache des Arbeitslohnes sonach.....

„ 0-38 „ 0-45.₆

73. Faschinen für Erdbekleidungen erzeugen, per m : 0-09 Erdarbeitertagschichten . . à fl. 0-95 fl. 0"08.5 Materialkoste.n gleich dem Arbeitslöhne . . „ 0*08.

017

74. Wippen erzeugen: a) aus Eichenwaldungen, per m

Arbeitslohn ; 0-06 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95 fl. 0*05.7

Materialkosten betragen gewöhnlich das 4fache des Arbeitslohnes, demnach = 0*24

Erdarbeitertagschichten.....à fl. 0-95 fl. 0‘22

b) aus Weidenanlagen, per m

Arbeitslohn ; 0-03 Erdarbeitertagschichten

à fl. 0-95 fl. 0-02.8

•8

0-28.5

Materialkosten betragen gewöhnlich das öfache des Arbeitslohnes, demnach = 0⁻15 Erdarbeitertagschichten.....à fl. 0⁻95 „ 0-14.1 „ 0-17

465

75.    Faschinenpflöcke erzeugen:

a)    aus hartem Stammholz, per 100 Stück

1*6 Erdarbeitertagschichten . . . à fl. 0’95 fl. 1*52

0*5 Festmeter Holz zum Ankaufspreise am

Stamme . . . ..........à fl. 6'00 „ 3*00 fl. 4‘52

b)    aus weichem Stammholze, per 100 Stück

1*2 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0⁻95 „ P14

0‘5 Festmeter Holz am Stamme......„ 2*00 „    3⁻14

76.    Faschinenpflöcke von Weiden oder Astholz erzeugen, per 100 Stück:

0‘5 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0⁻95 fl. 0*47.₅

„ „ 3-00 „ 1-00 „    1-47.5

V3 Raummeter Holz

77. Faschinenpflöcke bohren und mit zu erzeugenden Holznägeln zu versehen: a) bei hartem Holze, per 100 Stück

1*0 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0’95 fl. 0"95 für das Material zu den Nägeln 50°/₀ des Arbeitslohnes ..............

„ 0-47

•5 «

1*42.5

b) hei weichem Holze, per 100 Stück

0-7 Erdarbeitertagschichten ... à fl. 0‘95 fl. 0’66.5 Material zu den Nägeln, wie vor 50 °/0 des Lohnbetrages . ...........

„ 0’33.» „

0-99.₇

78. Faschinenhauwerk einlegen:

a)    auf trockenem Boden bei Uferversicherungen, per kbm,

0⁻05 Faschinenleger- oder Bühnenmeistern

tagschichten..........

0*6 Erdarbeitertagschichten . .

13-9 currtm Faschinen, nach Post Nr. 73 erzeugt

2*8 currtm Wippen, nach Post Nr._74, b

erzeugt..............

10 Stück Rundpflöcke, nach Post Nr. 76

erzeugt ...........

0-5 kbm Schotter, nach Post Nr. 63, a, erzeugt.............;

b)    im Wasser, per kbm, bei Faschinenwerk im Wasser ist das Erforderniss wie bei der voran geführten

Post 78 a,..............

wegen des bei dieser Arbeit erforderlichen Kahnes erhöhen sich die Kosten um 0’05 Schiffmannstagschichten à fl. 2⁻00 inclusive Kahnabnützung.............

à fl. 2-00 fl. 0-10

* 55

„ 0-95 „ 0-57

à fl. 0-17 „ 2-36

à fl. 0-17 „ 0-47.„

à/c fl. 1-47 „ 0-14.,

à fl. 0-70 „ 0-35 „ 4-OO.s

per fl. 4*00.8

„ 0*10    „    4-10.8

466

c)    in starker Strömung, per kbm,

0*073 Schiffmannstagschichten sammt Kahnabnützung ...........à fl. 2*00    0*14.₆

0*073 Faschinenlegertagschichten „ „ 2*00    0*14.₆

0*795 Erdarbeitertagschichten . . „ „ 0*95    0*75.₅

6²/₃ Stück Faschinen, nach Post Kr. 72 erzeugt

2*8 currtm Wippen, nach Post Kr. 74, b erzeugt

13 Stück Pflöcke, nach Post Kr. 75, b

à/c fl. 3*14 „ 0*40.8

0*52 kbm Schotter, nach Post Kr. 63, a erzeugt    _____

d)    in stärkster Strömung bei Stromsperren, per kbm,

0*073 Schiffmannstagschichten sammt Kahnabnützung .........

0*073 Buhnenmeistertagschichten „ „ 2*00 „ 0*14.6 0*928 Erdarbeitertagschichten . - „ „ 0*95 „ 0*88.2 8 Stück Faschinen nach Post Kr. 71, b erzeugt

3*5 currtm Wippen nach Post Kr. 74, b

erzeugt....... à    fl.    0*17 „ 0*59.₅

16 Stück Pflöcke nach Post Nr. 75, a

erzeugt............à/c    fl.    4*52 „ 0*72.₃

0*55 kbm Schotter nach Post Nr. 63, a erzeugt ...     à    fl.    0*70 ,, 0*38

79.    Plackarbeit bei steilen Böschungen:

a)    sammt Beigabe der Queckenwurzeln, per qm,

81.    Besämen steiler Böschungen, per ha:

20 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 22*00 40 kg Sämereien........„ „ 0*56 „ 22*40

a)    zusammen per ha .........

b)    somit per a.............

82.    Deckrasenlegung, per qm:

0*14 Handlangertagschichten ....

83.    Kopfrasenlegung, per qm:

0*25 Handlangertagschichten.....

84.    Rasenziegelerzeugung ;

a)    mit der Stichschaufel, per 100 Stück,

0*4 Handlangertagschichten.....

b)    mit dem Schneideisen, per 100 Stück,

0 2 Handlangertagschichten.....

à fl. 0*45.6 „ 3*04

à fl. 0*17 „ 0*47.6

erzeugt

à fl. 0*70

0*36.4 fl. 5*33.₅

à fl. 2*00 fl. 0*14.3

à fl. 0*57 „ 4*56

7*43.₇

all. 1*10 „ 0*24

à fl. 1*10 „    0*19

à fl. 0*56 „ 2P16.₈

„ 32*16.8 „    0*32.j

„ 44*40

„    0*44.4

à fl. 1*10 „    0*15.4

„ „ 1*10 „

„ „ i-io „

0*27.5

0*44

„ 1*10 „ 0*22

2 (J~0

%v

/ Cr~u

467

85. Pflöcke zur Befestigung der Rasenziegel erzeugen, per 100 Stück:

0-1 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 021 01 Raummeter Prügelholz    220 „ 0*25__fl. 026

86. Mauerziegel aus gewöhnlicher Ziegelerde (Lehm) in Landöfen ohne Maschinenhilfe erzeugen, kosten per 1000 Stück:

1.    Grundzins................

2.    Lehmgraben, das Wasser zum Einsumpfen schöpfen, den Lehm kneten, zum Ziegeltisch führen, die Ziegel streichen, auf die Trockenplätze tragen und die halb getrockneten Ziegel umwenden oder auf die hohe Kante stellen, inclusive Schlagsand besorgen:

1'5 Ziegelschlagertagschichten à fl. 120 „ 1*80 1*2 männliche Handlangertagschicht. „ „ 1T0    122

1*2 weibliche    dto.    „    „    020    „ j)'84

3.    die Rohziegel in die Trockenhütten schaffen und dort aufschlichten :

0T25 männliche Handlangertagsch. à fl. HO „ 0T3 0T25 weibliche Handlangertagsch. „ „ 020 „ 028

4.    die Rohziegel aus den Trockenhütten auf 50 bis 60 m Entfernung in den Ofen führen, aufschlichten und nach dem Brande wieder herausnehmen und in kleinen Entfernungen vom Ofen aufschlichten sammt Ofenaus-schmieren und dergleichen:

5.    Brennen der Ziegel bei der Annahme, dass dies in gemauerten Oefen von 30000 Stück Fassungsraum geschieht, und der Ofen mehr-schürig ist:

025 Ziegelbrennertagschichten . . à fl. 120 „ 020 8. Brennstofferforderniss :

3 q Kohlen, per q.........,,    1’44    „    422

Holz und Kleinmaterial zum Unterzünden „ 0*05 7. Utensilienabnützung, d. i. für Amortisirung der Requisiten und Werkzeuge im An-schaffungswerthe von circa 432 fl. hei jährlich 12 Bränden à 30000 Stück entfällt somit

fl. 020

41 é

T*

*0 *0

432

— fl. 120, wovon

10 Procent gerechnet werden müssen, somit „ 8. Interessen der Anlagekosten, Abnützung und Erhaltung der Gebäude per jährlich circa 270 fl., daher entfällt per 1000 Stück bei gleicher Annahme wie ad 7 mit 100 Procent .................

auf 1000 Stück

360

022

„025 Transport . fl. 11.87.₄

30*

468

Transport . fl. 1T87.₄

9. Steuern, Umlagen und Assecuranzgebühren bei 1000 Stück..............„

10.    Betriebskapital-Interessen, unter gleicher

Annahme wie ad 8......

11.    Amortisirung des Anlagekapitales

12.    Regiekosten allgemeine ....

0-20

. „ 0*15 . „ 0-50

„ 025 fl. 12-97.4

87. Mauerziegel aus geschlemmten Lehm, in Landöfen ohne Maschinenhilfe erzeugen, kosten per 1000 Stück :

1.    an Grundzins..............

2.    Lehmgraben, das Wasser zum Einsumpfen schöpfen, den Lehm kneten, zum Ziegeltisch führen, die Ziegel streichen, auf die Trockenplätze tragen und die halb getrockneten Ziegel umwenden oder auf die hohe Kante stellen, inclusive Schlagsand besorgen:

1*5 Ziegelstreichertagschichten . . à fl. 1'20 1*9 männliche Handlangertagsch. „ „ 1*10

„ „ 0-70

8. die Rohziegel in die Trockenhütten schaffen und dort aufschlichten:

0*25 männliche Handlangertagsch. à fl. 1*10

à „ 0-70

4. dieselben aus den Trockenhütten auf 50 bis 60 m Entfernung in den Ofen führen, aufschlichten und nach dem Brande wieder herausnehmen und in kleinen Entfernungen vom Ofen aufschlichten sammt Ofenaus-schmieren und dergleichen :

0*25 Ziegelsetzertagschichten . . . à fl. 1'20 0*75 männliche Handlangertagsch. „ „ 1*10

„ * 0-70

1‘9 weibliche

0*25 weibliche

0*75 weibliche

fl. 0-50

dto.

dto.

dto.

„ 0-27 „ 0-17

. Cu cf

„ 0*30 „ 0-82 „ 0-52

5.    Brennen der Ziegel b.i der Annahme, dass dies in gemauerten Oefen von 30000 Stück Fassungsraum geschieht, und der Ofen mehr-schiirig ist :

0*5 Ziegelbrennertagschichten . . à fl. 1*20 „ 0*60 0*375 männliche Handlangertagsch. „ „ 1'10    0*41

0*375 weibliche    dto.    „ „ 0*70 „ 0*26

6.    Brennstofferforderniss :

3 q Kohlen........per q „ „ 1'44 „ 4*32

Holz und Stroh zum Unterzünden . . . . „ 0⁻05

7.    Utensilienabnützung, das ist für Amortisirung der Requisiten und Werkzeuge im Anschaffungswerthe von circa 432 fl.

Bei jährlich 12 Bränden à 30000 Stück

entfällt somit auf 1000 Stück

432

360”

■= fl. 1-20,

wovon 10 Procent gerechnet werden müssen, somit .................

, Q'¹²

Transport fl. 13*08

469

Transport . fl. 13-08

8.    Interessen der Anlagekosten, Abnützung und^ Erhaltung der Gebäude per jährlich circa 270 fl., daher entfäht per 1000 Stück

bei gleicher Annahme wie ad 7 mit 100 Proc. „ 0⁻75

9.    Steuern, Umlagen, Assecuranzgebiihren,

per 1000 Stück..............

Betriebskapital - Interessen unter gleicher Annahme wie ad 8.......

11.    Amortisirung des Anlagekapitales

12.    Regiekosten allgemeine.....

gel aus ungeschlemmtem Lehm (Ziegelerde) ten erzeugen, kosten per 1000 Stück:

fl. 0-50

10.

„ 0-20

. „ 0-15 . „ 0-50

. „ 0-40 fl. 15*08

88. Mauerzie in Ringö

1.    Grundzins................

2.    Ziegelschlagarbeit, wie hei Post 86, 2, beschrieben :

0-125 weibliche    „ „

4. Transport der Ziegel aus den Trockenhütten in den 50 bis 60 m entfernten Ofen aufschlichten u. wieder herausnehmen nach dem Brande, wie ad Post Nr. 86, 4 beschrieben:

0-5 männliche Handlangertagsch. à fl. 1’10 „ 0-55

„ „ 0-70 „ 0-35

dto.

dto.

0’5 weibliche

5.    Brennen der Ziegel:

0-17 Ziegelbrennertagschichten . à fl. 1*20 „ 0-20

6.    Brennstofferforderniss :

2-75 q Kohlen, per q

7.    Utensilienabnützung

8.    Interessen der Anlagekosten, Abnützung

und Erhaltung der Gebäude......

9.    Steuern, Umlagen und Assecuranzgebühren „ 0-08

10.    Betriebskapital-Interessen.........„CA

11.    Amortisirung des Anlagekapitales .... „ 0"20

12.    Regiekosten...............„ 0-20    „    10-58.₄

1-44

„    ,, j. -n

3-96

” 0-12

■ „ o-io

0-05

89. Mauerziegel aus geschlemmtem Thon, mit Ringöfen und Maschinenbetrieb erzeugt, kosten per 1000 Stück ; 1. 1*2 kbm Thonerde

à fl. 3-00 fl. 3-60

2.    Ziegelschlagerarbeit = der bei Post Nr. 87,

2 angegebenen ..............

3.    die bei Post Nr. 87, 3 angegebenen Arbeiten in gleichem Umfange.........

4.    die bei Post Nr. 87, 4 angegebenen Arbeiten in gleichem Umfange........

„ 5-22 „ 0-45

Transport fl. 10-92

470

Transport . fl. 10*92

5.    die bei Post Nr. 87, 5 angegebenen Arbeiten in gleichem Umfange.........

6.    Brennstoff erforderniss :

2*75 q Kohlen, per q.......fl. 1*44 „ 3*96

7.    Utensilienabnützung, wie bei Post Nr. 88,

7 angegeben ................

8.    Interessen der Anlagekosten, Abnützung und Erhaltung der Gebäude ......

9.    Steuern, Umlagen und Assecuranzgebühren „ 0*08

10.    Betriebskapital-Interessen

11.    Amortisirung des Anlagekapitales . ... „ 0*20

12.    Regiekosten

90.    Dachziegel erfordern per 1000 Stück dieselben

Factoren, wie die Mauerziegelerzeugung, nur erhöhen sich die Arbeitskosten um ca. 25 Procent.

91.    Waldausrodung, per qm:

0*075 Handlangertagschichten •.....à fl. 1*10    „

93. Waldmoossammeln, per kbm:

l'O Handlangertagschichteii............„

93. Weiches Stammholz fällen, abästen u. berauchwerken:

a)    bei mittlerem Durchmesser bis OT m, per m

0*01 Handlangertagschichten . •.....à fl. l’lO „

b)    bei mittlerem Durchmesser von OT m bis 0T5 m, per m

0*015 Handlangertagschichten .....à fl. 1*10    ,.

c)    bei mittlerem Durchmesser von 0*15 m bis 0*2 m, per m 0*02 Handlangertagschichten . . •. .

d)    bei mittlerem Durchmesser von 0*2 m bis 0*25 m, per m

0*025 Handlangertagschichten......

e)    bei mittlerem Durchmesser von 0*25 m bis 0*3 m, per m

0*03 Handlangertagschichten.......à fl. 1*10    „

f)    bei mittlerem Durchmesser über 0*3 m für je 0*05 m

grösseren Durchmesser an Zuschlag zu e), per m 0*01 Handlangertagschichten.....'. . à fl. 1*10    „

„ 1*27

„ 0*12

. „ 0.-10

„ 0*05

„ 0*20 fl. 16*90

. à fl. 1*10 „

à fl. 1*10 ,,

94.    Stangenrohr gewinnen und putzen, per Bund :

0*04 Handlangertagschichten

95.    Ziegelmehl, Trass oder Puzzolanerde stossen und sieben :

a)    zum Gebrauch für Mörtel, per kbm

6*5 Handlangertagschichten.......à fl. 1*10    „

b)    zum Gebrauch für Kitt, per kbm 13 Handlangertagschichten . .

.. . à fl. 1*10 „

0*08

1T0

0*01

0*01.e

0*02

0*02.₇

0*03.»

0*01

0*04.₄

7*15

à fl. 1*10    „ 14*30

96. Kalkablöschen sammtJjSchöpfen und Zutragen des Wassers, per kbm:

1*25 Handlangertagschichten

à fl. 1*10    „    1*37

471

07. Torfstechen: a) per qm Fläche

0*014 Torfstechertagschichten . . à fl. 1T0 fl. 0*01.5 0*028 Gehilfentagschichten ....„„ 0*90 ,, 0*02.₅ fl.

0*04

b) per 1000 Stück Torfziegel

0*63 Torfstechertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0*69.s

„ 0*90 „ 1-12.6 „

1*25 Gehilfentagschichten . . .

1*81.8

08. a) Erzeugung von Fettkalk:

Es wird angenommen, dass aus einem mittleren Kalkstein von dem specifischen Gewichte Ein kbm Fettkalk im Nettogewichte nach dem Brennen von 1675 kg gewonnen werde, hierzu ist erforderlich :

1*25 kbm Kalkstein, Grundzins . . à fl. 0*80 fl. 1*00 Brecherkosten laut Post Nr. 36, Y . . à fl. 1T8 Zufuhr.....• • .

von 2*7

■ ;;

1*53

1*50

1*44    3*24

W M    «

.....„ 0*05

2*25 q Steinkohlen ....

Unterzündholz und Stroh .

1*75 Handlangertagschichten zum Einlegen der Steine, zum Brennen und Herausnehmen ............

Betriebsregie, Amortisation, Steuer, Asse-curanz und Ameliorirungsunkosten per 1 q gebrannten Kalk.....à fl. 0*10

à fl. 1*10 „ 1*92.5

1*67.5 fl. 10*92

Demnach kosten 16*75 q (== 1675 kg) q (= 100 kg)

und

10*92

0*65.0

NB. Das zum Kalkbrennen verwendete Gestein ist:

Kalktuff, Grobkalk, Kalksteinmergel, Kreide, Rogenstein, Dolomit — und es geben diese verschiedenen Gesteinsorten auch verschiedene Arten von Kalk ab.

Der Fettkalk (gewöhnlicher Luftkalk) enthält 8 bis 10% Kieselerde oder Thonerde und zerfällt bald nach dem Brennen an der Luft.

Der Cementkalk enthält mehr als 10% Kieselerde und wird hei 10 bis 20 % Thongehalt als schwasch hydraulisch, hei 20 bis 30 % Thongehalt als gut hydraulisch bezeichnet.

Der Portiandcement enthält 40 bis 60% Thon.

472

IV. Maurerarbeiten.

Démolir u ngs arbeiten.

103. Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel zu ebener Erde : a) bis 0-6 m Stärke, per kbm

0*3 Maurertagschichten .... à fl. 1*40 fl. 0*42 0‘5 Handlangertagschichten    1*10 „ 0*55

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und xlufs. „ 0‘10 fl. 1*07

h) für jede um 0-3 m zunehmende Verstärkung, per kbm mehr

0-11

0-25

0*07 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. O'IO

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01    „

103. Abbrechung von Mauerwerk in Mörtel in den Stock -weiken oder unter dem Erdniveau, per Etage und kbm mehr:

022 Handlangertagschichten . . à fl. 1‘10 fl. 0'24 5°/₀ vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

104.    Abbrechung von Mauerwerk auf Lehm zu ebener Erde, per kbm:

0*2 Maurertagschichten......à fl. 1*40 fl. 0*28

0*35 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0-38 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. .. 0*07 „

105.    Abbrechung von Mauerwerk auf Lehm in Stockwerken oder unter dem Erdniveau, per Etage und kbm mehr: 0*18 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0*20

5°/₀ vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01    „

100. Abbrechen von Trocken- oder Moosmauerwerk, zu ebener Erde, per kbm:

0*15. Maurertagschichten ....

0*35 Handlangertagschichten . .

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „    03    „

107.    Dieselbe Arbeit in jeder höheren oder tieferen Etage als vorgesagt, per kbm mehr:

0*2 Handlangertagschichten . . • • à fl. 1*10 fl. 0*22 5°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01    „

108.    Abbrechen von Piséemauerwerk, per kbm:

0*05 Maurertagschichten . .

0*45 Handlangertagschichten . . . „ „ —

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs.

100. Durchbrechung von Stein- und Ziegelmauerwerk in Mörtel zu ebener Erde:

0*73

0*21

à fl. 1*40 fl. „ 1*10 „

oo©

0*65

0*23

à fl. 1*40 fl. 0*07 1*10    0*49

; 0*06 „

0*62

a) bis 0*6 m Stärke, per kbm

0*45 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*63

1*66

0*8 Handlangertagschichten ....„„ 1*10 „ 0*88 10o/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*15    „

473

b) für jede um 015 m zunehmende Verstär-kung, per kbm mehr

0‘07 Maurertagschichten.....à fl. 1 *40 fl. 010

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01 fl.

011

HO. Dieselbe Arbeit im Stockwerke erhöht den Einheitspreis per Etage und kbm:

0*25 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 fl. 0*27 5°/₀ vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 04)1    „

111.    Einbrechen von Schmatzen in Ziegelmauerwerk mit 01 m proportionirter Tiefe:

a)    bis 0*6 m Mauerstärke, per kbm

0*9 Maurertagschichten......à    fl. HO fl. T26

0*55 Handlangertagschichten . . . „ „ 110 „ 0-60 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 019    „

b)    für jede um 015 m zunehmende Yerstärkung, per kbm mehr

011 Maurertagschichten.....à    fl. HO fl. 015

0⁻05 Handlangertagschichten . . • „ HO „ 0*05 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*02    „

112.    Einbrechen von Schmatzen in Steinmauerwerk mit 0*2 m proportionirter Tiefe:

a)    bis 0*6 m Mauerstärke, per kbm

11 Maurertagschichten......à fl. HO fl. T54

0'6 Handlangertagschichten    110 „ 0’66

10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0⁻22    „

b)    für jede um 015 m zunehmende Yerstärkung, per kbm meblom Maurertagschichten ....

01)5 Handlangertagschichten . .

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*04    „

113.    Ausbrechen schadhafter Yerkleidungsziegel oder Ausstemmen von Mauerwerk :

a)    zu ebener Erde, per kbm

T83 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 2'5B

0*5 Handlangertagschichten    HO „ Ö\55

114.    Durchspitzen von kleinen Oeffnungen, bis höchstens 0*4 qm lichter Oeffnung:

a)    bis 0*6 m Mauerstärke, per kbm

1*05 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. H7

0-28

2-05

0-22

2-42

à fl. HO fl. 0-31 „ HO „ U-05

0-40

3-42

0-57

2-22

474

115. Gewölbungen von Stein oder Ziegel abtragen:

a)    bei Kellergewölben in I. Tiefe, per kbm,

0*91

0*55

0-29

b)    für jede um 0*1 m zunehmende Stärke, mehr per kbm

0*18 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*25

0*1 Handlangertagschichten ....„„ 110 „ 0*11

20% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*07    „ 0*43

119.    Riegelwände sammt Ausmauerung abtragen, per qm:

120.    Liegendes Ziegelpflaster, aufbrechen:

a)    zu ebener Erde, per qm

0*02 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*03

0*06 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0*07

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01    „    0*11

b)    für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe, mehr per qm

„ 0*02

0*02 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs......

121.    Stehendes Ziegelpflaster, aufbrechen:

a) zu ebener Erde, per qm

0*03 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*04

„ 0*16

0*1 Handlangertagschichten ....„„ 1*10 „ 0*11 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*01

475

b) für jede Geschosshöhe oder Geschosstiefe, mehr per qm 0'03 Handlangei tagschichten . . . à fi. 1*10 und 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht ... fl.

133. Kehlheimerplattenpflaster aufliehen:

a)    zu ebener Erde, per qm

b)    für jede Stockwerkshöhe, mehr per qm

0‘03 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 und 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . . . „

133.    Cementplattenpflaster aufheben :

a)    zu ebener Erde, per qm

0'04 Maurertagschichten.....à    fl.    110    fl.    0'06

0⁻06 Handlangertagschichten    .    .    .    „    „    110    „    0⁻07

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „ .

b)    für jede Stockwerkshöhe, mehr per qm

0'03 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht .....

134.    Steinplattenpflaster auflieben :

a)    zu ebener Erde, per qm

0‘03 Maurertagschichten.....à fl. HO

012 Handlangertagschichten . . . „ „ 110    013

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. 0'02 „

b)    für jede Stockwerkshöhe, mehr per qm

0'04 Handlangertagschichten . . . à fl. HO und 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . . .

135.    Trottoir-Steinpflaster aufheben, per qm:

136.    Back- oder Bruchsteinpflaster, aufheben, per qm:

0'07 Handlangertagschichten . . à fl. 110 fl. 0‘08 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

137.    Würfel- oder Holzstöckelpfiaster aufheben, per qm:

0‘05 Handlangertagschichten . . . à fl. 110 fl. 0'05.5 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'OO

138.    Asfalt- oder Betonpflaster aufreissen, per qm:

130. Gesimshängplatten, Ruheplatz- und Balkonplatten von Stein auslösen:

0-04

012

0-04

014

0-04

0-04

019

0-05

0-33

0-09

•8 11

0-06

013

476

a)    in I. Geschosshöhe, per qm

0*6 Maurertagschichten......à fl. 1*40 fl.

0*5 Handlangertagschichten. . . . „ „ l'lO „ 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „

b)    für jede folgende Geschosshöhe, mehr per qm

0*25 Handlangertagschichten incl. Requis, und Aufsicht..........à fl. l’lO. .

fl. 1-53

„ 0-27

131. Lehmestrich oder Flechtwandverklätschung abtragen:

a)    bei ebenerdigen Gebäuden, per qm

0-01 Handlangertangschichten à fl. 1*10 und

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . . . „ 0*01

b)    für jede Geschosshöhe, mehr per qm 0*005 Handlangertagschichten à fl. 1*10 und

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufsicht . . . „ 0*00.5 133. Mauerverputz abschlagen:

a) bei Fettkalkmörtelverputz, per qm

0*015* Maurertagschichten incl. Requis, und

Aufsicht............à fl. 1*40 fl. 0*02

0*02 Handlangertagschichten incl. Requis, und Aufsicht

à fl. 1*10 „ 0*02    _    0*04

b) bei Cementkalkmörtelverputz, per qm

0*02 Maurertagschichten incl. Requis, und

Aufsicht.............

0*03 Handlangertagschichten incl. Requis, und Aufsicht...........

à fl. 1*40 fl. 0*03

à fl. 1*10 „ 0*03    „    0*06

c) bei Portlandcementmörtelverputz, per qm 0*03 Maurertagschichten incl. Requis, und Aufsicht

0*04 Handlangertagschichten incl- Requis, und Aufsicht.......... ;

à fl. 1*40 fl. 0*04

à fl. 1*10 „ 0*04    „    0*08

133.    Stukaturverputz oder Rohrbodenverputz abschlagen:

a)    wenn die Holzdecken-Construction bleibt, per qm 0*02 Maurertagschichten incl. Requis, und Aufsicht

0*04 Handlangertagschichten incl. Requis.

à fl. 1*10

b)    wenn die Holzdecken-Construction abgetragen wird, per qm

0*03 Handlangertagschichten incl. Requis, und Aufsicht........

134.    Weissigung abkratzen, per qm

0*014 Handlangertagschichten incl. Requis, und Aufsicht......

135.    Tapeten abkratzen, per qm:

0*07 Handlangertagschichten incl. Requis, und Aufsicht..........

130. Mauerverputz nur stellenweise abschlagen:

Um 10 Procent mehr wie bei Post Nr. 132 berechnet, daher per qm:

à fl. 1*40 fl. 0*03

und Aufsicht

0*04    „    0*07

à fl. 1*10

à fl. 1*10

à fl. 1*10

„    0*03

„ 0*02

» 0*08

477

a) zu ebener Erde bei Fettkalkmörtelverputz

1») „

c) „

137.    Thorstock aus Stein ausbrechen, per m:

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs._„ 0*02 „

140.    Stiegenstufen oder Zargenstücke aus Stein auslösen und herablassen:

a)    bei freitragenden Stiegen, per m

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „

„ Cementkalkmörtel. . „ Portlandcementmörtel

0-37

0-31

0-27

0-63

ÖÖO

0-31

141. Randsteine aufbrechen, per m:

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 012 „

0-18

1-37

143. Zimmerthürstock von Holz ausbrechen, per Stück:

0*3 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 0*42

0*4 Handlangertagschichten    1*10 „ 014

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0'09 „

0-95

144. Fensterstöcke von Holz ausbrechen:

a)    innerer Fensterstock sammt Fensterbrett, per Stück

016 Maurertagschichten.....à    fl. HO fl. 0"22

0*18 Handlangertagschichten . . „ „ 110 „ 0*20 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*04 „

b)    äusserer Stock, per Stück

0*1 Maurertagschichten.....

0*09 Handlangertagschichten . . „ „ — „

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0*02

à fl. HO fl. 014

110

010

0-46

478

c) Pfostenfensterstöcke, per Stück

0’2 Maurertagschichten.....à fi. 1*40 fl. 028

0-15 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 „ 0’16 10°/o vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ Q‘04 fl. 0A8

145. Fensterbrett ohne Fensterstock ausbrechen, per St.:

0-05 Maurertagschichten.....à fl. IAO fl. 0"07

0-02 Handlangertagschichten . . „ „ IAO „ 0*02 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ O'Ol „

010

146. Stiegenstufen von Holz oder Holzrinnen bei Kanälen und Wasserläufen aufheben, per m:

0-08 Maurertagschichten.....à fl. IAO fl. Oll

0-085 Handlangertagschichten . . ■ „ „ HO „ 03)9 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0‘02 „

0-22

147.    Mantelbäume, Sturzträme, Röspen und Säulen von Holz ausheben, reinigen und wegtragen, per m:

0-04 Maurertagschichten incl. Req. u. Aufs. fl. 0-00 0-03 Handlangertagsch. incl. Req. u. Aufs. „ 0'03 „

148.    Stein- oder Eisensäulen aus der Mauer auslösen, per Stück :

150.    Heuraufen abtragen, per m:

0-012 Maurertagschichten incl. Req. u. Aufs.

0‘012 Handlangertagsch. incl. Req. u. Aufs.

151.    Retiraclsitzbrett aufheben, per Stück:

0'08 Maurertagschichten incl. Req. u. Aufs. fl. 0*08.4 0‘005 Handlangertagsch. incl. Req. u. Aufs. „ 0*00.5 »

153. Retiradeinrichtung aufbrechen:

a)    bei gewöhnlichen Aborten, per Stück

20% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. 015 „

0-09

0-22

0-04

0-12

0*02

0-01 „

0-03

0-08.9

0-82

1-37

479

d) von Eisen, per Stockwerk

0*75 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. P05

1-0 Handlangertagschichten . . . „ „ HO „ 1*10 20°/₀ vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 013 fl.

154. Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock von 0*4 m Lichtweite herausbrechen, per Stück:

0-1 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 014

015 Handlangertagschichten    . . „ „ 1*10 „ 016

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0‘03 „

2-58

0-33

155.    Kanalaufbruchstock oder Wasserlaufstock sammt Glitter, zwischen 01 und 14) m Lichtweite, heraus-brechen, per Stück:

0'2 Maurertagschichten . .

0⁻2 Handlangertagschichten 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0’05 „

156.    Rauchfang-, Absperr- oder Ausputzthürl herausbrechen, per Stück:

0'1 Maurertagschichten incl. Req. u. Aufs. fl. 014 01 Handlangertagsch. incl. Req. u. Aufs. „ 011

* V)

à fl. HO fl. 0-28 „ RIO „ 0-22

0*55

0*25

157. Fensterladen von Eisen ausbrechen, per Stück:

016 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 0’22

„ 110

016 Handlangertagschichten 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs.

018

014

158. Fenstergitter ausbrechen und ausheben:

a) bei Gittern in Rahmen mit Pratzen, per Stück 0*2 Maurertagschichten incl. Req. u. Aufs. fl. 0*28 0‘2 Handlangertagsch. incl. Req. u. Aufs.

0-22 „

0-50

b) bei Gittern von einzeln eingemauerten Stäben, per Stück

0’35 Maurertagschichten incl. Req. u. Aufs. fl. 019 0’35 Handlangertagsch. incl. Req. u. Aufs.

0-38 „

0*87

159. Zimmerheizofen abtragen und gereinigt deponiren:

a)    von Thon, per Stück

0⁻25 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 0⁻35

0‘25 Handlangertagschichten . . . „ „ HO „ 0⁻27 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „__04)6 „

b)    von Eisen sammt Rauchrohr, per Stück

017 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 0⁻24

017 Handlangertagschichten . . . „ „ HO „

10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0'04 „

0-68

019

017

160. Eisenbestandtheile ausbrechen, abtragen, herablassen und deponiren, per q:

015 Maurertagschichten.....à fl. HO fl. 0⁻21

0‘25 Handlangertagschichten . . . „ „ HO „ 0‘27 10% vom Arbeitslöhne für Req. und Aufs. „ 0’05 „

480

Ne u h er s tel lun g en.

161. Stein wurf, per kbm:

l'O kbm Bruchstein . .

02. kbm Schotter 0*15 Maurertagschichten 0*6 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*87

0-66

” 0-09 fl. 3-99

162.    Trockenes Füllmauerwerk, per kbm:

l'2 kbm Bruchstein.....

0*3 Mäurertagschichten . . .

0*6 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*08

163.    Bruchsteinmauerwerk in Moos, per kbm:

1*1 kbm Bruchstein ....

0*28 kb.m Moos .....

0*6 Maurertagschichten . .

0*9 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0*99 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*83 „ 0*18 „ 6*32

à fl. 2 65 ., 3*18 „ „ 1*40 „ 0*42 1*10 „ 063

,, _OH „ 4*37

164.    Bruchsteinmauerwerk in Lehm, per kbm:

1*15 kbm Bruchstein......

0*28 kbm Lehm........

0*8 Maurertagschichten . . . . 0*9 Handlangertagschichten . .

ĆOOHÓO

„ 6*07

„ 0*22 „    7*18

167. Brunnenmauerwerk in Moos über 2 m Tiefe, per m Mehrtiefe als Zuschlag zu Post Nr. 165:

0*025 Maurertagschichten . . . . à fl. 1*40 fl. 0*03

1*10 „ 0*11 0*14 „ 0*01 „ 015

0*1 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

481

169. Gerades Bruchsteinmauerwerk für Fundamente bis 2 m unter dem Erdhorizonte: a) mit Weisskalk-(Fettkalk-)Mörtel, per kbm

Î1 '

„ 0-99    J.ĄL-

1*91 „ 0-19 fl. 6-22 U ' à 6

1*10

0*9 Handlangertagschichten . . . „

0*1 y. Arheitsl. für Beq. und Aufs. „

b) mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein.....

0*105 kbm Cementkalk .... 0*26 kbm trockener Sand . . 0*73 Maurertagschichten . . . 1*05 Handlangertagschichten .

0*1 v. Arheitsl. für Beq. und Aufs. „ „ 2*17    0‘22 „

' 55

7*64

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

1-13

0-1 v. Arheitsl. für Beq. und Aufs. „ „ 2*45    0-24 „ 11*16

170. Gerades Bruchsteinmauerwerk für Fundamente über 2 m unter dem Erdhorizonte als Zuschlag für je 2 m Mehrtiefe zu Post Nr. 169:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 0*06 Maurertagschichten ....

0*15 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Beq. und Aufs. „ „ 0*24 „

à fl. 1*40 fl.

* 55

„ 1-10 „

ÔÔÔ

« 0*26

b) mit Cementkalkmörtel, per kbm 0*07 Maurertagschichten ....

0-16 Handlangertagschichten . . . „ „ 0*1 y. Arbeitsl. für Beq. und Aufs. „ „

à fl.

fl.

ôôô

„    0*31

e) mit Portlandcementmörtel, per kbm

0*1 Maurertagschichten ......

0*2 Handlangertagschichten . . . „

0-1 v. Arbeitsl. für Beq. und Aufs. „ „ 0*36 „

à fl. 1*40 fl.

„ 1*10 „

66o

. o*>

171. Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz im Kellergeschosse, oder in Kanälen bis 2 m unter dem Erdhorizonte :

à fl. 2*65 fl. 3*18

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 1*2 kbm Bruchstein.....

0-61

0-09 kbm Gruben- oder Weisskalk „ „ 6-75 „ ---

31

482

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

0*075 kbm Portlandcement . .

0*3 kbm Wassersand.....

105 Maurertagschichten ....

135 Handlangertagschichten . . . „

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

172.    Vorstehendes Mauerwerk in tieferen Schichten als 2 m unter dem Erdhorizonte, als Zuschlag für je 2 m Mehrtiefe zu Post Nr. 171 :

a)    in Weisskalkmörtel, per kbm 0*07 Maurertagschichten . .

. 016 Handlangertagscliichten • • • „ HO „

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 018

b)    in Cementkalkmörtel, per kbm,

0*08 Maurertagschichten.....„ „ HO „ 011

018 Handlangertagschichten    HO    ,,    0-20

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*31    „    0*03 „    0*34

c)    in Portlandcementmörtel, per kbm

01 Maurertagschichten.....

0*25 Handlangertagschichten . .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0 41,,

173.    Gerades Bruchsteinmauerwerk ohne Verputz, ebener Erde :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*2 kbm Bruchstein......

0*075 kbm Portlandcement. . .

0*3 kbm Wassersand.....

115 Maurertagschichten ....

1*35 Handlangertagschichten ......

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*09

* 55

• 95

CG

à fl. 1*40 fl. 0*10

0*18

0*03 „    0*31

à fl. HO fl. 0*14 „ HO „ 0*27

0*04 „    015

0*37

1*19

0*37

„ 0*28 „

8*43

• 55

118

;; ou „ u-s?

483

174. Vorstehendes Mauerwerk in Stockwerkshöhen, als Zuschlag für jedes weitere Stockwerk zu Post Nr. 173:

a)    in Weisskalkmörtel, per kbm 008 Maurertagschichten . .

0*25 Handlangertagschichten . . . „ „

Ol v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.,, „

b)    in Cementkalkmörtel, per kbm 01 Maurertagschichten 0*3 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. ., „

c)    in Portlandcementmörtel, per kbm

O'l2 Maurertagschichten.....„ „

0'35 Handlangertagschichten . . „ „

Ol v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

. . à fl.

fl.

fl. 0*42

A-r

fl. 014 „ 0-33 „ 0-05

„    0*52

fl. 0'17

„ 038 « 0->5

„ 0*60

17o. Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz in der I. Tiefe von 2 m vom Erdhorizoute ab, bis 6 m Maximalspannweite : a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 1'25 kbm Bruchstein

à fl. 2'65 fl. 3'31

0*25 kbm trockener Sand . . .

P2 Maurertagschichten ....

1*5 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*33 „ 0*33 b) mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*25 kbm Bruchstein.....

o*115 kbm Cementkalk ....

0*25 kbm trockener Sand . . .

1*4 Maurertagschiuhten ....

1*6 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*72 «) mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*3 kbm Bruchstein......

0*08 kbm Portlandcement . . .

0*3 kbm Wassersand.....

1*5 Maurertagschichten ....

1*75 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs

„ 8*05

„ 0*37

„    9*61

„ 13*46

176. Gewölbmauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz in der I. Höhe von 4 m vom Erdhorizonte ab, bis 6 m Maximalspannweite : a) mit Weisskalkmörtel, per kbm 1*25 kbm Bruchstein ....

0*105 kbm Gruben-oder Weisskalk „ „ 6*75 „ 0*71 0*25 kbm trockener Sand . . .

1*35 Maurertagschichten ....

1*75 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*81

à fl. 2fd& fl. 3*31

31*

484

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*25 kbm Bruchstein.....

0115 kbm Cementkalk ....

0*25 kbm trockener Sand . . .

1*5 Maurertagschichten ....

1*85 Handlangertagschichten . . . „ „ —

01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 413

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    4*65    „    0*46 ,, 14*15

177.    Ge wölbmauerwerk aus Bruchstein ohne Verputz, bis 6 m Spannweite, für jede 2 m grössere Tiefe oder um 4 m weitere Höhe als Zuschlag zu Post Nr. 175 und 176 für jede derartige Etage:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm 0*1 Maurertagschichten . . .

0*25 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

178.    Gewölbraauerwerk aus Bruchstein, ohne Verputz, bei grösseren Spannweiten als 6 m, erhält zu den ad Post Nr. 175 176 und 177 angesetzten Preisen für jede um 1 m grössere Spannweite an Zuschlag per kbm:

0*13 Maurertagschichten.....à    fl.    1*40    11.    018

0*05 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    0*18_„    0*01 „    0*19

179.    Schichtenmauerwerk, ohne Verputz, ebener Erde:

a)    mit Weisshalkmörtel, per kbm

1*5 kbm Bruchstein.....

0*1 kbm Gruben- oder Weisskalk „

; : , 0*25 kbm Bergsand.....

0*004 kbm Cementkalk . . .

1*5 Maurertagschichten . . .

1*2 Handlangertagschichten . . . „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*5 kbm Bruchstein . v.    2*65 fl. 3-97

à fl. 2*65 fl. 3*31 Ï40 . ««

2*03

” 0*41 fl. 10*06

0*45

à fl. 2*65 fl. 3*97 6*75 „ 0*67 1*50 „ 0*37 16*00 „ 0*06 1*40 „ 210 1*10 „ 1*32 3*42 „ 0*34 „    8*83

1*60

485

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*5 kbm Bruchstein.......à fl. 2*65 fl. 3*97

0*075 kbm Portlandcement    62*50    4*69

0*3 kbm Sand . . . •......„ „ 2*00 „ 0*60

1*75 Maurertagschichten .    1*40 „ 2*45

1*54

1*4 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*99    0*40 fl. 13*65

180. Cyclopenmauerwerk, ebener Erde:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm

0*67

. 7*53

„ 8*83

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs, „    „    3*57    „    0*36 „ 12*66

181. Schichten- und Cyclopenmauerwerk in anderen Geschossen als zu ebener Erde, erhalten die ad Post Nr. 179 und 180 angesetzten Preise für jede Geschosshöhe von 4 m oder Geschosstiefe von 2 m an Zuschi :

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm

0'08 Maurertagschichten.....

0*25 Handlangertagschichten • . . „ „ 0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

à fl.

o I-¹ 1-1

Èêé

3 3 t±>

0*42

ssê

ooo o os M

Ol O0 ^

0*52

b) mit Cementkalkmörtel, per kbm 0*1 Maurertagschichten ....

0*3 Handlangertagschichten . . . „ „ 0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

0*12 Maurertagschicłiten.....„ „

0*35 Handlangertagschichten . . . „ „ 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

O l-¹ l—1

&ûé

3^3

© OO öbh

Ql CO

486

183. Gerades Quadersteinmauerwerk, aus Werkstücken bis zu 0-3 kbm Grösse, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität........

0⁻02 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 675 0⁻03 kbm Wassersand . •    • . .

0'15 Steinmetztagschichten . . .

1'05 Maurertagschichten ....

1'8 Handlangertagschichten . . . „ „

0-2 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3-71

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität . .

0'02 kbm Cementkalk .....

0'03 kbm Wassersand.....

015 Steinmetztagschichten . . . l'l Maurertagschichten ....

1'9 Handlangertagschichten . . . „ „

0'2 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, I¹¹ Qualität.........fl. 45-00

0'2 v. Arbeitsl. für Req. und    Aufs. „    „    4-21    „    0-84 „^51-39

d)    in höheren Etagen als Zuschlag, zu allen 3 Mörtelgattungen, per kbm

015 Maurertagschichten.....à fl. 1-40 fl. 0'21

0'3 Handlangertagschichten    1-10 „ 0'33

0'1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-54 „ 0'05

fl. 45-00

0'13

* 55

„ 3'00 1-75

• ; i i-fo .. 1-10

0-09

0'26

1-47

1-98

0-74 fl. 49 67

.....fl. 45-00

1-10 „ 2-09 3-89 „ 0-78 „ 50-08

0-59

183. Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0-3 bis 06 kbm Grösse, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

1‘0 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität ........

0-015 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6'75

0-02 kbm Wassersand......„ „ 3-00

0-15 Steinmetztagschichten ....„„ P75

1"35 Maurertagschichten.....„ „ P40

2⁻4 Handlangertagschichten . . . „ „ 1-10 0⁻2 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 4-79

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

l'O kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität.........fl. 50-00

0-015 kbm Cementkalk.....à fl. 16-00 „ 0-24

0-02 kbm Wassersand.....„ 3-00 „ 0'06

0-15 Steinmetztagschichten    1-75 „ 0-26

Transport fl. 50’56

fl. 50-00

0-10

0-06

0-26

1-89

2-64

0-96 „ 55-91

487

Transport fi. 50‘56

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm 10 kbm rein bearbeiteten Sandsteinquader, Ia Qualität.........fl. 50 00

0-015 kbm Portlandcement . . . . à fl. 62 50 „ 0 94

184.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken über 0 6 kbm Grösse, bei allen 3 Mörtelgattungen zu den Preisen von Post Nr. 183 an Zuschlag:

à fl. 140 fl. 0-42 „ 140 „ 0-66

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ l'Q8 „ Oll daher für a) 55-91 -f- 149 =...........

b)    56-56 + 1-19 =...........

c)    57-62 -f- 1-19    ...........

185.    Gerades Quadersteinmauerwerk aus Werkstücken von 0*3 bis 0*6 und über 0-6 kbm Grösse in höheren Geschossen, als Zuschlag zu den ad Post Nr. 183 und 184 angesetzten Preisen, für jede einzelne Geschosshöhe, per kbm:

0’25 Maurertagschichten ....

0⁻5.Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

0-3 Maurertagschichten . . . . 0-6 Handlangertagschichten . .

„    119

„ 5710 „ 57-75 „ 58 81

à fl. 140 fl. „ 1*10 „ „ 0-90 „

* V>

66Ó

„    0-99

186. Quaderstein-Gewölbmauerwerk aus Werkstücken bis 0‘3 kbm Grösse, zu ebener Erde, bis 5 m Spannweite :

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm l’l kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, Iii Qual ....

0-02 kbm Cementkalk . .

0’03 kbm Wassersand . .

0-15 Steinmetztagschichten 1'85 Maurertagschichten .

2-2 Handlangertagschichten . .

0"25 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

„ 55-99

iii

„ 45-00 „ 16-00 ., 3-00 „ 1-75 „ 140 , 140 „ 5-27

49-50

0-32

g P f: ? ?

0-09

0-26

2-59

242

1-32

„ 56-50

488

2*3 Handlangertagschichten    1*10 „ 2*53

0'25 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „    „    5‘59    „    1*40 fl. 57-83

187. Quaderstein-Gewölbmauerwerk aus bis 0*3 kbm grossen Werkstücken in höheren Geschossen als 4 m vom Erdhorizonte aufwärts, für jede Geschosshöhe zu Post Nr. 186 an Zuschlag für alle 3 Mörtelgattungen, per kbm:

„ 0-33

0*15 Maurertagschichten.....à fl. P40 fl. 0-21

0'3 Handlangertagschichten . . . „ „ 1'10 OM v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*54 „

-SS

somit für a 55'99 -j- 0’59 =.........

b 56-50 -f 0-59 =.........

c 57-83 + 0-59 =.........

188. Quaderstein ■=• Gewölbmauerwerk aus über 0-3 kbm grossen Werkstücken, zu ebener Erde, bis zu 5 m Spannweite:

a)    mit Weisskalkmörtel, per kbm

IM kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, Ia Qual.........à fl. 50-00 fl. 55*00

0*25 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.    „    „    6*03    „    1‘51 „ 62*70

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm

1*1 kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, Ia Qual.....

0*015 kbm Cementkalk .

0*02 kbm Wassersand •

0*15 Steinmetztagschichten 2-1 Maurertagschichten .

2*8 Handlangertagschichten 0*25 v. Arbeitsl. für Req. u. Auf. „

c)    mit Portlandcementmörtel, per kbm

1*1 kbm rein bearbeit. Sandsteinquader, Ia Qual.....

0‘015 kbm Portlandcement 0*02 kbm Wassersand . .

0*15 Steinmetztagschichten 2*25 Maurertagschichten .

2*9 Handlangertagschichten 0*25 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „

„    50*00 fl. 55*00

. „    16*00 „ 0-24

3-00 „ 0*06 „ 0*26 1-40 „ 2*94 1-10 „ 3-08 6*28 „ 1-57 „ 63*15

1-75

55

•55

O CM 70 r-4 rH Ad ZO

MWWOOęcn

„ 64*25

489

189.    Quaderstein - Gewölbmauerwerk aus über 0-3 kbm grossen Werkstücken in höheren Geschossen, per Geschosshöhe oder Tiefe zu Post Nr. 188 an Zuschlag für alle 3 .Mörtelgattungen :

0"22 Maurertagschichten ....

0*45 Handlangertagschichten . . . „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ somit für a. 62-70 -f- 088 = . . . ,

b.    63-15 + 0-88

c.    64-25 + 0-88 - . . . .

190.    Quaderstein-Gewölbmauerwerk in grösseren Spannweiten als 5 m, für je Im grössere Spannweite an Zuschlag zu Post Nr. 188 bis 189, per kbm:

0T5 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl.    21

0*1 v. Arheitsl. für Req. und Aufs. „ „ 021 „    02

191.    Gerades Ziegelmauerwerk in Fundamenten mit Weisskalkmörtel :

à fl. 1-40 fl. 0-31 1-10 „ 0-49 0-80 „ 0-08

fl. 0-88 „ 63-58 „ 64-03 „ 65-13

66

„    023

A) in der I. Tiefenschichte, per kbm 260 Stück Ziegel *)

192. Gerades Ziegelmauerwerk in Fundamenten, mit Ce-mentkalkmörtel :

070

33

66o

B)    in der I. Tiefenschichte, per kbm

260 Stück Ziegel ......à/c fl. 1*90 fl. 4-94

01 y. Arbeitsl. für Req.    und Aufs.    „    „    0'34    „    Q-Q3

193. Gerades Ziegelmauerwerk in Fundamenten mit Pört-landcementmörtel :

C)    in der I. Tiefenschichte, per kbm

260 Stück Ziegel.......

0"075 kbm Porlandcement . . . ■ à „ 62-50 ---- Transport    fl.    9-63

*) Ziegelorforderniss per kbm vollen Mauerwerkes bei den Dimensionen 300 -f- 145 -j- 66 mm rein dazu für Bruch 2’5% mit ...

0-37

0-07

0-27

à/c fl. 1-90 fl. 4-94

4-69

253 Stück

„    7-84

„ 0-21

»    9-02

/ 6-t>

490

Transport fl. 9*63 à fl. 2-00 „ 0-52

0*26 kbm Sand .......

0'7 Maurertagschichten ....

1*2 Handlangertagschichten . . . „ „ 1T0 OT y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. ,,    2*30

c) für jede folgende Metertiefe mehr, per kbm

0*05 Maurertagschichten.....à fl. 1*40

0*3 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*40

1*40

0*98

1*32

” 0*23 fl. 12*68

0*07

0*33

0*04 „    0*44

194. Gerades Ziegelmauerwerk ohne Verputz, im Keller, in Kanälen oder im Sockel, mit Weisskalkmörtel:

A) in der I. Tiefenschichte, per kbm 260 Stück Ziegel

0*1 kbm Gruben- oder Weisskalk . à „ 6*75

0*25 kbm Sand.........„ „ 1*50

0*65 Maurertagschicilten.....„ „ 1*40

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    0*33    „    0*03 „

à/c fl. 1*90 fl. 4*94

0*67

0*37

0*91

1*10

0*20 „    8*19

0*27

0*36

195. Dasselbe Mauerwerk mit Cementkalkmörtel :

B) in der I. Tiefenschichte, per kbm

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    0*40_„    0*04 „

9*37

0*44

196. Dasselbe Mauerwerk mit Portlandcementmörtel :

C) in der I. Tiefenschichte, per kbm

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    2*67    „    0*27 „ 13*09

4*69

c) für jede folgende Metertiefe mehr, per kbm 0*06 Maurertagschichten ....

0*35 Handlangertagschichten . .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*46 „

* **

à fl. 1*40 fl. 0*08 „ 1*10 „ 0*38

0*05 „    0*51

491

Kosten für Kanalbauten nach den Normalien des Wiener Stadtbauamtes.

Die Erdarbeiten sind nach Post Nr. 37 bis 43, Seite 8, zu berechnen.

Kanäle aus Béton sind auf Seite 167 angeführt.

Die Maurerarbeiten werden hier nach der I. Tiefenschichte mit 2 m unter dem Horizonte zusammengestelit und für Ein ganz in gebrannten Ziegeln auf Cement-Valkmörtel ausgeführtes Längenmeter-Kanal berechnet, wie folgt:

A) Strassenkanäle.

Normalprofil I; äussere Querschiiittsflächel2*58 qm

/:

-----

Ijgg

O'jÖO

: '/

3-06 E

Hü

—1700-----------

fl. 7-50 „ 10-14

„    1-65 fl. 19*29

0*8 kbm ger. Ziegelmauern n. P.-Nr. 195 à fl. 9*37 0*93 kbm'Ziegelgewölbung n. P.-Nr. 205 „ „ 10*90 1*7 qm lieg. Ziegelpflaster n. P.-Nr. 987 „ „ 0‘97

Normalprofil II; äussere Querschnittsfläche 2*91 qm

igll

«T'

L_____ü:ö4______XZfß/-

OŚ

CO

-f

T 205

\' V

._r 740.

33 33

33 33

10-90 = „ 10-68 0-97 = „ 1-69 fl. 21*08

492 —

Normalprofil III; äussere Querschnittsfläche 3*16 qm

.Hl

0'i900

TBŁ_____₇.......

\n

'À'-

-r 5

.r&oo

0⁻99 kbm ger. Ziegelmauern n. P.-Nr. 195 à fl.    9-37    —    fl.    9⁻28

P03 kbm Ziegelgewölbung n. P.-Nr. 205 „ „    10-90    =    „    11-23

1-8 qm lieg. Ziegelpflaster n. P.-Nr. 987 „ „    0-97    =    „    1-75    fl. 22-26

Normalprofil 1Y; äussere Querschnittsfläche 3-60 qm.

1Q0

Sill

LO .

T3B6-

vl-"'

________

r 90

10-90 =    12*21

493

Normalp'rofil V; äussere Querschnittsfläche 4 06 qm

|k

/iO.____________

s

VO

Ili

«Ifl

.1-.

ÉH

2'0Ô

-----y

l‘21 kbm ger. Ziegelmauern n.P.-Nr. 195 à fl. 9 37 = fl. 1134 1*2 kbm Ziegelgewölbung n. P.-Nr. 205    10-90 = „ 13-08

2-0 qm lieg. Ziegelpflaster n. P.-Nr. 987 „ „ 0-97 = „ 1-94 fl. 26-36

Normalprofil VI; äussere Querschnittsfläche 4-56 qm

!'

>;<

S9S.I

11

L-

SS

i___

2/iq

12-46

14-06

2-04 fl. 28*56

494

B) Hauskanäle.

Normalprofil VII; äussere Querschnittsfläche 1'83 qm

— fût.-------

i \/

-so.i-j—-X—

/%

0-51 kbm ger.

Ziegelgemäuer

n. P.-Nr. 195 à fl. 9 37 = fl. 4-78

0-77 kbm Ziegelgewölbe n.

P.-Nr. 205

. à fl. 10-90 = „ 8-39 fl. 13-17

'<-----------1'2U____

Normalprofil YIII; äussere Querschnittsfläche 1'35 qm

r*i

0*i 50

«_ ^

/J\

/ *1

J'20.

0⁻58 kbm ger.

Ziegelgemäuer

n. P.-Nr. 195 . à fl. 9*37 = fl. 5‘25

0*4 kbm Ziegelgewölbe n. P.-

Nr. 205 .... „ „ 10-90 = „ 4-36

0-68 qm steh.

Ziegelpflaster

n. P.-Nr. 989 „ „ 1’94 - „ 1*32 fl. 10*93

Normalprofil IX; äussere Querschnittsfläche 1*47 qm

0*47 kbm

ger.

fl. 4-40

Ziegelgemäuer

n. P.-Nr. 195 . à fl. 9-37 =

£pj

□ko

/:\

i/i\m

„ 10-90 = „ 4-36

n. P.-Nr. 989 . „ „ 1-94 = „ 1-32 fl. 10*08

.121.

495

C. Hofkanäle.

Normalprofil X; äussere Querschnittsfläche P29 qm

\ 0‘38 kbm ger. Ziegelgemäuer I n. P.-Nr. 195 . à fl. 9\37 - fl. 3’56

“wrr

kt*¹¹¹ Ziegelgewölbe n. P.-' 1111 / ¹ \ »1 Nr. 205. . . .à fl. 10*90 =

sgl /    \ 1=

Hl cj    0*68 qm Ziegelsturzptiaster

n. P.-Nr. 989 . à fl. 1*94 =

„ 4-33

„ 1-32 fl. 9-24

r<zn

Normalprofil XI; äussere Querschnittsfläche 1*08 qm

0*34 kbm ger. Ziegelgemäuer n.

P.-Nr. 195 . . . à fl. 9-37 = fl. 3*19

Hl

ÉSH 0'3G khm Ziegelgewölbe n.

Ég| P.-Nr. 205 ... à fl. 10-90 = „ 3’92

illl 0*57 qm Ziegelsturzpflaster n.

Ä P. Nr. 989 . . . à fl. 1-94 =

„ 1-11 fl. 8-22

U---------r-io--------J

Normalprofil XII; äussere Querschnittsfläche 0-59 qm.

/' ~    0*31 kbm ger. Ziegelgemäuer n.

i    P.-Nr. 195 à fl. 9-37 = fl. 2*90

'    É|l|||o*l khm Ziegelgewölbe n. P.-

- v k \ \\i    Nr> 205 à fl l0.90 = n 1>09

0*36 qm Ziegelsturzpflaster n.

P.-Nr. 989 à fl. 1-94 = „ Q-70 fl. 4‘69

197. Gerades Ziegelmauerwerk ohne Verputz in Geschossen über dem Erdhorizonte mit Weisskalkmörtel,

A) zu ebener Erde, per kbm:

280 Stück Ziegel........

0-i khm Gruben- od. Weisskalk . à „

0-25 kbm Sand........

-09.0—

-0’93-

à/c fl. 1-90 fl. 4-94 6-75 „ 0-87 ., „ 1-50 „ 0-37 „ „ 1*4-» „ 1*05 MO 1‘21

”    2-28 ” 0-23 fl. 847    5'y

> CrO

496 —

198.    Dasselbe Mauerwerk mit Cemehtkalkmörtel,

B)    zu ebener Erde, per kbm:

„    1-10 „ 1-48

„    2-67 „ 0-27 fl. 9-77

260 Stück Ziegel .......

0"095 kbm Cementkalk ...

0*25 kbm Sand........

0'85 Maurertagschichten . . .

1‘35 Handlangertagschichten .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.

b)    für jede höhere Etage mehr per kbkt:

0-33

0⁻07 Maurertagschichten .... à/c\fl. 1'40 fl. OTO

0-3 Handlangertagschichten ... „ L 1*10 „---

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ 1 0’43 „ 0'04 „ 0’47

199.    Dasselbe Mauerwerk mit Portlandcementmörtel,

C)    zu ebener Erde, per kbm:

260 Stück Ziegel.......

0-075 kbm Portlandcement . .

0'26 kbm Sand........

0*95 Maurertagschichten . . .

1'55 Handlangertagschichten .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

c)    für jede höhere Etage mehr per kbm :

0-35 Handlangertagschichten . . „ 0-1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

0*07 Maurertagschichten .... à fl. 1’40 fl. 0-10

„    1-10 „ 0-38

0-48 „ 0‘()5 „ 0*53

200. Brunnenmauerwerk:

a) in I. Tiefe, bis 2 m vom Erdhorizonte abwärts, per kbm

260 Stück Ziegel...... . .

0-285 kbm Waldmoos.....

0-47 Maurertagschichten . . .

0-7 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

» 0-24

0-1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „    0*22 „

201. Lehmpatzenmauerwerk zu ebener Erde:

260 Stück Lehmpatzen in der Ziegel-Grösse (oder aber bei anderen Dimens. eine aus einem gleichen Quantum Lehm erzeugte Anzahl

497

202. Lehmmauerwerk mit gebrannten Ziegeln:

a)    bei Gebäudemauern, per kbm

260 Stück Ziegel *).......

0 28 kbm Lehm........

0-07 kbm Spreu........

04 Maurertagschichten.....

0-75 Handlangertagscbichten . .

0T v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.

b)    bei Feuerungsanlagen, per kbm

300 Ziegel **).........

0-3 kbm Lehm.........

0'07 kbm Kälberhaare.....

30 Maurertagschichten.....

2⁻ 0 Handlangertagscbichten. . .

0-05 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.

204.    Kesseleinmauerungen :

b)    Chamotteziegel-Mauerwerk (feuerfest), per kbm 1344 kg gutgebrannte Chamotte-

ziegel

205.    Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Yerputz in der I. Tiefenschichte bis iu 2 m unter dem Erdhorizonte, und hei ejner Spannweite bis zu 6 m:

a) mit Weisskalkmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel***)......à/c fl. 2-00 fl. 5-56

0-12 kbm Gruben- od. Weisskalk à „ 6-75 „ 0-81 ..._    Transport fl. 6-37

à/c fl. 1-90 fl. 5-70 „ 2-50 „ 0-75 „ 300 „ 0-21 „ 1-40 „    ^

„ 1-10 „ 2-20 „ 6-40 „ 0-32    „ 13-38

fl. 7-23

'03    £    £    £    £

4-20

. . à fl. 0 ö3.₂₅fl. 43-68

1-56    „ 76-20

1*17    „ 38-66

*) Ziegelerforderniss per kbm vollen Mauerwerkes bei den Dimensionen 300 +145 + 66 mm, reine Anzahl für Bruch 2'5 Procent Zuschlag .

253 Stück

zusammen 260 Stück

**) Ziegelerforderniss bei Feuerungsanlagen wie bei *) berechnet,

per kbm......................... 260 Stück

15 Procent für das Verhauen dazu, gibt rund .

40

zusammen 300 Stück

***) Ziegelerforderniss- bei Oewölbmauerwerk per kbm netto . . 253 Stück dazu für Bruch und Verhauen 10 Procent mit

25

zusammen 278 Stück

498

CT*

ro3

Ć *l

f'9<'

an sport fl. 6‘37

0-24 kbm Sand......... fl. 2-00 „ 0 48

0-85 Maurertagschichten . ... „ „ 1'40 „ 119 P2 Handlangertagschichten. . . „ „ 140 01 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 2-51 b) mit Cementkalkmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel.......

04 kbm Cementkalk.....

0 25 kbm Sand.......

105 Maurertagschichten . . .

135 Handlangertagschichten . . „

01 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ e) mit Portlandcementmörtel, per kbm

278 Stück Ziegel .......

0’08 kbm Portlandcement . .

0*3 kbm Wassersand.....

1*3 Maurertagschichten ....

16 Handlangertagschichten .

04 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

1-32

” 0-25 fl. 9-61

à/c fl. 2-00 fl. 5-56 „ 16-00 1-60 „ 2-00 „ 0-50 „ „ 1-40 „ 1-47 „ 1-10 „ 1-48 „ 2-95 „ 0-29 „ 10-90

„ 15-40

206. Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz in I. Höhe (zu ebener Erde) und bei einer Spannweite bis zu 6 m:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

b)    mit Cementkalkmörtel, per kbm 278 Stück Ziegel. . .

04 kbm Cementkalk .

0 25 kbm Sand . .

12 Maurertagschichten

155 Handlangertagschichten . . „

04 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

„ 10-08

c) mit Portlandcementmörtel, per kbm

207. Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz m einer anderen Geschosshöhe oder Geschosstiefe als der I. als Zuschlag zu Post Nr. 205 und 206, per kbm:

0-07 Maurertagschichten . ... à fl. 140 ti. 10 025 Handlangertagschichten . . „

01 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „

„ i-io „

„ 0-37 „

PPP

499

30». Ziegelgewölb-Mauerwerk ohne Verputz über 6 m Spannweite, für je 1 m grössere Spannweite, als Zuschlag zu Post Nr. 205, 206 und 207, per kbin:

0-1 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 044

5 Procent Zuschlag für Req. u.

Aufsicht.............

„ „ 0-14 „ 001

fl. 0-15

310. Bétonmauerwerk:

a) mit 1 Theil Cernentkalk, zu 2 Theilen reschen Flusssand und 5 Theilen Stein- oder Ziegelgerölle, per kbm

0*21 kbm Cernentkalk.....' fl. 1600 fl. 336

0-36

„ H'73

„ 1259

311. Piséemauerwerk (Lehmstampfbau):

a) aus in Kästen geformten Steinen und mit Lehmmörtel vermauert, per kbm 1*0 kbm ordinäre Erdmasse erzeugen sammt Zufuhr und Grundzins à fl. 0*50 fl. 0*50 0*05 kbm Schotter oder Sandbeimischung ......

04 Maurertagschichten 2*5 Handlangertagschichfen . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*89 „

I») aus Pisée zwischen Lehmsteinwaugen, per kbm 100 Stück Lehmziegel 0*75 kbm Erdmasse sammt Zufuhr

r.

0*29

„ 3*77

à/c fl. 0*60 fl. 0*60

„    4*01

„    4*60

500

212. Gesimsmauerwerk bis 0*01 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

400 Stück Ziegel........

3*93

à/c fl. 1*90 fl. 7*60

13*5 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 14*85 01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 53*35 „ 5*33 „ 108*88

213. Gesimsmauerwerk bei 0*015 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

400 Stück Ziegel.....

0*5 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6*75 „

1*0 kbm Sand .........„    „    3*00    „    3*00

19*25 Maurertagschichten ... . „ „ 1*40 „ 26*95 8*0 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 8*80 0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 35*75

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

400 Stück Ziegel.......

436 kg Cementkalk......

1*09 kbm Sand ........

20*8 Maurertagschichten ....

9*4 Handlangertagschichten 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 39*46

e) mit Portlandcementmörtel, per m

400 Stück Ziegel .......

765 kg Portlandcement ....

1*11 kbm Sand .......

21*4 Maurertagschichten ....

10*0 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 40*98 214. Gesimsmauerwerk bei 0*025 qm Querschnitt:

a) mit Weisskalkmörtel, per m

380 Stück Ziegel.....

à/c fl. 1*90 fl. 7*60

3*37

3*57 „ 53*29

à/c fl. 1*90 fl. 7*60 . à kr. 1*68 „ 7*32 . „ fl. 3*00

3*27

„ „ 1*40 „ 29*12 • „ „ 1*10 ., 10*34

„ 3*95 „ 61*60

„    4*10 „ 86*59

à/c fl. 1*90 fl. 7*22

2*70

501

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

380 Stück Ziegel.......

340 kg Cementkalk......

0*87 kbm Sand........

16*65 Maurertagschichten . . .

7*5 Handlangertagschichten . . . „

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 31*56 „ 3*16

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

380 Stück Ziegel.......

5*71

fl. 50*26

à/c fl. 1*90 fl. 7*22

550 kg Portlandcement.....à ,, 0*04    22*00

0*92 kbm Sand........

17'2 Maurertagschichten ....

8*25 Handlangertagschichten . . . „ „ --- „

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 33*15 „ 3*31 215. Gesimsmauerwerk bei 0*05 qm Querschnitt: a) mit Weisskalkmörtel, per m 360 Stück Ziegel.....

„ „ 3*00 „ 2*76 „ „ 1*40 „ 24*08

1*10

9*07

„ 68*44

. à/c fl. 1-90 fl.

0*32 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6*75 „

„ 3-00 „

to O} to cy

0*64 kbm Sand.......

10*5 Maurertagschichten ....

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 24*72 „

„ „ 1-40 „

1*10

4*70

7*92

2*47

„ 33*14

„ 39*45

„ 53*76

216. Gesimsmauerwerk bei 0*1 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

350 Stück Ziegel......à/c

0*22 kbm Gruben- oder Weisskalk à

0*44 kbm Sand........

6*5 Maurertagschichten ....

3*25 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

350 Stück Ziegel.......

192 kg Cementkalk......

0*48 kbm Sand.......

7*4 Maurertagschichten ....

4*25 Handlangertagschichten . .

Ö*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

1*90 fl. 6*75 „ 3*00 „ 1*40 „

i-io. „

12*67 „

t—f r-i GTi CO T—f

„ 23*39

1*44

4*67

502

c) mit Portlandcementmörtel, per m

350 Stück Ziegel.......

310 kg Portlandcement ....

0’5 kbm Sand.........

7⁻75 Maurertagschichten ....

5*0 Handlangertagschichten . . . „ „ ---

0*1 v. Arbeitsl. für Eeq. und Aufs. „ „ 16*35 317. Gesimsmauerwerk bei 0-2 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m 320 Stück Ziegel . . • •

0*19 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6-75 „ 1*28 0*38 kbm Sand.......

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

320 Stück Ziegel .......

267 kg Portlandcement ....

0-43 kbm Sand.......

7- 0 Maurertagschichten ....

4*25 Handlangertagschichten . .

0-1 v. Arbeitsl. für Eeq. und Aufs. „ „ 14-47 „

110

5-50

” 1*63 fl. 38-53

à/c fl. 1-90 fl. 6-08

„ „ 3*00 „

à/c fl. 1-90 fl. 0-04 „ „ 3-00 „ „ 1-40 „ „ i-io „

1*14

„ 33-97

318. Gesimsmauerwerk bei 0*3 qm Querschnitt:

à/c fl. 1-90 fl. 5-41

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

285 Stück Ziegel .....

2-20

2-0 Handlangertagschichten    140 n ---

04 v. Arbeitsl. für Eeq. und Aufs. „ „ 8*78 „ 0*88 „ 17*21

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

285 Stück Ziegel . .....à/c fl. 1*90 fl. 541

144 kg Cementkalk . . . . . . . à kr. P68 „ 2*42

0*36 kbm Sand.........„fl. 3-00 „ 1-08

9-28

0*1 v. Arbeitsl. für Eeq. und Aufs. „ „ 10 64 „ 1-06 „ 27*58

503

319. Gesimsmauerwerk bei 0-5 qm Querschnitt: a) mit Weisskalkmörtel, per m 250 Stück Ziegel 0*16 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6-75 „

0*32 kbm Sand........

4*2 Maurertagscliichten ....

1"85 Handlangertagschichten . .

à/c fl. 1-90 fl.

„ „ 3 00 „ v » 1'40 „ „ l-io „

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 7 91 „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

250 Stück Ziegel......

139 kg Cementkalk......

0*35 kbm Sand........

4 6 Maurertagschichten ....

2 4 Handlangertagschichten    „

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 9-08 „

c)    mit Portlandcementmörtel, per m

250 Stück Ziegel.......

225 kg Portlandcement ....

036 kbm Sand........

4’9 Maurertagscliichten ....

3‘3 Handlangertagschichten . .

1-10

2-64

0-91

à/c fl. 1-90 fl. 4-75 0-04 „ 9-00

„ „ 3 00 „

0 46 kbm Sand.......

7'5 Maurertagschichten . . .

3    5 Handlangertagschichten . . . „ öl v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

h) mit Cementkalkmörtel, per m 250 Stück Ziegel ....

200 kg Cementkalk . . .

0-5 kbm Sand......

8 0 Maurertagschicliten .

01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „ 15-88

331.    Holilkehlgesimse bei 0*04 qm Querschnitt: a) mit Weisskalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel

1-08

fl. 15-49

„ 1813

* 55

1-05

„ 26-37

14-35 „ 1-43

à/c fl. 1-90 fl. 4-75 . à kr. 1-68 „ 3 36 . „ fl. 3-00 „ 1-50 • „ „ 1-40 „ 1120

1-10

418

___55_

1-59

„ 23-46

„ 26-53

„ 36-96

b) mit Cementkalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel......

146 kg Cementkalk.....

0⁻36 kbm Sand.......

5'2 Maurertagscliichten . . . . 2-4 Handlangertagschichten . .

01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    992    „    0‘99 fl. 18-24

c) mit Portlandcementmörtel, per m

200 Stück Ziegel.......

237 kg Portlandcement ....

0-38 kbm Sand........

5⁻35 Maurertagschichten ....

2⁻ 5 Handlangertagschichten . -

01 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 10 24_„ 1-02 „ 25-68

222. Hohlkehlgesimse bei 009 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel.....

0-15 kbm Gruben- oder Weisskalk à 0-27 kbm Sand........

3- 85 Maurertagschichten ....

115 Handlangertagschichten . .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    mit Cementkalkmörtel, per m

200 Stück Ziegel.......à/c Ö. 190 fl. 3-80

130 kg Cementkalk.......à kr. 168 „ 2-18

e) mit Portlandcementmörtel, per m

200 Stück Ziegel .......

205 kg Portlandcement ....

0-33 kbm Sand........

4-28 Maurertagschichten ....

2-0 Handlangertagschichten . .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 8-19

à/c fl. 1-90 fl. 3-80

6- 75 „ 1-01 3-00 „ 0-81 1-40 „ 5-39 1-10 „ 1-92

7- 31 „ 013 „ 13-66

2-09

„ 019 „ 15-63

à/c fl. 1-90 fl. 3-80 .à „ 0-04 . „ „ 3-00

•    „ „ 1-40

•    „ „ i-io

8-20

” 0-99 „ 599 „ 2-20

„ 0-82 „ 22-00

22». Hohlkehlgesimse bei 02 qm Querschnitt:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

„ 1016

1-87

505

c) mit Portlandcementmörtel, per m

200 Stück Ziegel.......

1'8 Handlangertagschichten . . . „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

224.    Architravgesimse :

a)    hei 0-25 m Höhe, per m

0-105 Handlangertagschichten . . „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    bei 0-3 m Höhe, per m 11 Stück Ziegel .

0-0075 kbm Gruben- od. Weisskalk „

0-015 kbm Sand .    .....

0-263 Maurertagschichten . . .

0131 Handlangertagschichten .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

c)    bei 0-4 m Höhe, per m 19 Stück Ziegel . . .

0-01 kbm Gruben- oder Weisskalk à

0 02 kbm Sand........

0-351 Maurertagschichten . . .

0-175 Handlangertagschichten . . „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

d)    bei 0-5 m Höhe, per m 23 Stück Ziegel . . .

0-0125 kbm Gruben- od. Weisskalk à

0 025 kbm Sand.......

0-4 Maurertagschichten . . .

0-28 Handlangertagschichten • • • „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

e)    bei 0-6 m Höhe, per m 27 Stück Ziegel

0-015 kbm Gruben- od. Weisskalk à

0-03 kbm Sand.......

0-65 Maurertagschichten ....

.0-5 Handlangertagschichten . .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

225.    Bandgesims, Fatschen, Chambrams: a) bei 013 m Höhe, per m

0-0033 kbm Gruben- od. Weisskalk à „

0-0066 kbm Sand.......

0-22 Maurertagschichten ....

0"044 Handlangertagschichten .

0'1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

à/c fl.

^ ô ©

i Ci- O O O O 3 3 3 3 3    ^

O O rH CO CO CO 00 O 00 P- Ci ip

CQ tr- © cb tH Ô

fl. 17-98

©©©©©© q3 c e e r r

th «b do th P ©

» 0-66

à/c

• 11

• 11

à/c

• il

. à/c

à/c

* 11

' 11

• 11

1-90 fl. 0-21

~ v V

3-00 „ 0-04 1-40 „ 0-37 1-10 „ 0-14 0-51 „ 0-05

6-75

005

„ 0-86

© M M CC © M.

ûêéÈàê

3 t±S ©P©©©©

step

„    1-24

^ ^ i cî j po

p ©pp© ©

*    1-55

qd c

rH IO CO H H H

tH O Ci H lO tO iO H O Oi uO H

© o © o o ©

„    2-31

omm w 9 ci ^ ö Ci o o o cp

i s s s opopp

506

b) bei 015 m Höhe, per m

0 0034 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0-02

„ „ 3 00    0 02

„ „ 1-40 „ 0-32 „ 1-10

0 0069 kbm Sand.......

0-23 Maurertagschichten ....

0-046 Handlangertagschichten .

005

” 0-04 fl. 0-45

0 0076 kbm Sand.....

0-25 Maurertagschichten . .

0-05 Handlangertagschichten . „ „ 1'10 „ 0’05 0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-40 „ 0 04 „

e)    bei 018 m Höhe, per m 0-004 kbm Gruben- od. Weisskalk „

0-008 kbm Sand ........

0-27 Maurertagschichten.....

0-055 Handlangertagschichten . .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

f)    bei 019 m Höhe, per m 0-0042 kbm Gruben-od. Weisskalk „ „ 6-75 fl. 04)3 0-0084 kbm Sand . . .

0-29 Maurertagschichten 0-06 Handlangertagschichten . . ■ „ „ 1'10 01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0⁻48

g)    bei 0-20 m Höhe, per m 0-005 kbm Gruben- od. Weisskalk „ „ 6-75

0-01 kbm Sand.......

0 32 Maurertagschichten.....„ „ ---

0-065 Handlangertagschichten . .    „ 1'10

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-52__„__

236. Ziergesimse, kleine, oder glatte Fenstereinfassungen : a) mit Weisskalkmörtel, per m

3 Stück Ziegel......

„ „ 1-40 „

0-35

0-49

6-75 fl. 003 3-00 „ 002 1-40 „ 0-38 „ 006

0-44 „ 0-04 „

1-10

0-53

• „ „ 3 00 „ 0 03 „ , 1-4«    0«

» «06 „

0-59

003

„ 300 ’    003

:    1-40 „ 0-45

007

’    005 „    0-63

à/c fl. 1-90 fl. 0 06

001

237. Gliederungen, per m

0001 kbm Gruben- od. Weisskalk

0 002 kbm Sand.........

0⁻04 Maurertagschichten.....

0-02 Handlangertagschichten . . . 0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

cbcOHHO

fl. 0-O1 „ 0-01 „ 0-06 „ 002

* o-oi „ 0-11

507

228.    Fugenschnitte ohne Gliederung:

a)    bei neuem Verputze, per m 0-02 Maurertagschichten ....

b)    bei altem Verputze, per m

229.    Zahnschnitte hei neuen Gesimsen ausputzen:

a)    mit Weisskalkmörtel, per m

0-005 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0*03

0-002 kbm Sand.......

0-3 Maurertagschichten . . .

0-05 Handlangertagschichten .

0-1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0’47 „ 0-05

b)    mit Gipsmörtel, per m

O’OOö kbm Gips .......

0-03 Maurertagschichten . . . . §•01 Handlangertagschichten . .

„ 0-06

„ „ 3-00 „ 0-01

„ „ 1-40 „    0-42

. „ „ 1-10 „    0-05

„    0-56

„ 40-00 fl. 0-20

1-40

0-35

„    0-64

230. Riegelwandausmauerungen zu ebener Erde: a) mit Weisskalkmörtel, per qm 39 Stück Ziegel......

à/c fl. 1‘90 fl. 0-035 kbm Gruben- od. Weisskalk à „ 0*75 „

0"07 kbm Sand.........„ „ 1*60 „

0-1 Bund (1 Bund = 20 Stück 1"8 m lang und 0-003 m dicke Halme) Rohr . . à fl. 0"30 „ 0-01 kg geglühten Rohrdraht .

0-01 mille Rohrnägel ....'.

0"2 Maurertagschichten ....

0*28 Handlangertagschichten 0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0⁻59 „

„ 0-75 „

» « 0*48 „ „ „ 1-40 „

b) mit Cementkalkmörtel, per qm

0-1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    0’64__

1-90 „ . à kr. 1*68 „ • „ fl- 2-50 „ ■ „ „ 0-30 „

„ * 0-75 „

0-74

0-24

0-11

0-03

0-01

0-01

0-28

0-31

0-06

1-79

0-74

0-34

0-17

0-03

o-oi

0-01

0-31

0-33

0-06

„ 2-00

231. Mauerverputz, gewöhnlicher, grober, 10—12 mm stark, zu ebener Erde: a) mit Weisskalkmörtel, per qm

0-007 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0⁻05

0-014 kbm Sand.......

0-07 Maurertagschichten . . . . 0*035 Handlangertagschichten .

508

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm 01)07 kbm Cementkalk ....

0-014 kbm Sand .......

0*1 Maurertagschichten ....

0'05 Handlangertagschichten . .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0'007 kbm Portlandcement . . .

0-014 kbm Sand......

0’12 Maurertagschichten ....

0-055 Handlangertagschichten .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0‘23 „ Q-Q2 „    0*73

d)    in höheren Etagen, als Zuschlag zu a, b und c per Etage und qm 0-02 Handlangertagschichten

232. Mauerverputz, gewöhnlicher Spritzwurf 12—15 mm stark, zu ebener Erde: a) mit Weisskalkmörtel, per qm

0-008 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0’05

0-016 kbm Sand........

0*09 Maurertagschichten ....

0-045 Haudlangertagschichten .

„ „ 3-00

0-04

' 99

„    „    1-40    „    0-14

„    110    „

0-19    „    0-02    fl. 0-36

0-05

' 99

* 99

„ 62-50 fl. 0-44 „ 3-00 „ 0-04 „ 1-40 „ 0-17 „ 1-10 „ 0-06

fl. 1-10 „    0-02

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    0-24    „    0'02 „

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0‘009 kbm Portlandcement . .

0-0165 kbm Sand......

0145 Maurertagschichten . . .

0-07 Handlangertagschichten . . . „ „ ---

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-28

srr

0-30

0-44

cTn

„ 62-50 fl. 0-56 „ „ 3-00 „ 0-05 „ 1-40 „ 0-20 .. 1-10 „ 0-08

„    0-03    „    0-92

d) in höheren Etagen als Zuschlag zu a, b und c per Etage und qm

0-025 Handlangertagschichten

233. Mauerverputz, gewöhnlicher glatter feiner, 17—20 mm stark, zu ebener Erde:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0-25    „    0-02    „    0'40 ö ' 2    %

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm

0 008 kbm Cementkalk.....

0-016 kbm Sand.........

0-15 Maurertagschichten.....

0-09 Handlangertagschichten . . .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

* 99

à fl. 1-10 „    0-03

O'O'j.

3-00

006

0-17

„ 16-00 fl. 0-13 „ 3-00 „

„ 1-40 „ 0-21 „ 1-10 „ 0-10 „ 0-31 „ 003 „

005

'0 3

509

c)    mit Portlandcementmörtel per qm

d)    in höheren Etagen als Zuschlag zu a, b und c, per Etage und qm

0-03 Handlangertagschichten

234. Mauerverputz, aussergewöhnlicher, zu ebener Erde:

a)    mit Cementkalkmörtel, 20    mm    dick,    per qm

à fl. 1-10

0-03

0-57

0-006 kbm Sand.........

0-12 Maurertagschichten.....

0-065 Handlangertagschichten . .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

c)    mit Portlandcementmörtel, 12 mm dick, per qm 0-01 kbm Portlandcement . . . . à fl. 62-50 fl. 0⁻62

„    „    3-00    „    0-03

„    „    P40    „    0-21

„ 1-10 „ 0-09

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ Q-30 „ 0~03

d)    mit Portlandcementmörtel, 18 mm dick, per qm 0-015 kbm Portlandcement. . . . ä fl. 62-50 fl. 0-94

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0~35    „    Q-Q3

e)    Zuschlag für dieselbe Arbeit in höheren oder tieferen Etagen, per qm

0-04 Handlangertagschichten......

235. Mauerverputz mit Tripolithmörtel, per qm

a)    1 : 4 gemischt

4    kg Tripolith.........à fl. 0-02.₅ fl.

0-olB kbm Sand.........„    3-00

Wasser..................

0-12 Maurertagschichten.....à fl. i⁻40 „

0-1 Handlangertagschichten . . . „ „ 1"10 „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-28 „

b)    1 : 3 gemischt

5    kg Tripolith........

0-015 kbm Sand.......

Wasser...........

0-13 Maurertagschichten ....

0-09 Handlangertagschichten . . . „ „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

0-01 kbm Sand........

0-15 Maurertagschichten . . . . 0’08 Handlangertagschichten . .

0-015 kbm Sand........

0-17 Maurertagschichten . . . . 0-1 Handlangertagschichten . .

0-24

0-02

0-65

* 55

' 55

0-04

à fl. 1-10

„ „ 0-02 „ „ 3-00

à fl.

T-t tH Ô

co o o

Oppppp

■s 55

0-12

0-04

l 0-02

55    ~--

„ 0-10 „ 0-03

0-18

0-98

1-36

004

0-48

510

0⁻l y. Arbeitsl. für Req. und    Aufs.    „    .,    O dO    ,,    0 03 fl. 0 54

d)    1 : 1 gemischt 9 kg Tripolith 0-01 kbm Sand Wasser ...

0T7 Maurertagschichten .... à fl.

0⁻07 Handlangertagschichten

0-1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

e)    reiner Tripolith

17 kg Tripolith.......... „    ⁰²-s    Ü-    0-42.₅

Wasser.........,.......» 0--01

0-25 Maurertagschichten.....à    fl.    1*40    „    0*35

0-05 Handlangertagschichten    .    .    .„    ,,    T10    ,.    0'05.s

0-1 y. Arbeitsl. für Req. und    Aufs.    „    „    0⁻40_„    0-04 „    0-88

236. Gewölbverputz, per qm: ü’012 kbm Gruben- oder 0-025 kbm Sand ...

0-15 Maurertagschichten

0-075 Handlangertagschichten . .

0-1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

o cb

„ „    0-02.sfl.    0-22.5

p OMH

0-08

0-08

fl. 6-75 * 3-00 „ T40 „ 1T0 „ 0-29_

237.    Zierverputz mit Nutenziehung oder Quadrirung:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm    „    . A_

0"01 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 0‘75 fl. 0-07

0-02 kbm Sand . . ......» » 3'00 „ 00b

0-27 Maurertagschichten . ■ .

013 Handlangertagschichten . .

0-1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0 52

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm

0-U08 kbm Cementkalk.....

0-016 kbm Sand ........

0-33 Maurertagschichten.....

0-16 Handlangertagschichten • ■ •

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0-01 kbm Portlanclcement . •

0-02 kbm Sand.......*    ■

0-35 Maurertagschichten.....

0T7 Handlangertagschichten ...

0T v. Arbeitsl. für Req. und- Aufs. „ ,, 0'b8

238.    Zierverputz mit Cassetten und Füllungen : a) mit Weisskalkmörtel, per qm

0*015 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*7o fl. 0T0

0*03 kbm Sand.........« » 3*00 „ 0*09

0*4 Maurertagschichten.....« »    - --

0*19 Handlangertagschichten . . • „ „ PIO 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*77

0*07

0-21

008

1-40

•2 •>

0-63

003 „    0-47

0-38

;; ; i*io ;; ou

„ 0 05 „

0-70

-T F F F

„ 16-00 fl. 0-13 ’ 3-00 „ 005 1-40 „ 0-46 1-10 0-18 „ 0*64    0-06    „

„ „ 62-50 fl. 0-62 . 3-00    0-06

, 1*40 „ 0*49 „ PIO „ 0*19

„ 0*07 „

1*40

0*56

; 0*21 „ 0*08 „

0-88

1*43

511

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm 0*012 kbm Cementkalk ....

0*024 kbm Sand........„ „ 3*00 „

0*07

0*03 kbm Sand........

0*52 Maurertagschichten ....

0*25 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

• 11

1*10

0*27

” 1*00 ” 0*10

„    2*13

239.    Rustika mit proiilirten Spiegelquadern:

a)    mit Weisskalkmörtel, per qm

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm 0*025 kbm Cementkalk ....

0'05 kbm Sand........

012 Maurertagschichten ....

0⁻24 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0*025 kbm Portlandcement . . •

0*08 kbm Sand........

0*8 Maurertagschichten ....

0*26 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*41    0*14

240.    Rustika mit Spritzwurf oder ausgestockten Quadern :

a)    mit Weisskalkihörtel, per qm

0*035 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 8*75 fl. 0*24

0*08 kbm Sand.......

0*75 Maurertagschichten . . .

0*285 Handlangertagschichten 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*36 „ 0*14

b)    mit Cementkalkmörtel, per qm

0*03 kbm Cementkalk......

0*06 kbm Sand.........

0*9 Maurertagschichten.....

0*35 Handlangertagschichten . . .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

c)    mit Portlandcementmörtel, per qm 0*03 kbm Portlandcement . .

0*06 kbm Sand .....

1*0 Maurertagschichten . . . . „ „ 1*40 „ 1*40 0*37 Handlangertagschichten    1*10 ,, 0*41

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*81 „ 0*18

1*27 „ 0*13

„ „ 62*50 fl. 1*56 „ „ 3*00 „ 0*18

1*40

ii 11    11

„ „ 1-10 „

1*12

0*29

* 11

* 11

16*00 fl. 0*48 3*00 „ 0*18 1*40 „ 1*26 1*10 ,, 0*38 1*64 „ 0*16

* 11

„ 62*50 fl. 1*87

„ 3*00 „

0*18

„    1*55

„    1*95

„    3*29

„    1*92

„    2*46

„    4*04

512

241. Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen für Maueransichtsflächen, per qm:

0*14 Maurertagschichten

à fl. 1*40 fl. 0-20 0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*20 „ 0*02 fl. »22

242. Theilweise reine Bearbeitung von Bruchsteinen zu Ansichtsflächen (Rohbau-Herstellung) : a) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm

0'14 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0'20

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ »20 h) bei minder harten oder lagerhaften Steinen und Gewölben, per qm

0*21 Maurertagschichten.....à fl. 1'40 fl. 0*29

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-29

c)    hei harten oder nicht lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm

0*02 „ 0*22

0*03 „    0*32

rH Ô

» 1-30

243. Reine oder quaderförmige Bearbeitung von Bruchsteinen zu Rohbau-Ansichtsflächen :

a)    bei minder harten oder lagerhaften Steinen und geraden Mauern, per qm

1*08

1*30

T—( Ô

1*73

»

er qm 2*10

0*21 „    2*31

513

f) bei sehr harten Steinen und Gewölben, per qm

1*7 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 2 38

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*38_„ 0*24 fl. 2*62

244. Fugenverstreichung mit Weisskalkmörtel:

a)    bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm

„ 1*10 „ 0-01

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*14

c)    bei geradem Ziegelgemäuer sammt Ziegelfärbelung, per qm

0'003 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*02

0-006 kbm Sand.........„ „ 3*00 „ 0*02

0*003 kbm Sand . . . 0*06 Maurertagschichten

0*003 kbm Sand........

0*09 Maurertagschichten . . . . 0*009 Handlangertagschichten

* 55

55 _

0*01 „    0*17

3*00

0*02

0*14

245. Fugenverstreichung mit Cementkalkmörtel :

a)    hei geradem Bruchsteingemäuer, per qm

0*01

0*15

0*02

33

514

d) bei Ziegelgewölbung, per qm

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und    Aufs.    „    „    0*19    „    0*02 fl. 0*26

246. Fugenverstreichung mit Portlandcementmörtel: a) bei geradem Bruchsteingemäuer, per qm 0*0015 kbm Portlandcement . . . ' fl. 62*50 0*003 kbm Sand 0*086 Maurertagschichten 0*011 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

0*09

0*01

„ 3*00 „ P40 „ 1*10

0*13 „ 0*01 „    0*24

0*12

0*01

b)    bei Bruchsteingewölbung, per qm

0*006 kbm Sand.......

0*144 Maurertagschichten . . . 0*0288 Handlangertagschichten . 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

0*03

0*02 „    0*45

247. Fugenverbrämung mit Weisskalkmörtel:

a) bei Bruchsteinmauern, per qm

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    0*19    „    0*02 „

0*01

0*23

b,) bei Bruchsteingewölben, per qm 0*02 kbm Gruben- od. Weisskalk .

0*004 kbm Sand.........-

0*18 Maurertagschichten.....

0*018 Handlangertagschichten . . 01 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. .

e) bei Ziegelmauern, per qm

0 004 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*03

„ 300 „ 002

0*008 kbm Sand

0*19 Maurertagschichten.....„    „    IAO    „    —

0 04 Handlangertagschichten . . .    „    „    1*10    „    0*04

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. .    „    „    0*31    „    0*03    „ 0*39

0*27

515

4) bei Ziegelgewölben, per qm

0-1 y. Arbeitsl. für Req.    u.    Aufs.    „    ,,    0-33    „    0-03 fl. 0-41

248. Fugenverbrämung mit Cementkalkmörtel : a) bei Bruchsteinmauern, per qm

0 002 kbm Cementkalk.....

0-0036 kbm Sand.......

0-144 Maurertagschichten . . .

à fl. 16-00 fl.

„ „ 3-00 „

„ 1-40 „

0 0192 Handlangertagschichten . .    „    „    1-10    „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0*22 „ ï>) bei Bruchsteingewölben, per qm

0-002 kbm Cementkalk.....

0-003S kbm Sand.......

0-21 Maurertagschichten ....

4) bei Ziegelgewölben, per qm 0-0035 kbm Cementkalk ....

0*007 kbm Sand........

0-24 Maurertagschichten ....

0*04 Handlangertagschichten 0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0*38

„ 0-28

à fl. 16 00 fl. „ „ 3-00 „ „ „ 1-40 „

„    0-38

0-45

•n

0-04

0-50

249. Fugenverbrämung mit Portlandcementmörtel : a) bei Bruchsteinmauern, per qm

0*43 „ 0*04

0*02

0*42

0*54

0*008 kbm Sand........

0*274 Maurertagschichten . . . 0*048 Handlangertagschichten . Ö*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. .

0*02

0*74

33*

516

d) bei Ziegelgewölben, per qm

0-05 fl.

0*008 kbm Sand........

0*3 Maurertagschichten.....

0*0576 Handlangertagschichten .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ „ 0*48

250. Weissigung frischer Yerputzflächen im Innern:

a)    einmalige Weissigung, per qm

0‘1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. .    „    kr.    1*08    „    0*1 kr.

b)    zweimalige Weissigung, per qm

0*0004 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*27 0*01 Maurertagschichten.....„ „ 1’40 „ 1*4

„    1*10    „    0*55

1*26

0*005 Handlangertagschichten .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 1*95

c) dreimalige Weissigung, per qm

0*0006 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*40

2*1 . 0*77 0*29 „

* 11

__11

0*19 „ . 2*41

„ 1*40

0*015 Maurertagschichten ■ .

0*007 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 2*87

* 11

3*56

251. Weissigung alter Yerputzflächen im Innern: a) zweimalige Weissigung, per qm

0*0006 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*40

0*15 1*68 0*66 0*23 „

3*00

0*0005 kbm Sand.......

0*012 Maurertagschichten . . .

0*006 Handlangertagschichten . . „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „ kr. 2*34

* 11

1*40

1*10

3*12

b) dreimalige Weissigung, per qm

0*34 „

4*40

252. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude in I. Höhe:

a)    einmalige Weissigung, per qm 0*0002 kbm Gruben- od. Weisskalk à fl. 6*75 kr. 0*13

0*01 Maurertagschichten.....„ „ 1*40 „

1*4

2*27

à fl. 0*35 kr. 1*75

6*75

0*13

517

c) dreimalige Weissigung oder Färbelung, per qm

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . „    kr.    4*04_„    0"40 kr. B'14

253. Weissigung oder Färbelung von Façaden neuer Gebäude über dem Parterregeschosse an Zuschlag zu Post Nr. 252 per Geschoss und qm:

a)    bei einmaliger Weissigung

0*005 Maurertagschichten .... à fl. 1’40 kr. 0⁻7^

0-002 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0'1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. . kr. 0⁻92

b)    bei zweimaliger Weissigung oder Färbelung

0-22

■_JL °*°9 „

1-01

1-29

©o©

1-56

254. Weissigung oder Färbelung alter Verputzflächen an Façaden in I. Höhe:

a)    zweimalige Weissigung oder Färbelung, per qm:

0*0006 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6-75 kr. 0-40

0-025 Maurertagschichten    1*40 „ 3-5

0-012 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 „    ---

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ kr. 4*82 „ 0*48 „

0-99

1-32

255. Weissigung oder Färbelung alter Yerputzflächen

Façaden über dem Parterregeschosse an Zuschlag zu Post Nr. 254 per Geschoss und qm:

a)    bei zweimaliger Weissigung oder Färbelung

O'l v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ kr. 1*42 „

an

0-12 „

6-16

9-49

1*29

518

256. Sockelverkleidung von Steinplatten:

a)    0*08 bis 0*10 m stark, per qm TO qm rein bearbeitete Steinplatten ... fl. 7-50

1*0 qm rein bearbeitete Steinplatten .... fl. 10*00

0*017 kbm Cementkalk.....à fl. 16*00 „ 0*27

0*035 kbm Sand.......

0*37 Maurertagschichten . . .

0*34 Handlangertagschichten . . . „ „    ---

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*89

0*06

„ „ 2*50 „ 0*09 „ ” 1*40 „ 0*52

1*10

0*37

I 0-09 „

11*34

257. Verkittung von Steinfügen, per m:

0*3 kg Oelkitt..........à

0*02 Maurertagschichten.....„

0*36 fl. 0*11 IAO „ 0-03 „

0*14

Versetzarbeiten.

258. Steindeckplatten versetzen:

a)    zu ebener Erde, per qm :

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.    „    „    1*21    „    0*12 „

b)    für jede Stockwerkshöhe mehr per qm 0*3 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 0*05 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*33

1*82

0*33

0^2 „

0*35

259. Gesimshängplatten von Stein versetzen:

a) im I. Stock, per qm    _ „    „ „ „

0*02 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*13

. „ „ 3*00 „ 0*12 „ „ IAO 0*98 1*10 „ 1*10 „ 0*21 „

0*04 kbm Sand .    .....

0*7 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten ....,„    ---

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 2*08 b) für jedes höhere Stockwerk mehr per qm 0*3 Handlangertagschichten . . • à fl. 1*10 fl. 0*05 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*33_„

2*54

o©

rt n

260. Ruheplatzplatten von Stein versetzen:

a)    bis I. Stockhöhe, per qm

1*0 Maurertagschichten.....

0*75 Handlangertagschichten . . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

b)    in jedem höheren Stockwerk mehr per qm

0*5 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0*55 0*05 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*55 „ 0*03 „

1*40 fl. 1*40 „ 0*82 2*22 „ 0*22 „

1*10

0*35

2*44

519

361.    Balkonplatten von Stein versetzen:

a)    im I. Stock, per qm 1*2 Maurertagschichten . .

2*0 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 3*88

b)    für jedes höhere Stockwerk mehr per qm 0*5 Handlangertagschichten . . . à fl. 1*10 fl. 0*55 0*05 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*55 „ 01)3 „

362.    Abortschlauch- oder Brunnen-Deckplatten von Stein versetzen, per qm:

0*75 Maurertagschichten ... à    fl.    1'40    fl.    1*05

0*75 Handlangertagschichten - . . „    „    1*10    „    0*82

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    1*87    „    0*19 „

363.    Kanaldeckplatten von Stein versetzen:

a)    ohne Falz, per qm 0*37 Maurertagschichten ....

0*34 Handlangertagschichten . . . „ „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

b)    mit Falz, per qm

365.    Quadersteinversetzungen in Stockwerken an Zuschlag zu Post Nr. 264 per Stockwerk und kbm:

a)    bei gewöhnlichen glatten Steinen 0*35 Maurertagschichten . . .

0*4 Handlangertagschichten . . „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

b)    bei Steinen mit Verzierungen

0*4 Maurertagschichten.....„ 1*40 fl.

0*52 Handlangertagschichten . . . „    „    1*10    „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    1*13

à fl. 1*40 fl. 1*68 „ 1*10 „ 2*20

0*39 fl.

____

0*58

2*06

à fl.

. à fl.

HHÖ

fl.

666

666

fl. 0*49 „ 0*44 .. 0*09 „

___55

666

0*98

1*18

6*33

7*82

1*02

520

266.    Thor-, Thür- und Fenstersteine von über 0*05 qm Querschnitt versetzen :

a)    zu ebener Erde, per kbm

0*05 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*34

0*1 kbm Sand..........„ „ 3*00 „ 0*30

0*15 Steinmetztagschichten . . . . „ „ 1*75 „ 0*26

2*5 Maurertagschichten.....„ „ 1*40 „

2*5 Handlangertagschichten . . . „    „    1*10    „    2*75

OT v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 6*51 „ 0*65

b)    für jedes höhere Geschoss mehr per kbm

0‘25 Maurertagschichten.....à fl. 1*40 fl. 0*35

0‘5 Handlangertagschichten . . . „ ,.

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

267.    Thür- und Fenstersteine von weniger als 0*05 m Querschnitt versetzen, zu ebener Erde:

a)    im Lichtmasse bis 1*5 qm, per Stück

„ „ 1-40 „ 1-40

3-50

fl. 7*80

., IAO „ 0-55 0-90 „ 0-09

„    0*99

„    2*32

0*03 kbm Sand........

0*1 Steinmetztagschichten . . .

1*0 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten . . . „ „ ___ ___

268. Kaminthüre-, Kellerfenster- oder Kanaleinfassungs-Stoclc von Stein versetzen, per Stück:

0*008 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. o*04

„ 0*04 1*75 „ 0*09 1*40 „ 0*70 1*10 „ 0*55 1*34 „ 0*13

IAO

IAO

„    3*13

3*00

? f: î: ?

0*17

0*15

0*28

2*10

1*65

0*40

„    4*73

0*012 kbm Sand........„

0*05 Steinmetztagschichten ... . „

0*5 Maurertagschichten.....„

0*5 Handlangertagschichten • • • „

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

269. Stiegenstufen von Stein in neue Mauern versetzen: a) beiderseits eingemauerte, zu ebener Erde, per m

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*37 „ 0*04

„    1*55

— 521

b)    einerseits eingem. (freitrag.), zu ebener Erde, per m

c)    für jedes höhere Geschoss mehr per m

0*1 Handlangertagschichten.....

370.    Stiegenstufen von Stein in alte Mauern versetzen:

a)    beiderseits eingemauerte, zu ebener Erde, per m um 50 Procent mehr, wie bei Post Nr. 269, a;

somit 1*5 X 9-51 — . .............

b)    einerseits eingemauerte, zu ebener Erde, per m um 25 Procent mehr, wie bei Post Nr. 269, b;

somit P25 X 9*96 =.......

c)    für jedes höhere Geschoss mehr per m

0’2 Handlangertagschichten.....

371.    Futtermuscheln aus Stein versetzen:

a)    in neues Mauerwerk, per Stück 0"3 Maurertagschichten ....

0-3 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    in alte Mauern, per Stück

20 Stück Ziegel.....

0-06 kbm Gruben- oder Weisskalk à

012 kbm Sand.....

2*0 Maurertagschichten 2-0 Handlangertagschichten 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

373. Radabweiser aus Stein versetzen:

a)    in Mauerwerk, per Stück 0‘25 Maurertagschicliten .» . . .

0"25 Handlangertagschichten . .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

b)    auf Strassen, per Stück 0*3 Handlangertagschichten • . . „

0-05 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

373.    Einfahrtsthorstock von Holz versetzen und verputzen, per Stück :

0-03 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0-20

0"05 kbm Sand.........

2‘0 Maurertagschichten.....

1-0 Handlangertagschichten . . .

à fl.

. à/c

0-33

fl. 0-96

à fl. HO

à fl. 110

110 fl. 012 110 „ 0-33

0-75

0-0.7

1-90 fl. 0-38 6-75 „ 010 3*00 „ 0-36 110 „ 2-80 1-10 „ 2-20 5-00 „ Q-50

110 fl. 0-35 1-10 „ 0-27 0*62 „ 0-06

1-10 fl. 0-33 0-33 „ 0-02

0-16

„ 0-11

„    0-76

» 1-20 » 0-22

„ 0-82

„ 0*68

„    0-35

„    4-67

522

b) über 2-8 qm Lichtenmass, per Stück

0-015 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0-10

0'03 kbm Sand........

0*4 Maurertagschichten ....

0*2 Handlangertagschichten . .

0"1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.,, „ 0-78 „ 0-08 fl. L05

275. Fensterstöcke von Holz versetzen und verputzen:

a)    bis 1*5 qm Lichtenmass, per Stück

„ „ 3-00 „ 0*04 . „ „ 1*40 „ 0-56

0⁻012 kbm Sand......

0*4 Maurertagschichten ...

0‘2 Handlangertagschichten . . .    „ 1*10 „ 0’22

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*78 „ 0"08 „ 0⁻94

276. Fensterstöcke, Oberlichten, Blindrahmen u. dergl. aus Staffelholz versetzen und verputzen:

a)    bis 1‘5 qm Lichtenmass, per Stück 0-004 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6‘75 fl. 0"03

„    0-04 „

0-008 kbm Sand ......

0-48

0-70

0-25

0"2 Maurertagschichten .... ö'l Handlangertagschichten . .

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ .. 0*39

b)    über l⁻5 qm Lichtenmass, per Stück

0-006 kbm Sand........

0-1 Maurertagschichten . .

0-05 Handlangertagschichten .    . „ „ —

01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*19

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-28_

523

279. Abtrittsitzspiegel oder Sitzbrett versetzen und verputzen, per Stück:

0*004 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*03

„    3-00 „ 0-02

„ 1-40 „ 0-22

0*008 kbm Sand.......

0*16 Maurertagschichten .

0*08 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0*09

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*31 „ 0*03 fl.

280. Abtrittkasten (englische Aborte) versetzen und verputzen, per Stück :

0*01 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*07

0*02 kbm Sand ......

0*5 Maurertagschichten ...

0*5 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. ,, „ 1*25 „

0*39

„    3-00    „    0-06

„    „    IAO    „    0-70

„ 1*10 „ 0-55

012 „

281.    Sturztram oder Mantelbaum versetzen und verputzen, per Stück:

0*004 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*03

0*008 kbm Sand ......„ „ 3-00 „ 0*02

0*2 Maurertagschichten    1*40    „    0*28

0*1 Handlangertagschichten    HO    „    0*11

0*1 v. Arbeitsl. für Req.    und Aufs. „    „    0*39    „    0*04 „

282.    Ständer, Säulen, Streitbäume u. dgl. von Holz versetzen :

a)    in Mauern, per Stück

0*0u3 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*02 0*004 kbm Sand ....

0*12 Maurertagschichten ...

0*1 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0 28

b)    in Erdreich, per Stück 0*05 Maurertagschichten ....

0*35 Handlangertagschichten . -0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

282. Klötzchen von Holz versetzen, per Stück:

0*3 Handlangertagschichten ■ • „ „ HO „ 0*33 0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    0*89    „    0*09 „

* **

ESOy

0*48

0*03 „

___V

0*34

à fl.

• •»

„ 3*00

fl. 0*07

„ 0*38 „ 0*04 „

0*49

0*18

0*01

1*40 ” 0*06 „ 0*03

„ o-oi „

0*12

524

o) über 1'2 qm Lichtenmass, per Stück

0-01 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 04)7

0-02 kbm Sand......

0‘6 Maurertagschichten . . .

0*3 Handlangertagschichten 01 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs.

386. Eiserne Fensterrahmen versetzen: a) bei Ziegelgemäuer, per Stück

0-005 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 8*75 fl. 0-03

„ 3-00 „ 0-03 „ 1-40 „ 0-98

. „ 3-00 „ 0-06 . „ 1-40 .. 0-84

„ i-io

’    Q-33

„ 1-17    ” 0-12 fl. 1-42

0-01 kbm Sand ......

0-7 Maurertagschichten ■ . .

0‘4 Handlangertagschichten    1*10 „ 0-44

„ „ 1-40

• VI

0-04 kbm Sand......

1*0 Maurertagschichten . . .

0*02 kbm Sand.......

0-4 Maurertagschichten ....

0"2 Handlangertagschichten . .

0-1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „

389.    Eiserne Ofenthürchen, gestrickte Gitter u. dgl. versetzen, per Stück:

390.    Eiserne Thürkegel, Klammern, Bänder, Kloben, Schliesshaken, Anlegarben, Dachrinnenträger u. dgl. versetzen :

a) bei Ziegelgemäuer, per Stück

0-001 kbm Gruben- oder Weisskalk à    fl.    6-75    fl.    0-01

„    „    3-00    „    0-01

Transport fl. 0’02

1-40

;; 0-66

„ 0-21 „    2-52

4-15

' 3-00 „ 0-06 1-40 „ 0-56 1-10 „ 0-22 0-78 „ 0-08 „    0-99

525

Transport fl. 0*02

291.    Hölzerne Rastschliessen und Heckenträme einziehen, per m:

0*001 kbm Gruben- oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*ol 0*002 kbm Sand

293.    Eiserne oder metallene Wasserwannen oder Bratröhren versetzen, per Stück:

0*3 Maurertagschichten ....

0*1 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*53

294.    Eiserne Sprossen versetzen, per Stück:

0*13

0*23

0*004 kbm Sand........

0*1 Maurertagschichten . . . . 0*05 Handlangertagschichten . .

„ „ 3*00 „

0*01

0*35

0*09

0*50

0*52

à fl. 1*40 fl. 0*42 „ 1*10 „ 0*11

0*05 „

0*58

0*23

0*01 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*07 296. Yerputzung von neugelegten

0*08

3DO n, per m: cà 6'75 fl. 02

0*03 kbm Sand........

0*12 Maurertagschichten . . . . 0*07 Handlangertagschichten . •

» „ 3-00

9Ç99?

0*13

0*46

CT5

(M

298. Futterbarren versetzen, per Stück:

0-06

fl 0*91

299. Trottoirrandsteine versetzen, per m:

6 Stück Ziegel ........à c fl. 1*90 fl. 0*11

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*78    ___

301.    Eiserne Traversen, Eisenbahnschienen, Säulen und sonstige grössere Eisentheile versetzen (oder ausbrechen, herablassen und abwägen):

a)    zu ebener Erde, per q

0*4 Maurertagschichten.....

1*5 Handlangertagschichten . . .

b)    für jedes Stockwerk mehr, per q 0*5 'Handlangertagschichten . . .

302.    Eisenkleinmateriale, Geländer- u. Gittereisen versetzen :

a)    zu ebener Erde, per q 1*5 Maurertagschichten ....

1*0 Handlangertagschichten .

b)    für jedes Stockwerk mehr, per q 0*3 Handlangertagschichten . .

303.    Eiserne Schliessen oder anderes Constructionseisen

„ 1*01

0*08

„    1*05

à fl. 1*40 fl. 0*56 „ „ 1*10 „ 1'65

. . à fl. 1*10

» H2Ł

„    0*55

• 11

à fl. 1*40 fl. 2*10 „ 1*10 „ 1*10

à fl. 1-10

,,    3*20

„    0*33

versetzen, per q:

0*75 Maurertagschichten ....

0*5 Handlangertagschichten . .

304.    Eiserne Abortbestandtheile versetzen:

a)    zu ebener Erde, per q

0*8 Maurertagscliichten .....

0*8 Handlangertagschichten . . .

b)    für jedes Stockwerk mehr, per q

0*3 Handlangertagschichten.......à fl. 1’IQ

305.    Eiserne Kanalverschlüsse oder Deckel sammt Stock versetzen, per q :

3*0 Maurertagscliichten ....

2*0 Handlangertagschichten . .

à fl. 1*40 fl. 1*05 1*10 .. 0*55

„ 1-60

32    £

rH Ó

„ 2*00 „    0*33

• >?

à fl. IAO fl. 4*20

„ i-io

2*20

Anmerlcuntr zn Tost Nr. 301 bis 305-

Das Erforderniss für Requisiten und Aufsicht ist in den angesetzten Tagesschichten schon in begriffen.

527

•500. Bohren von Steinlöchern, hei 30 bis 50 mm Durchmesser :

a)    hei Granitstein, per m 0*8 Maurertagschichten ..... à fi.

0*2 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „

b)    hei Sandstein, per m 0*5 Maurertagschichten 0T5 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*70

307. Bohren von Steinlöchern bei 80 min Durchmesser:

a) bei Granitstein, per m 1'2 Maurertagschichten .

lT ¹⁻¹

fl. 1-12 „ 0-22

fl. 1*34

. . . à fl. 1-40 fl. 0-70

__V)

0*10

„ 0*80

308. Oefen. gusseiserne sammt Rauchrohr, 200—300 kg schwer, versetzen :

a) mit Ofenfuss aus Ziegeln, per Stück 15 Stück Ziegel ....

yi

0-34

„ 2*02

„    1*29

. . . à/c fl. 1-90 fl. 0-28 0*015 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6*75 „ 0*10

b) ohne Ofenfuss-Herstellung, per Stück

0*005 kbm Gruben-oder Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*03

0*01 kbm Sand ......

0*33 Maurertagschichten ....

0*33 Handlangertagschichten . .

0*1    v.    Arbeitsl.    für    Req.    und Aufs.    „    „    0*82    „    0*08

309. Oefen, gusseiserne sammt Rauchrohr, 100—200 kg schwer, versetzen:

a) mit Ofenfuss aus Ziegeln, per Stück 12 Stück Ziegel ....

0*013 kbm Gruben- oder Weisskalk à „

0*026 kbm Sand .

0*4 Maurertagschichten

0*03 kbm Sand........

0*5 Maurertagschichten . . . . 0*5 Handlangertagschichten . .

„    1*84

0*46

„    0*96

0*25 Maurertagschichten.....„ „ 1*40 „ 0*35

0*25 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 0*27

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0*62__

310. Oefen, gusseiserne sammt Rauchrohr, unter 1Ö0 kg schwer, versetzen:

a) mit Ofenfuss von Ziegeln, per Stück 10 Stück Ziegel ........

0*01 kbm Gruben- oder Weisskalk à „ 6*75

0*01 kbm Sand

0*06

à/c fl. 1*90 fl. 0*19

?7_

0*07

„    1*50

„    0*74

528

Transport fl. 0‘26

002 kbm Sand.........à fl. 300 „ 0*06

0-3 Maurertagschichten...... „ IAO „ 0-42

0*3 Handlangertagschichten . - - „ „ 1*10 OT v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 0-75

b) ohne Ofenfuss-Herstellung, per Stück

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „    „    006_„    0*10 „

312.    Gussofen verkitten und schwärzen, per Stück:.

Ofenkitt, Kienruss und Branntwein wie bei Rost

Nr. 311, zusammen.......;••••“• OTb

0*1 v. Arbeitsl. für Req. und    Aufs. „    „    3 20_„    0 32 „

0-33

” 0-07 fl. 1-14

0-23

0-05 „    0-62

0-84

1-35

0-33

fl.

„    3-18

à/c fl. 1*90 fl. 0A7

2*25

0-22

529

b)    bei 0*5 qm Sockelbasis, per Stück

0*01 kbm Gruben- oder Weisskalk à „

0*02 kbm Sand........

0*12 kbm Lehm........

0*02 kbm Kälberhaare.....

0*08 kg Draht........

1*0 Maurertagschichten ....

0*5 Handlangertagschichten . .

0*1 y. Arbeitsl. für Req. und Aufs. „ „ 1*95    0*19    3*15

à/c fl. 1*90 fl. 0*28 2*25 „ 0*18 0*75 „ 0*07

3*00

0*06

0*30

1*40

1*40

• ” ” 1*10 ” 0*55

315. Schwedische Oefen umsetzen. Die Abtragungsarbeiten nach Post Nr. 159, a; dann die Wiederaufsetzung nach Post Nr. 314, sonach:

a)    bei 0*8 qm Sockelbasis, per Stück

laut Post Nr. 159, a.......

„    „    „ 314, a ^......

b)    bei 0*5 qm Sockelbasis, per Stück

laut Post Nr. 159, a.......

„    „    „    314,    b.......

c)    bei 0*25 qm Sockelbasis, per Stück

laut Post Nr. 159, a......■ .

„    „    „    314,    c.......

fl. 0*68

4*93 „    5*61

fl. 0*68

y 3*96 „    4*64

fl. 0*68

„ 3*15 „    3*83

316. Thonöfen und Sparherde ausputzen und verschmieren: a) Thonöfen, per Stück

0*4 kg Töpferkitt.......

0*3 Maurertagschichten ....

0*1 Handlangertagschichten . .

* 11

66Ô6

„    0*74

34

530

335, t. Für 1 kbm Grubenkalk (also gelöschten Weissoder Fettkalkj sind erforderlich:

414 kg gebrannter Kalk . . - à fl. 0*01.₃ fl. 5*38 und die auf Seite 15, P. Nr. 96 berechn. Ablöschkosten mit . .

1 kbm gebrannter Weisskalk im festen (aggregaten, 1550 + 1800

, „ 1-37 fl. 6-75

= pp 1675 kg

homogenen) Zustande wiegt

1 kbm desselben im Hohlgefässe gemessen, wiegt . „    1100 ,,

1 kbm eiugelöschter Weisskalk in speckigem Zustande wiegt ..... ...........

2400 ,,

U*S5,

sil6.Erforderniss zur Mörtelbereitung aus Grubenkalk (Fettkalk, Weisskalk), per kbm

Grob, 1: 4 g e m i s c h t,

0-22 kbm Kalk.....

0*85 kbm Sand . . . . .

1*00 kbm Wasser ....

0*25 Mörtelmachertagschichten „

0-5 Weibertagschichten . .

0*1 vom Arbeitsl. auf Req. .

Mittelfein, 1: 3 gemischt,

0-27 kbm Kalk.......à fl. 6-75 fl. 1'82

0'8 kbm    Sand . . ......„    „    1‘50    „    1*20

1-0 kbm    Wasser.......„    „    015    „    0*45

0*3 Mörtelmachertagschichten „ „ 1'30 „ 0*39 0*5 Weibertagschichten . .

01 vom Arbeitsl. auf Req. .

Fein, 1:2 gemischt,

0-35 kbm Kalk...... . à fl. 6*75 fl. 2-36

0*7 kbm    Sand........„    „    1*50    „

1*0 kbm    Wasser.......„    „    0*45    „    -

0*33 Mörtelmachertagschichten „ „ 1*30 „ 0*43 0*5 Weibertagschichten . .

0*1 vom Arbeitsl. auf Req. .

„ 0*70 „ 0*35 112

011 „    3*98

„ „ 0*70 „ 0*35 „ „ 1-19

0*12 „    4*33

1*05

0*45

„ „ 0*70 „ 0*35 „ „ -1*23 „

0*12 „    4*76

Feinst, 1 : 1 gemischt,

0*82

0*5 Weibertagschichten . . . „

0*1 vOm Arbeitsl. auf Req. . . „ „ 1*20

0*12 „    5*51

335,al7. Erforderniss zur Mörtelbereitung aus Ceinentkalk, per kbm:

(1 kbm Cementkalk im verpackten Zustande wiegt 952 kg)

Mittel, 1:3 gemiscl

0*28 kbm Cementkalk . .    . à fl. 16*00 fl. 418

iS. •

0*90

531 —

Fein, 1:2 gemischt,

0*35 kbm Cementkalk . . . . à 'fl. 18*00 fl.

2*00 „ „ 0*45 „

0*oo Mörtelmachertagschichten „ „ 1*30 „ 0*55 Weibertagschichten . . . „ „ 0*70 0*1 vom Arbeitsl, auf Req. . . „ „ 1*99

0*72 kbm Sand 2*0 kbm Wasser . .

11 11,

* 11

_r

fl. 9*23

Feinst, 1:1 gemischt,

0*52 kbm Cementkalk .... à 0*53 kbm Sand . .

2*00 kbm AArasser......„    „

0*6 Mörtelmachertagschichten „ „ 0*6 Weibertagschichten . . . „ „ 0*1 vom Arbeitsl. auf Req. . „ „

11 11

io omo po ov

fl.

11

11

_11

„ 11*69

18. Er forcie miss zur Mörtel b er eitu n g aus Portlandcement, per kbm:

Verlängert. 1:7 gemischt,

0*13 kbm Portlandcement . . à fl. 62*50 fl. 8*12

„ 2*73 „ 1*26 ., P95

0*91 kbm Sand . . . . . . . „ „

2*8 kbm AA^asser.......„ „

1*5 Mörtelmachertagsch. s. R. „ „

io Ô Th

„ ' 14*03

Gewöhn 1 ich, 1:5 gemischt,

0*176 kbm Portlandcement . . à fl. 62*50 fl. 11*00

2*63 1*30

„ „ 3-00 „ „ „ ⁽⁾‘4A „

0*877 kbm Sand 2*9 kbm Wasser 1*35 Mörtelmachertagsch. s. R. „ „ 1*30 ,,

2*14 „ 17*07

Fein, l:2*5gemischt,

0*313 kbm Portlanclcement à 0. 62*50 fl. 19*53

„ 2*34 „ 1-35 2*47

0*78 kbm Sand . .

3*00 kbm Wasser .

1*9 Mörtelmachertagsch. s. R. „

11 11

„ 25*72

Feinst, 1:1 gemischt,

0*5 kbm Portlandcement. .

0*6 kbm Sand.......

3*2 kbm AVasser......

2*0 Mörtelmachertagsch. s. R. „ „

à fl. 62*50 fl. 31*25 „ 1*30 „ 1*51 „ 2*30

11

M* O

„ 37*16

825, a 19. E r forderniss. zu Cliamottemö r tel, per kbm:

1822 kg Chamottemehl . . . à fl. 0*03 fl. 54*61

„ „ 0*45 „ 1*80 2*0 Mörtelmachertagschichten „ „ 1*30 „ 2*60 0*3 Weibertagschichten . . . „ „ 0*70 „ 0*21 „ 59*27

Per 1 kbm Ma.uerwerk sind 0’2S kbm Chamottemörtel erforderlich.

4*0 kbm AVasser

WÊ

24*-

532

V. Steinmetzarbeiten.

Die Steinmetz arbeiten (eigentlich Steinmetzwarenlieferungen) bilden usuell eine Handelsware, für welche sich eine Analyse nur nach der Qualification des gebrochenen Steines geben liesse.

VI. Zimmermanns-Arbeiten.

Abtragungs- Arbeiten.

451. Constructionsgehölze abtragen, per m :

a)    Querschnitt 0—0’025 qm

0*01 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1'50 kr. 1‘5 O’Ol Handlangertagschichten .    „ „ 1*10 „ l’l

5u/o Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 2*8

b)    Querschnitt 0’025—0’04 qm O'Olö Zimmermannstagschichten . à fl. 1'50 kr. 2’25

„ 1-10 „ 1-85

„ 0-1 kr. 2-7

„ 0’19 „    4’0&

O’Olö Handlangertagschichten .

5°/o Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 3’9

e) Querschnitt 0’04—O’Oö qm

0’48 „ 10’13

5% Zuschlag für Requisiten etc. .,, kr. 12’05 „ 0’60 „ 12’65

533

b) sammt Riegel oder Polsterholz

7*7

0*055 Zimmermannstagschichten . „ fl. 1*50 kr. 8*25 0‘07 Handlangertagschichten . . . „ „ HO „

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 15*95 „ 0*80 kr. 16*75

454. Schindeleindeckung abtragen, per qm Dachresche:

a)    ohne gleichzeitiger Lattenahtragung

0*02 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 3*00 0*035 Handlangertagschichten 5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 6*85_„

b)    mit gleichzeitiger Lattenabtragung 0*03 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr.

0*055 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 „

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 10*55 „

• „ „ 1*10 „ 3*85

0*34 „    7*19

OOIF

„ 11*08

455.    Einlattung ah tragen, per qm Dachresche

0*22 „    4*67

457. Deckenconstructionen abtragen, per qm: a) Dübelböden

0*08 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 kr. 12*0

., ., 1*10 „ 12*1

„ 1*2    „ 25:3

0*11 Handlangertagschichten 5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 24*1

b) Sturzböden sammt Schalungen

0*1 Zimmermannstagschichten ■ . „ fl. 1*50 kr. 15*0 0*15 Handlangertagschichten . . . „ „ 1*10 „ 16*5 5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 31*5    „ 1*57 „ 33*07

458. Brückenstreu oder Schrottwände abtragen, per qm: 0*06 Zimmermannstagschichten .    .    à    fl.    1*50    kr. 9*0

0*1 Handlangertagschichten . .    .    „    „    1*10    11*0

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 20*0

456. Brücken von Holz abtragen, per qm:

0*08 Zimmermannstagschichten .    .    à    fl.    1*50    kr. 12*0

0*15 Handlangertagschichten . .    .    „    „    1*10    „ 16*5

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 28*5

460. Dachconstructionen von Holz abtragen, per qm:

«jj Leerdächer

0*1 Zimmermannstagschichten .    .    à    fl.    1*50    kr. 15*0

0*12 Handlangertagschichten . .    .    „    ,,    1*10

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr.28*2 b) stehende und liegende Dachstühle

0*14 Zimmermannstagschichten .    .    „    fl.    1*50    kr. 21*0

0*2 Handlangertagschichten . .    •    „    „    1*10    22*0

5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. . „ kr. 43*00

1*0 „ 21*00

„ 1*42 „ 29*92

13*20

1*41 „ 29*61

2*15    45*15

534

Neuherstellungen bei Landbauten.

463. Tabelle über die erforderlichen Tagschichten zur Bearbeitung von Kanthölzern, per currtm (wobei die vom Handlanger zu leistende Hilfsarbeit in die Tagschichte des Zimmermannes eingerechnet wurde).

_ p? _. CC erq

Pi O CC p

Hłj CC

M I-i M l-i tsS M c: 05    ^    Ol

OOCOt-TOOtOpiOCTO

g J Durchmesser des Stammes

b-*    >—■ H^b— fc-ObOtOCö

OiCOCDOtO tsOOOb-*rf-.-viCn ——— —■— ~--- . —-— —-— ---^ —

CO

te

H*

IND

te

U-

1?

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich i

Holzes

des

Stärke

Gattung

oooooooooooooooooooooo

ÔÔ»-iôb^M^Hlfcôb-^tsctôccrvCtf^03cnrf^-Jüi^-^i OOOłMObCJt^-lWl-OiCDHO^HOtCOWb-« m Cn Cn en    en    Ch    -a    Cn

???c???°9???????9???°?

ÓOÓOb-iOb-H>-*»-t0^tOtOCObS|t*WOł)Ł*CiC't

05 üt CO 05 h* CO 05

cn Cn cn CJt cn cn

-) n*-

ohne

oooooooooooooooooooooo ĆÓoÓb^Ó-HK - têb^têtê05têtf^CÔütrf^-<îOt

<1 Qi CO    -1 M    C ^ O H    05 05 CO    05 CO    OJ ^1 Ol CO ^ Cn

Cn cn    Ot Cn Cn Cn Cn

0-07

0-05

l| 0 065 I! 0-09 0 035 jj 0-05 0 05 !' 0-065

80-0

0-065

011

0-1

0-08

0-095 0-125 0 075

810

0-1

0 17

SSI-0

0-21

0'17

0-28

0-2

0-33

0 25

0 42

0-275

0165

0-215

0-125

0-165

0 21

0-36

0-27

0-45

0-35

9<;.o

0-035

0-045

0-06

0 055 0 075 0-015

0-09

0-07

0-115

0-145

0-085

0-115

0-19

0’265

0145

0-19

0-31

0-22

0 39

0-4    0\ö5    0-4

0*5    0 75    !    0 55

0-3    0*415    !    0 29

ÈS

Verband

ohne I mit

ohne

oo₉900990ooo°oocoooooo

ssss^sssk^sussss^äs^s;

Cn    Cn    Ü«

99999999999999999°999°

©OOOOOOOł—Oł— »-‘ł-*—‘tOv-fcCtOWtDWfcS

Sw giss;⁰⁵⁰ g⁰’⁰'“'

ooocoooçoooçoooooçcooo

OOOOOOOOOOH-iO^OM^tC^bO^COrvS CCtO^CCCJT^Og^gt    c£ c£ ° ^    ^ g| ^

⁰??9??C0?⁰??S??°Ç??9?®

OOOOOOOOOOOOOO'-O^H**-*— tOb-*

g g w

99999⁰99999⁰9<=99999°99

OOOOOOOOOOb-^Ob-^OH-»*— hk wMtOH

S^gü,SSccc,5S‘J’-C0îSgu,"'',K'⁰'f"N:05

99°99 99999999999999 9 9 9

OOOOOOOOOOOOOO^OH^OM^**— b-4 rf^oj^wg^oîg-^Jtncooîg-i^oocog^oasto

mit

ohne

vollständig anarbeiten za Herstellungen

rein behauen und

Rundholz

Holz, oder

vier Seiten

zwei Seiten

Holz

behautes

Rundholz auf

rauh

Einen

|äls

SrSgg*

iTcrc g ö

SÄ'

p- Rundholz auf zwei Seiten behauen und legen

behauenes oder Rundholz abschneiden und legen

Currentmeter

hobeln

Holz

behauenes

geschnit

tenes

II1II1IIIIII2IS2SSS2SS

at,^isoł y

rundes Holz rein behauen

OOC^Cn-qOC^C^OO^Cn

cm

Rücksichtlich der Anarbeitung ohne Behauen wird das Rundholz im Durchmesser genommen von

535

464. Holzconstructionen mit Verband vollständig anarbeiten :

Boi nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach Bedarfstabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länge^⁻ liefert.

a) 1*0 currtm Gehölz, 10/10 cm stark, im Ankäufe à fl. 0*15 0*075 Zimmermannstagschicliten . à fl. 1’50 „ 0*11 0*05 vom Arbeitslöhne für Req. etc. „ „ 0*11

0*01 fl. 0-27

b) 1*0 currtm Gehölz, 10/13 cm stark, im Ank. à fl. 0*20 0*09 Zimmermannstagschicliten . . à fl. 1*50 0*05 vom Arbeitsl. für Req. etc. . „ „ 0*13

0*13

0-01 „    0-34

c)    1*0 currtm Gehölz, 11/16 cm stark, im Ank. à fl. 0*31 0*11 Zimmermannstagscichten . . à fl. 1*50 „ 0*16 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. „ „ 0*16

d)    1*0 currtm Gehölz, 13/13 cm stark, im Ank. à fl. 0*26

0*1 Zimmermannstagschicliten . à fl. 1*50 „ 0*15 0*05 vom' Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*15 .. 0*01 „    0*42

0*01 „    0*48

e)    1*0 currtm Gehölz, 13/16 cm stark, im Ank. à fl. 0*37

li) 1*0 currtm Gehölz, 18/19 u. 16/20 cm stark im Ankäufe.............

à fl. 0*46

0*21

1) 1*0 currtm Gehölz, 21/21 cm stark, im Ank. .à fl. 0*84 0*195 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*29 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ ,, 0*29_„____

m)    1*0 currtm Gehölz, 21/24 cm stark, im Ank. . ., fl. 0*96

0*22 Zimmermannstagschicliten .    . à    fl.    1*50    „    0*33

0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc.    . „    „    0*33    „

n)    1*0 currtm Gehölz, 21/26 cm stark, im Ank. . à fl. 1*10 0*235 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*35

o)    1*0 currtm Gehölz, 24/24 cm stark, im Ank. . à fl. 1*09 0*24 Zimmermannstagschicliten . . à fl. 1*50 „ 0*36 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. .

0*01 „ 1*00

0*01 „    1*14

0*02 „    1*31

0*35

0*02 „    1*47

„ 0*36 „ 0*02 „    1*47

536

0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . . „ „ 0*44 „ 0*02 „

t)    1*0 eurrtm Gehölz, 26/32 cm stark, im Ank. à fl. 1*84 0*35 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*52 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*52 „ 0*03 „

u)    1*0 eurrtm Gehölz, 32/32 cm stark, im Ank. à fl. 2*27 0*39 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*58 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*58 „ 0*03 „

w) 1*0 eurrtm Gehölz, 32/37 cm stark, im Ank. à fl. 2*62 0*44 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*66 0*05 vom Arbeitsl. für Req., etc. . „ „ 0*66    0*03    „    3*31

465. Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Stich u. Wechsel), per qm Grundfläche:

a)    bei 3 m Gebäudebreite

1*04 eurrtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........à fl. 0*77 fl. 0*80

0*61 eurrtm Mauerbänke und Pfetten 13/16 cm

0*22 eurrtm Säulen, 13/13 cm stark „ ...

2*58 eurrtm Sparren Kehlbalken und Riegel,

10/13 cm stark ........à fl. 0*34 „ 0*88

0*1 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28 „

b)    bei 4 m Gebäudebreite

0*87 eurrtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........à fl. 0*77 fl. 0*67

0*47 eurrtm Mauerbänke u. Pfetten, 13/16 cm stärk    •*

0*24 eurrtm Säulen, 13/13 cm stark

2*5 eurrtm Sparren, Kehlbalken und Riegel,

10/13 cm stark........à fl. 0*34 „ 0*85

0*09 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28 ,. 0*03 ,, 1*90

à fl. 0*54 „    0*33

0*42 „ 0*09

1*82

1*79

1*98

2*39

2*88

0*03    „    2*13

0*54 „ 0*25 0*42 „ 0*10

c) bei 5 m Gebäudebreite

0*76 eurrtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

. . . à fl. 0*77 fl. 0*59

16/19 cm stark ....

0*38 eurrtm Mauerbänke u. Pfetten, 13/16 cm

stark...........

0*25 eurrtm Säulen, 13/13 cm stark „ „

2*46 eurrtm Sparren, Kehlbalken und Riegel,

10/13 cm stark........à fl. 0*34 „ 0*84

0*08 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28 „ 0*02 „ 1*76

à fl. 0*54 „ 0*21 0*42 „ 0*10

537

d)    bei 6 m Gebäudebreite

0*69 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........

0*32 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm stark

0*26 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ „

2⁻43 currtm Sparren, Kehlbalken und Riegel,

10/13 cm stark........à fl. 0*34

0*07 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28

e)    bei 8 m Gebäudebreite

0*6 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........

0*27 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/16 u.

13/18 cm stark........à fl. 0*68 „ 0T8

0*28 currtm Säulen, 16/16 cm stark . „ „ 0*68 „ 0T9 2*35 currtm Sparren, Kehlbalken und Riegel,

13/13 cm stark........

0*05 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28 466. Dachstuhlconstruction (Pultdach auf Bockpfetten), per qm Grundfläche:

a)    bei 5 m Gebäudebreite

0*58 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark ........ à fl. 0*77 fl. 0*45

0*46 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 „ 0*19 1*1 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 13/16 cm stark . . . . à fl. 0*54 „ 0*59 2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

. . . à fl. 0*34 „ 0*87 0*09 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0*28 „ 0*03

b)    bei 6 m Gebäudebreite

0*54 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........à fl. 0*77 fl. 0*42

0*47 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 „ 0*20 0*96 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 13/16 cm stark .    ... à fl. 0*54 „ 0*52

2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

10/13 cm stark.......

0*08 kg Klammern und Schiftnägel

c)    bei 7 m Gebäudebreite

0*51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

. . . à fl. 1*00

0*48 currtm Wandsäulen, 13/13 cm st. „ „ 0*42 0*86 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*68 „ 0*58 2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

Transport fl. 0*69

10/13 cm stark . .

18/21 cm stark . .

à fl. 1*00 fl. 0*69

à fl. 0*54 „ 0*17 0*42 „■ 0*11

0*83

0*02

fl. 1*82

à fl. 1*00 fl. 0*60

à fl. 0*42    0*99

0*01

„    1*97

„    2*13

fl. 0*34 „ 0*87 „ 0*28 „ 0*02

„    2*03

q=! -

0*51

0*20

„ 2*18

66

538

Transport fl. 0'69

0'78 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0’68 „ 0’53 2*55 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

à fl. 0-42

ü'06 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0⁻28 467. Dachstuhlconstruction (Pultdach mit stehendem Stuhl), per qm Grundfläche: bei 5 m Gebäudebreite 0'55 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........à fl. 0'77 fl. 0’42

0'54 currtm Säulen, 13/13 cm stark „ „ 0‘42 „ 0’23 0’94 currtm Mauerbänke u. Pfetten 13/16 cm

stark.............

2’62 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

10/13 cm stark........

0‘08 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0⁻28

b)    bei 6 m Gebäudebreite 0\51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........

0’56 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ ^ „ 0’42 ,, 0'24 0'79 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

stark.............à fl. 0’54 „ 0'43

2'67 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

11/16 ein stark........à fl. 0*48 ,, P28

0’07 kg Klammern, und Schiftnägel „ „ 0‘28 „ 0⁻02 „

c)    bei 7 m Gebäudebreite 0'48 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.........

0\58 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ „

0⁻68 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

stark.............

2‘71 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

11/16 cm stark........

0'06 kg Klammern und Schiftnägel „ „ 0'28

d)    bei 8 m Gebäudebreite 0‘47 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark........à fl. l’OO fl. ö‘47

0*6 currtm Säulen, 13/13 cm stark . „ ,, 0’42 „ 0'25 0'6 currtm Mauerbänke und Pfetten, 13/16 cm

stark.............à    fl.    0\54    „    0'32

2⁻74 currtm Sparren, Kehlbalken und Streben,

11/16 cm stark........à    fl.    0’48    „    P32

O'Oö kg Klammern und Schiftnägel „    „    0'28    „    0‘01 „

468. Dachstuhlconstruction (Leerdach), per qm Grundfläche : a) bei 3 m Gebäudebreite

Ö‘57 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 0*42 fl. 0’24 1T9 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

0‘09kg Yerbandeisen . . •    0‘28 „ 0‘02 „

13/13 cm stark

1-07

0-02 fl. 2-31

a)

à fl. 0-54 „ 0-51

à fl. 0-34 „ 0-89

__

0-02 „    2-07

à fl. 0-77 fl. 0-39

à fl. 1-00 fl. 0-48 0-42 „ 0-24

à fl. 0-54 „ 0-37

à fl. 0-48 „ P30

0-02 „

2-36

2'41

2-37

P?

539

1)) bei 4 m Gebäudebreite

0*44 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à ti. 0*42 fl. 0*18 0*99 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

0*08 kg Yerbandeisen.......„    „    0*28    „    0*02 fl. 1*22

c)    bei 5 m Gebäudebreite

0*36 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 0*42 fl. 0-15 0*87 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel

16/19 cm stark . .....à fl. 0*77 „ 0*67

1‘3 currtm Sparren, 10/13 cm stark    .,    „    0*34    „    0*44

0*42 currtm Windlatten, 5/10 cm st.    „    „    0*13    ..

0*07 kg Yerbandeisen......„ „ 0*28 „ 0*02 „ 1*33

d)    bei 6 m Gebäudebreite 0*31 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark

0*78 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark.......

1*32 currtm Sparren, 11 /16 cm stark    „    „    0*48    „    0*63

0*4 currtm Windlatten, 5/10 cm st.    „    „    0*13    „    0*05

0*06 kg Yerbandeisen ....

e)    bei 7 m Gebäudebreite 0*27 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark . .

0*72 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark...... à fl. 1*00 „ 0*72

1*34 currtm Sparren, 11/16 cm stark „ „ 0*48 „

0*4 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „ „ 0*13 0*05 kg Yerbandeisen

0*05

à fl. 0*68 fl. 0*21

à fl. 0*77 „ 0*60

„ „ 0*28 „ 0*02 „    1*51

. . . à fl. 0*68 fl. 0*18

0*64

„ 0*05

„ „ 0*28 „ 0*01 „ 1*60

469. Dachstuhlconstruction (Leerdach mit Kehlbalken), per qm Grundfläche: a) bei 5 m Gebäudebreite

0*36 currtm Mauerbänke, 13/13 cm st. à fl. 0*42 fl. 0*15 0*87 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark.......

0*36 currtm Kehlbalken, 10/10 cm stark

à fl. 0*77 „ 0*67

à fl. 0*27 „ 0*10

1*3 currtm Sparren, 10/13 cm stark „0*34 „

0*42 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „ „ 0*13 „

0*07 kg Yerbandeisen . b) bei 6 m Gebäudebreite

0*31 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

0*78 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark........

0*36 currtm Kehlbalken, 10/13 cm stark

0*44

0*05

„ 0*28 „ 0*02 „    1*43

à fl. 0*68 fl. 0*21

à fl. 0*77 „ 0*60

0*06 kg Yerbandeisen

540

c) bei 7 m Gebäudebreite

0*27 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark ...    ........à fl. 0*68 fl. 0'18

0’72 currtm Bundtrame, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark . . . • • • . à fl. 1*00 „ 0*72 0*35 currtm Kehlbalken, 10/13 cm stark

à fl. 0-34 „ 0-12 0-48 ., 0-64 „ 0-13 ., 0-05

0-28 „ 0-02 fl. 1*73

1*34 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

01 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „

0*06 kg Yerbandeisen......„

d) bei 8 m Gebäudebreite

0*24 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............à fl. 0*68 fl. 016

0-67 currtm Bundtrame, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......à fl. 1*00 „ 0*67

0*35 currtm. Kehlbalken, 10/13 cm stark

à fl. 0*34

1*35 currtm Sparren, 11/16 cm stark „ „ 018 0*4 currtm Windlatten, 5/10 cm st. „ „ 013

0*05 kg Yerbandeisen......„ „ 0*28_

470. Dachstuhlconstruction (Leerdach mit Giebelpfette), per qm Grundfläche: a) bei 5 m Gebäudebreite

0*36 currtm Mauerbänke, 13/13 cm stark

à fl. 012 fl. 015

012

0-65

0-05

0-01 „ 1*66

0*87 currtm Bundtrame, Stiche und W echsel,

018

112

à fl. 0*34 „ 0*08

541

d) bei 8 m Gebäudebreite

0⁻24 currtm Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

stark............à fl. O’o8 fl. 0'16

0'67 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......

0*24 currtm Säulen und Pfetten, 13/13 cm

stark............

1'45 currtm Sparren und Bänder, 11/16 cm

stark............à    fl.    0⁻48    „    0'70

0‘05 kg Yerbandeisen......„    „    0’28    „    0‘01    fl.

471. Dachstulilconstruction (Leerdach mit Mittelpfette), per qm Grundfläche:

a)    bei 6 m Gebäudebreite 0*78 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

16/19 cm stark.......à    fl. 0*77 fl. 0'60

0*53 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

b)    bei 7 m Gebäudebreite 0'72 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......à    fl. 1*00 fl. 0⁻72

0*47 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

c)    bei 8 m Gebäudebreite 0*67 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......à    fl. 1*00 fl. 0*67

0'42 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

1'82 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder,

11/16 cm stark . .

0'05 kg Yerbandeisen .

e)    bei 10 m Gebäudebreite 0*59 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark............

0\35 currtm Mauerbänke, Säulen und Pfetten,

à fl. l'Ou „ 0-67

à fl. 0-42 „ 0-10

1-64

1-79

1-90

1-83

à fl. 0-48 „ 0-87 „ „ 0-28 „ 0-01 „

1-84

à fl. Hl fl. 0-65

542

473. Dachstuhlconstruction (Bockpfettendach mit schrägen Stuhlsäulen), per qm Grundfläche: a) bei 7 m Gebäudebreite

0*67 currtm Mauerbänke und Pfetten, 15/16 u.

. . . à fl. 0*88 fl. 0-46 0'72 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......à fl. 1*00 „ 0*72

1*87 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

. à fl. 0-48 „ 0*90 . „ „ 0-28 „ 0*02 fl. 2-10

13/18 cm stark . .

stark . .

0*07 kg Verbandeisen . . . . b) bei 8 m Gebäudebreite

0\58 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/18 u.

13/18 cm stark........

0*67 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.....

1*88 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark......

0*07 kg Verbandeisen

c)    bei 9 m Gebäudebreite 0*52 currtm Mauerbänke und Pfetten, 16/16 u.

13/18 cm stark.......à fl. 0*68 fl. 0*35

0'63 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......

1*9 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark......

0*03 kg Verbandeisen .

d)    bei 10 m Gebäudebreite 0*47 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm

stark

0*59 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......

1*93 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark.......

0*07 kg Verbandeisen .

e)    bei 11 m Gebäudebreite 0*43 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm

stark........... à fl. 0*77 fl. 0*33

0*57 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......

1*98 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark .    ......

0*08 kg Verbandeisen . . .

f)    bei 12 m Gebäudebreite

à fl. 0*38 fl. 0*39

à fl. 1*00 „ 0*67

à fl. 0*48 „ 0*90 „ „ 0*28 „ 0*02 fl. 1*98

à fl. 1*11 „ 0*70

à fl. 0*48 „ 0*91 „ , 0*28 „ 0*02 „

à fl. 0-77 fl. 0*36

à fl. 1*11 „ 0*65

1*98

à fl. 0*48 „ 0-93 „ „ 0*28 „ 0*02 „    P96

à fl. 1*11 „ 0*83

à fl. 0-48 „ 0*94 „ „ 0*28 „ 0*02 „    1*92

0*4 currtm Mauerbänke u. Pfetten, 16/19 cm

stark............à fl. 0*77 fl. 0*31

0*55 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.......à fl. 1*11 „

2*0 currtm Sparren, Streben etc., 11/16 cm

stark......

0*09 kg Verbandeisen

0*61

à fl. 0*48 „ 0*96 „ „ 0*28 „ 0*03 „    1*91

54B

473. Dachstulüconstruction (Bockpfettenstuhl), per qm Grundfläche :

a)    bei 7 m Gebäudebreite 0*7 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark.......à fl. 1*00 fl. 0*70

0-64 currtm Mauerbänke, Pfetten- und Stuhlsäulen. IG/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*68 „

1-37 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark.......à fl. 0*48 „ 0*66

0*07 kg Yerbandeisen .....„ „ 0*28

b)    bei 8 m Gebäudebreite 0*65 currtm Bundträme, Stiebe und Wechsel,

18/21 cm stark ..... à fl. 1*00 fl. 0*65 0'58 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stulil-säulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*63 „

1*38 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark.......à fl. 0*48 „ 0*66

0-08 kg Yerbandeisen    0-28 ,. 0-02 „

c)    bei 9 m Gebäudebreite 0*61 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

. . à fl. 1*11 fl. 0-68

0-44

„ (H)2 fl. 1-82

0-39

172

18/24 cm stark . .

0*36

0*53 currtm Mauerbänke, Pfetten und Stuhlsäulen, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. 0*68 „

139 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark ...... à fl. 0*48 „ 0*67

0*09 kg Yerbandeisen .*...•„„ 0*28_„ 04)3 „    1*74

d)    bei 10 m Gebäudebreite 0*58 currtm Bundträme, Stiebe u. Wechsel,

18/24 cm stark . . - . • • • à fl. 1*11 fl. 0*64 0*48 currtm Mauerbänke, Pfetten u. Stubl-

säulen, 16/19 cm stark .    . à fl. 0*77 „ 0*37

1*4 currtm Sparren, Streben und Bänder,

11/16 cm stark . . 0*1 kg Yerbandeisen .

544

474.

Dkchstuhlconstruction (stehender Stuhl), per qm Grundfläche:

a)    hei 8 m Gebäudebreite (467 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/21 cm stark ...

(458 currtm Mauerbänke, Stuhlsäulen und

Pfetten, 16/16 u. 13/18 cm stark à fl. (468 „ 0*39

217    currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm stark

0'08 kg Verbandeisen .

b)    bei 9 m Gebäudebreite 0'63 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

18/24 cm stark.............

(454 currtm Mauerbänke, Stuhlsäulen und

. . . à fl. 1-00 fl. 0-67

à fl. 018 „ 104

0-28 „ 0-02 fl. 212

à fl. 111 fl. 0-70

01 kg Verbandeisen .

(1) bei 11 m Gebäudebreite

0*57 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

à fl. 018 „ 1*08

., 018 „ 0-04 „ 2-04

214 currtm Sparren, Kehlbalken und Bänder, 11/16 cm stark 013 kg Verbandeisen .

545

g)    bei 14 m Gebäudebreite 0*51 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel,

1*55

475. Dachstuhlconstruction (Zangendach mit Mezzanin), per qm Grundfläche:

a)    bei 7 m Gebäudebreite 0*25 currtm Bundträme, 18/21 cm

1*84 currtm Spai’ren, Kehlbalken

und Bänder 13/13 cm stark . „ „ 0*42

„ 0*28 „ 0*07    „ 2*23

„ 0*77 „ 0*40 „ 0*27 „ 0*09

„ „ 0*28 „ 0*07 „    2*18

à fl. 1*00 fl. 0*25

0*77

0*24 kg Verbandeisen c) bei 9 m Gebäudebreite

0*25 currtm Bundträme, 18/24 cm st. à fl. 1*11 fl. 0 28 0*75 currtm Säulen, Stiche und

0*22 kg Verbandeisen......„    „    0*28    „    0*06 „ 2*28

35

546

d)    bei 10 m G-ebäudebreite

0‘26 currtm Bundträme, 18/24 cm st. à fi. 1*11 fi. 0*29 0*71 currtm Säulen, Stiche u. Wechsel,

18/19 und 16/20 cm stark . . à „ 0’87 „ 0*62 037 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

16/19 cm stark

ü'82 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark...........

l'84 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bander, 11/16 cm stark . .

0'2 kg Verbandeisen.....

e)    bei 11 m Gebäudebreite

0'27 currtm Bundträme, 18/24 cm st. à fl.

0'67 currtm Säulen, Stiche u. Wechsel,

16/19 und 16/20 cm stark . . à „ 0‘87 „ 0'58 0‘34 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

1) bei 12 m Gebäudebreite

0⁻27 currtm Bundträme, 18/24 cm st. à fl.

0‘64 currtm Säulen, Stiche u.Wechsel,

18/19 und 16/20 cm stark . . à „ 0’87 „ 0‘56 0’32 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

0-77 „ 0-28

0-34 „ 0-11

0-48 „ 0-88 .

0-28 „ 0-06 fl. 2-24

1-11 fl. 0-30

0-77 „ 0-26

0-34 „ Oll

0-48 „ 0-88

0-28 „ 0/06    „    2-19

1-11 fl. 0-30

0-77 „ 0-25

0-34 „ 0-11

0-48 „ 0-88 0-28 „ 005

„ 2-15

476. Dachstuhlconstruction (Bockstuhl mit Zangen und Hängsäule), per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Gebäudebreite

0'62 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 18/24 cm stark . . . à fl. 1*11 fl. 0-69 1'07 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 16/19 cm stark . . .

0'35 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark...........

P44 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

0f2 kg Verbandeisen......

b)    bei 11 m Gebäudebreite 0‘59 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 18/24 cm stark . . à fl. 1*11 fl. 0’65 1*02 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 16/19 cm stark . .

„    „    0-28    „    0-06 „ 2-38

„ 0-77 „ 0-79 Transport fl. 1*44

547

Transport fl. 1‘44

à fl. 0-34 „ 011

„ „ 0-48 „ 0*70 „ „ 0-28 „ 0-06 fl. 2-31

0‘33 currtra Zangen 8/16 u. 9/13 cm

stark............

1*45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

0’2 kg Verbandeisen......

c) bei 12 m Gebäudebreite

0'57 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 18/24 cm stark . . . à fl. 1*11 fl. 0’63 0⁻97 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 16/19 cm stark . .

0*32 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm stark

1*45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark ....

018 kg Verbandeisen ...

* 11

* 11

d) bei 13 m Gebäudebreite

0⁻55 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 18/24 cm stark . . . à fl. 111 fl. 0*61 0’94 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten. 18/21 cm stark . .

0*31 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark . . •.........„

1'45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

018 kg Verbandeisen......

«) bei 14 m Gebäudebreite

0*54 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 21/24 cm stark . . . à fl. P31 fl. 011 0⁻92 currtm Mauerbänke, Säulen u.

Pfetten, 18/21 cm stark . .

0‘3 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark............

1*45 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......

016 kg Verbandeisen......

* 11

* 11

477. Dachstuhlconstruction (liegender Stuhl), per qm Grundfläche :

a) bei 12 m Gebäudebreite

0‘32 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark...........

0‘66 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 18/24 cm stark. . à fl. 111 „ 013 0*8 currtm Stuhlsäulen,Brustriegel

und Pfetten, 18/21 cm stark . „ „ l’OO „ 0'80 2'0 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

012 kg Verbandeisen.....

à 11. 0 54 fl. 017

• 11

* 11

„ 018 „ 0-96 „ 0-28 „ 0-03 „    2*69

35*

548

b)    bei 13 m Gebäudebreite 0*28 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

063 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/24 cm stark . . à fl. 1*31 „ 0*83 077 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 18/21 cm stark . „ „ 1*00 „ 0*77 1*98 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*12 kg Verbandeisen.....

c)    bei 14 m Gebäudebreite 0’26 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

0⁻61 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/24 cm stark .    . à    fl.    1*31    „    0*80

0*74 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 21/21 cm stark    . „    „    1*14    „    0*84

1*96 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder. 11/16 cm stark . .

0*13 kg Verbandeisen.....

d)    bei 15 m Gebäudebreite 0*25 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark........

0*59 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/26 cm stark .    . à    fl.    1*47    „    0‘87

0‘72 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 21/24 cm stark    . „    „    1*31    „    0*94

2‘08 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*13 kg Verbandeisen.....

e)    bei 16 m Gebäudebreite 0*24 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

à fl. 0-68 fl. 016 0\57 currtm Bundträme, Stiche, Wechsel und

Durchzüge, 21/26 cm stark . . à fl. 1*47 „ 0’84 0*7 currtm Stuhlsäulen, Brustriegel

und Pfetten, 21/24 cm stark . „ „ 1*31 „ 0*92 2*06 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 13/16 cm stark . .

0*14 kg Verbandeisen.....

478. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl mit Hängwerk und Mezzaningeschoss), per qm Grundfläche: a) bei 8 m Gebäudebreite

0*23 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

1*2 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche

und Wechsel, 16/19 cm stark . à fl. 0'77 „ 0'92 0*25 currtm Bundträme, 18/21 cm st. „ „ 1*00 „ 0*25 1*76 currtm Sparren und Bänder,

10/13 cm stark.......

0'68 kg Verbann eisen......

stark •

* VI

048    0-95

0-28    0-03 fl. 2*73

à fl. 0*54 fl. 014

0-48    0-94

0-28    004 „ 2-76

. . . à fl. 0-54 fl. 013

0-48 „ 1*00

0-28 „ 0*04 „    2-98

* « » 0,54 »

„ „ 0-28 „ 0*04 „

à fl. 0*54 fl. 0-12

3*07

„ „ 0-34 „ 0*60 « « 0-28 °‘¹⁹ « ²‘⁰⁸

549

b) bei 9 m Gebäudebreite

0'21 currtiri Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

1*11 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiebe und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark . . .

0*25 currtm Bundträme 18/21 cm st. 1‘75 currtm Sparren und Bänder, 10/13 cm stark ....

0’64 kg Yerbandeisen . . .

* 59

„ 0-87 „

1-00 „

• 95

• 15

« 0-34 „

„ 0-28_^

©o ©<©

fl.

210

c) bei 10 m Gebäudebreite

0*19 currtm Mauerbänke 16/16 und 13/18 cm

stark............

1*04 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 18/19

und 16/20 cm stark.....„ „ 0'87 „ 0’90

0*26 currtm Bundträme, 18/24 cm st. „ „ l'll „

1*74 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark 0’6 kg Yerbandeisen

à fl. 0'68 fl. 0-13

0-29

_ „ 0-48 „ 0-84 „ 0-28 „ 0*17 „

* 95

2*33

4) bei 11 m Gebäudebreite

0'17 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

. . . à fl. 0-68 fl. 0-12

stark . .

0⁻98 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche und Wechsel, 18/19 und 16/20 cm stark . . .

0‘27 currtm Bundträme, 18/24 cm st. „ „ 1’72 currtm Sparren und Bänder,

11/16 cm stark.......„ „

0’55 kg Yerbandeisen......„ „

* 59

©4-1    © ©

6ö Ô6

2-25

e) bei 12 m Gebäudebreite

0‘16 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

2*20

f) bei 13 m Gebäudebreite

0*15 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............à fl. 0*68 fl. 0-10

0*9 currtm Säulen, Streben, Spreng.,

„ 0-48 „ 0-82 „ „ 0-28 „ 0-12 „

Stiche u.Wechsel, 18/21 cm st. „ „ l'OO „ 0-90 0*27 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „ 1'31 „ 0*35 0*71 currtm Sparren und Bänder,

2*29

11/16 cm stark . .

0‘43 kg Yerbandeisen .

550

g) bei 14 m Gebäudebreite

0*14 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm stark

0*86 currtm Säulen, Streben, Sprenger, Stiche

und Wechsel, 18/21 cm stark . à fl. 1*00 „ 0*86

1*31 „ 0-35

à fl. 0-68 fl. 0-10

0*27 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „

1*7 currtm Sparren und Bänder, 11/16 cm

stark.....

035 kg Verbandeisen 479. Dachstuhlconstruction (Hängwerkstuhl mit durchlaufenden Bundträmen), per qm Grundfläche:

a)    bei 10 m Gebäudebreite

0*19 currtm Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

à fl. 0-68 fl. 013

0*35 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark...........

0T currtm Durchzug, 21/26 cm st.

0*29 currtm Pfetten, 16/19 cm stark 0*08 currtm Bänder, 10/10 cm stark 1*33 currtm Sparren, 11/16 cm stark 0*4 kg Verbandeisen......

b)    bei 12 m Gebäudebreite 0*16 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark..........' . . à fl, 077 fl. 0-12

0⁻24 currtm Pfetten, 18/19 u. 16/20cm

stark............

0*06 currtm Bänder, 10/10 cm stark 1*35 currtm Sparren, 11/16 cm stark

0*35 kg Verbandeisen......

e) bei 14 m Gebäudebreite

014 currtm Mauerbänke, 16/19 cm stark............

à fl. 0-48

„ „ 0-28

stark

0-82

” 0-10 fl. 2*23

1-31

„ 0-87 „ 0-10

0-34 „ 0-12 1-47 „ 0-15 „ 0-22 0-27 „ 0-02 „ 0-64

028 „ 0-11 fl. 3-14

077

0-48

„ „ 0-87 „ 0-10

0-87 „ 0-21 0-27 „ 0-02 0-48 „ 0-65 0-28 „ OIO „    3*28

0*2 currtm Pfetten, 18/19 u. 16/20 cm stark . ...........

1*68

” • °'³⁴ : ES

„ „ 0-87 , 0-17 Transport fl. 2*73

551

0-66

480. Dachstuhlconstruction (Hängwerkstuhl mit ausgewechselten Bundträmen), per qm Grundfläche:

a) hei 10 m Gebäudebreite

0T9 currtm Mauerhänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

0*61 currtm Bundträme, Stiche und

0! kg Yerbandeisen . . .

à fl. 0-68 fl. 0T3

„ 0-87 ., 0T0

0-48

0-22

0-64

” 0-28 l 0T1 „    2*48

Tb) hei 12 m Gebäudebreite

à fl. 0-77 fl. 0T2

0T6 currtm Mauerhänke, 16/19 cm

stark............

0*56 currtm Bundträme, Stiche und

0T1

0-02

c) hei 14 m Gebäudehreite

0T4 currtm Mauerhänke, 16/19 cm

stark . • ..........

0’52 currtm Bundträme, Stiche und

Wechsel, 24/26 cm stark . . „    1*66 „ 0*86

0‘35 currtm Bocksäulen,21/21 ernst. „    1T4    „    0*40

0T2 currtm Hängsäulen, 21/21 ernst. „    114    „    014

0'29 currtm Zangen, 8/16 u. 9/13 cm

stark............„ „ 0‘34 „ 010

0‘2 currtm Pfetten, 18/19 u. 16/20 cm

stark............. „ 0*87 „ 017

à fl. 0-77 fl. 011

0-66

0⁻3 kg Yerbandeisen

008 „    2-53

552

481. Dachstuhlconstruction (Schaardach auf Bockstuhl mit Hängsäulen), per qm Grundfläche: a) bei 10 m Gebäudebreite

0’19 currtm Mauerbänke, 16/19 cm stark . . ..........

à fl. 0-77 fl. 0-15 0*29 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „ 1’47 „ 0*43 0*4 currtm Bocksparren, 21/24 cm

stark............

0*13 currtm Hängsäulen. 21/21 cm st.

0*3 currtm Zangen, 10/21 cm stark 0*09 currtm Streben, 10/10 cm stark 0*09 currtm Firstpfette, 18/21 cm st.

0*07 currtm Bänder, 13/13 cm stark 1*11 currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark............

0*75 kg Yerbandeisen......

b)    bei 12 m Gebäudebreite 0*16 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*3 currtm Bundträme, 21/26 cm st. ,, „    1*47 „ 0*44

0*41 currtm Bocksparren, 21/24 cm

1*1 currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark.............

0*7 kg Yerbandeisen......

c)    bei 14 m Gebäudebreite 0*14 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*3 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „

0*42 currtm Bocksparren, 21/24 cm

stark.............

0*13 currtm Hängsäulen, 21/21 cm st.

0*31 currtm Zangen, 10/21 cm stark 0*09 currtm Streben, 10/10 cm stark 0*07 currtm Firstpfette, 18/21 cm st.

0*05 currtm Bänder, 13/13 cm stark 1*08 qurrtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark...........

0*65 kg Yerbandeisen......

d)    bei 16 m Gebäudebreite 0*12 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

0*3 currtm Bundträme, 21/26ernst. „ „    1*47

0*43 currtm Bockspaaren, 21/24 cm

stark . ...........

0*14 currtm Hängsäulen. 21/21 ernst. „ „

„    „    0*34    „    0*38

„    „    0*28    „    0*21    fl. 2*15

à fl. 0*77 fl. 0*12

„ 1*31 „ 0*54

1*14

0*15

0*08

„ „ 0*34 „ „ 0*28

0*37

0*20 „    2*13

à fl. 0*77 fl. 0*11 1*47 „ 0*44

„ „ 1-31

0*55

3    3    3    --

1*14

0*57

0*27

1*00

0*42

0*15

0*18

0*02

0*07

0*02

» « 0*34 „

0*37

„    0*28 „ 0*18 „    2*09

553

1*07 currtm Schaarhölzer, 10/13 cm

stark .............

0*6 kg Yerbandeisen......

0-27

0-02

„ „ 0-34 „ 0-36 „ „ 0-28 „ 0T7 fl. 2-06

483. Dachstuhlconstruction (Mezzaninstuhl mit Hängsäule), per qm Grundfläche:

a)    bei 12 m Gebäudebreite

0*27 currtm Bundträme, 21/24 cm st. à fl. 1*31 fl. 0*35 1*25 currtm Schwellen. Pfetten, Säulen, Stiche

1*45 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

0*3 kg Yerbandeisen

483. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander stehender Stuhl), per qm Grundfläche:

a) bei 10 m Gebäudebreite

0*37 currtm Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

stark........ à    fl.    0*68    fl.    0*25

0*64 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/21 cm stark .

0*21 currtm Säulen, 16/19 cm stark „ „ 0*77 „

0*36 currtm Pfetten, 18/19 und

16/20 cm stark......

0*91 currtm Kehlbalken, 13/16 cm st. „ „ 0*54 „

0*6 currtm Bänder und Streben,

10/13 cm stark . .    0*34 „ 0*20

1*4 currtm Sparren, 11/16 cm stark „ „ 0*48 .. 0*67 0*25 kg Yerbandeisen......„ „ 0*28    0*07 „ 2*79

0*23

0*05

0*21

0*05

„ 0*48    0*70

„ 0*28    0*08 „■ 2*56

..

1*00 „ 0*64

„ 0*87 „

0*16

0*31

0*49

554

b)    bei 12 m Gebäudebreite 0*31 currtîn Mauerbänke, 16/16 u. 13/18 cm

stark............

0*6 currtm Bundträme, Stiche und "Wechsel, 21/24 cm stark . .

0*19 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm stark

O'Bl currtm Pfetten, 18/19 und

16/20 cm stark......„ „ 0'87 „ 0'27

0'94 currtm Kehlbalken, 13/16 cm st. „ „ 0'54 „ 0*51 0'53 currtm Bänder und Streben,

10/13 cm stark.......

1'41 currtm Sparren, 11/16 cm stark 0'22 kg Yerbandeisen.....

c)    bei 15 m Gebäudebreite 0'25 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

0'54 currtm Bundträme, Stiche u.

Wechsel, 21/26 cm stark .

017 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

stark........... . „ „ 0'87 „ 0'15

0'25 currtm Pfetten, 18/21 cm stark „ „ l’OO „ 0'25 0'96 currtm Kehlbalken, 16/16 u.

d)    bei 18 m Gebäudebreite 0*21 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

0'5 currtm Bundträme, Stiche u.

484. Dachstuhlconstruction (durchlaufende Bundträme mit Häng- und Sprengstuhl), per qm Grundfläche: a) bei 12 m Gebäudebreite

0'31 currtm Mauerbänke 16/16 u.

13/18 cm stark.......

1*03 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „ 1*31 0'15 currtm Köspen, 21/26 cm st. ,,

0'39 currtm Säulen und Streben,

18/19 u. 16/20 cm stark . .

„ 1*31 „ 0'79 „ „ 0'87 „ 0'17

0'34 „ 0'18 „ 0'68

0'28 „ 0'06 fl. 2*87

0'48

à fl. 0'68 fl. 0'17 „ 1-47 „ 0'79

à fl. 0'68 fl. 0'14

„ 0'68 „ 0'67

0'77

à fl. 0'68 fl. 0'21 „ 1'35 „ 1-47 „ 0'22

„ 0'8^ „ Q'34 Transport fl. 2T2

555

Transport fi. 2T2 0T5 currtm Pfetten, 18/21 cm    stark à    ii.    1*00    0T5

0*33 currtm Zangen, 10/21 cm    stark „    0*57    „    0T9

1'93 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder 11/16 cm stark . .

0'7 kg Yerbandeisen.....

b) bei 14 m Gebäudebreite

0*27 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

1*04 currtm Bundträme, 21/24 cm st. „ „ 1*31 „ 1*36 014 currtm Röspen, 24/26 cm st. „ „ 1*66 „ 0*23 0*39 currtm Säulen und Streben,

1*92 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*65 kg Yerbandeisen.....

c)    bei 16 m Gebäudebreite

0*24 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark ...    . . .

1‘04 currtm Bundträme, 21/26 cm st.

012 currtm Röspen, 24/29 cm st.

0*39 currtm Säulen und Streben,

18/21 cm stark.......

012 currtm Pfetten,    18/24 cm    stark ,,    „    - ~    „    —

0*32 currtm Zangen,    10/21 cm    stark „    „    0*57    „    018

1*91 currtm Sparren, Kehlbalken u. Bänder, 11/16 cm stark .

0*6 kg Yerbandeisen.....

d)    bei 18 m Gebäudebreite

0*21 currtm Mauerbänke, 16/16 u.

13/18 cm stark.......

P04 currtm Bundträme, 21/26 cm st. „ „ 1*47 011 currtm Röspen, 24/29 cm st. „ „ 1*82 01 currtm Säulen und Streb m,

Transport fl. 2*75

„ 0*48    0*93

„ „ 0*28    0*20 fl.

3*59

à fl. 0*68 fl. 0*18

• il

„ 0*48 „ 0-92 „ -, 0*28 „    0*18 „

3*54

„ „ 1*00 „ 0*39

1*11

0*13

„ 018

0*28

0*92

017 „

3*70

à fl. 0*68 fl. 0*14

1*53

l 0-20

1*00

0*40

0*12 „ 0*18

à fl. 0*68 fl. 0*13

1*73

l 0*20

556

Transport fl. 275

1*9 currtm Sparren, Kehlbalken u. Bänder,

13/16 cm stark .

0*5 kg Verbandeisen 485. Dachstuhlconstruction (Häng- und Sprengstubl mit ausgewechselten Bundträmen), per qm Grundfläche:

a)    bei 12 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 484, a berechneten fl. 3*59 entfallen hier* *

073 currtm Bundträme à fl. 1'31 fl. 0*56 075 currtm Röspen . . „ „ 1*47 „ 0*22 075 kg Verbandeisen . „ „ 0*28 „ und verbleibt j........

b)    bei 14 m Gebäudebreite von dem ad Post 484, b berechneten ... fl. 3*54

entfallen hier *

076 currtm Bundträme . à fl. 1*31 fl. 0*60 074 currtm Röspen . . . „ .

0*14 kg Verbandeisen . . „ „ 0 28 „ und verbleibt ........

c)    bei 16 m Gebäudebreite von dem ad Post Nr. 484, c berechneten .

entfallen hier:

0*52 currtm Bundträme . à fl. 177 fl. 0*76 0*12 currtm Röspen 0*14 kg Verbandeisen .

à fl. 0*54 „ 1*03 „    0*28 „ 0*14 fl. 3*92

0*04 „    0*82

„ 2*77

„ 1*66 „ 0*23

0*04 „ 0*87

fl. 3*70

* 11

* 11

„ 1*82 „ 0*22 „ 0*28 „ 0*04 „ 1*02

und verbleibt............

d)    bei 18 m Gebäudebreite von dem ad Post Nr. 484, d berechneten .

entfallen tnei* *

und verbleibt............

e)    bei 20 m Gebäudebreite von dem ad Post Nr. 484, e berechneten .

entfallen hier *

und verbleibt .................

486. Dachstuhlconstruction (Hängstubl mit durchlaufenden Bundträmen), per qm Grundfläche: a) bei 15 m Gebäudebreite

0-25 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

0*62 currtm Säulen und Streben,

18/21 cm stark .......

»    2*67

: „ 2*68

fl. 3*75

fl. 3*92

„ „ 1*00 „ 0*62 Transport fl. 2*51

„    2*72

557

Transport fl. 2*51 0T9 currtm Pfetten, 18/24 cm stark à fl. 1T1 „ 0'21 0*46 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „ 0*57 „ 0*26 1*42 currtm Sparren, 11/16 cm stark „

487. Daclistuhlconstruction (Hängstubl mit ausgewechselten Bundträmen), per qm Grundfläche: a) bei 15 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 486, a berechneten . entfallen hier:

0*47 currtm Bundträme . à fl. 1*47 fl. 0*69 0*12 currtm Röspen . .

0T5 kg Yerbandeisen . und verbleibt . .

stark . .

• 55

* 55

* 55

„ 0*28

„ „    P00 „

0*28 fl. 3*99

0*62

à fl. 0*68 fl. 0*14

* 55

„ 0*68 „ 0*99

à fl. 0*77 fl. 0*12

1*82

0*22

1*91

0*19

013

fl. 3*99

” 0*28 ” 0*04 „ 0-95

. „    3*04

558

b) bei 18 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 483, b berechneten . entfallen hier:

0‘52 currtm Bundträme . à fl. 1'47 fl. 0*76 011 currtm Röspen . .

014 kg Verbandeisen . und verbleibt . . . e) bei 21 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 481, c berechneten . entfallen hier:

0'57 currtm Bundträme . à fl. l'S6 fl. 0*95 01 currtm Röspen . . .

012 kg Verbandeisen . und verbleibt . . . d) bei 25 m Gebäudebreite

von dem ad Post Nr. 486, d berechneten . entfallen hier :

0-6 currtm Bundträme . à fl. 1*82 fl. 1‘09 0⁻08 currtm Röspen . .

01 kg Verbandeisen . und. verbleibt . .

fl. 4-00

„ 1-82 „ 0-20 „ 0-28 „ 0-04 .. POO

**

fl. 4-38

„ „ 1*98 „ 0-20 . „ „ 0-28 „ 0-03 „ 118

., 2-39 „ 019

„ 0-28 „

fl. 3-00

„    3-20

fl. 4-53

0-03 „ 1-31

„    3*22

488. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander stehender Stuhl), per qm Grundfläche:

a) bei 13 m Gebäudebreite

019 currtm Mauerbänke, 16,16 und 13/18 cm

. à fl. 0-6S fl. 0-20

stark . .

„ 1*31 „ 0-79

0*6 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/24 cm stark . . 01 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

stark    .......

0'36 currtm Pfetten, 18/21 cm stark 0*97 currtm Kehlbalken, 13/16 cm st. 0*66 currtm Bänder, 10/13 cm stark 1'43 currtm Sparren, 11/16 cm stark 0*2 kg Verbandeisen......

b) bei 15 m Gebäudebreite

015 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark......... .... à fl. 0*38 fl. 0*17

„ P47 „ 0-82

0*56 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/26 cm stark . .

011 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm

0-32

559

c) bei 17 m Gebäudebreite

0*23 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

.....à fl. 0-68 fl. 0-16

„ 1-82 „ 0-96

stark . .

0*53 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . .

0'21 currtm Säulen, 18/19 u. 16/20 cm - stark . .

0*28 currtm Pfetten, 18/21 cm stark „ „ 1*00 0*99 currtm Kehlbalken, 16/16 und

0*15 kg Yerbandeisen......

d) bei 19 m Gebäudebreite

0*2 currtm Mauerbänke, 16/19 cm

stark............

0*51 currtm Bundträme, Stiche und

1*0 currtm Kehlbalken, 16/16 und

13/18 cm stark.......

0*51 currtm Bänder, 13/13 cm stark 1*44 currtm Sparren, 13/16 cm stark

0*12 kg Yerbandeisen......

489. Dachstuhlconstruction (doppelt übereinander liegender Stuhl), per qm Grundfläche:

a)    bei 14 m Gebäudebreite 0*27 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark.............

0*57 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 21/26 cm stark . .

0*5 currtm Säulen und Brustriegel,

21/24 cm stark.......„

0*95 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „ „ 1*11 „ 1*05 2*51 currtm Sparren, Kehlbalken

und Bänder, 11/16 cm stark . „ „ 0*48 „

0*3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark ....

0*26 kg Yerbandeisen . . .

b)    bei 17 m Gebäudebreite 0*23 currtm Mauerbänke, 13/16 cm

stark............

0*53 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . .

0*52 currtm Säulen und Brustriegel,

21/24 cm stark........ „ T31 „ 0*68

0*79 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „ „ 1*11 „ 0*88 2*54 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

., 0*87 „ 0-18 „ 0*28

„ „ 0*28

0-78

! 0-04 fl.

3*30

à fl. 0*77 fl. 0*15

„ 0*68 „ 0*68 „ 0*42 „ 0*21 „ 0*54 „ 0*78 « °‘²⁸ » ⁰’Q3 «

3*21

à fl. 0*54 fl. 0*15 „ 1*47 „ 0*84

„ 1*31 „ 0-65

1*20

„ „ 0*57 „ 0*17 „ 0*28 „ 0*07 „

à fl. 0*54 fl. 0*12

„ I*⁸² „

„ 0*48 „

0*96

1*22

Transport fl. 386

560

Transport fl. 3⁻86

à fl. 0-57 „ 0-17

0-28    0-07 fl. 4-10

0*3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark.....

0*24 kg Yerbandeisen ....

c)    bei 20 m Gebäudebreite

0T9 cuiTtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark............

0’5 currtm Bundträme, Stiebe und Wechsel, 24/29 cm stark 0'53 currtm Säulen und Brustriegel,

24/24 cm stark......„ „

0'67 currtm Pfetten, 18/24 cm stark „ „

2*55 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . . . „ „

0'3 currtm stehende Zangen,

10/21 cm stark.......„

0*22 kg Yerbandeisen......„

d)    bei 22 m Gebäudebreite

0T8 currtm Mauerbänke, 16/16 und 13/18 cm

stark........

0‘48 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 24/29 cm stark . .

0‘54 currtm Säulen und Brustriegel,

24/24 cm stark.......„    „    1'47    „    0'79

0'61 currtm Pfetten,    18/24 cm stark „    „    1*11    „    0⁻68

2*56 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

stehende Zangen,

10/21 cm stark . . .

0‘2 kg Yerbandeisen . .

à fl. 0-68 fl. 013

1*82 „ 0-91

1-47 „ 0-78 Pli „ 0-74

0-48 „ 1-22

0-57

017

0-28 ” 0-06 „    4-01

. . à fl. 0-68 fl. 0T2

„ P82 „ 0-87

490. Dachstuhlconstruction (Schweizerstuhl mit Mezzanin), per qm Grundfläche:

a)    bei 14 m Gebäudebreite 0’22 currtm Bundträme, 21/26 cm st. à fl. 147 fl. 0132 075 currtm Mauerbänke, Säulen, Brustriegel

und Fiistpfette, 18/21 cm stark à fl. 100 „ 075 0‘42 currtm Tragsparren, 18/24 cm

P06 currtm Schaarholz(Langriegel)

16/16 u. 13/18 cm stark . .

0#24 kg Yerbandeisen.....

b)    bei 16 m Gebäudebreite 0’23 currtm Bundträme, 21/26 cm st. à fl. 1'47 fl. 0134 071 currtm Mauerbänke, Säulen, Brustriegel

und Firstpfette, 18/21 cm stark à fl. 1‘00 „

0⁻42 currtm Tragsparren, 21/24 cm stark

0⁻3 currtm

0-68

072

' ; ;; o-28 ; o-o? „ 2-52

071

0-55

P31

0‘3 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „ 0\57 „ 077 0'03 currtm Bänder, 13/16 cm stark „ „ 0'54 „ 0’02

Transport fl. 179

• «I

— 561

Transport fl. T79

T05 currtmSchaarholz(Langriegel),

16/16 und 13/18 cm stark . . à fl. 0*68 0*22 kg Yerbandeisen . . c) bei 18 m Gebäudebreite

0*24 currtm Bundträme, 24/29 cm'st. à fl. 1*82 fl. 0*44 0*68 currtm Mauerbänke, Säulen, Brustriegel

und Firstpfette, 21/24 cm stark à fl. 1*31 „ 0*89 0*42 currtm Tragsparren, 21/24 cm stark , .

0*3 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „ 0*57 0*03 currtm Bänder, 16/19 cm stark „ „ 0*77 1*04 currtmSchaarholz(Langriegel),

16/16 und 13/18 cm stark .

0*2 kg Yerbandeisen.....

0*71

„ 0*28 ” 0*06 fl. 2*56

„ 1*31 „ 0*55 „ o*i7 „ 0*02

„ 0*68 „ 0*71 „ „ 0*28 „ 0*06    „ 2*84

491. Dachstuhlconstruction (Kirchendach), per qm Grundfläche : a) bei 16 m Gebäudebreite

0*9 currtm Mauerbänke u. Pfetten

18/21 cm stark.......

0*96 currtm Säulen,. Bundträme u.

„ 0*28 „ 0*35 „ 4*68

’ à fl. 1*00 fl. 0*90

1*25 kg Yerbandeisen .

b)    bei 20 m Gebäudebreite 0*72 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/21 cm stark

0*93 currtm Säulen, Bundträme u.

c)    bei 24 m Gebäudebreite 0*6 currtm Mauerbänke u. Pfetten

18/21 cm stark......

0*92 currtm Säulen, Bundträme u.

Bocksparren, 21/26 cm stark .    „    „    * -■

0*64 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „ 0*57 0*16 currtm Röspen, 24/26 cm stark „ „

2*29 currtm Sparren, Streben und Bänder, 16/19 cm stark . . .

0*75 kg Yerbandeisen.....

d)    bei 30 m Gebäudebreite 0*48 currtm Mauerbänke u. Pfetten

18/21 cm stark.......

0*89 currtm Säulen, Bundträme u.

Bocksparren, 24/26 cm stark . „ „ 1*66 ,,______

Transport fl. 1*96

. . . à fl. 1*00 fl. 0*72

à fl. 1-00 fl. 0*60

1*47

1*35

: 0*36 1*66 „ 0*27

„ 0*77 „

1*76

„ 0*28 „ 0*21    „ 4*55

’ à fl. 1*00 fl. 0*48

1*48

562

Transport fl. T96 019 currtm Zangen, 10/21 cm stark à fl. 0*57 „ 014 013 currtm Röspen, 24/29 cm stark „ „ 1*82 „ 0⁻24 2⁻28 currtm Sparren, Streben und

Bänder, 18/19 u. 16/20 cm stark „ „ 0⁻87 01 kg Verbandeisen......

493. Dachstuhlconstruction (schweres Kirchendach), per qm Grundfläche :

a) bei 25 m Gebäudebreite

012 currtm Mauerbänke, 18/19 und

16/20 cm stark.......

01 currtm Bundträme und Bocksparren, 18/24 cm stark . .

016 currtm Durchzüge, 21/24 cm st. „

013 currtm Sättel, 26/26 cm stark „

013 currtm Stuhlsäulen u. Streben,

f) bei 50 m Gebäudebreite

016 currtmMauerbänke,18/24 cm st. à fl. 111 fl. 018 0*6 currtm Bundträme und Bocksparren, 21/26 cm stark . .

0-08 currtm Durchzüge,    21/24    cm    st.    „    „    1*31    „    ---

0-03 currtm Sättel, 32/32    cm    stark    „    „    218    „    019

0-53 currtm Stuhlsäulen u. Streben,

24/24 cm stark . ■ .

013 currtm Zangen, 13/26 cm stark „ „

018 currtm Pfetten, 18/21 cm stark „ „

019 currtm Bänder, 13/16 cm stark „

111 currtm Sparren, 18/19 u. 16/20 cm stark ...

0-6 kg Verbandeisen

Bei b, c. d und e verhalten sich die Kosten proportional zu den ad a und f berechneten.

493. Dachstuhlconstruction (Eisenbunddachstuhl für Blecheindeckung) bei 8 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche :

a) ohne Gusseisenschuhe

015 currtm Mäuerbänke u. Pfetten

18/21 cm stark.......

01 currtm Sparren u. Unterlagen 16/16 und 13/18 cm stark . l'O currtm Riegel, 10/13 cm stark „ „

P5 kg Schliessen- u. Schraubeneisen ......

019 kg Verbandeisen

1-98

„ „ 0-28 ” 014 fl. 416

à fl. 0-87 fl. 0-28

116

014    „ 419

* 5?

* Hl „ 018

010

0-78

„ 117 „

0-89 „ 0-65

„ l-oo „ 018

„ 0-54 „ 015

• „ „ 017 „ 111 „ „ 0-28 „ 017 „ 419

• ri

à fl. HO fl. 015

„ 0-68 „ 0-27 014 „ 0-34

„ 016 „ 0-54 „ 0*28 „ 013    1*53

563

b) mit Gusseisenschuhen

Yon dem unter a verrechneten - . . . . entfällt Mauerbänke und Pfette mit . . . Yerbleibt................

fl. P53

0-35

il. 1-18

Hiezu 2*25 kg Gusseisenschuh., mont. à fl. 0*28 „ 0*63 fl. P81

494.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisenschuhen), bei 15 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche :

0*4 currtm Sparren, 18/24 cm st. à fl. 1*11 fl. 0*44 0*89 currtm Riegel, 11/16 cm stark „    „    0*48    „    0*43

2*4 kg Gusseisenschuhe, montirt „    „    0*28    „    0*67

2*0 kg Schmiedeeisenconstruction,

wie Gestänge mit Oesen, Ringen, Gabeln, Bolzen und Muttern, complet montirt . . .

495.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisenschuhen) bei 20m Gebäudebreite, per qm Grundfläche:

0*38 currtm Sparren, 21/26 cm st. à fl. 1*47 fl. 0*56 0*96 currtm Riegel, 11/16 cm stark „    „    0*48    „    0*46

2*0 kg Gusseisenschuhe, montirt „    „    0*28    „    0*56

3*5 kg Schmiedeeisenconstruction,

wie bei Post Nr. 494 beschrieben, complet montirt . . .

496.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisenschuhen) bei 20 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche :

Sparren, Riegel und Gusseisenschuhe, wie

bei Post Nr. 495 mit..........

4*0 kg Schmiedeeisenconstruction, wie b. P.

Nr. 494beschrieb., compl. mont, à fl. 0*40 „ 1*60 „

497.    Dachstuhlconstruction (mit Eisenbund und Eisen

schuhen) bei 25 m Gebäudebreite, per qm Grundfläche: ü’36 currtm Sparren, 24/29 cm st. à fl. 1'82 fl. 0*66 1*0 currtm Riegel, 11/16 cm stark „ „ 0*48    0-48

„ 0*28 „ 0-45

„ 0-40 „ 0-80 „    2*34

„ 0*40 „ 1*40 „    2*98

fl. 1*58

3*18

1*6 kg Gusseisenschuhe, montirt „

4-4 kg Schmiedeeisenconstruction, wie bei Post Nr. 494 beschrieben, complet montirt ....

498. Dachstuhlconstruction (Schweizerstuhl), per qm Grundfläche : a) bei 8 m Gebäudebreite

0-82 currtm Bundgehölze, 18/21 cm

stark........... •

1*82 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark .    . . ......

0*46 currtm Zangen, 11/16 cm stark

0-16 kg Verbandeisen......

J») bei 10 m Gebäudebreite

0*78 currtm Bundgehölze, 18/24 cm

„ 0-40 „ 1-76 „    3*35

à fl. 1*00 fl. 0*82

0-54    0-98

0*48

0*22

0*28    0 04 fl. 2*06

à fl. 1*11 fl. 0*87

564

c) bei 12 m Gebäudebreite

0*74 currtm Bundgebölze, 21/24 cm

stark............

P76 currtm Sparrengehölze, 13/16 cm stark.....

0‘43 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ „

014 kg Verbandeisen......

499.    Dachstuhlconstruction (Schweizerstuhl auf Stich und Wechsel), per qm Grundfläche:

a)    bei 8 m Gebäudebreite 118 currtm Bundgehölze, 18/21 cm

stark............

212 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark.........

053 currtm Zangen, 11/16 cm stark 016 kg Verbandeisen......

b)    bei 10 m Gebäudebreite 1‘07 currtm Bundgehölze, 18/24 cm

stark............

21 currtm Sparrengehölze, 13/16 cm stark

0‘49 currtm Zangen, 11/16 cm stark „ „

015 kg Verbandeisen......

c)    bei 12 m Gebäudebreite 0'98 currtm Bundgehölze, 21/24 cm

stark...........-

2'08 currtm Sparrengehölze, 13/16

cm stark..........„ „

017 currtm Zangen, 10/21 cm stark „ *,

014 kg Verbandeisen......

500.    Dachstuhlconstruction (Mansarddach), per qm Grundfläche, bei 10 m Gebäudebreite:

0-2 currtm Mauerbänke, 21/24 cm

stärk • ........

0’32 currtm' Bundträme, 18/24 cm

stark..........

0-82 currtm Schwellen, Stuhlsäulen und Brustriegel, 18/21 cm st. „ „

0 88 currtm Kehlbalken, 18/19 und

16/20 cm stark    0’87 „ 017

501.    Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl bei einseitiger Gesimsaufmauerung), per qm Grundfläche, bei 10 m Gebäudebreite :

01 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/19 U. 16/20 cm stark . . . à    fl.    0~87    fl.    Q-35

Transport fl. 0‘35

01 kg Verbandeisen .

„ 0-54 „ 0-95

0-57

0-25

„ „ 0-28 ” 0-04 fl. 2-21

à fl. 1-00 fl. 118

0-54 „ 114 0-48 „ 0-25 0-28 „ 0/04 „    2-61

* 33

à fl. 1-31 fl.

„ 0-54

0-57

99^

2-71

33

à fl. 1-31 fl. 0‘26

„ „ 1-11 « 0-36 1-00 „ 0-82

565

0*5 currtm Bundträme, Stiche u.

Wechsel, 18/24 cm stark . . à fl. 1T1 „ 0-55 0T7 currtm Säulen, 16/16 u. 13/18 cm

stark..........„

2*5 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/lß cm stark . . .

0*07 kg Verbandeisen.....

502. Dachstuhlconstruction (stehender Stuhl bei einseitiger Gesimsaufmauerung), per qm Grundfläche, bei 10 m Gebäudebreite :

0*4 currtm Mauerbänke u. Pfetten,

18/19 und 16/20 cm stark . . à fl. 0*87 fl. 0*35 0*8 currtm Bundträme, Stiche und Wechsel, 18/24 cm stark . .

0*17 currtm Säulen, 16/16 und 13/18

cm stark..........

2*3 currtm Sparren, Kehlbalken u.

Bänder, 11/16 cm stark . .

0*21 currtm Anzügel, 10/10 cm stark „ „

0*07 kg Verbandeisen . . .

„ 0*68 „ 0*12

0*48 „ 1*20

0*28 „ 0-02 fl. 2*24

„ 1*11 „ 0*89 „ „ 0*68 „ 0*12

1*10

„ 0*48 „

0*27 „ 0*06 „ 0*28 „ 0-02

503.    Dachstuhlconstruction(Sheddach, ganz aus Holz), per qm Grundfläche :

0*21 currtm Schwellen, 21/21 cm st. à fl. 1*14 fl. 0*24 0*7 currtm Bänder u. Bocksparren,

Bretterverschalungen zusammen..... „ 2*00

504.    Dachstuhlconstruction (Sheddach, aus Holz und Eisen), per qm Grundfläche:

1*5 kg Gusseisenplatten für die

currtm Fensterriegel und Anzügel der Zwischenrinnen, 10/10 cm stark à fl. 0*27 „

0*08 kg Verbandeisen (Klammern

und Schiftnägel)......

Bretterverschalungen zusammen .

507. Holzconstruction ohne Verband, per m:

Bei nachstehenden Analysen ist eine separate Berechnung für Verschnitt nicht eingestellt, da der Holzlieferant immer die nach BeJarfstabelle bestellten Stücke um den sogenannten Arbeitszoll (3 cm per Stück) länger liefert.

0*63

* 99

„ 2*54

» 3*69

„ „ 0*28

0*17

0*02

2*00

„    4*62

566

a)    bei 10/15 cm oder 12/12 cm Querschnitt

0*015 kbm vierkantiges, rein bearbeitetes Bauholz.....

0*075 Zimmermannstagschichten,

inclus. Requisitenabnützung . „ „ 1*50_„ 0*11 fl. 0*34

b)    bei 13/18 cm oder 15/16 cm Querschnitt

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

à fl. 15*45 fl. 0*23

„ 0*13 „ 0*01 „ 0*56

* 11

„ 0*15 „ 0*01 „    0*72

* 11

„ 0*16 „ 0*01 „ 0*80

e)    bei 17/24 cm oder 20/20 cm Querschnitt

0*0408 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 18*97 fl. 0*77 0*13 Zimmermannstagschichten    .    . „    „    1*50    „    0*19

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc.    .    . „    „    0'19    „

f)    bei 18/25 cm oder 20/22 cm Querschnitt 0*045 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 18*97 fl. 0*85 0*15 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

g)    bei 18/26 cm oder 20/23 cm Querschnitt

0*0468 kbm vierk. rb. Bauholz . à fl. 20*17 fl. 0*94 0*16 Zimmermannstagschichten    .    . „    „    1*50    „    0*24

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc.    .    . „    „    0*24    „    0*01 „    1*19

li) bei 19/27 cm oder 21/24 cm Querschnitt

0*0513 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 20*17 fl. 1*03 0*17 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

i) bei 20/28 cm oder 22/25 cm Querschnitt

0*056 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 20*17 fl. 1*13

„    1*50 „ 0*28

. „ „ 0*28 „ 0*01    „    1*42

0*01 „ 0*97

1*50

0*22

. ;; ;; 0*22 ;; o-oi „ i-os

„ „ 1*50 „ 0*25 . ;; : 0*25 „ 0*01 „    1*29

0*19 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

k)    bei 21/29 cm oder 25/25 cm Querschnitt

0*0609 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 20*17 fl. 1*23 0*2 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

l)    bei 22/30 cm oder 25/26 cm Querschnitt

0*066 kbm vierk. rb. Bauholz . . à fl. 20*17 fl. 1*33 0*22 Zimmermannstagschichten .

0*05 v. Arbeitsl. für R

„ „ 1*50 „ 0*30

. ;; o-so „ o*oi „ 1*54

* 11

„ 1*50 „ 0*33 „ 0*33 „ 0*02 „ 1*68

eq., etc. .

m) bei 22/31 cm oder 25/27 cm Querschnitt

* 11

567

n)    bei 22/32 cm oder 25/28 cm Querschnitt

0*25 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arheitsl. für Req., etc. .

508. Sturzbodenlegung, per qm:

a)    mit Uebergreifung der Bretter 4*2 currtm 0*03 m starke, 0*3 m breite Bretter

sammt 5 °/₀ Verschnitt . . . à fl. 0*15 fl. 0*63 0*005 mille Nägel von 115 mm

Länge...........

0*12 Zimmermannstagschichten

sammt Requisitenabnützung . „ „ 1‘5Q

b)    mit Ueberlattung der Bretterstossfugen 3*5 currtm 0*03 m starke, 0*3 m breite Bretter

sammt 5 °/₀ Verschnitt . . . à fl. 0*15 fl. 0*52 3*5 currtm 3/5 cm starke Latten sammt 5 °/₀ Verschnitt . .

0*005 mille Nägel von 8o mm Länge „ „ 2*56 „ 0*01 0*003 mille Nägel von luO mm Länge „ „ 3*16 „ 0*01 0*14 Zimmermannstagsch. s. Req. „ „ 1*50 „ 0*21 „

„ „ 1*50 „ 0*37 . „ „ 0*37 „ 0*02 „ 2*02

„ „ 3*48 „ 0*02

0*18 „ 0*83

„ 0*()2.₅ „ 0*09

0*84

509. Fehlbodenlegung, per qm:

a)    in Falz

2*65 currtm 0*03 m starke, 0*8 m breite Bretter

0*03 Zimmermannstagschichten incl. Zerschneiden des Holzes und Req. à fl. 1*50 „ 0*04 „

•4 jj

0*04

0*02

. fl. 0*62

0*74

510. Rohrbodenputz-Verschalung, per qm:

6*67 currtm 0*02 m starke. 0*15 m breite Bretter sammt 5% Verschnitt. . . . à fl. 0*05 fl. 0*012 mille Nägel. 50 mm lang . . „ „ 1*68 „ 0*1 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50_

666

„    0*50

511. Sturzboden, per qm:

a) mit Uebergreifung der Bretter

4*2 currtm 0*035 m starke, 0*3 m breite Bretter

. . à fl. 0*17 fl.

sammt 5°/₀ Verschnitt 0*005 mille Nägel, 120 mm lang . „ ,, 4*81 „ 0*25 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „

666

„ 1*10

568

b)    mit gestossenen Brettern

3*5 currtm 0-035 m starke, 0-3 m breite Bretter

513. Deckenconstruction (rauhe Sturzdecke), per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0-5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen.........

1*0 currtm 13/18 cm starken Tram.....„

1"0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter.......„

b)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1"0 currtm 14/21 cm starken Tram .... „

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

c)    bei 6 m Trakttiefe

0-33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen .

1’0 currtm 17/24 cm starken Tram . . . „

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

d)    bei 7 m Trakttiefe

0’29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........

1-0 currtm 19/27 cm starken Tram ...    „

10 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter.......

e)    bei 8 m Trakttiefe

0"25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen.......... ;

0"02.b    0-09

2-38

0-01

à fl. 0-34 fl. 0-17

0-56

0-83 „    1-56

à fl. 0-34 fl. 0-14

0-72

„ 0-83

1-69

à fl. 0-34 fl. 0-11

0-97

...”

0-83 „

1-91

à fl. 0-34 fl. 0-10

1-29

„ 0-83 „

2-22

à fl. 0-34 fl. 0-08 1-0 currtm 21/29 cm starken Tram .... „ 1*54 1"0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

» 0-83 „

2-45

514. Deckenconstruction (geholte Sturzdecke), per qm: a) bei 4 m Trakttiefe

0-5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........

1-0 currtm 13/18 cm starken Tram . . . . „ 0'56

Transport fl. 0'73

à fl. 0-34 fl. 0-17

569

Transport fl. 0*73

0*49 qm Tramholz auf 3 Seiten abhobeln und die scharfen Kanten abfasen (0*12 Zimmermannstagschichten à fl. 1*50 =)

à fl. 0*18 „

1-0 qm 35 mm starke, Sturzhodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

b)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

T0 currtm 14/21 cm starken Tram .... „

0*56 qm Trandiolz, hobeln u. abfasen à fl. 0*18 „

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......„

c)    bei 6 m Trakttiefe

0*33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 17/24 cm starken Tram .... „

0*65 qm Tramholz hobeln u. abfasen à fl. 0*18 „ 0*12

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

d)    bei 7 m Trakttiefe

0*29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . . à fl. 0*34

0-09

„ 1*10 fl.

1*92

à fl. 0*34 fl.

O © © iH

2*06

à fl. 0*34 fl. 0*11

0*97

2*30

0*10

schliessen . .

1*0 currtm 19/27 cm starken Tram ....

0*73 qm Tramholz hobeln u. abfasen à fl. 0*18 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter......

e) bei 8 m Trakttiefe

0*25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

■ schliessen..........

1*0 currtm 21/29 cm starken Tram .... „    1*54

0*79 qm Tramholz hobeln u. abfasen à fl. 0*18 „ 0*14 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter......

1*29

0*13

2*62

à fl. 0*34 fl. 0*08

2*86

515. Deckenconstruction mit rauhem Sturzboden, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........à fl. 0*34 fl. 17

b)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........à fl. 0*34 fl. 0*14

1*0 currtm 14/21 cm starken Tram . . • • „ 0*72 1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter.......

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„

1*0

ÔÔ öö

2*06

0*83

570

c)    bei 6 m Trakttiefe

033 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

TO currtm 17/24 cm starken Tram . .

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter...... „ 0⁻83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 fl.

d)    bei 7 m Trakttiefe

0*29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen...........

1*0 currtm 19/27 cm starken Tram . .

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter......„ 0‘83

TO qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

e)    bei 8 m Trakttiefe

0*25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen..........

1*0 currtm 21/29 cm starken Tram . .

T0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit

Uebergreifung der Bretter..... „ 0⁻83

T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 „

à fl. 0-34 fl. 0T1 •    „ 0-97

2-41

à fl. 0-34 fl. 0T0 • „ 1-29

2*72

à fl. 0-34 fl. 0-08 • » 1-54

2-95

516. Deckenconstruction mit gehobeltem und gespündetem Fussboden, qer qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........à fl. 0‘34 fl. 0T7

T0 currtm 13/18 cm starken Tram .... „ 0-56 TO qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern........„ T15

T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

b)    bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . . à fl. 0-34

TO currtm 14/21* cm starken Tram • • •

T0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit gespündeten Brettern. .    .    • •

T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

c)    bei 6 m Trakttiefe

0*33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

scbliessen..........à fl. 0'34 fl. 0T1

1*0 currtm 17/24 cm starken Tram . -    „ 0’97

1‘0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.........

T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

d)    bei 7 m Trakttiefe

0*29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen........à fl. 0‘34 fl. 0T0

T0 currtm 19/27 cm starken Tram • . •    „ T29

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.......... T15

T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 „

schliessen

0T4

0-72

1T5

0-50 „

1T5

0-50 „

2-38

2*51

2-73

571

e) bei 8 m Trakttiefe

0'25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 21/29 cm starken Tram ....

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung mit

gespündeten Brettern.........„    —

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0‘5Q fl.

517. Deckenconstruction mit eingeschobenem Fehlboden, per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

0'5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1*0 currtm 14/21 cm starken Tram .... „ l'O qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten................„

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

b)    bei 4‘5 m Trakttiefe 0'44 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . . à fl. 0-34

0-08

1-54

1T5

3*27

à fl. 0-34 fl. 0-17

0-72

0-74

2T3

à fl. 0-34 fl. 0T5

schliessen

l’O currtm 15/22 cm starken Tram .... „ qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten................„ 0’74

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„ 0'50

c)    bei 5 m Trakttiefe

0'4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

l'O currtm 17/24 cm starken Tram .... „ 0'97 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

d)    bei 5'5 m Trakttiefe

0'36 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50

f)    bei 6*5 m Trakttiefe

0'31 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . à fl. 0-34 fl. 11

0-80

l'O

2T9

à fl. 0-34 fl. 0-14

l'O

l'O

„ 0-74

2'35

à fl. 0-34 fl. 012

2'44

à fl. 0'34 fl. 0T1

1-29

0'74

2'64

schliessen

currtm 20/28 cm starken Tram .... u qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten ................

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

TH T-i

2*77

572

g) bei 7 m Trakttiefe

0'29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-schliessen

1‘0 currtm 21/29 cm starken Tram .... „ T54 qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf Latten

à fl. 0-34 fl. OTO

1-0

„ 0*74

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„ 0'50 fl. 2*88

h)    bei 7 *5 m Trakttiefe

0‘27 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen.........à fl. 0'34 fl. 0-09

l'O currtm 22/31 cm starken Tram .... „ 1'87 l'O qm 30 mm starke Fehlbodenlegung auf

Latten................

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

i)    bei 8 m Trakttiefe

0*25 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

à fl. 0-34 fl. 0-08

l'O currtm 23/32 cm starken Tram .... „ 2*02 l'O qm 30 nun starke Fehlbodenlegung auf Latten

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0'50 „

schliessen

0'74

0'50 „    3'20

„ 0-74

3*34

518. Deckenconstruction mit in Falz eingelegtem Fehlboden, per qm : a) bei 4 m Trakttiefe

0'5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen.........à fl. 0'34 fl. 0T7

l'O currtm 14/21 cm starken Tram . . . . „ 0'72 2'0 currtm Falzherstellen (0'05 Zimmermannstagschichten à fl. 1'50 -f 5°/₀ Zuschlag für Requisiten etc. =)à fl. 0 08 l'O qm 30 mm starke Fehlbodenlegung . . l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung Da sich gegen die Deckenherstellung mit auf angenagelten Leisten gelegtem Fehlboden nach Post

Nr. 517, a mit............ • ■ fl. 2T3

die hier vorgerechnete Herstellung mit eingearbeitetem Falze per blos um.......

höher stellt, und sonstige Abänderungen in der Analyse bei veränderten Trakttiefen nicht Vorkommen, so wird für die folgenden Posten nur das Plus von 4 kr. zu den ad Post Nr. 517 berechneten Einheitspreisen zugezählt und stellt sich demnach der Preis füi

b)    bei    4-5 m Trakttiefe auf 2T9    +    0'04    =......

0T6

0'62

0'50 „    2T7

„ 2-17 . „ 0'04

2*39

2'48

2'68

2'81

2'92

3'24

573

519.    Decken construction mit in Mittelfalz eingeschobenem Fehlboden, per qm:

Die Ausarbeitung des Mittelfalzes aus den Trämem zur Einschiebung des Fehlbodens auf 3 cm Höhe und 2 cm Tiefe vermindert die Tragfähigkeit derselben in nicht zu berücksichtigendem Masse und es können die Kosten dieser Deckenconstruction genau nach vorhergehender Post Nr. 518 angenommen werden, nur ist für die schwierigere und genauere Arbeit bei Ausdechselung des Mittelfalzes und erschwerte Legung der Fehlbodenbretter dazuzurechnen:

0'06 Zimmermannstagschichten

sammt Req........

und stellt sich demnach der Preis für

a)    bei 4 m Trakttiefe auf 2T7 4- 0'09 —

b)    bei 4-5 m    2-23 + 0-09 =

. c) bei 5 m „    ., 2-39 + 0-09 =

d)    bei 5-5 m „    2-48 + 0-09 -

e)    bei 6 m    .. 2-68 + 0*09 -

520.    Deckenconstruction mit doppelter Tramlage (rauher Fehlboden), per qm:

. à fl. 1-50 fl. 0-09

fl; 2*26

2'32

; 2'48 „ 2'57

2'77

” 2-90 „ 3'01

3'33

;; 3*47

a) bei 4 m Trakttiefe

0*5 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

. . . à fl. 0-34 fl.

schliessen . .

PO currtm 14/21 cm starke Sturzträme • • „ l'O currtm 12/16 cm starke Fehlträme . ■ „ 1*0 qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter .    „

1‘0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„

666 66

2'67

b) bei 4'5 m Trakttiefe

0'44 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen .........à fl. 034 fl. 0T5

l'O currtm 15/22 cm starke Sturzträme . . „ 0'80 l'O currtm 13/18 cm starke Fehlträme . . „ 0'56 l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . „ 0'83 l’O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„    0'50

„    2'84

c) bei 5 m Trakttiefe

0'4 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........à fl. 0‘34 fl. 0T4

l'O currtm 17/24 cm starke Sturzträme . . „ 0'97 l’O currtm 14/21 cm starke Falilträme . . „ 0'72 l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter .    „ ¹—

l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„ 0’50

0-83

574

d)    bei 5'5 m Trakttiefe

0*36 currtra 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen..........à fl. 0'34 fl. 0T2

l'O    currtm    18/25 cm    starke    Sturzträme    .    .    „    1'08

l'O    currtm    15/22 cm    starke    Fehlträme    .    .    „    0'80

l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenle-

gung mit Uebergreifung der Bretter . „ 0'83 l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung__„ 0‘50 fl. 3'33

e)    bei 6 m Trakttiefe

0'33 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

l'O qm 30 mm starke rauhe Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . „ 0'83 l'O qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

g)    bei 7 m Trakttiefe

0'29 currtm 10/15 oder 12/12 cm starke Rast-

schliessen...........fl. 0*34 fl. 0T0

schliessen

0'50 „    3'70

1-42

l 1-08

0-50 „    3'94

416

l'87

: l'29

4'58

575

521. Deckenconstruction mit doppelter Tramlage (gehobelter und gespündeter Sturzboden), per qm:

a)    bei 4 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, a .... fl. 1*34 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 fl.

b)    bei 4*5 in Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, b .... fl. 1*51 1*0 qm 35 min starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

e) bei 5 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, c .

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung_„

d)    bei 5*5 m Trakttiefe Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520. d . . . . fl. 2*00 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............„    1*15

1*0    qm 20 mm    starke    Rohrbodenanschalung    „    0*50 „

e)    bei 6 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, e .... fl. 2*37 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet............

1*0    qm 20 mm    starke    Rohrbodenanschalung;_,,

f)    bei 6*5 m Trakttiefe Tramgehölz, wie bei P. Nr. 520, f. . . .

1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............„    —

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung 0*50 „

g)    bei 7 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, g ... fl. 2*83 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

h)    bei 7*5 m Trakttiefe Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, h ... fl. 3 25 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet.............. 1*15

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

i)    bei 8 m Trakttiefe

Tramgehölz, wie bei Post Nr. 520, i . . . . fl. 3*52 1*0 qm 35 mm starke Sturzbodenlegung,

gespündet..............

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

„ 1*15

2*99

„ 1*15 0*50 „

3*16

. . fl. 1*83

„ 1*15 0*50 „

3*48

3*65

„ 1*15 0*50 „

fl. 2*61

1*15

12 -

115

0*50 „

1*15

l 0*50 „

4*02

4*26

4-48

4-90

5T7

576 —

532. Traversendecke, per qm :

A. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 1*5 m,

a)    bei 4 m Trakttiefe

11’57 kg gewalzte Traversen sammt Versetzen*) ..........à    fi.    0T5    fl.    1’73

OT kg Klammereisen, um die

Sturzbalken zu    verbinden . „    „    0’28    „    (V03

1.25 currtm 9/13 cm starke Sturzbalken

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter ... „ 0⁻83 l’O qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung .    „ 0’50 fl. 3’44

b)    bei 5 m Trakttiefe

16’96 kg    gewalzte    Traversen    sammt    Versetzen ....... à    fl.    0T5    fl.    2'54

OT kg Klammereisen.....„    „    0 28    „    0-03

1*2 currtm 9/13 cm starke Sturzbalken . .

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0'83 l’O qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung . „ 0’50

e) bei 6 m Trakttiefe

19T kg    gewalzte    Traversen    sammt    Ver-

fl. 0T5 • „    0-28

• *?

„ 0-28 _ 0-35

0-28 „ 0-34

„    4-24

2-91

setzen ........

0T5 kg Klammereisen . .

1T7 currtm 8’5/17 cm stk. Sturzbalken ..........„ „ 0'36 „ 0T2

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter ....    „    - —

l’O qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung .__0‘50

d)    bei 7 m Trakttiefe

20-33 kg gewalzte Traversen sammt Ver-

setzen .........

0-15 kg Klammereisen . . .

1T4 currtm 7-5/22 cm stk. Sturzbalken .........„    „    0-40    „    0-46

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter .... „    ---

l’O qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung ._ „ 0-50

e)    bei 8 m Trakttiefe

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uebergreifung der Bretter . . l’O qm 20 mm st. Rohrbodenanschalung .

cS •

0’04

0-83

„    4-70

à fl. 0T6 fl. 3’25 „ 0-28 „ 0-04

0-83

0-83

» 5-08

0’50    „    6’27

*) Den bei Post Nr. 522 bis inclnsive 525 in Rechnung- gestellten Trayersen sind die in der III. Abtheilung befindlichen Tabellen über gewalzte Träger, wie sie erzengt werden, zu Grunde gelegt.

Die Bezeichnung der hier als constructiv und öconomisch am vortheilhaftesten in Anwendung gebrachten Trägerprofile wolle man der Tabelle Seite 581 entnehmen.

577

523. Traversendecke, per qm:

B. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-25 m

a) hei 4 m Ttrakttiefe

9-76 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen ......

0*21 kg Klammereisen.....„

1‘25 currtm 9/13 cm starke Sturzbalken ......... „ „ 0'28 „ 0-35

1‘0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uehergreifung der Bretter . • . „ 0'83 10 qm 20 mm stk. Rohrhoden anschalung ,, 0‘5Q fl. 3‘20

h) bei 5 m Trakttiefe

12*8 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen........

0-2 kg Klammereisen ....

1*2 currtm 8*5/17 cm starke Sturzbalken ..........„    „    0 36    „    0 43

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uehergreifung der Bretter .... „ 0-83 1-0 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „ 0\50 „

c)    bei 5*5 m Trakttiefe 13-9 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......à    fl.    0T5    fl.    2'08

0-2 kg Klammereisen ....„„ 0-28 „ 0-06 1T8 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken ..........„    „    0’40    „    047

10 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uehergreifung der Bretter .... „ 0 83 1*0 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „ 0'50 „

d)    bei 6 m Trakttiefe 15-63 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0T9 kg Klammereisen.....

1"17 currtm 7 5/22 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0-40 „ 0 47

10 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uehergreifung der Bretter .... „ 0 83 10 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung „ 0 50 „

e)    bei 6 5 m Trakttiefe 17-78 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

0-17 kg Klammereisen .

1-15 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0 40 „ 0-46

1-0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung mit Uehergreifung der Bretter ....

1-0 qm 20 mm stk. Rohrbodenanschalung

f)    bei 7 m Trakttiefe 19 9 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

0T6 kg Klammereisen . . .

. à fl. 0-15 fl. 1-46 „ 0-28 „ 0-06

à fl. 015 fl. 1-92 „ 0-28 „ 0-06

3-74

394

à fl. 015 fl. 2-34 „ „ 0-28 „ 0-05

. à fl. 0-16 fl. 2-84 „ 0-28 „ 0-05

0-83

4-19

0-50 „    4-68

à fl. 0*16 fl. 3-18 „ 0-28 „ 0-04

Transport fl. 3'22

37

578

Transport fl. 3-22

1T4 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken ...... ... à fl. 0⁻40 „ 0⁻46

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0'83 l'O qm 20 mm stk. Bohrbodenanschalung „ 0-50 fl. 5’01

g)    bei 7-5 m Trakttiefe 22-33 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen .    ......

0-16 kg Klammereisen.....

1-13 currtm 7-5/22 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0-40 „ 0-45

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung

mit Uebergreifung der Bretter ....    „ 0-83

1-0 qm 20 mm stk. Bohrbodenanschalung „ 0-50 „

h)    bei 8 m Trakttiefe 24*14 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

0-15 kg Klammereisen . • ■

1-125 currtm 7-5/22 cm st. Sturzbalken ..........„ „ 0-40 „ 0-45

l’O qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ....    „ —

1*0 qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung „ 0*50 „ 5-92 534. Traversendecke, per qm:

C. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2"5 m

à fl. 0-17 fl. 3-80 „ „ 0-28 „ 0-04

5-62

* 11

à fl. 0-17 fl. 4-10 „ 0-28 „ 0-04

0-83

a)    bei 4 m Trakttiefe 10-39 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*19 kg Klammereisen.....

1*25 currtm 8/15 cm starke Sturzbalken ...........„ „ 0-28 „ 0’35

1*0    qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ....    „    0-83

l’O    qm 20 mm starke Bohrbodenanschalung    „    0⁻50    „

b)    bei 5 m Trakttiefe 12-5 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0-16 kg Klammereisen.....

c)    bei 5-5 m Trakttiefe 14-59 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

0*15 kg Klammereisen . . .

1*18 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ...........

à fl. 0-15 fl. 1-56 „ „ 0-28 „ 0-05

à fl. 0-15 fl. 1-87 „ „ 0-28 „ 0-04

à fl. 0-15 fl. 2-19 „ 0-28 „ 0-04

„ „ 0*40 „ 0*47 Transport fl. 2-70

• 11

3*29

3*72

579

Transport fi. 2*70

TO qm 80 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0-83 TO qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 fi. 4*03 T) bei 6 m Trakttiefe

16*13 kg gewalzte Traversen sammt

Y ersetzen........

OT5 kg Klammereisen.....

T17 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken

à fl. 0-15 fl. 2*42 „ „ 0*28 „ 0-04

0*47

„ 0*40

T0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter ...

TO qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „ ■*) bei 0*5 m Trakttiefe

18*04 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*14 kg Klammereisen.....

1*15 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ............ „ 0*40 „ 0*46

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0*83 1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 Ï) bei 7 m Trakttiefe

20*23 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen......

0*14 kg Klammereisen . . .

1*14 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ............. „ 0*40 „ 0*46

T0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergieifung der Bretter .... „ 0*83 1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „ gr) bei 7*5 m Trakttiefe

21*86 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen . »,......

0*14 kg Klammereisen.....

1*13 currtm 9/25 cm starke Sturzbalken ............. „ 0*54 „ 0*61

T0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter .... „ 0*83 T0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „ 525. Traversendecke, per qm:

D. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 3 m

„ 0*83

4*26

à fl. 0*16 fl. 2*89 „ 0*28 „ 0*04

4*72

à fl. 0*16 fl. 3*24 „ 0*28 „ 0*04

5*07

à fl. 0*17 fl. 3*72

0*°8

«    ,, v -v „

0*04

5*70

») bei 4 m Trakttiefe

10*1 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

'0*16 kg Klammereisen.....

1*25 currtm 8*5/17 cm starke Sturzbalken ...........„ „ 0*36 „ 0*45

TO qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ....    „ 0*83

TO qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

à fl. 0*15 fl. 1*51 „ „ 0-28 „ 0-04

580

ł») bei 5 m Trakttiefe

12*29 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0T5 kg Klammereisen.....

1*2 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken ...........„ „ 0*40 „ 048

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung,

mit Uebergreifung der Bretter ....    „ 0'83

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 fl. 3*69

c)    bei 5*5 m Trakttiefe 13*00 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.......

0*15 kg Klammereisen . .

1*18 currtm 7*5/22 cm starke Sturzbalken . . .

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter .    . .

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung

d)    bei 6 m Trakttiefe 15*16 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*15 kg Klammereisen.....

1*17 currtm 7/21 cm starke Sturzbalken ......... „ „ 0*36 „ 0*42

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter .... „

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

„ „ 0*28 „

0*04

à fl. 0*15 fl. 1*95 „ 0*28 „ 0*04

„ 0*40 „ 0*47

0*83

0*50 „    3*79

à fl. 0*15 fl. 2*27 „ „ 0-28 „ 0*04

0*83

0*50 „    4*06

e) bei 6*5 m Trakttiefe

16*99 kg gewalzte Traversen sammt

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „ 0*50 „

4*71

f) bei 7 m Trakttiefe

23*15 kg gewalzte Traversen sammt

Versetzen.........

0*14 kg Klammereisen.....

1*14 currmt 7 5/22 cm starke Sturzbalken ..........„ „ 0*40 „ 0*46

1*0 qm 30 mm starke Sturzbodenlegung, mit Uebergreifung der Bretter ...    „

1*0 qm 20 mm starke Rohrbodenanschalung „

à fl. 0*16 fl. 3*70 „ „ 0*28 „ 0*04

0*83

0*50 „    5*53

581

Tabelle

über die constructiv und ökonomisch am vortheilhaftesten in Anwendung zu bringenden und am Baumarkte erscheinenden eisernen gewalzten Träger (Traversen) zu den Deckenconstructionen der Post Nr. 522 bis 525.

Die Construction hat

Das vortheilhafteste Profil dazu

hier die Bezeichnung

lichte Stützweite in m

überdeckten Baum eines Feldes in qm

Belastung

des ganzen Baumes

reduzirt per m Trägerlänge

in kg

liefert das

Eisenwalzwerk

Nr.

Höhe in mm

nötliige Länge pro Feld in ra

Gewicht in kg

für 1 m Länge

für ein solches Feld

per qm Decke

533.

A. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 1'5 m.

(1

4-00

22

6 00 3000 7-50 3750 9 00 4500 10-50 5250

6000

18750

27000

36750

48000

Zöptau-Stefanau Salgo-Tarjän . dto.

Zöptau-Stefanau

dto.

263

III

IV

268

272

155

160

180

235

238

4-48

5-48

654

7-68

8-72

69-44 127-14 174 62 213-50 313-92

11-57

16-96

19- 40

20- 33 26-16

533.

B. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2⁻25 m.

© © © © © © o OÇipOiCOO iO Ó O O f- f-

9 00

8-00

11- 25

12- 37

13- 50

14- 62

15- 75

16- 87 18-00

© »O IO o © »c o ©

© <N C© »O — f— CO ©

io «5 H CO CO o ■ino « CO t- P-CO C7

28125

31017

40500

47515

55125

61862

72000

Erzh. Kammer Teschen Prager Eisen-Industrie Zöptau-Stefanan dto. dto. dto.

Salgo-Tarjän . . Zöptau-Stefanau

16

IV a

268

269

272

270

274

Isis

238

236

260

260

4-48

5-54

19-6

6-18

6-72

26-0

27-8

7-22

7-72

31-4

36 0

8-28

40 6

8-78

45-5

49-5

87-81

144-04

171-80

211-01

259-92

313-43

376-74

434-61

9-76

12-80 13-90 15 63 17-78 1990 22-33 24-14

534.

C. Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte 2-50 m.

4 00 10 00

5 00

5000

5-50

6 00

6-50

7-00

7-50

12 50 6250 13-75 6875

15- 00 7500

16- 25 8125

17- 50 8750

18- 75 9375

21000

31250

37812

45000

52812

61250

70312

Salgo-Tarjän . Zöptau-Stefanau dto. dto. dto.

Salgo-Tarjän . Zöptau-Stefanau

K.    K> fc-ü fc® h

-4    “4 -4 Ci C5 i—.

*- r O 1-4 -4 C7 H

SSsi

4-48

5-54

23 2

6 12

28-2

6-72

32-8

236

260

260

7-22

36-0

7-73

40 6

8-28

45-5

49-5

103-94 156-23 200-74 241-92 293 13 353-99 409-86

10-39 12-50 14-59 1613 18-04 20 23 21-86

I). Fensterschaftweite von Mitte zu Mitte H00 m.

4-00

500

5-50

600

6-50

7 00

12 00 6000 15 00 7500 16-50 8250 18 0.) iiQOJ 19-50 9750 21-00 10500

24000

37500

4)375

51000

63375

73500

Salgo-Tarjäu . . Zöptau-Stefanau Salgo-Tarjäu . . Zöptau-Stefanau Salgo-Tarjän . . Zöptau-Stefanau

IV

267

180

VII

2l0

4-54

270

235

236

260

274 I 260

5-62

6-22

6-72

7-28

7-78

O'OlOlÜiCO-l

121-22

184-34

214-59

272-83

331-24

486-11

fcO H* H M H m CO CS Ü* Oa fc« ©

śśśgjs

582

526. Deckenconstruction mit Dübelbäumen,

Die Dübelböden sind nach der Formel P = -y-

bh²v K A 10

berechnet, wobei b die Breite, h die Höhe, L die Länge des Balkens in cm, und K den Bruchmodul für Tannenholz mit 600 kg per qcm bedeutet.

Die Last ist auf die ganze Länge des Balkens vertheilt, und die Sicherheit lOfach angenommen.

Da die per qm verlangte Tragfähigkeit mit 450 kg angenommen wird, so beträgt die für Einen Längenmeter Deckenconstruction erforderliche Tragfähigkeit bei einer Trakttiefe von

3 m 1350 kg ; Dübelboden v.    9    cm Stärke trägt    1620    kg

4    „ 1800

5    „ 2250

6    „ 2700

7    „ 3150

8    „ 3600

9    „ 4050 10 .. 4500

dto.

dto.

dto.

dto.

Pf?

dto.

dto.

dto.

A) geschnittene Dübelböden, per qm:

a)    bei 3 m Trakttiefe (0*09 m stark) 0’6 7 currtm Rastschliessen 10/15 od.

12/12 cm stark...... ■

4T1 currtm Rundholz von 0T8 m Durchmesser, incl. Dübel . 0’35 Zimmermannstagschichten . . 0⁻05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

b)    bei 4 m Trakttiefe (ÖT2 m stark) 0‘5 currtm Rastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark.......

2*77 currtm Rundholz von 0*24 m Durchmesser, incl. Dübel .

0*4 Zimmermannstagschichten . . 0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

c)    bei 5 m Trakttiefe (0*14 m stark) 0*4 currtm Rastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark.......

2*27 currtm Rundholz von 0'28 m Durchmesser, incl. Dübel . 0⁻45 Zimmermannstagschichten . . 0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

d)    bei 6 m Trakttiefe (0*17 m stark) 0*33 currtm Rastschliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark,.......

1*78 currtm Rundholz von 0*34 m Durchmesser, incl. Dübel .

0⁻5 Zimmermannstagschichten . . 0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

.    „    0-52    „    0-03 fl. 1*64

• «    »    0-60    .    0-03 „

• *    «    0*67»    Q,°³ «

• !    „    0-75    „    0-04 „

..

1*85

2*13

2*77

583

e) bei 7 m Trakttiefe (02 m stark) 0*29 currtm Rastscliliessen, 10/15 od.

12/12 cm stark.......

T39 currtm Rundholz von 0*4 m Durchmesser, incl. Dübel . . 0*55 Zimmermannstagschichten . . 005 v. Arbeitsl. für Req. etc. . .

fl. 3*03

B) aus gehauten Dübelbäumen, per qm : aa) bei 6 m Trakttiefe (0T7 m stark) 0*33 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

6’0 currtm Rundholz von 0*21 m Durchm., incl. Dübel . . .

à fl. 0-34 fl. Oll

„ 0-29 „ 1-74

0*72 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1'50 „■ T08 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . bb) bei 7 m Trakttiefe (0*2 m stark)

0*29 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

5*0 currtm Rundholz, von 0*25 m Durchm., incl. Dübel . .

• 11

• 11

„ 1*08

0*05

„    2*98

à fl. 034 fl. 0-10

„ 0*41 „ 2*05 0*8 Zimmermannstagschichten . . „ „ P50 „ 1*20 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . cc) bei 8 m Trakttiefe (0*22 m stark)

0*25 currtm Rastschliessen, 10/15 cm oder 12/12 cm stark .

4*54 currtm Rundholz von 0*27 m Durchm., incl. Dübel . -0*85 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1*50 „ 1*27 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . dd) bei 9 m Trakttiefe (0*25 m stark)

0*22 currtm Rastschlie. sen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

4*0 currtm Rundholz von 0*31 m Durchm., incl. Dübel . -0*9 Zimmermannstagschichten . . „

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . ee) bei 10 m Trakttiefe (0*28 m stark)

0*2 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

3*58 currtm Rundholz von 0*35 m Durchm., incl. Dübel . .

1-0 Zimmermannstagschichten .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . • „ „ 1*50    0*07

■ •?

„ 1*20 „ 0*06

. . à fl. 0*34 fl. 0*08

„ 0*52 „ 2*36

* 11

„ 1*27 „ 0-06

à fl.

* ii

* 11

<=>

fl.

. 11

O COHO

à fl. 0*34 fl. 0*07

•    „ „ 1-14 „ 4*08

•    „ „ l’6o „

1*50

527. Deckenconstruction mit Dübelbäumen, per qm:

Die hierzu erforderlichen Dübelbäume werden auf der Säge an 3 Seiten geschnitten, oder aber vom Zimmermann mit der Hacke rein beschlagen, bleiben auf der 4. Seite rund, und es ermässigt sich der ad Post Nr. 482 für vierkantige Hölzer angesetzte Preis um 10 Procent, wie es auch hier durchgeführt wird.

„ 3*41

„    3*77

„    4*53

„ 5-72

584

a)    bei 3 m Trakttiefe 0*67 currtmRastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

11*11 currtm 9/9 cm starkes Holz . „ „ 0*12 „

0*05 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

b)    bei 4 m Trakttiefe 0*5 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark ....

8*33 currtm 12/12 cm starkes Holz 0*065 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

e) bei 5 m Trakttiefe

0*4 currtm Rastschliessen, 10/15 cm oder 12/12 cm stark . . -7*14 currtm 14/14 cm starkes Holz „ „ 0*27 „

0*075 Zimmermannstagschichten inclusive Req..

d)    bei 6 m Trakttiefe 0*33 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

5*88 currtm 17/17 cm starkes Holz „ „ 0*47 „

0*09 Zimmermannstagschichten inclusive Req...........

e)    bei 7 m Trakttiefe 0*29 currtmRastschliessen, 10/15cm

oder T2/12 cm stark.....

5*0 currtm 20/20 cm starkes Holz „ „ 0*64 „

0*105 Ziinmermannstagschichten inclusive Req..........

f)    bei 8 m Trakttiefe 0*25 currtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

4*54 currtm 22/22 cm starkes Holz „ „ 0*83 „

0*115 Zimmermannstagschichten inclusive Req..........

g)    bei 9 m Trakttiefe 0*22 currtmRastschliessen, 10/15cm

oder 12/12 cm stark.....

4*0 currtm 25/25 cm starkes Holz „ „ 1*07 0*135 Zimmermannstagschichten inclusive Req. . •

b) bei 10 m Trakttiefe

0*2 cuiTtm Rastschliessen, 10/15 cm

oder 12/12 cm stark.....

3*58 currtm 28,28 cm starkes Holz „ „ 1*42 „ o*08 0*155 Zimmermannstagschichten inclusive Req.

1*33

„ „ 1*50 „ 0*07 fl. 1*63

0*34

0*20

» „ 1-50 „

<=>

h-*-    Q~î h->-

O    -a

„ 1*94

à fl. 0*34 fl. 0*14

1*93

„ 1*50 „ 0*11    „ 2*18

à fl. 0*34 fl. 0*11

2*76

« „ 1-50__J1_0H3    „ 3*00

à fl. 0*34 fl. 0*10

„ „ 1-50 „

3*20

0*16    „ 3*46

à fl. 0*34 fl. 0*08

3*77

„ „ 1*50 „ 0*17    „ 4*02

à fl. 0*34 fl. 0*07 „ 4*28

_    1*50 „ 0*20 „ 4*55

à fl. 0*34 fl. 0*07

„ T.50____„ 0*23 „ 5*38

585

529.    Schrottwand, 25 cm stark, per qm:

a)    von Rundholz

6*67 currtm Rundholz von 0'21 m

Durchmesser........

0*51 Zimmermannstagschichten . . „ „

0‘05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    vierkantig

3'67 currtm 15/15 cm starkes Gehölze ............

0'23 Zimmermannstagschichten . . „ „

0‘05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

530.    Schrottwand, 25 cm stark, per qm:

a)    von Rundholz

5'26 currtm Rundholz von 0*31 m

Durchmesser........

015 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1‘50 „

0’05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    vierkantig

4*0 currtm 25/25 cm starkes Gehölze ...........

0’35 Zimmermannstagschichten .

0'05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

531.    Schrottwand, aus Rundholz, per qm:

a)    hei 0*15 m Stärke 7*0 currtm Rundholz von 0"2 m

Durchmesser

0’333 Zimmermannstagschichten . „ „ 1*50 „ 0‘50 0'05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    hei 0'25 m Stärke 4*5 currtm Rundholz von 0*3 m

Durchmesser.......

015 Zimmermannstagschichten .

0’05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

à fl.

* 11

ÔHÔ

fl. 1-93 „ 0-73

JA____

0-04

fl. 2-73

à fl.

* 11

fl.

ooto

» 2-74

à fl. 0-73 fl.

* 11

„ 1-12

à fl.

* il

_11

^hO

„ 518

fl. 4-73 „ 0-52 „ 0-03

„ 5-31

à fl. 0-26 fl. 1-82

* 11

„ 0-50 „ 0-02

„ 2-34

fl. 3*01 „ 0-37 „ 0-03

532. Schrottwand (lagerseits rauh bearbeitet), per qm:

à fl.

• 11

„ 3-71

a) 0’2 m stark

8⁻33 currtm Rundholz von 0⁻2 m Durchmesser........

à fl. 0-23 fl. 0’21 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1'50 „ 0'05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

b)    0-25 m stark

6’67 currtm Rundholz von 0*25 m Durchmesser . .

0#27 Zimmermannstagschichten .

0⁻05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

c)    0*3 m stark

5'0 currtm Rundholz von 0'3 m

Durchmesser.......

0*35 Zimmermannstagschichten . . „ „ 1*50 „

„ 0-52 „

* 11

„ 0-31 „

„ 2-50

. . à fl.

* 11

• 11

fl. 2-73 „ 0-40 „ 0-02

„ 315

à fl. 0-37 fl.

0’05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

* 11

CO O O

„ 3-90

586

53$. Schrottwand (roh), per qm: a) 0'2 m stark

5*5 currtm Rundholz von 0⁻2 m Durchmesser .    ; •

0*1 Zimmermannstagschichten .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . h) 0*25 m stark

4‘4 currtm Rundholz von 0*25 m Durchmesser ■

005 Zimmermannstagschichten . . „ 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

. . à fl. 0‘2t> fl. 1-43

• V)

1-50

0-15

” 0-15 ” 0-01 fl. 1-59

à fl. 0-41 fl. 1-80 1-50 0*22 « 0-22 „ 0-01 „

2-03

e) 0*3 m stark

3*6 currtm Rundholz von 0*3 m

Durchmesser    ;    à fl. 0*67 fl.

0*2 Zimmermannstagschichten. . „ „ 1*50 „ 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . • „ „ 0*30 .,

(MOÖ|

„    2-72

534. Ueberlegboden, aus Rundholz, per qm: a) wahnkantig beschlagen

10*0 currtm Rundholz von 0*15 m Durchmesser.    •    _    • • •

015 Zimmermannstagschichten .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

1-73

h) geschält

10-0 currtm Rundholz von 0*1 m Durchmesser ........

0'1 Zimmermannstagschichten . „ „ 0*05 v. Arbeitsl. für R c) gerissen

8*0 currtm Rundholz von 003 m Durchmesser ......

003 Zimmermannstagschichten .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

à fl.

eq., etc. * ,, ,,

ÖHO

fl. 1O0 ., 005

„ 0-01 „ 1*26

535. Fusshoden (0*08 m starke, Pfosten, ohne Polsterholz),

1*24

per qm:

a) gesäumt, rauh, ohne Nagelung

„ 0*13

0*22 „    1*64

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 1*29

! à fl. 1200 l 0*08

„ 0*27 „

1*77

587

d) gefugt, gehobelt, genagelt

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 1*35 10°/o Yerschnitt .

0*007 mille Nägel

0*13

10o/oYerschnitt . 0*007 mille Nägel

0*58 „    2*19

536. Pussboden (0*065 m starke Pfosten, ohne Polsterholz), per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*3o fl. 1*05 10% Yerschnitt

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. . à fl. 1*50

b)    gesäumt, rauh, genagelt

c)    gefugt, rauh, genagelt

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 fl. 1*09

10°/o Yerschnitt ...........

0*007 mille Nägel........

0*19 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

d)    gefugt, gehobelt, genagelt

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 fl. 1*09

10% Yerschnitt.....

0*007 mille Nägel . . .

0*275 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

e)    gespundet, rauh, genagelt

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*30 10% Yerschnitt .

0*007 mille Nägel........à    fl.    9*80

0*26 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „ 1*50

f)    gesplindet, gehobelt, genagelt

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten . à H. 0*30 fl. 1*12 10% Yerschnitt .

0*007 mille Nägel

0*35 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

537. Fussboden (0*05 m starke Pfosten, ohne Polsterholzj, per qm:

a) gesäumt, rauh, ungenagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0*87

10% Verschnitt............... 0*09

0*10 Zimmermannstagsch. s. R • à fl. 1*50 „ 0*15 „

. „ 0*10

0*19 „    1*34

HÖOÖ

0*11

„    1*44

à fl. 9*80 ” 0*07

0*28 „    1*55

.......„ 0*11

. . à fl. 9*80 „ 0*07

0*41 „    1*68

1*12

0*11

0*07

0*39 „    1*69

0*11

à fl. ' 9*80 l 0*07

0*52 „    1*82

1*11

588

b)    gesäumt, rauh, genagelt 3*5 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*25

10°/o Verschnitt.............

0*007 mille 100 mm lange Nägel . à fl. 6*40 0*125 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1‘5Ö

c)    gefugt, rauh, genagelt 3*65 currtm 0*3 m breite 10°/o Verschnitt ....

0*007 mille Nägel ....

0*15 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0*91

. . „ 0-09 6-40 „ 0-04 1*50    0*36 „    1*40

0*87

0*09

0*04

0*19 fl. 1*19

*£ •

. à fl. 0*25    0*91

. . à fl. 6*40

____V

0*09

0*04

0*22 „ 1*26

10% Verschnitt .....

0*007 mille Nägel . .

0*24 Zimmermannstagsch. s. R. . „

e)    gespündet, rauh, genagelt 3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten .

10% Verschnitt .

0*007 mille Nägel........à fl. 0*40

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50__

f)    gespündet, gehobelt, genagelt

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0*94

......„ 0*09

. à fl. 6*40 „ 0*04

0*47 „    1*54

0*25    0*94

0*09

0*04

0*34 „    1*41

10% Verschnitt .

0*007 mille Nägel 0*312 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

538. Fusshoden (0*04 m starke Bretter, ohne Polsterholz), per qm:

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*70

10% Verschnitt............... 0*07

0*087 Zimmermannstagsch. s. R. - à fl. 1*50 „_0*13 „

b)    gesäumt, rauh, genagelt

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*70

10% Verschnitt.......

0*007 mille 80 mm lange Nägel 0*112 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50 „

c)    gefugt, rauh, genagelt

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*20 fl. 0*73 10% Verschnitt 0*007 mille Nägel

0*14 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*20 fl. 0*73 10 % Verschnitt 0*007 mille Nägel

0*22 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50_„

e)    gespündet, rauh genagelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*20 fl. 0*75 10 % Verschnitt .

0*007 mille Nägel........à fl. 3*65

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

0*90

0*07

.' à fl. ’ 3*65 ” 0*03

0*19 „    0*99

.....„ 007

à fl. 3*65 „ 0 03

„ 0*21 „    1*04

...... 0*07

à fl. 3*65 „ 0*03

0*33 „    1*16

„ 0*07

0*03

” 0*31 „    1*16

589

f) gespundet, gehobelt, genagelt

3"75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0"20 fl. 0‘75 10 °/₀ Verschnitt

0-007 mille Nägel........à fl. 3-65

0-30 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50

„ 0-07

0-03

„ 0-45 fl. 1-30

539. Fussboden (0*03 m starke Bretter, ohne Polsterholz), per qm:

ö® ©

a) gesäumt, rauh, ungenagelt

„ 0-68

b)    gesäumt, rauh genagelt

3"5 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*15 fl. 0*52

c)    gefugt, rauh, genagelt

3-65 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0-15 fl. 0-55 10 °/o Verschnitt 0-007 mille Nägel

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1’50

d)    gefugt, gehobelt, genagelt 3-65 currtm 0⁻3 m breite Bretter a fl. 0-15 10 °/₀ Verschnitt

0-007 mille Nägel ....... v à fl. 3-00

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50

e)    gespündet, rauh, genagelt

0-74

.....„ 0-05

à fl. 3-00 „ 0-02

„ 0-19 „    0-81

0-55

005

0-02

0-31 „    0-93

0-30 „    0-94

0"5ß

0-06

0-02

0-43 „    1-07

540. Fussboden (0*025 m starke Bretter, ohne Polsterholz), per qm :

a)    gesäumt, rauh, ungenagelt

, 0-04

10 °L Yprsohnitt

0-02

0-007 mille 50 mm lange Nägel . à fl.

0-09 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „

590

c)    gefugt, rauh, genagelt

3*65 currtm 0⁻3 m breite Bretter à fl. 043 fl. 0*47 10°/o Verschnitt

0-007 mille Nägel........à fl. 2-28

0-11 Zimmermannstagsch. s. K. . „ „ 1*50

d)    gefugt, gehobelt, genagelt

3-65 currtm 0-3 m breite Bretter à fl. 0'13 fl. 047 10 °/₀ Verschnitt .

0*007 mille Nägel .

0-17 Zimmermannstagsch. s. R. .    „ 1*50 „

e)    gespundet, rauh, genagelt

3*75 currtm 3-3 m breite Bretter à fl. 0*13 fl. 049 10 % Verschnitt 0*007 mille Nägel

0-16 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

f)    gespundet, gehobelt, genagelt

3-75 currtm 0⁻3 m breite Bretter à fl. 0-13

10 % Verschnitt .............

0*007 mille Nägel . . • .    ...    28

0-25 Zimmermannstagsch. s. R. .    50

541. Fussboden mit Polsterholz, als Zuschlag zu Post Nr. 535 bis 540, per qm :

a)    bei über 0-05 m starken Pfostenböden

1*5 currtm 9/13 cm starkes Gehölz . . . . à fl. 0-29 „

b)    bei 0'03 bis 0*05 m starken Bretterböden 1*5 currtm 7*5/10 cm starkes Gehölz . .

c)    bei bis 0-03 m starken Bretterböden

1*5 currtm 5/8 cm starkes Gehölz . . .

„ 0*05

0-02

” 0*16 fl. 0*70

.....„ 0*05

à fl. 2-28 „ 0*02

0-25 „    0*79

.    . . . „ 0*05

à fl. 2*28 „ 0*02

„ 0*24 „    0-80

049

0’05

-•

* ff

* f±

0*02

„ 0-37 „    0-93

043

„ 0-17 „ 0-25 „ 0-10 „ 0*15

542.    Verschalung mit Schwarten, per qm: ji) gesäumt

5*0 currtm 0*25 m breite Schwarten à fl. 0*05 fl. 0-25

10% Verschnitt.....

0-01 mille 80 mm lange Nägel 0*19 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten ..........

b) mit Uebergreifung der Fugen

7*0 currtm 0-25 m breite Schwarten à fl. 0*05 fl. 0-35 10% Verschnitt ....

0-01 mille 80 mm lange Nägel 0*005 mille 100 „    „    „    . „ „    - -

0*112 Zimmermannstagsch. s R. - „ „ 1*50

543.    Verschalung mit 0*02 m starken Brettern, per qm: a) gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 0*38

10% Verschnitt.......

0*01 mille 40 mm lange Nägel 0*087 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

......„ 0-02

. à fl. 3*65 „ 0*04

à fl. 1*50 „ 0-28 „    0*59

0*03

! à fl. ’ 3*65 ” 0*04

6*40

0-03

” 0*19 „    0*64

0*04

: à fl. 1*96 ” 0*02

591

b) gesäumt, gehobelt

3*5 currtm Ö⁻3 m breite Bretter à fl. Oll fl. 038 10 °/₀ Verschnitt

0*01 mille Nägel........à fl. 1*96

0*17 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

„ 0-04

0-02

! 0-25 fl.

0*69

c) gefugt, rauh

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 0*40

0-04

à fl. 1-96 ” 0*02

0-19 „

10 °/₀ Verschnitt 0*01 mille Nägel 0*112 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „ 1*50 „

0*65

d) gefugt, einseits gehobelt

8*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 0*40

. . . „ 0*04 à fl. 1*96 „ 0*02

0*30 „

10 % Yerschnitt 0*01 mille Nägel

0*20 Zimmermannstagsch. s. R. . ., „ 1'50 „

e) gefugt, beiderseits gehobelt

8*65 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 0*40

0*04

à fl. 1-96 „ 0*02

„ 0*43 „

0*76

10% Yerschnitt .

0*01 mille Nägel .

0*29 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50

0*89

f)    gespundet, rauh

8*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 10% Yerschnitt .

0*01 mille Nägel........à fl. 1*9 6

0*16 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50

g)    gespundet, einseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 0*41

...... „ 0*04

à fl. 1*96 „ 0*02

„ 0*37 „

0*41

0*04

0*02 0*24 „

0*71

10% Yerschnitt 0*01 mille Nägel

0*25 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

h) gespundet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*11 fl. 0*41 10 % Yerschnitt .

0*01 mille Nägel .

0*34 Zim merman nstagsch. s. R. . „ „ l'oO 544. Verschalung mit 0*025 m starken Brettern, per qm:

- -    „ 0*05

„ 0*02 „    0*19 „

0*84

.....„ 0*04

à fl. 1*96 „ 0*02

„ 0*51 „

0*98

0*66

0*04

à fl. '2*28    ’’ 0*02

„ 0*28 „

0*79

10% Yerschnitt . .

0*01 mille Nägel . . .

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

. . à fl.

592

d) gefugt, einseits gehobelt

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0’13 fl. 0*47

„ 0-05

10°/o Yerschnitt

0-01 mille Nägel........à fl. 2-28

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. - „ „ 1*50

e) gefugt, beiderseits gehobelt

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*13 fl. 0*47

....... 0*05

à fl. 2-28 „ 0-02

0*45 „    0*99

0-02

l 0*31 fl. 0*85

10°/o Yerschnitt 0*01 mille Nägel 0*30 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

f)    gespündet, raub

3-75 currtm 0*3 m starke Bretter . à fl. 0*13 fl. 0*49 10°/₀ Yerschnitt 0*01 mille Nägel

0*19 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50

g)    gespündet, einseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*13 fl. 0*49 10% Yerschnitt . . .

0*01 mille Nägel.......à fl.

0*275 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

h)    gespündet, beiderseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0-13 fl. 0*49 10% Yerschnitt . .

0-01 mille Nägel .

0*36 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 545. Verschalung mit 003 m starken Brettern, per qm: a) gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 IO⁰/ Vpr^phnitt    ...........

0-01° mille 60 mni lange Nägel . . à fl. 3-00 0024 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

.....„ 0-05

à fl. 2*28 ., 0-02

0-28 „    0*84

0-05

;; o-02

„ 0-41 „    0*97

0-05

à fl. ' 2*28 ” 0*02

„ 0*54 „

1*10

0-52

0*05

0-03

0*19 „    0*79

h) gesäumt, gehobelt

3-5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 10% Yerschnitt . . .    . .

0*01 mille Nägel........à fl. 3*00

0*20 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

rp} r f

0*52

0*05

0*03

0*30 „    0*90

c)    gefugt, rauh

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 10% Yerschnitt . .    „

0*01 mille Nägel........à fl. 3*00

004 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,,    1*50

d)    gefugt, einseits gehobelt 3'65 currtm 0*3 m breite Bretter . a fl. 0*15 fl. 0*55 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „    1*50

e)    gefugt, beiderseits gehobelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 005 10% Yerschnitt 0*01 mille Nägel

0*312 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

0*55

0*05

0*03

0*21 „    0*84

0*05

à fl. 3*00    0*03

, 0*34 „

à fl. 3*00

0*55

0*05

0*03

0*97

593

i) gespündet, rauh

315 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*15 fl. 0⁻56

„ 0*06

10°/o Verschnitt 0'01 mille Nägel

0-03

à fl. 3-00

0*20 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

g)    gespündet, einseits gehobelt 3*75 currtm 0’3 m breite Bretter . à fl. 015 fl. 0*56

10°/o Verschnitt.........

0‘01 mille Nägel........

0⁻29 Zimmermannstagsch. s. R. .

h)    gespündet, beiderseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter .

10°/o Verschnitt . •....... .

0*01 mille Nägel........à fl. 3'00

0⁻375 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

546. Verschalung mit 0*035 m starken Brettern, per qm: a) gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 017 fl. 0*59

10% Verschnitt..............„ 0*06

0-01 mille 70 mm lange Nägel . . à fl. 3*20 „ 0*03 0125 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 019 „

” 0-30 fl. 0-95

0-06

3-00 ” 003

1-50 „ 0-43 „    1*08

015    0-56

0*06

0-03

0*56 „    1-21

0-87

b) gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0 3 m starke Bretter . à fl. 017 fl. 0*59 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

e) gefugt, rauh

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 017 fl. 0*62

10% Verschnitt.........

0-01 mille Nägel........

015 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 d) gefugt, einseits gehobelt

3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 017 fl. 0'62

.....„ 0-06

à fl. 3-20 „ 0-03

0*36 „    1*07

0-06

à fl. 3*20* ” 0-03

0-31    0-99

0-06

à fl. 3*20* ” 0-03

'i „ 0-22 „    0*93

10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*24 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

e)    gefugt, beiderseits gehobelt 3*65 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 017 fl. 0-62

10% Verschnitt............

0-01 mille Nägel........

0*325 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

f)    gespündet, rauh 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 017 fl. 0-64 10% Verschnitt 0-01 mille Nägel

0*21 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

g)    gespündet, einseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 017 fl. 0*64 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0⁻30 Zimmermannstagsch. s. R. ■ „ „ 1*50 „

0-06

à fl. 3-20 ” 0*03

0-49 „    1*20

0-06

à fl. 3-20 ” 0-03

0-31 „    1*04

0-06

à fl. 3-20 ” 0-03

594

h) gespundet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0⁻3 m breite Bretter . à fl. 0*17 fl. 064 10°/o Verschnitt 0*01 mille Nägel 0'39 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0*58 fl. 1’31

0-06

à fl. 3"20 ; 003

547. Verschalung mit 0'04 m starken Brettern, per qm:

a)    gesäumt, rauh

3*5 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0‘20 fl. OVO

10°/o Verschnitt.............. 0*07

0-01 mille 80 mm lange Nägel . . à fl. 3'65 „ 004 0*14 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50

b)    gesäumt, gehobelt

3*5 currtm 0’3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*70 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0‘225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 . c) gefugt, rauh

065 currtm 0’3 m breite Bretter . à fl. 0⁻20 fl. 0*73 10°/₀ Verschnitt .

O’Ol mille Nägel

0*16 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1‘50

d)    gefugt, einseits gehobelt 3'65 currtm 0⁻3 m breite Bretter . à fl. 0'20 fl. 0*73 10% Verschnitt . .

0-01 mille Nägel .

0‘25 Zimmermannstagsch. s. R. - „ „ 1’50_„

e)    gefugt, beiderseits gehobelt 3*65 currtm 0'3 m breite Bretter . à fl. 0‘20 fl. 0*73 10% Verschnitt 0*01 mille Nägel

0’34 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50 O’PQm'iiiflpt rann

3‘75 currtm 0‘3 m breite Bretter . à fl. 0⁻20 fl. 0'75 10% Verschnitt . .

04)1 mille Nägel .

0*225 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1’50_„

g)    gespiindet, einseits gehobelt 3-75 currtm 0*3 m breite Bretter . à fl. 0*20 fl. 0*7o 10% Verschnitt

0*01 mille Nägel........à fl. 3*65

0*312 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

h)    gespundet, beiderseits gehobelt 3*75 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*20 fl. 0*75

...... „ 0-07

à fl. 3-65 „ 0-04 „ „ 1-50 » 0-60 „

548. Verschalung mit 0*05 m starken Pfosten, per qm: a) gesäumt, rauh

3*5 currtm 03 m breite Pfosten . à fl. 0*25 fl. 0*87

10% Verschnitt........

0*01 mille 100 mm lange Nägel 015 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „ 1’50_„

10% Verschnitt.......

0*01 mille Nägel......

0*40 Zimmermannstagsch. s. R.

0-21    „    P02

0-07

à fl. 3*65 „ 0-04

034 „    1-15

0-07

à fl. 3-65 ” 0-04

0-24 „    1-08

0-07

à fl. ’ 3*65    0-04

'    037 .,    P21

.....„ 0-07

à fl. 3*65 „ 0*04

0-51 „    1-35

0-07

à fl. ‘3-65 ” 004

0-34    1*20

, 0-07

0-04

0-47 „    1-33

1-46

0-np

: à fl. ’ 6-40 l 0-06

0-22 „    1-24

595

ł>) gesäumt, gehobelt

0*17 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 d) gefugt, einseits gehobelt

3*65 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0-25 fl. 0*91 10% Verschnitt.

0*01 mille Nägel

10% Verschnitt .

0*01 mille Nägel

0*34 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

h)    gespundet, beiderseits gehobelt

3*75 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0*25 10% Verschnitt.

0*015 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten.....

b)    gehobelt, abgefast

1*05 currtm % cm starke Latten,

n. P. Nr. 462, q 17.....à

0*003 mille Nägel.......„

0*025 Zimmermannstagsch. s. R. . „

«) gehobelt, gekehlt

1*05 currtm % cm starke Latten,

n. P. Nr. 462, r 18.....

0*003 mille Nägel.......

0*04 Zimmermannstagsch. s. R. .

10% Verschnitt. 0*01 mille Nägel

10% Verschnitt. 0*01 mille Nägel

„ 0*25    „ 1*31

.....„ 0*09

à fl. 6*40 „ 0*06

„ 0*37    „ 1*46

.....„ 0*09

à fl. 6*40 „ 0*06

0*51    „ 1*60

OÇOO

„ 1-73

„ „ 1-50

0*02

•2 »

0*05.4

0*02., fl. o*02.₈

„ 0*00.3

1*50 „ 0*03.₇ „ 0*06.8

1*06

0*03.3    0*03.5

1*06    0*00.3

„    1*50    0*06    0*09.8

596

550. Dacheinlattung für Schindeleindeckung, per qm:

a)    bei O'lm Lattenweite

10*5 currtm 3/5 cm    starke    Latten    à    fl.    0⁻02.₅    fl.    026

0*011 mille Nägel......... „    2-09    „    0-02

007 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten ....

b)    bei 0*15 m Lattenweite

7‘0 currtm 3/5 cm    starke    Latten    à    fl.    0*02.₅    fl.    0"17.₅

g)    bei 0-4 m Lattenweite

2-63 currtm 3/5 cm starke Latten à fl. 0*02.₅ fl. 0*07

„ 2-09 „ OOl

„ „ 1-50 „ 0-10 fl. 0-38

„ 0-20

0-16

„ 013

0*004 mille Nägel. ...

0’02 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0*03

„ Oll

551. Dacheinlattung für Ziegel u. Steineindeckung, per qm: a) bei 0-1 m Lattenweite

10-5 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0-04 fl. 0*42

„ 3-00 „ 0-03

„ „ 1-50 „ Oll „ 0-56

O'Oll mille Nägel.....

0-075 Zimmermannstagschichten sammt Requisiten ....

b)    bei 0-15 m Latten weite

0-005 mille Nägel........

0*035 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

„ „ 3-00

0-08    „ 0-38

„ 0-30

o-oi

597

552. Lattenverschalung (Staketirung), rauh, per qm:

a)    hei 0*1 m Lattenweite

0-04

0-27    „ 0-65

-JL

0-24    „ 0-53

554. Lattenverschalung (Staketirung), gehobelt und ge-köpfelt, per qm: a) bei 0*1 m Lattenweite

10-5 currtm 4/7 cm starke Latten à fl. 0-04 fl. 0’42

„ 3-00 „

„ 1-50 „

555. Pflasterwürfel (Holzstöckel) herstellen, per qm:

a)    aus Rundholz

6*4 currtm Rundholz von 0-23 m Durchmesser

0-04.5

0-40.5 „ 0-87

à fl. 0-35 fl. 2-24

598

c) aus Holzabfällexi

0-2 kbm Holz (Abfälle) .... à fl. 7*50 fl. 1*50 1*0 Zimmermannstagschichten . „

(H)5 v. Arbeitsl. für Req. etc.

556.    Theeranstrich, auf Holz, per qm :

a)    zweimaliger

0*55 kg Theer sammt Zufuhr . . à fl. 0*04 fl. 0*02.2 0-02 kg ünschlitt .    0'64 „ 0-01.«

0*08 Zimmermannstagsck. s. R. . „    „    1*50    „    0*12 „    0T5.B

b)    dreimaliger

0*78 kg Theer sammt Zufuhr . . à    fl.    0*04    fl.    0*03.!

0*03 kg ünschlitt........„    „    0*64    „    0*01.₉

0*15 Zimmermannstagsch. s. R, . „ „ 1*50    0*22 „

1*50

1*50

” 1*50 ” 0*07 fl. 3*07

O. Ob

•5 n

0*2 l.B

1*45

1*77

0*57

à fl. 0*15 „ 0*09

0*49 „

à fl. 0*15 „ 0*11

0*62 „

0*88

1*14

599

b) gehobelt mit einlachem Rundstab 1*1 currtm 0*3 m breite, 0*08 m st.

Pfosten . ..........

10°/o Yersehnitt.........

0*6 currtm 0*3 m breite, 0-04 m st.

Bretter...........

0*35 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 e) gehobelt, mit Rundstab, Plattel und Carnis 1*5 currtm 0*3 m breite, 0*08 m st.

Pfosten...........

10°/o Verschnitt.........

0*75 currtm 0*3 m breite, 0 04 m st.

Bretter..........

0*44 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

560. Stiegenwange (0*08 m stark), per m: a) rauh

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0 37 fl. 0 39

10°/o Verschnitt.......

0*19 Zimmermannstagsch. s. R.

à fl. 0 37 fl. 0*41 .....„ 0*04

à fl. 0*20    0*12

0*52 fl.

1-09

à fl. 0-37 fl. 0-55 .....„ 0*05

à fl. 0*20 ., 0-15

0*66 „

1*41

.....„ 0*04

. à fl. 1*50 „ 0*28 „

0*71

b) gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*37 fl. 0*39

„ 0*04 0*41 „

10°/o Verschnitt............

0*275 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50 561. Stiegenwange (0*1 m stark), per m:

a)    rauh

1*05 currtm 0*3 m breite Pfosten . à fl. 0*46 fl. 0*48

10°/o Verschnitt..............„ 0*05

563. Wangenstiege (10/20 cm starke Wangen), per m:

a)    ungehobelt

1*05 currtm Rundholz von 0*27 m Durchmesser . .

6*7 currtm 0*3 m breite, 0*04 m st.

b)    gehobelt

Rundholz und Bretter sammt Verschnitt, wie hei Post Nr. 562, a .    ........

2*5 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc.

563. Wangenstiege (13/25 starke Wangen), per m: a) ungehobelt

1*05 currtm Rundholz von 0*32 m Durchmesser

. . . à fl. 0*51 fl. 0 54

0*11 „

fl.

„ 3*75 „

fl CO Ô

à fl. 0*85 fl. 0*89 Transport fl. 0*89

0*84

0*87

1*00

4*28

5*95

600

Transport fl. 0'89

6-7 currtm 0-3 m breite, 0-05 m st.

Pfosten...........à fl. 0’25 „ 1*67

10°/o Verschnitt ..............„ 017

1*56 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 2*34 0*05 y. Arbeitsl. für Req. etc. .

„ 2*34

012 fl. 519

b) gehobelt

Rundholz und Pfosten sammt Verschnitt, wie hei Post Nr. 563, a . .    . . ^    . • •

215 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1’50 „ 412 0-05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

fl. 213

„ 412 „ 0-21 „    7-06

564. Heuraufe, per m:

2-0 currtm weiches Rundholz von

013 m Durchmesser.....

2-0 currtm eichenes Rundholz von 0'04 m Durchmesser.....

à fl. 014 fl. 0-28

„ „ O-09 „ 018

0*48 Zimmermannstagsch. s. R. . . „ „ 1‘50

012 „ 118

565.    Steigleiter, per m :

2’0 currtm weiches Rundholz von

566.    Futterbarren, per m: a) ungehobelt

3"0 currtm 0'3 m breite, 0'08 m st.

Pfosten . .

0’006 mille Nägel 016 Zimmermannstagschichten . .

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

1-01

• »    «    0-24    „    0-01 „

1-42

h) gehobelt    _    ^ ^

Pfosten und Nägel wie bei Post Nr. 566, a fl. 117 0*26 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1‘50 „ 0-39

„ 0-39 „ 0-02 „

0-05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

567. Säulen von Holz, Streitbäume und Standsäulen in Ställen, dann Plankensäulen bis 2 m Höhe, per m: a) aus Rundholz

1-0 currtm Rundholz von 0’2 m Durch in. . fl. 0-26 0'26 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50 „ _

1-58

0-39 „    0-65

h) aus Kantholz

l’O currtm 15/15 cm starkes Kantholz . _. 0*16 Zimmermannstagsch, s. R. -à fl. 1’50 568. Abtrittschläuche oder Grainzen, per m :

4⁻0 currtm 0-3 m breite, 0*05 m

, starke Pfosten......

0-013 mille Nägel.......

1*5 kg Pech.........

0-3 kg Unschlitt.......

0-2 1 Leinöl..... • • •

0'65 Zimmermannstagschichten .

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. ■

o©

„    0-59

„    „    0-97    .,    0-05 „

3-20

0-13

;; o-o5

0-19

601

569.    Dunstschlauch, per m:

a)    rauh

4*0 currtm 0*8 m breite, 0*04 m

b)    gehobelt und mit Bandeisen beschlagen 4*0 currtm 0*3 m breite, 0‘04 m

starke Bretter......

0*006 mille Nägel.......

571.    Zwischenrinnen, per m:

a)    aus Rundholz

0*5 currtm Rundholz von 0*5 m Durchm.

0*5 Zimmermannstagsch.    s. R.    „    „    1’50

b)    aus Pfosten

2*5 currtm 0*3 m breite Pfosten à fl. 0*30 fl. 0*75 0*34 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

572.    Bodenrinnen, per m:

3*0 currtm 0*3 m breite, 0⁻04 m

starke Bretter......

1*0 currtm 0-3 m br., 0*025 m stk. Bretter „

0‘4 Zimmermannstagsch. s. R. à fl. 1*50 ^

57S. Auspichen von Dachrinnen, per m:

0-3 kg Pech..........à fl. 0’32 fl.

à fl. 0*20 fl.

„ „ 8*00 „

à fl. 3*27 fl.

0*10

1*41

OĆOH

2*33

0*44

2*38

„ 0*51    „

à fl. 0*20 fl.

ÔÔÔ

öh66

1*26

1*33

025

0*95

1*32

0*04.5

0*39

0*21

602

577.    Zersägen von Hölzern, per m Schnittlänge und cm Holzdicke:

a)    hei weichem Holze

0*003 Zimmermannstagsch. s. Req. . . . à fl. 1*50 fl. 000.4B

b)    bei hartem Holze 0*004 Zimmermannstagsch. s. Raq. . .

578.    Röhren aus Kiefernholz abschälen und ausbohren, per m :

a)    bis anf 0*04 m Durchmesser

0*1 Zimmermannstagschichten . à    fl.    1*50    fl.    0*15

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . „    „    0*15    „    0*01    „    0*16

b)    für je 1 cm grössere Weite mehr um

0*03 Zimmermannstagsch. s. Req.    ... à    fl.    1*50    „    0*04.₅

580.    Brunnenrohre einsetzen, per m:

0*2 Zimmermannstagsch. s. Req. . . .

581.    Altes Brunnenrohr herausheben, per m:

0*1 Zimmermannstagsch. s. Req.....à    fl.    1*50    „    0*15

582.    Staubladen, per m:

a)    ungehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite, 0*03 m

starke Bretter......

0*04 Zimmermannstagsch. s. R, „ „ 1*50

b)    gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite, 0*035 m starke Bretter ....

0*07 Zimmermannstagsch. s. R, „ „ 1*50

583.    Gewölbschalbogen, per m :

4-25 currtm 0*3 m breite Bretter à fl. 0*20 fl. 0*85 0*013 mille Nägel ...

0*08 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50 „ 0*12

584.    Dachgesimse von Pfosten und Brettern, per m:

a)    bei 35/40 cm Querschnitt 4*0 currtm 0*3 m breite, 0*05 m

starke Pfosten......

0*01 mille Nägel .......

0*005 mille Nägel .... • . . „ „ — „

1*1 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50 ,,

b)    bei 30/35 cm Querschnitt 3*5 currtm 0*3 m breite, 0*05 m

starke Pfosten......

0*009 mille Nägel.......

0*005 mille Nägel.......

1*0 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

c)    hei 25/30 cm Querschnitt 4*1 currtm 0*3 m breite, 0*04 m

starke Bretter......

0*01 mille Nägel.......

0*005 mille Nägel ......„ „ — „

0*9 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50 „

* TI

„ 1*50    „ 0'00.₆

„ 1*50 „ 0*30

à fl. 0*15 fl. 0*16

„ 0*06 „ 0*22

. à fl. 0*17 fl. 0*18

„ 0*10 „ 0*28

• ..

., 10*00 „ 0*13

à fl. 0*25 fl. 1*00 „ .. 9*00 „ 0*09 .. .. 4*00    0*02

„ 1*10

1*65    „ 2*76

à fl. 0*25 fl. 0*87 „ „ 9*00    0*08

„ „ 4*00 „ 0*02

„ 1*50    „ 2*47

à fl. 0*20 fl. 0*82 „ „ 8*00 „ 0*08

4*00

0*02

1*35    „ 2*27

603

d) bei 20/25 cm Querschnitt

3*5 currtm 0*3 m breite, 0*04 m

starke Bretter......

0*009 mille Nägel......

0*005 mille Nägel......

0*75 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50____

585. Dachgesimse und Thurmgesimse von Rundholz, per m :

a)    hei 35/40 cm Querschnitt

1*0 currtm Rundholz v.    0*47    m    Durchm. .    fl.    2*89

1*3 Zimmermannstagsch.    s. R.    . .    à fl. 1*50    „    1*95

b)    hei 30/35 cm Querschnitt

1*0 currtm Rundholz v. 0*42 m Durchm. . fl. 1*95 1*05 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50 „ 1*57

c)    hei 25/30 cm Querschnitt

587. Thür- und Fensterstöcke von Pfosten, per m:

a)    0*15 m tief, rauh

0*525 currtm 0*3 m breite u. 0*05 m starke Pfosten

0*05 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

b)    0*15 m tief, gehobelt 0*525 currtm 0*3 m breite u. 0*05 m

starke Pfosten

0*063 Zimmermannstagsch. s. R. „ „ 1*50

c)    0*15 m tief, rauh 0*525 currtm 0*3 m breite und

0*065 m starke Pfosten . . à fl. 0*30 fl. 0*16 o*054 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0*08

d)    0*15 m tief, gehobelt 0*525 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m

starke Pfosten

0*067 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50

e)    0*15 m tief, rauh 0*525 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten......

0*06 Zimmermannstagsch. s. R. •

f)    0*15 m tief, gehobelt 0*525 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten

0*073 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

g)    0*3 m tief, rauh 1*05 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m

starke Pfosten

0*07 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 1») 0*3 m tief, gehobelt

1*05 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m starke Pfosten

0*09 Zimmermannstagsch. s. R. . ,, „ 1*50

à fl. 0*20 fl. 0*70 „ „ 8*00 „ 0*07 „ „ 4*00 „ 0*02

à fl.

PP

__

fl.

1*12 fl. 1*91

„    4*84

„    3*52

„    2*55

„    1*90

o©

„ 0*20

à fl. 0*25 fl. 0*13

0*09    „    0*22

„    0*24

à fl. 0*30 fl. 0*16

„ 0*10 „ 0*26

--

à fl.

0*37

1*50

» 0*28

fl.

„    0*30

à fl. 0*30 fl. 0*31

„ 0*10    „    0*42

à fl. 0*30 fl. 0*31.5

„ 0*13.5 „    0*45

604

i) 0*3 m tief, rauh

1*05 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten.......

0*075 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

k)    0*3 m tief, gehobelt 1’05 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten .

0*097 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

l)    0*45 m tief, rauh 1*5 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m

starke Pfosten . .

0*09 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

m)    0*45 m tief, gehobelt 1*5 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m

starke Pfosten.......

0*11 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50 „

n)    0*45 m tief, rauh 1*5 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten.......

0*097 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50

o)    0*45 m tief, gehobelt 1*5 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten.......

0*12 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

p)    0*6 m tief, rauh 2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m

starke Pfosten.......

0*115 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „

q)    0*6 m tief, gehobelt 2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*065 m

starke Pfosten.......

013 Zimmermannstagsch. s. R. • „ „    1*50 w

r)    0*6 m tief, rauh 2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten.......

0*124 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „    1*50 „

s)    0*6 m tief, gehobelt 2*1 currtm 0*3 m breite u. 0*08 m

starke Pfosten.......

0*145 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 »

589. Thürflügel, gewöhnliche, aus Brettern, per qm: _ a) ungehobelt

4*0 currtm 0*3 m breite, 0*035 m

starke Bretter.......

0*5 currtm 0*3 m breite, 0*04 m starke Bretter .......

0*015 mille Nägel

0*22 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „

à fl.

à fl.

. .à fl.

fl.

Ô6

fl. 0*50

fl.

fl.

o©

6ö

à fl. 0*30 fl. 0*45

„    0*54

„    0*58

016 „ 0*61

à fl. 0*37 fl. 0*55

015    „    0*70

à fl. 0*37 fl. 0*55

0T8    „    0*73

à fl. 0*30 fl. 0*63

0*17    „    0*80

à fl. 0*30 fl. 0*63

0T9    „    0*82

à fl. 0*37 fl. 0*78

019    „    0*97

à fl. 0*37 fl. 0*78

0*22 „ 1*00

à fl.

Ô ÎO

fl. 0*68

0*10

l 005

„ 0*33    „    1*16

605

b) ungehobelt, mit Fugleisten

Die bei P. Nr. 589, a berechneten Kosten mit fl. 1*16 3*67 currtm Fugleisten, nach Post Nr. 549, a .........

à fl. 0*05 „ 0*18

fl. 1*34

c)    gehobelt

Bretter und Nägel wie bei Post Nr. 589, a fl. 0*83 0*4 Zimmermannstagsch. s. R. . . à fl. 1*50

d)    gehobelt, mit gehobelten und abgefasten Fugleisten Die bei P. Nr. 589, c berechneten Kosten mit fl. 143 3*67 currtm Fugleisten, nach Post

Nr. 549, b.........

e)    gehobelt, mit gekehlten Fugleisten

Die bei P. Nr. 589, e berechneten Kosten mit fl. 1*43 3-67 currtm Fugleisten, nach Post Nr. 549, c.........

à fl. 0*07

_99_

0*60

0*26

à fl. 0*10 „ 0*37

590. Thürflügel bis 3 qm Grösse aus Latten, per qm:

a)    ungehobelt

1*5 currtm 4/7 cm starke Latten . à fl. 0*04 fl. 0*06 10*0 currtm 3*5 cm starke Latten . „ „ 0‘02.₅ „ 0-25

„ „ 3-65 „ 0-09 0*1 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 0T5

b)    gehobelt

Latten und Nägel wie bei Post Nr. 590, a fl. 0*40 0*26 Zimmermannstagsch. s. R. .à fl. 1*50 „ 0*39

0*023 mille Nägel

593. Kellerthüre, 1 m -f 2 m gross, per Stück: a) mit Tannen- oder Fichtenstock 7*5 currtm 13/16 cm starkes Con-

structionsholz.......

6*0 currtm 5/5 cm Falz ausarbeiten 2*31

0*54 fl. 4*05

0*04

•5 «

0*27

qm rauhe Thürflügel, nach Post Nr. 589, a......„ „

b)    mit Föhrenstock

7*5 currtm 13/16 cm starkes Föhrenholz

0*825 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 1*24 Falzausarbeiten und Thürflügel, wie bei Post Nr. 592, a . .

c)    mit Lärchenstock

7*5 currtm 13/16 cm starkes Lärchenholz ..........à fl. 0*61 fl. 4*57

0*99 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 „ 1*48 6*0 currtm Falz ausarbeiten .

2*31 qm Thürflügel, wie vor . .

d)    mit Eichenstock

7*5 currtm 13/16 cm starkes Eichenholz ..........

1*125 Zimmermannstagsch. s. R. . „

6*0 currtm Falz ausarbeiten .

2*31 qm Thürflügel, wie vor .

1*16 „ 2*68

à fl. 0*44 fl. 3*30

• „ 2*95

» 1-43

„    1*69

1*80

„    0*55

„    0*79

„    7*00

7*49

* 99

0*32

„ 0*05 ■ • • • _» ²'⁶⁸

•4 99

„    9*05

à fl. 0*82 fl. 6*15 „ 1-50 „ 1*69 „ 0-06 „ 0*36 .... „ 2*68

„ 10*88

606

593. Fensterladen sammt Stock, per qm:

4*8 currtm 8/8 cm st. Staffelholz à fl. 0*10 fl. 048 TI currtm <»*3 m breite, 0035 m

starke Bretter.......„ „ 0-17 „ 0*19

0*62 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1'50 „ 0*93 Leim und Nägel ............„ 0*05

fl. 1*65

595. Brunnenrost, per Stück:

a) bei 1*5 m äusseren Durchmesser, aus Föhrenholz 6*3 currtm Föhren-Rundholz von 0*32 m Durchmesser

2*5 Zimmermannstagschichten . „ „    1*50

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

. . . à fl. 1*19

7-50

3-75

019

,, 3 75 _

b)    bei 1*5 äusseren Durchmesser, aus Eichenholz 6*3 currtm Eichen-Rundholz von

0*32 m Durchmesser . . . . à fl. 1*90 fl. 11*97 3*0 Zimmermannstagschichten . „ „ 1*50 ,,

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. . • „

c)    bei 2*0 m äusseren Durchm., aus Föhrenholz 7*8 currtm Föhren-Rundholz von

0*32 m Durchmesser . . .    . à    fl.    1*19    fl. 9*28

3*1    Zimmermannstagschichten    . „    „    1*50    „    4-65

0*05 v. Arbeitsl. für Req.    _

d)    bei 2*0 m äusseren Durchm., aus Eichenholz 7*8 currtm Eichen-Rundholz von

0*32 m Durchmesser . . .    . à    fl.    1*90    fl. 1‘ 82

3*7 Zimmermannstagschichten    . „    „    1*50    „    55

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .    . „    „    5-55    „    28

e)    bei 2*25m äusseren Durchm., aus Föhrenholz 8*55 currtm Föhren-Rundholz von

0*32 m Durchmesser . . .    . à    fl.    1*19    fl. 10*17

3*4    Zimmermannstagschichten    . „    „    1*50    „ 5*10

0*05    v. Arbeitsl. für Req. etc. .    . „    „    5*10    „ 0-25

f)    bei 2*25m äusseren Durchm., aus Eichenholz 8*55 currtm Eichen-Rundholz von

596. Brunnenkranz aus Föhrenholz, per Stück:

a)    bei 1*5 m äusseren Durchmesser 4*5 currtm 0*3 m breite, 0*1 m st.

Pfosten .........

5*5 currtm 0*3 m breite, 0*05 m st.

Pfosten........... n    „ 1*76

b)    bei 2*0 m äusseren Durchmesser 6*0 currtm 0*3 m breite, 0*1 m st.

Pfosten..........

9*8 currtm 0*3 m breite, 0*05 m st.

Pfosten .

„ 11*44

etc. .

4-50

„ 4-50 „ 0*22

„ 4-65 „ 0-23

à fl. 0*64 fl. 2*88

4-50

à fl. 0*64 fl. 3*84

„ 0*32 „ 3*14 Transport fl. 6*98

„ 16*69

„ 14*16

„ 20*65

„ 15*52

„ 22*85

„    9*67

607

Transport fl. 6-98

0-048 mille Nägel........à fl.    6 40    „    0 81

4*75 Zimmermannstagschichten    .    „ „    P50    „    7T2

0-05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „ „    7T2    „    0-36    fl. 14-77

c) bei 2*25 m äusseren Durchmesser 6-75 currtm 0‘3m breite, O'lm st.

Pfosten..........

11*4 currtm 0⁻3m breite, 0-05 m st.

Pfosten..........

0-048 mille Nägel........

5-4 Zimmermannstagschichten . „

0’05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

597.    Brunnensaugventil einsetzen, per Stück:

601.    Abtrittschlauchstöckel, per Stück:

à fl. 0-64 fl. 4-32

0-31

0-75

0-75

0-79

2-25

7-51

2-4

fl.

!MOÖ

0-35 Zimmermannstagschichten .    „

0-05 v. Arbeitsl. für Req. etc. . .    „

603. Abortsitzbrett, per m:

3*u currtm 0⁻3 m breite, 0*04 m st.

Bretter..........

3*0 currtm 0*3 m breite, 0*03 m st.

Bretter..........„ „ 0-15 „ 0⁻45

0-35 Zimmermannstagschichten . „ „ 1*50 „ 0‘52

603.    Abtrittsitzdeckel, per Stück:

0"45 currtm 0-3 m breite, 01)4 m st.

Bretter........

0-15 Zimmermannstagsch. s. R. .

Wasserbauarbeiten.

604.    Piloten oder Grundpfähle aus weichem Rundholze per m:

a) bei OT m Durchmesser 1"0 currtm Rundholz

0-035 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „

0-1 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

2-66

à fl. 0-20 fl. 0-60

0-20 fl. 0-09

1-50

0-22

fl.

„ 0-05 „

öö®

•2

1-57

0-31

.₅ „ 0T2.t

608

o) bei 0*13 m Durchmesser

1*0 currtm Rundholz . - . .......

0*05 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 0*1 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

c)    bei 0*15 m Durchmesser

l'O currtm Rundholz ....

0*06 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*09

0*1    v. Arbeitsl. für Req. etc. .    . „    ,,    0*ü9    „    0*01    „    0*25

d)    bei 0*17 m Durchmesser s 1*0 currtm Rundholz

0*075 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*11 0*1 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

e)    bei 0*2 m Durchmesser

1*0 currtm Rundholz ....

0*1 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50

605. Piloten oder - Grundpfähle aus weichem vierkantig bearbeitetem Holze, per m:

a)    bei 7/7 oder 6/8 cm Querschnitt 1*0 currtm Kantholz ....

0*03 Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0*04.₅

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „    „    0*04.₅ „    0*00.₂    „    0*12.₇

b)    bei 9/9 oder 8/10 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz .....

0*04 Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0⁻06

0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .    .    „    „    0*06    „    0*00.₈    „    0*19.s

c)    bei 1Ö/10 oder 9/12 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz ........

0*05 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

d)    bei 12/12 oder 10/14 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz......

0*06 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*09 0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

eq. etc. .

* 55

* 55

* 55

* 55

fl. 0*11 „ 0*07 0*07 „ 0*01 fl. 0*19

fl. 0*15

fl. 0*19

., 0*11 „ 0*01    „ 0*31

0*26

0*15

fl. 0*41

„ 0*21 „ 0*02    „ 0*64

fl. 0*67

. . fl. 2*65

fl. 0*08

fl. 0*13

„ 0*07

fl. 0*15 „    0*07.5

. 0*00.4 „ 0*22.9

fl. 0*22

609

e)    bei 14/14 oder 12/16 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz.......

g)    bei 21/21 oder 18/24 cm Querschnitt

l’O currtm Kantholz .....

0*12 Zimmermannstagschichten . . à fl. 1*50 „ 0*18 0*05 v. Arbeitsl. für Req. etc. .

li) bei 24/24 oder 21/28 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz.......

0*16    Zimmermannstagschichten    .    à    fl.    1*50    „    0*24

0*24    „    0*01

fl. 0*30

0*11 „ 0*01 fl. 0*42

fl. 0*52

fl. 0*84

„ 0*68

* ••

0*18

J5_

0*01

„ 1*03

fl. 1*09

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . . „ i) bei 28/28 oder 24/32 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz.....

0*2 Zimmermannstagschichten 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .

k)    bei 31/31 oder 27/36 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz......

0*25 Zimmermannstagschichten . à fl. 1*50 „ 0*37 0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. . . „

l)    bei 35/35 oder 30/40 cm Querschnitt

1*0 currtm Kantholz . .......

0*3 Zimmermannstagschichten    . à fl. 1*50 „ 0*45

0*05 v. Arbeitsl. für Req., etc. .    _

608. Piloten oder Grundpfähle abschneiden, per cm Dicke:

a)    über dem Wasserspiegel

1.    bei weichem Holze 0*03 Zimmermannstagsch. s. Req. . . .

2.    bei hartem Holze 0*04 Zimmermannstagsch. s. Req. . . .

b)    bis 0*5 m tief unter dem Wasserspiegel

1.    bei weichem Holze 0*153 Zimmermannstagsch. s. Req. . . . à fl. 1*50

2.    bei hartem Holze

0*204 Zimmermannstagsch. s. Req. . . . „ „ 1*50 e) über 0*5 m tief unter dem Wasserspiegel, per 0*5 m Tiefe

1.    bei weichem Holze

0*15 Zimmermannstagsch. s. Req.....à fl. 1*50

2.    bei hartem Holze 0*2 Zimmermannstagsch. s. Req

610. Piloten oder Falzbürsten einrammen per m Tiefe und cm Umfang:

A. Unter 7 m Länge und bis 2 m Einrammungstiefe

a)    im leichten Boden (I. Klasse)

0*008 Handlangertagsch. s. Req.

b)    im mittleren Boden (II. Klasse)

0*012 Handlangertagsch. s. Req.

c)    im festen Boden (III. Klasse)

0*018 Handlangertagsch. s. Req.

„ 1*34

. à fl. 1*50 „ „ 0*30

* 11

• 11

„ 0*37

fl.

GOGH

iOcOO

„ 1*89

fl. 2*13

11

0*02 „ 2*52

fl. 2*71

„ 0*45 „ 0*02

„ 3*18

à fl. 1*50

# 11

„ 1*50

„ 0*04.5 „ 0*06

„ 0*23 „ 0*31

„ „ 1-50

„ 0*22.5

„ 0*30

à fl. 1*10

„ 1*10 » » 1*10

„ 0*00.9 „ 0*01.8 „ 0*02

610

B. Unter 7 m Länge und über 2 m Einrammungstiefe :

a)    im leichten Boden (I. Klasse)

0*014 Handlangertagsch. s. Req.

b)    im mittleren Boden (II. Klasse)

0*021 Handlangertagsch. s. Req.

c)    im festen Boden (III. Klasse)

0*033 Handlangertagsch. s. Req.

613.    Pfostenverschalung, per qm:

a)    bei 0*05 m Pfostenstärke, wie bei P.-N. 548 g berech. mit „ 1*60

b)    bei 0*065 m Pfostenstärke, wie bei P.-N. 536 fberech. mit „ 1*82

c)    bei0*08m Pfostenstärke, wie bei P.-N. 535 f beredt, mit „

d)    bei 0*09 m Pfostenstärke 3*75 currtm 0*3 m breite, 0*09 m starke

Pfosten..........à fl. 0*42 fl. 1*57

10% Verschnitt .

0*01 mille Nägel ■

0*41 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ . 1*50

e)    bei 0*095 m Pfostenstärke 3*75 currtm 0*3 m breite, 0*095 m starke

Pfosten . ■

10 °/₀ Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*42 Zimmermannstagsch. s. R. ■ „ „ 1*50

f)    bei 0*1 m Pfostenstärke 3*75 currtm 0*3 m breite, 0*1 m starke

Pfosten

10°/b Verschnitt 0*01 mille Nägel

0*44 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50_„

614.    Schrottwand hinter Piloten, 15/15 cm stark, gedübelt, per qm:

7*0 currtm Rundholz von 0*21 m Durchm

0*67 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1‘50_„

615.    Schrottwand hinter Piloten 15/15 cm stark, ungedü-belt. per qm :

6*67 currtm Rundholz von 0*21 m Durchm

0*64 Zimmermannstagsch. s. R. . „ ,, 1*50_„

616.    Schrottwand hinter Piloten. 30/40 cm stark, genagelt, per qm:

3*5 currtm Rundholz von 0*4 m

Durchm...... • •

1*0 Zimmermannstagsch. s. R

617.    Schrottwand aus Rundholz von 30 cm Durchmesser, genagelt, per qm:

4*0 currtm Rundholz .

0*5 Zimmermannstagsch. s. R. . • „ „ 1*50

618.    Wasserdichte Holzwand (bei Klausen), per qm:

3*5 currtm Rundholz von 0*45 m

Durchm...........

2*0 Zimmermannstagsch. s. R. . • „ „ 1*50 „

à fl. 1*10 fl. 0*01.5 „ „ 1*10 „ 0*02.3 „ „ 1*10 „ 0*03.₆

0*16

à fl. 13*00 ” 0*13 0*61 „

à fl. 0*44 fl. 1*65

0*17

à fl. 14*00 ,T,' 0*14 0*63 „

à fl. 0*46 fl. 1*72

0*17

à fl. 15*00 .. 0*15 0*66 „

à fl. 0*29 fl. 2*03 1*00 „

à fl. 0*29 fl. 1*93

0*96 „

à fl. 1*49 fl. 5*21 • • • •    „ 1*50 „

à fl. 0*67 fl. 2*68

„ 0-15 „

à fl. 2*65 fl. 9*27

2*19

2*47

2*59

2*70

3*03

2*89

6*71

3*43

611

VII. Dachdeckerarbeiten.

021. Strohdacheindeckung :

A. gewöhnlicher Art, (Schauben- oder Scheibelndachein-deckung), per qm Resche

a)    0*3 m stark (Flachdeckung)

0*32. kbm Langstroh (—20*48 kg) à fl. 1*44 fl. 0*40.!

3*75 currtm Waldlatten (Stangen) zur Lattung, Bandstock, Windbrett, und zu Nägeln..........

4*4 currtm Strohseile oder Bindweiden ..........

0*03 Zimmermannstagschichten s.

Requisiten.......„    „    1*50    „    0*04.ä

0*16 Strohdeckertagsch.    s. Req.    „    „    1*00    „    0*16 fl. 0*82.₂₅

b)    0*35 m stark (abgestuft gedeckt)

0*35 kbm Langstroh (—    22*4 kg)    à    fl.    1*44    fl.    0*50.₄

3*0 currtm Waldlatten,    wie oben    „    „.0*03    „    0*09

5*0 currtm Strohseile und Bindweiden ..... ...    . .

à fl. 0*03 „ 0*U.₂₅

0*01 „ 0*04.₄

„ „ 0*01 „ 0*05 0*028 Zimmermannstagsch. s. R. „    1*50 ,. 0*04.₂

0*5 Strohdeckertagsch.    s. Req.    .    „    „    1*00    „    0*50    „    l*09.s

023. Rohrdacheindeckung, per qm Resche:

. . à fl. 2*00 fl. 0*04

0*32 kbm Stangenrohr .

„ „ 0*03 „ 0*04.b

1*5 currtm Latten (zum Auflager

und zu Nägeln)......

„    0*01    „    0*03.5

„    1*50    0*02

.,    1*00    „    0*08    „ 0*82

3*5 currtm Strohseile oder Bindweiden ............

0*013 Zimmermannstagsch. s. R.

0*08 Rohrdeckertagsch. s. Req. •

025. Bretterdacheindeckung, per qm Resche: a) bei Notlidächern

4*0 currtm 0*3 m breite, 0*02 m starke

. . à fl. 0*11 2*00

qß - -

Bretter . .

0*01 mille Nägel

0*1 Zimmermannstagsch. s. R. . „ „ 1*50 b) bei bleibender Dachung 1*5 currtm Latten . .

5*0 currtm 0*3 m breite, 0*025 m

starke Bretter . . •.....

0*015 mille Nägel • ■ .

0*125 Zimmermannstagsch. s. R. „ „    1*50 „ 0*19

„ 0*61

à fl. 0*02.5 fl. 0*04

„ „ 0*13 ., 0*65 „ „ 2*28 „ 0*03

„ 0*91

612

627. Schindeldacheindeckung. per qm Resche

A. mit Spaltschindeln,

a)    einfach gedeckt

1*0 qm Einlattung, nach P. Nr. 550 e . • fl. 0*14 0*045 mille 0'4 m lange, 0*1 m breite Flachschindeln ........

0*067 mille Schindelnägel . . .

0 06 Zimmermannstagschichten s.

Requisiten.........

b)    doppelt gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 c .... fl. 0*20 0*09 mille 0*4 m lange, 0*1 m breite Flachschindeln ........à fl. 3*50

0*09 mille Schindelnägel.....„ „ 0*55

0*11 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50

à fl. 3*50 „ 0*16 „ 0*55 „ 004

„ 0 09 fl. 0*43

0*31.5

0*05

0*16

•5 «

0*73

B. mit Zugschindeln

a)    einfach gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 f .... fl. 0*13 0*045 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Zugschindeln ..........à fl. 4*00 „ 0*18

0*067 mille Schindelnägel ....„„ 0*55 „ 0*04 0*07 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 ,, 0*10 „

b)    doppelt gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550, c ... fl. 0*20 0*09 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Zug-

à fl. 4*00

0*45

schindeln.....

0*09 mille Schindelnägel 0*125 Zimmermannstagsch. s. Req. „

0*55

1*50

0*36

0*05

0*19    „ 0*80

C. mit Nuthschindeln

a)    einfach gedeckt mit 0*4 m langen Schindeln 1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 e . .

0*048 mille 0*4 m lange, 0*08 m breite Nuthschindeln ..........à fl. 6*00 „

0*072 mille Schindelnägel .    0*55 „

0*1 Zimmermannstagsch. s. Req. - „ „ 1*50

b)    doppelt gedeckt mit 0*4 m langen Schindeln 1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 c • •

0*09b mille 0*4 m lange, 0*08 m breite Nuthschindeln ..........à fl. 6*00 „ 0*58

0*096 mille Schindelnägel ....„„ 0*55 „ 0*05 0*18 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „ 0*^7 „

c)    einfach gedeckt mit 0*5 m langen Schindeln 1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 f . .

0*038 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Nuth-

schindeln..........ft fl. i 50

0*057 mille Schindelnägel ....„„ 0 55 0*09 Zimmermannstagsch. s. Req. '. „ „ l'°0

. . fl.

_ J9

ö 6öc

0*62

. . fl. 0*20

. . fl. 0*13

0*28.5

0*03

1*10

613

<t) doppelt gedeckt mit 0*5 m langen Schindeln 1-0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550, c . . .

0*076 mille 0*5 m lange, 0*08 m breite Nuth-

schindeln........

0*076 mille Schindelnägel . .

0*16 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50_„ 0*24

e)    einfach gedeckt mit 0*55 m langen Schindeln

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 g .... fl. 0*11 0*034 mille 0*55 m lange, 0*08 m breite Nuth-

. à fl. 8*00 . „ ,. 0*55

0*08 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50^

f)    doppelt gedeckt mit 0*55 m langen Schindeln

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 d .... fl. 0*16 0*068 mille 0*55 m lange, 0*08 m breite Nuth-schindeln . .

0*068 mille Schindelnägel

0*14 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ „ 1*50 „ 0*21 D. mit Brettschindeln (Dranitzen) a) einfach gedeckt

1*0 qm Èinlattung, n. P. Nr. 550 g .... fl. 11 8*67 currtm 0*15 m breite, 0*02 m starke

■Rrpffpr

0*04 mille Nägel

0*06 Zimmermannstagsch. s. Req. . „ ,, 1*50    09

1)) doppelt gedeckt

1*0 qm Einlattung, n. P. Nr. 550 g .... fl. 0*11 17*3 currtm 0-15 m breite, 0*01 m starke

Bretter...........à fl. 0*03 „ 0*52

0*06 mille Nägel........... „ 0*55 „ 0*03

0*1 Zimmermannstagsch. s. Req. . ., „ 1*50 „ 0*15 Anmerkung. Bei Verwendung anderer Schindellängen, als sie hier bei A. B und C in Rechnung gezogen wurden, wird der Materialbedarf an Schin-

10500

schindeln........

0*051 mille Schindelnägel . .

dein nach der Formel S —

. fl. 0*20

à fl. 7*50 „ 0*57 „ 0*55 „ 0*04

fl. 1*05

0*27

0*03

0*12

?»

0*53

* »»

à fl. 8*00 ., 0*54 „ 0*55 „ 0*04

à fl. 0*05 „ ,. „ 0*55

ö ÔOÔ

für einfache,

(1—u) b 21000

(1—u) b

Schindeleindeckung zu ermitteln sein (in welchen Formeln S die per qm erforderliche Schindelanzahl, 1 die Länge und b die Breite der Schindel in cm, und schliesslich u die Uebergreifung in cm bedeutet, wobei jedoch die Breite der Schindel mit Abzug der Nuth einzustellen ist) und sind 5°/₀ für Schwendung und Verlust zuzuschlagen. Ebenso sind die Schindelnägel zur Anzahl Schindelstücke im Verhältnisse von 1 : 1*5 bei einfacher, und 1: 1 Stück bei doppelter Deckung zu halten. Selbstredend ändert sich Anwendung anderer Schindellängen auch die Lattung, und ist die entsprechende Einlattungsart aus Post Nr. 550 zu entnehmen.

nnd S =

für doppelte

bei

?»

?»

0*95

0*65

„ 0*81

614

629. Theersteinpapp- und Filzdacheindeckung, per qm Resche :

A.    Steinpappdeckung ohne Leisten

a)    für provisorische Dächer

1*1 Rollenpappe, IIa Qual, ....

0*04 mille geschmiedete Nägel . .

0*5 kg präparirte Asfaltanstrich-

masse...........

0*002 kbm Sand . • ......

0*05 Dachdeckertagschichten . .

b)    für definitive Dächer

0*12 „ 0*60

b) Rollendeckung

0*04 Dachdeckertagschichten . .    ■    „    „    2*00    „    0*08 „ 0*99

631. Ziegeltaschendacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm:

A. Abtragungsarbeiten,

a)    einfache, flache, trockene Dachziegelemdeckung abtragen

1.    hei ebenerdigen Gebäuden 0*015 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1*50 fl.

0*035 Handlangertagsch...... „ 1*10

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*02 Handlangertagsch......

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung abtragen 1. hei ebenerdigen Gebäuden

0*025 Ziegeldeckertagsch. . . • à fl. 1*50 fl. 0*04 0*035 Handlangertagsch....... „ 1*10 „ 0*03

0*04

„ 2*00 „ 0*13 „ 0*65

©Ô

0*05.»

à fl. 1-10 „ 0*02.2

•8

0*07.#.

615

2. für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-025 Handlangertagsch......

e) doppelte, flache, trockene Dachziegeleindeckung abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0-025 Ziegeldeckertagsch. ... à 0*05 Handlangertagsch. . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*03 Handlangertagsch......

d)    doppelte, flache, in Mörtel gelegte Dachziegelein-deckung abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0-035 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1'50 fl. 0’05 0⁻05 Handlangertagsch...... „ 1*10 „ 0-05

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0035 Handlangertagsch.....

e)    Hohlziegeleindeckung, trockene, abtragen

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0-025 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1*50 fl.

0*09 Handlangertagsch. . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*45 Handlangertagsch......

f)    Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegte, abtragen 1. bei ebenerdigen Gebäuden

0‘05 Ziegeldeckertagsch. . . . à fl. 1"50 fl. 007

à fl. 1-10 fl. 0-02.₇

0-04

* 15

0-05.5 ,, 0-09.5

à fl. 1-10 „ 0-03.s

•5 „

0-10.5

. . à fl. 1-10 „ 0-03.8

15

66

0-13.9

à fl. l-io

15

0-04.₉

0-16.9

0-09

0-09 Handlangertagsch 2. für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-05 Handlangertagsch......

B. Heuherstellungen und Reparaturen,

a)    einfache, flache, trockene Dachziegeleindeckung

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0-025 Handlangertagsch.....

b)    einfache, flache, in Mörtel gelegte Dachziegeleindeckung

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0-023 mille 0-4 m lange, 0-2 m breite Dachziegel .....?    .... à fl. 22-50 fl. 0-52

0*11 Ziegeldeckertagsch...... „ 1*50

0*07 Handlangertagsch. . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0‘03 Handlangertagsch......

11,

•9 „

à fl. 1-10    0-05.5

•5 ,5

068

à fl. 1-10 „ 0-02.₇

0-16

* '1

, l'lO

0-07

•7 „

0-88.7

à fl. l'lO „ 0-03.8

Ti

c)    doppelte, flache Dachziegeleindeckung, trocken gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0*0315 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite

Dachziegel.....

0*04 Ziegeldeckertagsch 0*07 Handlangertagsch.

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*04 Handlangertagsch......

d)    doppelte, flache Dachziegeleindeckung, in Moos gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0*' '315 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite

Dachziegel.....

0*026 kbm Moos . . .

0*11 Ziegeldeckertagsch 0*09 Handlangertagsch.

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*05 Handlangertagsch.....

«) doppelte, flache Ziegeleindeckung, in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0*"315 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite

Dachziegel.........

0*013 kbm Gruben- o. Weisskalk „ „ 6*75

0*026 kbm Sand......•

0*14 Ziegeldeckertagsch. . . -0*11 Handlangertagsch. . . .

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*06 Handlangertagsch......

f) flache, kronenartige Dach Jegeleindeckung (Ritterdach, schwed. Dach), in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0*035 mille 0*4 m lange, 0*2 m breite Dachziegel ............à fl. 22*50 fl. 0*79

0*o06 kbm Gruben-o, Weisskalk „ „ 6*75 „ 0*04

0*012 kbm Sand.......

0*12 Ziegeldeckertagsch. . . .

0*1 Handlangertagsch. . . •

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*06 Handlangertagsch........

g) Dachpfanneneindeckung in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

0*014 mille 0*4 m lange, 0*25 m breite Dachpfannen ...........à fl. 30*00 fl. 0*42

0*004 kbm Gruben-o. Weisskalk „ „ 6*75    0*02.₇

0*008 kbm Sand ...    2*50 „ 0*02

0*014 mille Unterlagspäne ...... 3*00 „ 0*04

0*09 Ziegeldeckertagsch. .... „ „ 1*50 „ 0*13

0*09 Handlangertagsch...... 1*10 „ 0*09.,, „

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*03 Handlangertagsch......

à fl. 22*50 fl. 0*71 „ „ 1*50 „ 0*06 „ „ 1*10 „ 0*07.₇ fl. 0*84.7

à fl. 1*10 „ 0*04.4

„    „    1*10    „    0*09.₉ „ 1*09.9

. . à .fl 1*10 „ 0*05.5

•1 V

1*18.9

* * à fl- 1*10 „ 0*06.6

0*03

V    .--

„ 0*18

„ 0*11 „ 1*15

à fl. 1*10    0*06.6

0*73.6

617

h) Hohlziegeleindeckung, trocken gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden

à    fl.    30-00    fl.    1-20

„    1-50    „    0-12

_    1-10    ..    0-12    fl. 1-44

0-04 mille 0‘4 m lange, 0’135 m breite Deckhohlziegel ........

0*08 Ziegeldeckertagsch. . .

0T1 Handlangertagsch. . .

à fl. 1-10    „ 0'07.₇

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu

0*07 Handlangertagsch.......

i) Hohlziegeleindeckung, in Mörtel gelegt

1.    bei ebenerdigen Gebäuden 0"04 mille (M m lange, 0135 m breite

Deckhohlziegel    à fl. 30-00 fl. 1*20

0-018 kbm Gruben-o.Weisskalk „ „ 6*75 „ 0*12.!

0-036 kbm Sand . .    . . „ „ 2*50 „ 0'09

0’2 Ziegeldeckertagschichten . „ „ 1‘50 „ 0’30 0-18 Handlangertagschichten . „ „ 1’10 „ 0*19.₈ „ 1*90.₉

• • à fl. 1-10    „ 0-08.₈

2.    für jede Stockwerkserhöhung dazu 0-08 Handlangertagschichten .

k) First- oder Grat - Hohlziegeleindeckung in Mörtel gelegt, per m

„    „    1-10    „    0-04., „ 0"37.4

1) Zur Herstellung von Umlegungsarbeiten bestehender Ziegeldächer rechne man von den in dieser Post Nr. 631, B, ad a bis k angegebenen Erfordernissen:

20°/₀ des Ziegelmateriales,

100 °/₀ vom Kalk, Sand und Spänen,

50°/o der Ziegeldeckertagschichten und 100 °/₀ der Handlangertagschichten, m) Ziegeleindeckung von Innen mit Mörtel bestreichen,

. „ „ 1-10 „ 0*02.2 „ 0-12.2

0-003 mille 0‘4 m lange Firsthohlziegel ......

0‘003 kbm Gruben-od. Weisskalk „

0-006 kbm Sand.......

0'04 Ziegeldeckertagsch. . . .

0*04 Handlangertagsch. . . .

0*004 kg Kälberhaare . ■ •

0-006 kbm Sand......

0-04 Ziegeldeckertagsch.

0*02 Handlangertagsch. . . •

633. Falzziegeleindeckung :

a) flache Eindeckung, per qm 15 Stück Seitenrippen- oder

Bautenziegel...... ■

0-1 Weiber-Tagschich. zum Tragen auf die Dachfläche . . à „ 0-06 Männer-Tagschichten zum

Einhängen ...... •

„ „ l-50_^_(h09_ „ 0-90

0*06 Maurertagschichten oder Ziegeldecker zum definitiven Eindecken........

618

b)    Dachfirst- oder Grateindeckung, per m Länge 4 Stück Firstziegel à fl. 0*20 (oder 3 Stück

à fl. 0-27).........'......

Arbeitslohn für das Eindecken in Allem • „ 0*15 fl. 0*95

c)    Dachfenster aufstellen, per Stück

1 Stück Fenster.....

Arbeitslohn für das Einhängen . . „ 0*08,

fl. (kös;

NB. In der Regel werden die mit Falzziegeln gedeckten Dächer nicht mit Kalk verstrichen, wo dies aber dennoch aus Rücksichten höherer Solidität geschieht, soll das Verstreichen der Fugen mit einem speckigen, feinen Fettkalkmörtel (oder Haarmörtel) von Unten erfolgen.

634. Schiefersteindacheindeckung nach der Resche berechnet, per qm:

A. Abtragung alter Schiefereindeckungen

a)    Schuppenschieferdeckung ebenerdiger Gebäude, abtragen

0*085 Schieferdeckertagschichten à fl. 1*80 fl. 0*06.3 0*05 Handlangertagsch. . .

b)    Schablonenschieferdeckung auf Bretterschalung ebenerdiger Gebäude abtragen

0*035 Schieferdeckertagsch. . . à fl. 1*80 fl. 0*06.3 0*03 Handlangertagsch. . .

c)    Schablonenschieferdeckung auf Latten ebenerdiger Gebäude, abtragen

0*04 Schieferdeckertagsch. . . . à fl. 1*80 fl. 0*07.2 0*03 Handlangertagsch.....„ „ 1*10 „ 0*03.₃ „ 0*10.₆

d)    Schuppen- oder Schablonenschieferdeckung von

höheren als ebenerdigen Gebäuden abtragen, erfordert für jede Stockwerkserhöhung zu den ad a), b) und c) angesetzten Kosten einen Zuschlag von 0*025 Handlangertagsch..........

e)    dieselbe Schiefereindeckung abtragen, das brauch

bare Materiale aber nur am Dachboden deponiren, erfordert von den ad a), b), c) und d) angesetzten Kosten einen Abzug von 0*022 Handlangertagschichten......à fl. 1*10 „ 0*02.₄

fl. 0*80

einfach fl. 0*60, doppelt fl. 1*00 „010 fl. 1*10

„ „ 110 ., 0*05.₅ „ 011.,

„ „ 1-10

0*03.₃ „ 0*09.e

à fl. 110 „ 0*02.₇

619

XI. Pflastererarbeiten.

Pflasterungen bei Hochbauten.

987. Liegendes Ziegelpflaster zu ebener Erde, per qm:

a)    mit Weisskalkmörtel

Ö'025 mille Ziegel.......

0'1 vom Arbeitslöhne für Requisiten

und Aufsicht.......

b)    mit Cementkalkmörtel

0’025 mille Ziegel......

0*01 kbm Cementkalk ....

0-025 kbm Sand.......

0-075 Pflasterertagschichten . .

0-1 Handlangertagschichten .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs

c)    mit Portlandcementmörtel

0-025 mille Ziegel.....: . à fl. 19-00 fl. 0*47.₅

0-01 kbm Portlandcement . . . „ „ 62-50 „

0-025 kbm Sand........„    „    3*00    „    0*07.₅

0‘08 Pflasterertagsch.......„    „    1*70    „ '    0-13.₆

0-11 Handlangertagsch......„    „    1*10    „    0*12. t

0-1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „    „    0*25.₇    „    0'02.₆ „ 1"45.₈

à fl. 19-00 fl. 0"47.B

1-10    „ 0-09.9

à fl. 0-21.8 „ 0*02.2 fl. 0-84.4

à fl.    19-00    fl.    0-47.5

.,    16-00    „    0-16

„    3-00    0-07.5

.,    1-70    0"12.7

„    l-io    o-ll

„ 0-23.7 „ 0-02.4 „ 0-97.7

- - - :::

0-62

“•5

à fl. 1-10    „ 0-03.7

988. Liegendes Ziegelpflaster erfordert für jede Stock-Werkserhöhung an Zuschlag zu den ad Post Nr. 987 angeführten Kosten mehr per Stockwerk und qm: 0-028 Handlangertagschichten

990. Liegendes Ziegelpflaster, trocken gelegt, mit Ausgiessen der Fugen, per qm:

0-025 mille Ziegel.......à fl. 19-00 fl. 0-47.₅ •

0-005 kbm Gruben-od. Weisskalk „ „ 6*75    0-03.₄

0’012 kbm Sand . . . 0-04 Pflasterertagsch. . 0*05 Handlangertagsch

„    „    2-00    „    0-02.4

„    1-70    „    0'06.s

„    „    1-10    „    0-05.5

0-1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „    „    0-12.₃ „    0⁻01.₂ „ 0*66.₈

991. Kehlheimerplattenpflaster zu ebener Erde exclusive der Plattenbeigabe, per qm:

0*015 kbm Gruben-od. Weisskalk à fl. 6-75 fl. 0-10.!

0'035 kbm Sand........

0-14 Pflasterertagschichten

0*1    Handlangertagsch......„ „    1*10 „    0-11

0*1    v. Arbeitsl. für Req.    u. Aufs. „ „    0-34.₈ .,    0⁻03.₅    „ 0-57.J

„ „ 2-50 „ 0-08.7 1-70 „ 0-23.s

620

993. Cement- oder Steinzeug-Plattenpflaster, exclusive der Plattenbeigabe, per qm : a) mit Cementkalkmörtel

0*01 kbm Cementkalk.....à fl. 16*00 fl. 0-16

0*025 kbm Sand........„    „    3*00    „    0*07.₅

(<*16 Pflasterertagschichten    .    .    .    „    „    1*70    „    0*27.₂

0*11 Handlangertagsch......„    „    1*10    „    0*12^

0*1 v. Arbeitsl. für Req.    u.    Aufs.    „    „    0’09.₃    „    0*03.₉ fl. 0*66.₇

b) mit Poxdlandcementmörtel

0*01 kbm Portlandcement . . . à fl. 62*50 fl. 0*62.₅

„ „ 3*00 „

0*18 Pfiasterertagschichten , . . „ „ 1*70 0*12 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 0*43.₈

0*025 kbm Sand

0*07.6 „ 0"30.6 „ 0*13.2

0*04.₄ „ 1*18.2

993.    Kehlheimer-, Cement- oder Steinzeug-Plattenpflaster in höheren Geschossen, erfordert an Zuschlag zu den ad Post Nr. 991 und 992 angesetzten Kosten mehr per Stockwerk und qm:

0*03 Handlangertagschichten

994.    Werksteinplattenpflaster in Mörtel gelegt, exclusive Plattenbeigabe, zu ebener Erde, per qm:

a)    mit Weisskalkmörtel

0*017 kbm Gruben-od. Weisskalk à fl. 6*75 fl. 0*11

0*035 kbm Sand...... •

0*3 Pflasterertagschichten . .

Handlangertagschichten . . „ „

. Arbeitsl. für Req.und Aufs. „ „

b)    mit Cementkalkmörtel 0*017 kbm Cementkalk ....

0*035 kbm Sand.......

0*35 Pflasterertagschichten . . . „ „

0*3 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 0*92

c)    mit Portlandcementmörtel 0*017 kbm Portlandcement . . . à fl. 6*2*50 fl. 1*06.2

0*04 kbm Sand........

0*4 Pflasterertagschichten . .

0*3 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10 0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs. „ „ 1*01

995. Pflaster wie voriges in höheren Geschossen, erhöht die Parterrepreise per Stockwerk und qm:

0*18 Handlangertagschichten

à fl. 1*10    0*03.3

2*50

0*08

0*25

0*1 v.

•1,70 211

, „ 0*07„ 1*06.6

1*10

0*78

à fl. 16*00 fl. 0*27.2 „ „ 3*00

„ 0*10.6 1*70 „ 0*59.6 „ 0*33

0*09.2 „ 1*39.4

•5 11

• „ „ 3*00

0*12

I’ 0*68

„ 0*33

„ 0*10^ „ 2*29.3

à fl. 1*10    „ 0*19.₈

621

XII. Asfaltarbeiten und Bétonirung.

996. Asfaltirung für Fussböden, auf bereits hergestellte Unterlagen, per qm:

a)    bei 0*0075 m Dicke (in 1 Schichte aufzutragen)

10*75 kg Äsfaltmastix.....

0 005 kbm Quarzsand.....

0*0125 Raummeter weiches Brennholz ...........

0*03 Asfaltarbeitertagschichten .

0*075 Handlangertagschichten . .

0*1 v. Arbeitsl. für Req. u. Aufs.

b)    bei 0*015 m Dicke (in 2 Schichten aufzutragen) das ad Post Nr. 996 a berechnete doppelt . . .

c)    bei 0*0225 m Dicke (in 3 Schichten aufzutragen) das ad Post Nr. 996 a berechnete dreifach . . .

d)    bei 0*03 m Dicke (in 4 Schichten aufzutragen) das ad Post Nr. 996 a berechnete vierfach . . .

à fl. 6*00 fl. 0*64.5 „ „ 6*00 „ 0*03

514 „ 0*06.4 2*50 ., 0*07.6 1*10 0*08.2 0*16 ,. 0*01.6 fl.

0*91

1*82

2*73

3*64

997. Asfaltirung für Fussböden sammt Herstellung der Unterlage, per qm:

A. auf liegendes Ziegelpflaster

a)    bei 0*0075 m Asfaltdicke

1*0 qm Asfaltirung, n. P. Nr. 996 a ... fl. 0*91 1*0 qm liegendes Ziegelpflaster n. Post Nr. 987, a..............

b)    bei 0*015 m Asfaltdicke 1*0 qm Asfaltirung, n. P. Nr. 998 b • • - fl. 1*82 1*0 qm lieg. Ziegelpflaster, n. P. N. 987 a

c)    bei 0*0225 m Asfaltdicke 1‘0 qm Asfaltirung, n. P. Nr. 996 c ... fl. 2*73 1*0 qm lieg. Ziegelpflaster, n. P. N. 987 a

d)    bei 0*03 m Asfaltdicke 1*0 qm Asfaltirung, n. P. Nr. 996 d . . .

1*0 qm lieg. Ziegelpflaster, n. P. Nr. 987, a

B. Auf Betonlage: a) bei 0*0075 m Asfaltdicke und 0*05 m Betonstärke 1*0 qm Asfaltirung, n. P. Nr. 996 a ... fl. 0*91 0*05 kbm Béton n. P. Nr. 210 b à fl. 12*59 .

fl. 0*84

„ 1*75

0*84

„ 2*66

„ 0*84

„ 8*57

CG -

3*64

0*84

„ 4*48

0*63

„    1*54

b) bei 0*15 m Asfaltdicke und 0*065 m Betondicke

. fl. 1*82

1*0 qm Asfaltirung, nach P. Nr. 996 b 0*065 kbm Béton, n. P. Nr. 210, b à fl. 12*59 „

0*82

„    2*64

c) bei 0*0225 m Asfaltdicke und 0*08 m Betonstärke 1*0 qm Asfaltirung, nach P. Nr. 996 c 0*08 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à fl. 12*59 „ 1*01

. fl. 2*73

„    3*74

622

d) bei 0-03 m Asfaltdicke und 01 m Betonstärke

1*0 qm Asfaltirung, nach P. Nr. 998 d ... fl. 3*64 01 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à fl. 12-59 „ P26

fl. 4-90

e) bei 0-045 m Asfaltdicke und 0-15 m Betonstärke 1-0 qm Asfaltirung in sechs 0-0075 m hohen Schichten, per Schichte . . . fl. 0-91 0-15 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à „ 12‘59^

5-46

1-89

„    7-35

f) bei 0-075 m Asfaltdicke und 0-2 m Betonstärke PO qin Asfaltirung in zehn 0-0075 m hohen Schichten, per Schichte . . ■ - fl. 0‘91 0'2 kbm Béton, n. P. Nr. 210 b à „ 12-59_

9-10

2-52

„ 11-62

999. Fundamentabscheidung mit 0*01 m hoher Asfaltlage, per qm:

Um 35 °/₀ mehr als ad Post Nr. 996, a berechnet, sonach P35 X 0*91..............• •

100«. Vertikaler Asfaltüberzug an Mauern (Trockenlegung), per qm:

Um 50 % mehr als ad Post Nr. 996 a berechnet, sonach 1"5 X 0’91................

1001. Ueberzug von Gewölbungen und horizontaler Mauerflächen (Trockenlegung), per qm:

Wie bei Post Nr. 996 a berechnet........

„    1-23

„ 1-86

„    0-91

623

XIII. Deckenverputzarbeiten.

1008. Lehmestrich, 0'1 m hoch, per qm :

0'09 kbm Lehm . . .

0*015 kbm Spreu . .

0’278 Handlangertagschichten . „ ',,    1*10

lOOO. Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Holzleisten, per qm:

13 currtm Latten 0*04 mille Nägel

0*016 kbm Gruben- o. Weisskalk „

0*032 kbm Sand........

0*2Stukaturverputzarbeitertagscli 0*1 Handlangertagschichten .

à fl. 2*50 fl. 0*22.5 „ 3*00

„ 0*04.s

0*30.6 fl. 0*57.6

0*11    „ 0*78.₂

lOlO. Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Flachstroh, per qm :

0*05 kbm Langstroh ...... à fl. 1*44 fl. 0*07.₂

0*016 khm Gruben- o. Weisskalk „ „ 6*75 „ 0*10.₈

0*032 kbm Sand........„ „ 2*50 „ 0*08

0*15Stukaturverputzarbeitertagsch.afl. 1*65    „    0*24

0*06 Handlangertagschichten . . „ „ 1*10

0*06    „ 0*57.3

1011. Deckenverputz mit Weisskalkmörtel auf Schilfrohrnagelung, per qm:

a)    auf einfache Rohrung 0*3 Bund Rohr (1 Bund — 20 Stück 1*8 m

lange, 0*006 m dicke Halme)    à    fl.    0*30    fl.    0*09

0*038 kg geglühten Rohrdraht .    „    „    0*75    „    0*02.s

0*055 mille Stukaturnägel    0*48    „    0*02.e

0*013 kbm Gruben-o. Weisskalk „    „    6*75    „    0*08.„

0*026 kbm Sand........„    „    2*50    „    0*06.₅

O'&tj

0 1

0*-

0*73., Q 2

0*13

Ô. i-

1*01.₇

1012. Deckenverputz mit Gipsmörtel, per qm:

a)    auf einfache Rohrung

An Materiale ............

An Arbeitslohn..........

b)    auf doppelte Rohrung

An Materiale............

An Arbeitslohn...........

. fl. 0*60 *    » °;25    „ 0*85

fl. 0*85

0*30    „ 1*15

624

1017. Thonköpfe zur Stukaturung, wie man sic statt der Berohrung in neuerer Zeit anwendet, und welche etwa 8 cm weit auseinander genagelt worden.

ASjglB

~;-fr

§3

wm

QrJSjepf“    ~

^A<b TGv-ïâ ^ <S <£. ■^fgy'fe- ^

Sÿ

nsSMT"

X-v'ÿ;.-- "9

XIV. Stückarbeiten.

1039. Fussbodenterazzo einfach melirt, 0'14 m stark aufgetragen erfordert per qm:

0T1 kbm grobgestampfte Dachziegel ........

0’04 kbm feines Ziegelmehl .

14’O kg Marmorstücke ....

0-06 kbm Fettkalk o. Grubenkalk „ ,,

0*5 kg Erdfarben......„ „ 0*10

0-2 kg Leinöl........„ „ 0*50

0'78 Arbeitsschichten s. Req. . .,    2-00

6-75

0-40

„ 0-05

„ o-io

„ 1-56 fl. 3-01

lO

~

Verwendung des Tripoliths

für Maurer, Stukaturer und Modelleure.

(Siehe Corr. Post Nr. 235 und 325 auf den Seiten 77, 87 und .509.)

Das trockene Tripolithpulver wird wie Cement mit Sand vermengt und beim Verbrauch mit Wasser angemacht. Es ist dabei zu beachten, dass der Mischung nicht zu viel Wasser zugesetzt werde, weil sonst die Bindefähigkeit verringert wird. Im Allgemeinen kann der Tripolith wie Cement verarbeitet werden Der schnellen Bindefähigkeit wegen ist nöthig, nicht allzuviel Masse auf einmal anzumachen. Keiner scharfer Sand gibt einen haltbaren und härter werdenden Mörtel als Sand mit erdigen Bestandtheilen.

Das Tripolithpulver verträgt bei der Mörtelbereitung bis zu 4 Theilen Sandzusatz, jedoch ist dies der höchste Zusatz an Sand und kann ein so hergestellter Mörtel nur im Innern von Baulichkeiten verwendet werden.

Für äussere Flächen nehme man 3 Theile Sand zu 1 Theil Tripolith, und wo der Verputz dem Wetter sehr ausgesetzt ist nur 2 Theile Sand und 1 Theil Tripolith. Sand und Tripolith zu gleichen Theilen gibt einen ausserordentlich festen, jeden Einflüssen Widerstand leistenden Mörtel.

Bei Façaden putze man Gesimse etc. etc. erst mit Mörtel aus 2 bis 3 Theilen Sand mit einem Theil Tripolith und ziehe die Schablonen zuletzt mit reinem, dünn gemachten Tripolith ab, die Gesimse werden dann ausserordentlich sauber, glatt und scharfkantig. So viel als möglich vermeide man jedoch zu vieles Reiben mit Holzbretter.

Wird der Tripolithverputz mit Eisen abgerieben und gebügelt, so erhält er ausser einer besonderen Härte einen angenehmen Glanz.

Will man die Bindefähigkeit des Tripoliths hinausschieben, so nehme man zum Anmachen des Mörtels Kalkwasser, d. h. Wasser in dem ein kleines Quantum gelöschter Kalk aufgelöst ist.

Mit grobem Kies ist durch Stampfung der Masse ein sehr guter Fussbodenestrich herzustellen, dessen Festigkeit ebenfalls von den Mischungsverhältnissen des Tripoliths mit Sand, wie heim Putz, abhängt.

Der Tripolith zieht ziemlich schnell an, trockuet aber am Mauerwerk langsam aus und erhärtet demnach auch langsam. Innerhalb 6 Wochen ist ein Tripolithverputz in der Regel vollkommen ansgetrocknet.

Tripolith ist an Rohr, Latten, Decken und Wänden vortheilhaft zu verwenden;

indem er mit densel-mit Tripolithmörtel,

auch haftet der Tripolithmörtel sehr gut auf Eisen, Eisenblech etc., ben eine feste Verbindung eingeht. Hierdurch ist man im Stande Wellbleche, Decken und Treppenläufe etc. etc. zu putzen, ohne irgend eine Vorrichtung für die Anhaftung des Mörtels zu treffen. Das Wellblech wird ebenso wie massives Mauerwerk abgeputzt.

Tripolith verträgt ausser Zusatz von Sand jede Mischung mit Kalk und Cement, jedoch tritt bei einer Kalkmischnng leicht der Fall ein, dass hei einem zu grossen Kalkzusatz der Putz kleine Risse bekommt, während nur mit Sand angerichteter Tripolithputz niemals Haarrisse erhält, und deshalb ein wetterbeständiges Baumaterial ist.

Tripolith, Kalk und Sand im Verhältnisse von 2:1:7 zusammengesetzt, ergehen einen Mörtel, der sich zum Vermauern ausserordentlich geeignet erweist und zwar besonders aus dem Grunde, weil die fertigen Tripolitharbeiten nicht, wie das heim Cement der Fall ist, nass gehalten zu werden brauchen.

Dein Stukateur bietet der Tripolith verschiedene Vortheile worunter der, dass, er nur unmerklich treibt, für viele Arbeiten wie Drehen, Ziehen, Kernformen etc. wichtig ist. Da Tripolith auch kaum merkbar warm wird, so greift er die Leimformen weniger an, dieselben halten also länger vor und können bei einmaligem Oelanstrich mehr Ausgüsse hergehen.

Beim Anrühren zum Giessen wird Tripolith wie Gyps behandelt; doch muss, will man reehtgleichfarbige Güsse erzielen, die auf der Oberfläche schwimmende schwarze Schicht vor dem Guss entfernt werden.

Will man den Bindeprocess heim Formen oder Giessen verlangsamen, so kann man statt des bereits erwähnten Kalkwassers ("Kalkmilch) auch schwaches Leimwasser nehmen. Um recht harte Abgüsse zu erhalten thut man gut den Tripolith mit möglichst wenig Wasser zu verarbeiten, damit aber hierbei die Masse nicht zu schnell binde, nehme man etwas mehr Leim resp. Kalkmilch zum Wasser.

'

III. ABTHEILUNG.

Bauvorschriften, Kunstbehelfe, Tabellen, Formeln und Signaturen.

;

?

629

Baugesetze.

Die in den einzelnen Provinzen und Städten Oesterreichs gegenwärtig in Kraft stehenden Baugesetze befassen sich grösstentheils nur mit dem Hochhauwesen und sind unter dem Titel „Bauordnungen“ bekannt.

Für Wasserbau, Strassen- und Brückenbau bestehen keine allgemeine gesetzliche Forschriften, dagegen ist für den Eisenbahnbau ein eigenes sehr compendiöses Gesetz geschaffen, in welchem alle mit dem Bahnbaue in Verbindung gelangenden bautechnischen Arbeiten sowohl, als auch der Bahnbetrieb, im Allgemeinen normirt werden.

Während die Bauordnungen als Landesgesetze nur für ein-zelneProvinzen oder einzelneStädte derselben Geltung haben, ist das Eisenbahngesetz ein Reichsgesetz und umfasst das ganze Gebiet der österreichischen Monarchie.

Da eine Reproduction der einzelnen Gesetze aus räumlichen Gründen unmöglich ist, sind hier die Nrn. und das Datum des betreffenden Gesetzes nach alphabetischer Reihenfolge ihres Geltungsgebietes angeführt.

A) Beichsgesetze

mit dem Geltungsgebiete für die gesammte österreichische Monarchie.

1.    Gesetzgebungsrecht in Eisenbahnsachen ; Kaiserl. Diplom vom 20. Oktober 1860, Nr. 226 R.-G.-B.

2.    Regelung des Eisenbahnwesens mit Ungarn : Gesetz vom 21. Dezbr. 1867, Nr. 146 R.-G.-B.

3.    Eisenbahnconcessionsgesetz ; Verordnung des H.-M. vom 14. Sept. 1854, Nr. 238 R.-G.-B.

4.    Localbahnen; Gesetz vom 25. Mai 1880, Nr. 56 R.-G.-B.

5.    Bergwerksbahnen; Ministerialverordnungen vom 2. Januar 1859, Nr. 25 R.-G.-B. und 1. November 1859, Nr. 200 R.-G.-B.

6.    Pferdeeisenbahnen; ein Gesetz besteht nicht, sondern es ist die Concessionirung den Landesbehörden überlassen.

Ausser den liier genannten allgemeinen Gesetzen über den Eisenbalmbau bestehen noch mehrere Verordnungen, Erläuterungen, Nachträge und Gesetze, welche in übersichtlicher Weise in dem Druckwerke „0 österreichische Eisenbahngesetze“ von Dr. Victor Roll in Wien zusammengestellt sind.

B) Landesgesetze

mit dem Geltungsgebiete einzelner Provinzen oder

Städte.

Länder;

Böhmen

Bauordnung vom 11. Mai 1864, L.-G.-B. Nr. 20 ex 1864; Statthaltereiverordnung vom 31. Januar 1876 über die Massumrechnung.

Bukowina

Die Bauordnung ist noch in Berathung.

630

Dalmatien .... Die Bauordnung ist nicht erschienen.

Galizien

Istrien . .

Kärnten

Krain

. . . Eine Bauordnung für das ganze Land ist noch nicht erschienen, es bestehen jedoch für einzelne Städte Bauvorschriften, die im Landes verordnungshlatte publicirt werden.

. . . Bauordnung vom 18. März 1874, Gesetz- und Verordnungsblatt VI. Stück ex 1874; Statthaltereiverordnung vom 30. Januar 1876, L.-G.-B. Nr. 4 über die Massumrechnung.

. . . Bauordnung vom 13. März 1866, L.-G.-B. Nr.

12, und Verordnung der Landesregierung vom 7. März 1876, Z. 1485, L.-G.-B. Nr. 6, über die Massumrechnung, giltig für das Land mit Ausnahme der Stadt Klagenfurt.

. . . Bauordnung vom 25. Oktober 1875, L.-G.-B. XI. Stück.

Küstenland .... Bauordnung nicht erschienen.

Bauordnung vom 20. Dezember 1869, L.-G.-B. Nr. 1 ex 1870; Statthaltereiverordnung vom 26. Januar 1876, L.-G.-B. Nr. 4 ex 1876 über die Umrechnung der Masse und Gewichte; Gesetz vom 17. April 1876, L.-G.-B. Nr. 20 ex 1876 über Zusatzbestimmungen. Niederästerreich . Bauordnung vom 17. Januar 1883, giltig für das Land, mit Ausnahme der Reichsliaupt-und Residenzstadt Wien, L.-G.-B. Nr. 36, XIII. Stück ex 1883.

Oberösterreich . . Bauordnung vom 13. März 1875, giltig für das Land, mit Ausnahme der Städte Linz, Steyr und Wels.

Bauordnung vom 4. August 1879, L.-G.-B. Nr. 15, giltig für das Land, mit Ausschluss der Stadt Salzburg.

Bauordnung vom 2. Juni 1883. L.-G.-B. Stück VII.. Nr. 26, 1883.

Steiermark .... a) Bauordnung für das Land, mit Ausnahme der Stadt Graz, vom 9. Februar 1857, L.-G.-B» Nr. 5; b) Landesgesetz vom 31. August 1864, L.-G.-B. Nr. 2, über Abänderung dieser Bauordnung; c) Landesgesetz vom 12. März 1866. L.-G.-B. Nr. 6, in Betreff industrieller Bauten ; d) Landesgesetz vom 22. Januar 1872, L.-G.-B. Nr. 6, über die Abänderung des §. 87 der Bauordnung vom 9. Februar 1857 ; e) Statthaltereiverordnung vom 26. Januar 1876 über die Umrechnung der in vorstehenden Gesetzen enthaltenen alten Mass- und Gewichtsgrössen.

Bauordnung im Landesverordnungsblatte. Vorarlberg .... Bauordnung vom 27. Februar 1874.

Mähren .

Salzburg

Schlesien

Tirol

681

Städte:

Czernowitz ... Bauordnung vom 7. Dezember 1869.

Bauordnung vom 7. September 1881. Bauordnung vom 26. November 1884. Klagenfurt .... Bauordnung vom 9. Februar 1872, L.-G.-B. Nr.

6, und Verordnung vom 7. März 1876 über die Umrechnung der alten Mass- und Gewichtsgrössen.

Bauordnung vom 10. Januar 1855.

Bauordnung vom 13. März 1875, L.-G.-B. VII. Stück. Diese Bauordnung erhielt unter Einem Giltigkeit für die Stadt Steyr und durch Landesgesetz vom 3. Juni 1875 auch für die Stadt Wels.

Bauordnung vom 28. Januar 1873, L.-G.-B. Nr. 9.

Bauordnung vom 13. März 1875. (Siehe Linz). Baugesetz vom 24. September 1884; Gesetz-und Verordnungsblatt für das österr.-illirische Küstenland, NIX. Stück ex 1884. Bauordnung vom 13. März 1875. (Siehe Linz). Bauordnung vom 17. Januar 1883; L.-G.-B. Nr. 35, XII. Stück ex 1883.

Graz

Innsbruck

Lemberg Linz . .

Salzburg

Steyr

Triest

Wels

Wien

Bei allen hier bezogenen Bauordnungen sind die wesentlichsten Bestimmungen jene, die von der amtlichen Baubewilligung, von der Führung des Baues nur durch behördlich befugte Bauprofessionisten, von ordnungsmässiger Vorlage gehörig ausgestatteter Pläne, von präzisirten Dimensionen einzelner Constructionen und von der Verpflichtung der Einholung einer behördlichen Benützungsbewilligung handeln.

Für grössere Städte sind auch für Bauten, wo grössere Menschenansammlungen Vorkommen, specielle Vorschriften gegeben, sowie für Industriebauten in mehreren Bauordnungen eigene Capitel gewidmet sind, die den Bau von Fabriksgebäuden näher bestimmen.

632

Norm für die Berechnung von Bauarbeiten.

Berechnung der Taglohnarbeiten.

Sämmtliche Taglohnarbeiten, P.-Nr. 1 bis35 Seite5, werden nach der tatsächlich aufgewendeten Arbeitszeit berechnet, wenn weder Requisiten, Aufsicht und Regie geleistet wurden ; ist aber die Beigabe von Requisiten oder Handwerkszeug erforderlich und die Aufsicht und Leitung bedingt oder nothwendig, so sind die auf Seite 87—88 berechneten Taglöhne zu y errechnen.

Berechnung der Erdarbeiten.

Sämmtliche Erdarbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmasse in der Baugrube gemessen, berechnet.

Erd Verführungen werden in allen Fällen, wo der Einheitspreis für dieselben dem der Aushebung oder Anschüttung zugeschlagen ist, nach dem Grubenmasse, d. i. nach dem Kubikinhalte der ausgehobenen oder angeschütteten Grube berechnet; in jenen Fällen jedoch, wo die Verführung separat in Anschlag zu bringen ist, wird dieselbe nach dem Volumen im aufgelockerten Zustande berechnet. Bei dieser letzteren Berechnung diene als Norm, dass bei Aushebungen das Volumen der Erdmasse im aufgelockerten Zustande ein um 25 bis 33 Procent (je nach Art der Bodenbeschaffenheit) grösseres als das derselben im festgelagerten oder natürlich gewachsenen Zustande ist; hingegen bei Anschüttungen die zugeführte aufgelockerte Erdmasse immer um 20 bis 25 Procent grösser als der Kubikinhalt der Anschüttung im festgestampften Zustande angenommen werden muss.

Berechnung des Mauerwerks.

A. Bei der Berechnung des geraden Mauerwerks wird im Allgemeinen folgendes angenommen:

a)    Als Keller- resp. Fundament-Mauerwerk wird alles dasjenige Mauerwerk verrechnet, welches sich von 15 cm unter dem Fuss-boden des ebenerdigen Geschosses an abwärts befindet, und wird dasselbe nach Tiefenschichten von 2 zu 2 m vom Erdhorizonte abwärts angesetzt.

b)    Die Höhe der einzelnen Geschosse über dem Erdhorizonte wird von 15 cm unter dem Fussboden des einen Geschosses bis 15 cm unter dem Fussboden des nächsten Geschosses gerechnet. Ueber-steigt diese Höhe 4 m, so wird jede Höhe von 4 m und der etwa verbleibende Rest als ein eigenes Geschoss betrachtet.

c)    Die Dicke von Stein- und Ziegelmauern ist stets in ihrem unverputzten Zustande anzunehmen.

mit 15 cm „ 30 „ 45 „

„ 60 „

„ 75 „

„ 90 ,.

d)    Bei Bestimmung der Dicke von Ziegelmauern ist die Grösse der verwendeten Ziegel und die Breite der Stossfugen (normal 12 mm) in Rechnung zu ziehen, so dass bei den derzeit vorgeschriebenen Ziegeldimensionen von 294 -f 145 -f- 67 mm reines Mass jede Mauer abgerundet

in der Stärke der Ziegelbreite ..    „    „    der    Ziegellänge

..    „ von IV2 Ziegellängen „

9

u. s. f. zu berechnen ist.

633

Bei Abtragungsarbeiten rechne man jedoch die thatsächlich gefundene Dicke sainmt Verputz.

e)    Bei der Berechnung des Kuhikmasses von geraden Mauern sind alle Thore, Thüren, Fenster, Nischen und sonstige Oeff-nungen, sowie sämmtliche Schläuche, deren Querschnitt 0’25 qm übersteigt, in Abzug zu bringen, hingegen alle derartigen (Dehnungen, deren Querschnitt kleiner als 0⁻25 qm ist, für ausgemauert, also voll zu rechnen.

Sind jedoch diese Oeffnungen mit anderen Materialien ausgefüllt. so ist in allen Fällen, wo eine Abrechnung ihres Volumens stattgefunden hat, die Arbeit der Ausfüllung separat in Rechnung zu stellen.

f)    Die solchergestalt in Abzug zu bringenden Oeffnungen werden, wenn mit geradem Sturz, aus der Lichthöhe mit der Lichtweite uud der vollen Mauerdicke ; wenn mit ungeradem Sturz aus der lichten Höhe bis zum Bogenanlauf, der lichten Weite und der vollen Mauerdicke berechnet.

Thor-, Thür- und Fensterbögen, Fensterparapetmauern, Spalett-herstellungen u. dgl. dürfen bei Neubauten nicht separat berechnet werden, weil das Aequivalent für diese Leistungen dadurch geboten ist. dass die Oeffnungen nur mit den lichten Dimensionen des Thür- oder Fensterstockes, resp. mit der Lichthöhe bis zum Bogenanlauf in Abzug gebracht werden.

g)    Steinverkleidungen an den Facadeflächen werden mit ihrer verglichenen Dicke ohne Rücksichtnahme auf Thor-, Thür- oder Fensterlaibungen von der Mauer in Abzug gebracht, hingegen wird auf die Einbindung einzelner Werkstücke keine Rücksicht genommen.

h)    Bei Berechnung der Umfangsmauern runder Räume, z. B. runden Stiegenhäusern, runden Risalitvorbauten, Nischen etc. wird der in Abzug zu bringende Raum in seiner Grundfläche als rechteckige Figur berechnet, und ist die Rechtecksseite hei kreisförmigen hohlen Räumen gleich 5/6 des Durchmessers, bei ellipsenförmigen gleich 5/6 der grossen und kleinen Axe anzunehmen. Uebersteigt die dergestalt gewonnene Fläche jedoch 20 qm, so ist die Grundfläche als runde Fläche zu berechnen, und mit dem vollen Ausmasse in Abzug zu bringen.

i) Im Bogen laufende Mauern werden bezüglich ihrer Länge im äusseren Umfange gemessen.

k) Bei Ausmauerung von Riegelwänden werden bei der Berechnung des Flächeninasses aus Länge und Höhe die Holzstärken nicht in Abzug gebracht, dagegen ist die Anarbeitung an den Mauerwerksgrenzen nicht separat in Rechnung zu stellen.

B. Für die Berechnung des Ge wölb m au er werks kommen nachstehende Regeln in Anwendung:

a) Bezüglich der Geschosshöhen und Dicke gilt das gleiche, wie das bei dem geraden Mauerwerk sub a bis d Gesagte. Ist das Gewölbe jedoch abgesetzt, d. li. die Herausgewölbung aus dem Ge-wölbsfusse dicker als die Einwölbung am Schlüsse, so wird das arithmetische Mittel beider Gewölbsdicken als Dicke zur Berechnung genommen.

634

b. Bei der Berechnung der Gurten und Tonnengewölbe ist als Lin dan g die Spannweite, vermehrt um die Pfeilhöhe und P^facEe TEHöKeanzuseTzerT. Per so gefundene Umfang ist mit der Länge und Dicke des Gewölbes zu multipliciren.

c)    Bei Kreuzgewölben ist wegen der schwierigen Arbeit und wegen besonderer Eingeriistung der Grate die Berechnung derart durchzuführen, dass man diese in die beiden Durchkreuzungstonnen zerlegt, und die eine, u. zw. die nach der Längsaxe des Gewölbes, mit ihrem Ganzen, die andere mit ihrem halben Kubikinhalte nach der in b angegebenen Art berechnet.

d)    Die Berechnung der böhmischen Platzelgewölbe geschieht, indem man den Umfang als Länge wie bei den Tonnen, die Breite jedoch ebenfalls als gekrümmte Linie annimmt, wobei die Steigung als Pfeilhöhe gilt.

e)    Bei Kuppel- und Kappengewölben wird die Umfangslinie im Anlaufe des Gewölbes als Länge, die halbe Spannweite vermehrt um die Pfeilhöhe und F/₂fache Dicke als Breite angenommen.

f j Bei Gewölbfüsseln wird die Länge mit der Ausladung und Höhe der Füssel als Pxisma berechnet.

g)    Schilder bei allen vorgenannten Gewölben, sowie allfällige Ge-wölbeinsätze in Gurten und Mauern sind nicht separat in Rechnung zu stellen.

h)    Gewölbnachmauerungen sind als gerades Mauerwerk zu berechnen, ebenso etwaige Aufmauerungen auf Gurten.

Berechnung der Gesimse.

a)    Ueber die Berechnung von Gesimsen siehe die Anmerkungen in der I. Abtli. nach Post Nr. 219 und 223, (Seite 72 u. 74).

b)    Bei Gesimsen mit Consolen oder Tragsteinen wird die Höhe nur bis zur Unterkante jenes Gliedes gemessen, welches unmittelbar unter der Hängplatte sitzt.

c)    Die Länge aller Gesimse, dieselben mögen gerade oder gekrümmt sein, wird an der Simakante des Gesimses gemessen. Kommen jedoch Ichsen vor. so wird der Länge an der Simakannte für jede Ichse noch die 2fache Ausladung des Gesimses zugeschlagen.

Berechnung der Verputzarbeiten.

a)    Bei Verrechnung vollständiger Façaden im Quadratmasse wird die in Putz ausgeführte Gesammtfläche von der obersten bis zur untersten Grenze als voll, d. i. ohne Abzug dei- Oeffnungen berechnet.

b)    Bei specificii’ter Verrechnung von Façaden ist in folgender Weise vorzugehen:

1.    Alle Arten von Gesimsen werden nach der im vorigen Absätze über Berechnung von Gesimsen fixirten Norm berechnet.

2.    Chambrants werden als Gesimse behandelt, wobei die Laibung bis zxim Fensterstock zur Gesimshöhe zugeschlagen wird.

3.    Der grobe und glatte Verputz, sowie der Zierverputz, d. i. Quadrirungen, Rustiken uud sonstige Flächendecorationen wei’den nach ihrem wirklichen Ausmasse im Flächenmasse berechnet.

635

4.    Nutenzüge werden im Currentmasse berechnet und deren. Fläche von der Yerputzfläche nicht abgezogen.

5.    Das Yersetzen von Hängplatten und anderen Decorations-stücken aus natürlichem oder Kunst-Stein ist nach den Normen für Yersetzarbeiten zu berechnen und die etwaige Ueberreibung derselben nach dem Yersetzen nicht separat in Anschlag zu bringen.

6.    Die Beistellung von Chablonen und Lehren ist in dem Preise der Zug- und Putzarbeiten inbegriffen.

c)    Rohbaufaçaden werden in gleicher Weise, Avie verputzte, verrechnet.

d)    Bei der Berechnung von innerem Mauerverputz beachte man folgendes :

1. Das Yerschiessen, das Yerbrämen der Fugen, in die Latte gezogener grober Yerputz, in die Latte gezogener grober und feiner Yerputz und blos feiner Yerputz, ob auf geraden oder gekrümmten Flächen hergestellt, wird nach dem wirklichen Ausmasse (bei gekrümmten Flächen nach der aufgerollten Fläche) im Quadratmasse berechnet.

2.    Der Yerputz jener Schläuche, deren kubischer Inhalt vom Mauerwerk abgezogen wird, ist in seinem thatsächlichen Flächen-ausmasse zu berechnen.

3.    Bei glattem inneren Mauerverputz werden die Fensteröffnungen, wenn Fenstergewände und Mauerspaletten mit Holz verkleidet sind, abgezogen u. zw. die lichte Fensterhöhe mehr der Parapethölie multiplicirt mit der lichten Fensterweite. Sind Mauerspaletten und Fenstergewände jedoeh nicht mit Holz ausgekleidet, sondern geputzt, so wird die Mauerfläche voll gerechnet, dagegen für das "Verputzen der Mauerspaletten und Fenstergewände nichts separat in Rechnung gestellt.

Thüröffnungen, deren Laibungen (Futter) mit Holz verkleidet sind, werden mit dem lichten Aussmasse der Stocköffnung abgezogen. Bei Thüröffnungen mit einseitigem Stock und Verkleidung, deren Futter geputzt ist, wird die Mauerfläche an jener Seite, an welcher sich der Stock mit der Verkleidung befindet, um das Lichtmass des Stockes vermindert, an der anderen Seite jedoch für voll gerechnet. Bei Mau eröffn ungen bis inclusive 2 m Breite, in welchen keine Thüren oder Fenster eingesetzt, und wo die Laibung (Mauerdicke) geputzt wird, ist der Yerputz auf beiden Seiten für voll zu rechnen ; in jenen Fällen jedoch, wo die Oeffnungsbreite 2 m überschreitet, ist bei der Verputzberechnung die Oeffnung mit ihrem wirklichen Ausmasse abzuziehen, hingegen der Yerputz der Laibung selbst separat zu berechnen.

e) Weissigung, sowie Färbelung von Façaden und inneren Räumen sammt Plafonds ist in der gleichen Weise wie der Yerputz zu berechnen.

Berechnung der Yersetzarbeiten.

a)    Für die Berechnung des Versetzens von Steinmetzarbeiten werden die zur Berechnung der Steinmetzarbeiten selbst festgesetzten Normen zur Grundlage genommen.

b)    Alle anderen Versetzarbeiten werden je nach ihrer Masseneinheit in ihrem vollen Ausmasse, resp. Gewichte oder Stückzahl verrechnet.

636

«) Bei neuem Mauerwerk ist das während der currenten Aufmauerung bewerkstelligte Versetzen der Thür- und Fenstersteine, der Thür- und Fensterstöcke, der hölzernen Schliessen oder anderen Bestandteilen, w e 1 c h e i n n e r h a 1 b derFläche des Mauerwerkes lieg en, in den betreffenden Mauerwerkspreisen inbegriffen, weil das Maurermateriale das Aequivalent der Entschädigung bietet. Werden aber diese Versetzarbeiten wegen constructiven Rücksichten erst später besorgt, so ist das Versetzen separat zu berechnen.

Berechnung der Kanalherstellungen.

a)    Das zur Sicherung der Cunette in derselben belassene Bölzholz ist einschliesslich der Zufuhr immer separat zu berechnen und voll zu vergüten.

b)    Das muldenförmige stehende Pflaster wird nach der lichten Kanal-breite unter Zuschlag der Muldentiefe in Rechnung gebracht.

c)    Die Seiten wände und die Unterschieferung der muldenförmigen Kanalsohlen ist wie gerades Mauerwerk zu berechnen.

d)    Kanalgewölbe werden wie gewöhnliches Gewölbmauerwerk berechnet und findet hiebei ein Abzug der Oeffnungen für die Kanalschachte und für die Einmündung von Seitenkanälen nicht statt.

zu

e)    Das Mauerwerk der Kanalschachte ist als gerades Wauerwerk berechnen, der hohle Raum immer abzuziehen und als Höhe

die Entfernung von der halben Gewölbsdicke bis unter den Stock des Gitters oder Deckels anzusetzen.

Berechnung der Steinmetzarbeiten.

Bei Berechnung von Steinmetzarbeiten verfahre man folgen-

dermassen :

a)    Steine, deren Dimensionen nach zwei Richtungen nicht über 30 cm betragen, sowie alle angeführten Stufen und Rinnen werden nach Currentmass,

b)    Steine, bei welchen nur eine Dimension nicht über 30 cm beträgt, nach Quadratmass, und

e) Steine, deren Dimensionen nach allen drei Richtungen über 30 cm betragen, nach Kubikmass berechnet.    .

d)    Bei den im Currentmasse zu berechnenden Steinen sind Fälze und einzumauernde Theile mitzumessen, ferner alle im Bogen angearbeiteten Steine rücksichtlich ihrer Länge mit dem D/‘>fachen äusseren Umfange in Rechnung zu stellen.

e)    Bei Steinen nach Quadrat- und Kubikmass hat zur Feststellung des Ausmasses der einzelnen Stücke stets die dem fertigen Werkstücke umschriebene kleinste rechteckige Figur zu gelten.

f)    Beim Versetzen sämmtlicher Steinmetzarbeiten hat die^ nöthige Beihilfe, Nacharbeit, sowie das Ausarbeiten der Fälze, Klamm er-und Kropflöcher und die Verkittung, nebst Beigabe des Kittes, ohne besonderes Entgelt zu geschehen. Eine alleinige Ausnahme hievon findet nur bei Herstellung von compacten Quaderstein-Mauern und Gewölben statt, bei welchen diese Arbeiten zum Mauerwerkspreise geschlagen sind.

687

Berechnung- der Zimmermannsarheiten.

a)    Werden Zimmermannsarbeiten per currtm Gehölze berechnet, so sind bei den Längen der einzelnen Gehölze auch alle vorstehenden Zapfen in Anrechnung zu bringen.

b)    Dachstühle werden zumeist nach ihrer horizontalen Ausdehnung, (Grundfläche) berechnet, wobei die horizontalen Flächen der Dachvorsprünge der Grundfläche des Gebäudes zuzurechnen sind. Kleinere Lichthöfe bis zur Grösse von 4 qm inmitten von Gebäudetrakten werden dagegen wegen des vermehrten Holzaufwandes an Wänden nicht abgezogen.

Bei übereinanderliegenden Verschiffungen zweier Dachstühle wird die übereinander liegende Dachstuhlfläche nach der Grundfläche doppelt gerechnet.

c)    Bei Deckenconstructionen sind, wenn sie nach dem Quadratmasse berechnet werden, die Auflager den einzelnen Dimensionen zuzuschlagen und erst aus diesen die Fläche zu berechnen.

<L Bei Fussbodenlegungen in schon verputzten Bäumen wird 2 cm Untergreifung des Verputzes an allen Wänden in Rechnung gebracht, bei unverputzten Bäumen wird von Mauer- zu Mauergrund gerechnet.

e)    Fussböden in runden Räumen werden nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Uebersteigt jedoch diese Fläche 4 qm, so ist das Ausmass nach der Fläche der gegebenen runden Figur zu berechnen.

f)    Senkrechte Verschalungen mit runden Begrenzungen sind nach der kleinsten umschriebenen Rechtecksfigur zu berechnen.

g)    Alle anderen Arbeiten werden nach ihrem wirklichen Ausmasse, resp. ihrer Stückzahl ohne weiteren Zuschlag berechnet.

Berechnung der Dachdeckerarheiten.

a)    Bei der Berechnung von Eindeckungen, denen die horizontale Ausdehnung des Daches (Grundfläche) zu Grunde gelegt wird, gilt dasselbe, was bei der Berechnung der Dachstühle nach der Grundfläche gesagt wurde.

b)    Wird die Eindeckung nach der geneigten Fläche (Resche) berechnet, so sind folgende Normen allgemein gebräuchlich:

1.    Bei Rasen-, Stroh-, Rohr-, Bretter-, Schindel-, Dranitzen-, Glas-, Asfalt- und Holzcement-Eindeckung ist das thatsächliche Ausmass ohne weiteren Zuschlag in Rechnung zu stellen.

2.    Die Dachflächen von Ziegeldächern sind in ihrer wirklichen Begrenzung zu rechnen und wird dem so gefundenen Flächenaus-masse wegen der schwierigen Arbeit für je 1 currtm First, Grat oder Ichse 1 qm, dann für je 1 currtm Saum, Feuermauereinfassung oder Halbfirst 0'5 qm, schliesslich für jedes bis 80 cm breite Dachfenster 4 qm zugeschlagen. Dagegen darf für die vermehrte Arbeit bei solchen Dachfenstern nichts in Anschlag gebracht werden. Die Eindeckung grösserer Dachfenster (Erker) wird nach ihrem wirklichen Ausmasse in Rechnung gestellt.

3.    Schieferdachdeckarbeiten sind in gleicher Weise, wie die von Ziegeldächern zu berechnen, und ist jederzeit die Beistellung der First-und Gratbleche, sowie der Kreuznägel in den Preisen inbegriffen.

4.    Bei Blech-, Steinpappe und Asfaltfilzdächern ist stets das Ausmass der Dachflächen in ihrer wirklichen Begrenzung, ohne Rücksichtnahme auf Umbug und Saumstreifen zu rechnen.

638

Berechnung diverser anderer Arbeiten.

a)    Alle Arten von Pflasterungen, mit Ausnahme von Ziegelpflaster, werden, wenn dieselben in verputzten geschlossenen Räumen voi zunehmen sind, mit 2 cm Untergreifung unter den Mauerverputz berechnet. Das gleiche gilt von allen Arten Holzfuss-böden. Randsteine, welche nach der Rundung laufen, werden am äusseren Bogen gemessen.

b)    Kunstbetonmauerwerk wird in gleicher Weise wie Ziegelmauerwerk berechnet.

c)    Bei Deckenvei putzarbeiten wird für die Herstellung der Hohlkehle bei der Berechnung der Deckenfläche sowohl in der Länge, wie in der Breite des Plafonds an jeder Seite 15 cm zugerechnet.

d)    Das Lichtmass von Fenstern und Thüren mit segment-, kreis-oder ellipsenförmigem Sturz, sowie auch von runden Fenstern wird für Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreich er arbeiten nach der kleinsten, der lichten Oeffnung umschriebenen Rechtecksfigur berechnet. Das gleiche gilt von gestemmten Holzwänden oder Glaswänden mit derartiger krummer Abgrenzung.

e)    Fensterverglasungen nach Quadratmass werden nach dem Lichtmasse der Fensterstöcke berechnet. Bei Verglasungen bei Thüren und Holzwänden werden die Sprossen mitgerechnet.

f)    Der einseitige Anstrich durchbrochener Flächen, wie z. B. Gitter, Fensterflügel wird nur mit der Hälfte des vollen Flächenmasses der Fensterstocklichten in Rechnung gestellt.

Bei Jalousienanstrich wird zum vollen Lichtausmasse noch Vs zugeschlagen ; der einseitige Anstrich von Glasthüren und Glaswänden wird derart berechnet, dass das volle Parapet in seinem wirklichen Ausmasse, der verglaste Theil jedoch nur mit der Hälfte seines Flächenmasses in Anschlag gebracht wird.

Beiderseits gestrichene Glasthüren und Glaswände werden auf einer Seite für voll und auf der anderen nur mit der Parapethöhe in Rechnung gebracht,

Bei allen Anstrich arbeiten an Thüren, Fenstern, Wänden u. dgl. wird auf die Vertiefungen der Füllungen. Kehlungen, Verkleidungen und dgl. keine Rücksicht genommen, sondern nur die Baufläche angesetzt.

Bei Maueranstrichen an verzierten Flächen, wie z. B. an Fa-çaden werden Thür- und Fensteröffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen auch keine Rücksicht auf Gesimsausladungen genommen, sondern die volle Fläche aus der geraden Länge und Höhe in ihren äussersten Begrenzungen berechnet.

Bei Maueranstrichen an glatten Flächen im Innern der Gebäude wird bei der Berechnung des Quadratmasses in gleicher Weise vorgegangen, wie dies beim glatten inneren Mauerverpütze angegeben wurde.

Im Allgemeinen.

Alle anderen, hier nicht speciell angeführten Arbeiten werden nach ihren ^tatsächlichen Ausmassen, resp. Gewichte oder Stückzahl ohne weiteren Zuschlag berechnet.

Gl

CO

Ausführung, Qualität und Grössenverhältnisse bei Bauanlagen.

Gründungen.

Die Arbeiten zur künstlichen Befestigung des Baugrundes sind sehr verschieden und richten sich nach der grösseren oder geringeren Dichtigkeit. Tragfähigkeit, Gleichmässigkeit und sonstiger Beschaffenheit des gegebenen Baugrundes, nach der Belastung durch die darauf zu stellende Baulichkeit, und ist zumeist auch der Umstand ausschlaggebend, ob diese Arbeiten im Wasser zu bewerkstelligen sind oder nicht.

Je nach Massgabe dieser Verhältnisse ergeben sich folgende Gründungsarten :

1.    Verdichten des Erdreiches durch eine aufgebrachte Last oder durch Schlagen mit einer Ramme, anwendbar bei gleich-massiger Beschaffenheit des Untergrundes und Aufsetzen leichter Baulichkeiten.

2.    Einsetzung von Rammbéton, Avobei auf das durch Schlagen mit der Ramme schon theihveise verdichtete Erdreich Bauschutt in 0*3 m hohen Lagen so lange gebracht und eingerammt wird, bis diese Bauschuttlage eine Höhe von l’0bisl'25m erreicht. Auch diese Methode ist nur bei gleichmässigem Untergrund und für höchstens Ein Stock hohe Gebäude minderer Constructionsart anwendbar.

3.    Sandschüttung mit reinem, scharfkantigen groben Kiessande kann da angewendet werden, wo eine Unterspülung nicht zu befürchten ist; dieselbe" ist vollständig zu durchfeuchten, 1‘0 bis 2‘0 m hoch auszuführen und soll über die horizontalen Begrenzungen des Mauerfusses nach jeder Richtung mindestens O’S bis l'O m Aveit vorgehen. Eine derartige 2 m hohe Sandschüttung trägt, ohne eine merkliche Senkung hervorzurufen, erfahrungsgemäss per qm eine Last von circa 30000 kg.

4.    Betonschüttung, in wasserführenden Baugründen anwendbar, ist ebenfalls um O'O bis l’O m nach jeder Richtung breiter als die Fundamentsohle herzustellen. Zum Einbringen derselben ist es wünschenswerth, dass die Baugrube Avährend der Arbeit Avasser-frei gehalten Averde, und errichtet man zu diesem Zwecke Fangdämme, worauf die Grube ausgeschöpft und der Béton in 0'05 bis 0'08 m hohen Lagen eingebracht und festgestampft Avird. In solchen Fällen jedoch, wo die Wasserschöpfung kostspielig käme, ist es angezeigt, die Baugrube gegen die Strömungen des Wassers zu iso-liren und bedient man sich hierzu der Spundwände, zwischen Avelche sodann der Béton mittelst Trichter oder Senkkästen versenkt wird, Avelche letztere aus an den Kanten mit Eisenblech beschlagenen Bohlen von 5 bis 8 cm Stärke bestehen, l’O m lang, 0‘6 m breit und 0’6 m hoch sind, somit circa 0'3ö kbm fassen. Bei besonders leichtem sandigen Untergründe, in dem Quellen aufgehen, empfiehlt es sich, die Betonlagen entweder bis zur Erdoberfläche fortzusetzen oder aber die Fundirung derart anzuordnen, dass der unter dem Wasserspiegel sich befindliche Mauerfuss nach allen Seiten gegen das Zuströmen von Wasser durch Béton geschützt wird. Zu diesem Behufe

640

wird zuerst die nach allen Seiten bedeutend verbreiterte Baugrube mit einer Pfahlspundwand gegen die Strömung des Wassers isolirt, sodann bis zur Fundamentshöhe der Béton eingebracht, worauf rings um das schützende Mauerwerk eine Pfostenspundwand errichtet und zwischen die beiden Spundwände nun bis circa 0⁻3 m über den Wasserspiegel Béton eingeschüttet wird.

5.    Fundamentpfeiler werden dort angewendet, wo der gute Grund nicht allzu tief unter der Fundamentsohle liegt und wo kein Grundwasser vorhanden ist. Diese Pfeiler werden sodann mit Gurten überspannt und bilden auf diese Art eine sehr solide Basis.

6.    Bohlenrostgründungen werden bei mittelfestem Baugrunde für leichte Gebäude angewendet. Hierbei werden unter die 0-1 m starken Längsbohlen behufs Befestigung in einer Entfernung von 1-0 bis P25 m Querpfosten von 0*08 bis OG m Stärke gelegt, wobei die Stossfugen der Längsbohlen immer über die Querpfosten anzuordnen sind.

7.    Schwellenröste werden dort angewendet, wo die Fun-dirung 0*3 bis 0‘5 m unter dem Wasserspiegel zu bewerkstelligen ist. Auf die 21/31 cm starken, nicht über PI m von einander entfernt liegenden Langschwellen werden in Abständen von 1*0 bis 1*5 m Querschwellen gelegt, deren Breite 24 bis 31 cm, die Höhe 16 bis 24 cm beträgt, und welche in den Langschwellen circa 5 cm tief eingelassen werden. Der Zwischenraum wird mit Thon, Bruchsteinmauerwerk oder Béton ausgefüllt, in vielen Fällen wird noch über den Querschwellen eine 8 bis 10 cm starke Bohlendecke angebracht.

8.    Pil otenrost, wobei die Köpfe der eichenen oder kiefernen Piloten noch 0*6 m unter den tiefsten Grundwasserstand eingetrieben werden sollen. Die Stärke der Pfähle ist bis 5’5 m Länge mindestens 24 cm, für jedes m Mehrlänge 2*5 cm stärker, und die Entfernung der einzelnen Pfähle in einer Reihe von Mitte zu Mitte 1*0 bis 1-5 m, die der Pfahlreihen 0‘8 bis P2 m anzuordnen. Die über die horizontal abgeschnittenen Pilotenköpfe zu legenden Langschwellen mache man 24/24 cm stark, die Querschwellen können etwas schwächer genommen werden, sollen aber in die Langschwellen mindestens 5 cm eingelassen sein. Die Spitze der Pfähle ist D/₂ bis 2mal so lang als die untere Pfahlstärke zu machen. Ueber Ausfüllung der Zwischenräume, eventuell Bohlenlage gilt dasselbe wrie beim Schwellenrost.

Zuweilen werden auch bei gewöhnlichen Wohngebäuden Pilotirungen mit darüber liegenden Langschwellen und Ausfüllung des Raumes zwischen den Schwellen mit Thon. Bruchsteinmauerwerk oder Béton hergestellt, wobei die Piloten circa PO m tief in den festen Boden einzurammen und je nach der Mauerdicke in 2 bis 3 Reihen anzuordnen sind.

man

In vielen Fällen, wo die Tragfähigkeit des zu dichtenden Baugrundes nicht besonders stark in Anspruch genommen wird, ordnet auch Piloten mit einer Betonschichte darüber, oder auch blosse Bétonirung über einem Roste an.

9. Eiserne Pfähle oder Röhren werden ebenfalls häufig mit Vortheil zu Gründungen angewendet, u. z. besonders dort, wo die Baugrube für diese Arbeiten nicht erweitert werden darf, z. B. bei Gebäuden in geschlossenen Städten. Am bequemsten sind hierzu die eisernen Schraubencilinder, bei welchen sich Radius, Steigung und

641

Anzahl der Umgänge der am unteren Ende angebrachten Schraube nach der Bodenbeschaffenheit richtet, und nimmt man bei weichem Boden Röhren bis zu 0‘6 m, bei festem Boden bis zu l'ö m Radius. Die Cilinder werden sodann mit Béton ausgegossen.

10. Brunnenfundirung; hei den schwierigsten Terrainverhältnissen und bei Fundirungen im Wasser werden sowohl in technischer als auch in ökonomischer Hinsicht mit Vorth eil Versenkbrunnen angewendet, deren Herstellungsweise bei Corr. P. Nr. 1687 auf Seite 300—301 besprochen wurde, und deren Abbildung auf Seite 297 enthalten ist.

Bei gewöhnlichen Wohngebäuden genügt bei Hauptmauern für jeden Fensterschaft, also für Distanzen von 2‘25 bis 3*5 m von Mitte zu Mitte gestellt, je ein Versenkbrunnen von 1*0 m Lichtdurchmesser, welcher vollkommen ausgemauert oder mit Betonmasse ausgefüllt wird, und worüber von Brunnen zu Brunnen entweder gewölbte Bögen gespannt oder Eisentraversen gelegt werden, auf denen dann die laufende Mauer ruht.

Bei Zwischenmauern können die Versenkbrunnen an die Kreuzungspunkte derselben disponirt werden.

Eine Verankerung sowohl bei der Gurten- als auch bei der Traversenüberspannung der Brunnen in der Höhe des Brunnenkopfes ist unerlässig.

Allgemeine Angaben über Mauerstärken.

Bei Mauern aus behauenen Steinen oder aus Ziegelsteinen darf höchstens ¹/l0 und bei solchen aus Bruchsteinen nur V₂₀ derjenigen Festigkeit, welche den Steinen entspricht, in Anspruch genommen werden.

Die Stärken verhalten sich unter sonst gleichen Verhältnissen bei Anwendung von

Werksteinen,

wie 5 bis 6    :

Ziegel

steinen,

lagerkuften

Bruchsteinen,

unregelmässigem

Geschiebe,

10

12

Trockenem Mauerwerk ist die 1Va- bis 2fache Stärke der Mörtelmauern zu geben.

Im Nachstehenden sind die Angaben der Mauerstärken für aus gut gebrannten Ziegelsteinen ausgeführte Ziegelmauern zu verstehen, und ist bei Anwendung eines anderen Materiales die Umrechnung nach den vorstehenden Verhältnisszahlen leicht vorzunehmen.

Bezeichnet d die Mauerstärke, h die Mauerhöhe und 1 die freie Mauerlänge, so ist für freistehende Mauern

d = Vs bis Vt₂ h

■für an ihren Enden unterstützte, jedoch unbelastete Umfassungsmauern

d n yi»+h²

wo n je nach gewünschter Sicherheit = 8 bis 12 gesetzt werden kann.

642

Bei belasteten Umfangsmauern, die nur ein Geschoss hoch sind, nehme man, wenn t die Trakttiefe bedeutet

d 12 l/t²+h² -

Bei belasteten Umfangsmauern zu Gebäuden, welche mehrere Geschosse hoch sind, ist, wenn h die Höhe des letzten Geschosses bedeutet, und das Gebäude in der Tiefe nur 1 Zimmer hat, die Stärke der Mauern im obersten Geschosse

2 t -f- h d -    48

sind jedoch 2 Zimmer in der Tiefe, so ist

t -f- h d ““ 48

Trennende Mauern, die Gebälke zu tragen haben, erhalten

t + h d - 36

Scheidemauern erhalten, wenn sie durch mehrere Stockwerke gehen, die Ziegellänge zur Stärke; bei Scheidemauern in nur einem Geschosse genügt wohl auch die Ziegelbreite.

Für Futtermauern mit Strebepfeilern und einem Seitendruck ist die Stärke unten

d - 0T4 h

und ist bei starken Erschütterungen d in der Mitte gerechnet. Die Stärke der Pfeiler betrage 1 bis U/a h, ihre Entfernung von einander höchstens 5’5 m.

Durch Austrocknen schwindet das Mauerwerk um circa V2 bis V>50 der Höhe.

Die zulässige Belastung für gutes Ziegelmauerwerk beträgt

in Fundamenten.......... 50000 bis 75000 kg per qm

in aufgehendeüi Mauerwerk . • . . 15000 „ 30000 „    „ „

und das Gewicht eines kbm mit Kalkmörtel hei’gestellten Ziegelsteinmauerwerks,

00

1600 bis 1700 kg 1600 „

Kalksteinmauerwerks,

San d Steinmauerwerks.

. . frisch

trocken 1500 „

245.0 „ 2600 trocken 2400 „ 2500 2100 „ 2300 trocken 2000 „ 2100

. . frisch

. frisch

Allgemeine Angaben über Gewölbe und Widerlagsstürken.

Bezeichnet d die Gewölbs.stärke am Schlussstein und 1 die Spannweite des Gewölbes, so ist bei Anwendung von Ziegelsteinen für kreisförmige Gewölbe:

die im Scheitel horizontal abgeglichen sind d = ¹Ua 1; die bis zur halben Höhe hintermauert und im Rücken parallel der Laibung abgeglichen sind d = ¹U& 1;

643

die bis zur halben Höhe hintermauert und von hier bis zum Scheitel verjüngt abgeglichen sind d = ¹/₄₈ 1, am Widerlager d — ¹/s2 1.

Werden Bruchsteine angewendet, so sind die durch vorstehende Formeln gewonnenen Resultate um ¹/s zu erhöhen.

Bei Anwendung von Quadersteinen ist, bei der Voraussetzung, dass das Gewölbe am Widerlager doppelt so stark ist, als am Schlussstein :

für starke Brückengewölbe für mittelstarke Gewölbe . für unbelastete dto.

Die Wider lagsstärken können ungefähr angenommen

Pj CL P-l

werden :

für Kreisbögen = ł/s 1 für überhöhte und Spitzbogen — Vs bis ¹/B 1 für flache Bögen, deren Pfeilhöhe mindesten ¹/₄ 1 beträgt = V4 bis % 1

für flache Bögen, deren Pfeilhöhe mindestens ¹/₈ 1 beträgt = % bis 7i 1

für scheitrechte Bögen = Vs bis ¹/₄ 1 Zur Bestimmung der Höhe der Nachmauerung gilt als Regel, dass diese noch über die Brechungsfuge sich erstrecken soll. Diese ist durch Construction zu erhalten, wenn man am Anläufe und am Schluss des Innenbogens die Tangenten und vom Schnittpunkte beider Tangenten die Normale an den Bogen zieht. Diese Normale gibt die Brechungsfuge. Ihr Schnitt mit dem Aussenbogen muss noch innerhalb der Nachmauerung liegen.

Allgemeine Angaben über Holzconstructionen.

Bezeichnet P die über einen Balken vertheilte Belastung, 1 die freitragende Länge, b die Breite, h die Höhe des Balkens, S die zulässige Belastung pro Flächeneinheit, so ist

bh²

PI

gg-; S = 66 kg pro qcm

b : h — 5 : 7; h — 0*25 Y PL

Die Entfernung der Balken von Mitte zu Mitte mache man bei grossen gewöhnlichen

geringen    „    „    ......- - ...

Unter gewöhnlicher Belastung wird die von Wohnräumen mit 300 kg per qm verstanden. Die Zufällige Belastung beträgt per qm

m "Dachräumen ohne Lagerräume............175 kg

„ Futterböden..........

„ Fruchtböden..........

„ Tanzsälen...........

„ Werkstätten..........

„ Speichern...........

und auf gewöhnlichen Gehbrücken -wobei jedoch die Eigenlast der Deckenconstruction nicht mitgerechnet wurde.

Belastungen höchstens......0'75 bis 0-9 m

1*0 TTI

»    v    ......v 111

......1*2 m

350

400

450

450 bis 550

677

500

££££££

644

Bei gewöhnlicher Belastung in Wohngebäuden, wo die Träme l'O m von einander entfernt liegen, können folgende Tramstärken in Anwendung gebracht werden:

Freie

Tramlänge in m

|i

Tramstärke in cm

Freie

Tramlänge in m

II

II

Tramstärke || in cm

Freie i Tramlänge in m

Tramstärke in cm

OOÇ 4h 4m ib

55Ï

—•—--—-

£ ES 2

lOOiß

ib io żo

sag

cc -1 -1 © ©

O» —

<71 M CO

In anderen Bäumen mit grösserer oder geringerer Belastung ändere man die Tramstärken nach Massgabe der vorhin ziffermässig angeführten Belastungen.

Zur Verstärkung der Tramconstructionen wende man Kreuzverstrebungen, zur Verankerung bei jedem 3. oder 4. Balken eiserne 50 mm breite und 8 bis 15 mm starke Schlagschliessen an, welche letztere in einer Entfernung von 0 5 m vom Tramende eingeschlagen und mittelst Eisenschuber vom Mauerwerk festgehalten werden.

Unterzüge werden bei gewöhnlicher Belastung in Entfernungen von 3 bis 5 m angebracht und so/₃₄ cm stark angeordnet.

Verzahnte Tragröste sollen ł/t2 bis V,₅ der Spannweite zur Höhe, 7eo der Spannweite zur Sprengung und die Zähne Vs bis 7io der Balkenhöhe erhalten. Die Zähne werden gewöhnlich TO m lang gemacht, und die Stirnflächen derselben glatt gehobelt, wohl auch Bleiplatten oder Eichendübel eingeschoben.

Berechnung einfacher Holzverbindungeu und Dacliconstructionen.

Die Spannung, der Druck im Kopfband P ist, wenn Q als Last wirkt

sin a ’

»iS

Q die Gresammtbelastung gleichmässig über A C vertheilt, A B — B C.

8 «i

PT

s=.

16 sin a ’

5 Q

61 cotga

P> = ⁵/s 0 cos ß².

TV

645

t'1£

0 die Gesammtbelastung eines Sparrens AG.

/7\ Ü

■H =* ⁸/16 0 cot(/ «;

= ⁵/le 0 sm 2 ß ;

H₂ — ¹ /te 0 cotg cc (3    10 sin ß²);

Si-

0 die Gesammtbelastung eines Sparrens, gleichmässig über seine ganze Länge vertheilt; die kleinen Buchstaben bezeichnen die Längen der einzelnen Theile. Die mit starken Linien bezeichneten Theile sind auf Druck, dagegen die mit schwachen Linien auf Zug in Anspruch ge-C nommen.

_ t; cos cc

2 cos (cc—ß) ~~ 2 st ’

T__ Q cos ß__Q p

2 sin (u—ß) ~~ 2 si ’

cos cc sin ß sin («—ß)    ^ s₄ ’

ist 0, so ist h = 0 und Ą = 0 ;

0-t)+c

St= 0

COS IC

2" ;

für den Punkt B ist æ = l, demnach P — ^

P — Q sin cc

Für ganz flache Dächer, ÿ _ Q cos cc

COS cc 2 («— .)

7'

ST - 0

cos a sin ß

SM (ß F ß)

0 cos ß 2 (sin cc F ßj ’

P — Q sin cc ^1

f) +

cos cc

2 tcj (ß F ß)

Allgemeine Angaben über Dachungen.

Bezeichnet q das Eigengewicht der Construction und Eindeckung, q, die Maximalbelastung durch das Gewicht von Niederschlägen (Regen, Schnee) und q₂ die Maximalbelastung durch den Windstoss in der Richtung der. Schwere, a den Neigungswinkel der Dachresche gegen die Horizontale, P die Totalbelastung per qm geneigte Dachfläche, so ist

P = (q + qi cos fl + q₂) kg

646

Das Eigen gewicht der Dachstuhlconstruction sammt Eindeckung (q) beträgt per qm geneigte Dachfläche:

Für Steinpappe.............

Blech ...............

einfach gedeckte Ziegeltaschen . . . doppelt dto.

Falzziegel .

Schiefer, deutsche Chablonentafeln

dto. Schuppendeckung .... 90 dto. englischer oder französischer,

einfach gelegt..........

doppelt dto...........

Die grösste Belastung durch Schnee und Regen (qt) wird mit 72'3 kg per qm geneigte Dachfläche angenommen.

Die Belastung durch den Stoss des Windes lässt sich nach der Formel:

34 kg

40

79

dto.

q₂ = 0*1185 v²

dto.

108

82

68

57 „ 85 „

sin (a -4- IQ)³

cos «

berechnen, in welcher v die Geschwindigkeit des gegen die Dachfläche gerichteten Windes bedeutet.

Diese Geschwindigkeit v beträgt bei lebhaftem Winde 6*9 m, bei Sturm circa 25 m, und bei Orcan circa 40 m.

Die Belastung durch Windstoss ist im Grossen und Ganzen mit 28 kg per qm bei einer Dachneigung von 25° anzunehmen.

Im Allgemeinen rechne man als Totalbelastung per qm Grundfläche (Horizontalprojection):

für eiserne Dächer...............150    bis    200    kg

für Schieferdächer............... 200    „    250    „

für Ziegeldächer .............. 225    „    275    „

Ist t die Gebäudetiefe, h die Dachstuhlhöhe, s die Entfernung der Sparren von Mittel zu Mittel, so nimmt man bei Satteldächern: für Stroh- und Rohrdächer . li —    7» t, s — 1*6 bis 2*5 m

fürSchindel-u.Dranitzendächer h — 7s bis 7₂1, s — 1*25 „ 1*9 „

721 s - 1-0    „    1-25    „

7s t, s = 1'25 m 741, s — 1*0 bis 1*25 „ 7* t, s = 1*25 „ 1*4 „

für Ziegeldächer . . für Schieferdächer .’

h - 7s h - 74

für Theerpappdächer . . . . h = 7? für Blei- oder Kupferdächer . h = 7« für Zinkblech- od. Weissblechdächer ..........h    —    7j    „    ¹U t,    s    =    1*25    „    1*4    „

für Asfaltdächer......h    —    s    =    1*24    m

für Holzcementdächer    .    .    .    . h =    7ao    „    7sot,    s    =    1*25    m

Die Entfernung    der    Dachbünder darf nie über 4*0 m    betragen,

und gilt im Allgemeinen als Regel, dass kein Dachconstructionsge-hölze auf mehr als 4*0 m Länge ununterstützt bleiben darf. Ins-besonders hat man bei Hängwerken zu beachten, dass der Tram auf Entfernungen von höchstens 4-0 m aufgehängt werden muss; bei doppelten Hängwerken soll die Länge des Trames in dem Verhältnisse wie 3:4:3 aufgehängt werden. Das Auflager des Trames soll 0*4 m betragen und vom Fusse der Streben wenigstens 0*27 m Vorkopf gelassen werden. Die Versatzung soll 7b der Holzstärke betragen. und wenn die Streben nicht verbolzt oder durch eine Haube zusammengefasst werden, so muss die Hängsäule einen 0*2 bis 0*27 m hohen Kopf bekommen.

647

Ti.

a-

Tabelle der vortheilhaftesten HolzstUrken für Däeher von 8 bis 24 in Spannweite und für doppelte Ziegeltascheneindeckung' nach vorstehenden Profilen berechnet.

Spannweite in m

Bezeichnung j! 8

10

12

14    ;    16

18

20

22

24

Holzstärke in cm

a) Bundtramen ||13X18| 16X18| 16X21} 18X21 ;| 13X16 13X16 16X18 16X21

13X13 13X13 16X16 16X18 5X13 5X13| 5X15 6X16 Ü 13X15 13X15 13X15 15X18

h) Bundsparren

c)    Kehlbalken und Sprenger

d)    Leersparren

21X26

18X21

21X29

18X24

e) Pfetten

18X18

7X16

15X20

18X21

8X16

15X20

24X26 J 26X291, 26X32 21X24 21X26; 24X29

21X21 21X24 24X24 8X18 10X18 13X18 15X23 15X23 15X23'

f) Streben u. Bän-

der

8X10

8X13

8X15

10X18

10X20

13X20 13X23

15X231 15X23;

h) Zugstangen

2-5

2-5

3'5 :    4

4-5

Bolzen

2-5 ;    3

3'5

Die Mauerbänke oder Kapphölzer mache man regelmässig 16/18 cm stark, lege sie flach und nach Umständen für eine gleichförmige Vertheilung der Belastung womöglich zwei nebeneinander.

Ueber specielle Berechnung von Dachstühlen siehe I. Abtheilung, Post Nr. 464 bis 503 und die dazu gehörigen Analysen in der

II. Abtheilung.

ThUren und Fenster.

Bei Thür en haben sich folgende Breiten am vortheilhaftesten gezeigt:

Scheunenthore........

Remisenthore ........

Stallthüren..........

Durchfahrtsthore.......

1*5

Hauseingangsthüren .....

Thüren für Säle.......

Thüren für Gesellschaftszimmer

648

Thüren für Wohnzimmer........

Thüren für kleinere Wohnzimmer ....

Küchen thüren............

Speisekammerthüren..........

Tapetenthür en .    .............0*7

Die Höhe nimmt man meistens gleich der doppelten Breite,, jedoch nie unter 2 m ; Scheunenthore 4-0 his 6‘0 m, Remisenthore 3 his 4-5 m.

.    TI    bis    T25    nt

Eine zusammengestemmte Thüre, Thürfutter, Fensterladen oder Wandbekleidung erhält zur Rahme ¹/₂, auf die Füllung % der Fläche.

Bei Fenstern ist die geringste Breite 0*3 m, gewöhnlich 1*0 his TI m; die Höhe ist entweder gleich der 2- oder ^fachen Breite, oder gleich der Diagonale des Rechteckes aus der einfachen und doppelten Fensterhreite ; die Höhe über dem Fenster bis zur Decke bei Massivbauten 0-47 m, bei Fachwerksbauten 0-4 bis 0*5 m : die Höhe der Fensterbrüstung 0-3 bis TO m; die Fensterfaschen Ve bis Vs der Fensteröffnung breit; die Fensterflügel 0*3 bis 0*8 m breit, 0*0o m stark und die Holzbreite nicht über 0*065 m; schliesslich mache man Fensterkreuze 0*04 bis 0*05 m breit und 0*08 m stark.

Feueruugsaulagen.

1.    Der Rost. Die Roststäbe, aus Schmiede- oder Gusseisen

müssen lose aufliegen, und die ganze Rostfläche Vis bis Vse der Heizfläche betragen, wobei man annimmt, dass pro Stunde 80 bis 90 kg Steinkohle auf 1 qm Rostfläche verbrannt werden können. Die Summe aller Rostspalten hat immer für Steinkohlen V«, für Holz und Torf Vs his V₇ der ganzen Rostfläche zu betragen, und ist hiebei die Breite der Spalten    , ,.    . _

für Steinkohlen 13 mm, für ungeformte Braunkohle 4*3 mm „ Holz und Torf 6*5 mm, „ eckige    .    8—¹³ ?

2.    Rauchrohren oder Schornsteine. Für dieselben gilt ohne Unterschied die Bestimmung, dass zwischen dem Holzwerke und der lichten Oeffnung des Rauchschlottes mindestens eine Mauerziegelbreite und ein stehender Dachziegel angebracht sein muss, und zwar in der Weise, dass der letztere die Lager- und Stossfugen der Mauerziegel deckt. Das Mauerwerk der Rauchfänge muss aut dem Dachboden auch auf der Aussenseite verbrämt oder verputzt sein. Die Rauchfänge sind immer so anzulegen, dass jeder bewohn-bare Kaum geheizt werden kann. Eiserne Röhren sollen über sieh mindestens 0*6 m, neben sich mindestens 0*3 m vom Holzwerk entfernt sein.

Die"lichte Weite bei schliefbaren Schornsteinen muss mindestens 0*45 m gross sein ; bei engen, sogenannten russischen Rauchfängen muss der lichte Querschnitt mindestens 250 qcm, und die geringste lichte Breite 15 cm betragen, wenn dieselben höchstens tür 2 Feuerungen dienen; für 3 bis 4 Feuerungen muss der Querschnitt mindestens 330 qcm gross sein und dürfen mehr als 4 Feuerungen in keinem Falle in einen russischen Rauchtang geleitet werden. Diese Bestimmungen gelten nur für geschlossene gewöhnliche Zimmerfeuerungen; bei aussergewöhnlichen oder offenen Feuerungen ist entweder der Querschnitt entsprechend zu vergrössern, oder es-sind mehrere russische Schornsteine anzubringen.

649

Die Stärke der Wangen und Zungen hat hei gewöhnlichen (Stuben- oder Kochherd-) Feuerungen mindestens die Ziegel-breite, bei starken und anhaltenden Feuerungen selbst bis zu 2 Ziegellängen zu betragen. Freistehende Schornsteine in einer Reihe, welche P25 m höher als das Dach sind, sollen Wangen in der Stärke von der Ziegellänge erhalten oder gut verankert werden; dieses ist jedoch immer bei Höhen von mehr als 2*5 m nöthig.

Die freistehende Höhe einzelner Schornsteine, deren Breite nicht über 0*6 m beträgt, darf ohne Verstärkung nicht über 3*8 m sein ; bei 2 oder mehreren Röhren nebeneinander nicht über 5 m.

Schleifungen unter 60 Grad mit der Horizontallinie dürfen in der Regel nicht saattfinden und sind die entstehenden Ecken entweder nach einem Bogen von mindestens l’O m Radius abzurunden oder durch Vorrichtungen gegen die Beschädigung der inneren Schornsteinwandung durch das Aufschlagen der Kugel an den Putzbürsten Vorsorge zu treffen. Letzteres hat insbesonders dann zu geschehen, wenn durch ausserordentliche Umstände' eine Schleifung unter 60 Grad nicht vermieden werden kann. In diesen Fällen sind noch an jenen Stellen, wo die Abweichung von der Verticallinie stattfindet, Putzthürchen anzubringen. Die Schleifung kann auch in einem nach unten gekehrten Bogen geschehen, der von den damit in Verbindung stehenden Richtungslinien tangirtwird.

Jede enge Rauchrohre muss an ihrem unteren Ende und auf dem obersten Dachboden PO m ober dem Dachfussboden oder den Lauftreppen mit 2 von einander getrennten, eisernen, in Falz schlagenden Putzthürchen von 0*4 m Höhe und von der Breite des Schlottes versehen sein. Diese Thürchen dürfen nie innerhalb des versperrten Bodenraumes, sondern stets von den Communica-tionsgängen aus zugänglich, ferners nie unter einer Treppe angebracht, und müssen von jedem Holzwerk mindestens 10 m entfernt sein. Ist letzteres nicht möglich, so sind die Holztheile mit Blech zu beschlagen.

Bei Fabriksschornsteinen muss die lichte Weite grösser sein als die Summe der freien Zwischenräume des Rostes und gilt für sehr hohe Schornsteine als Regel, dass der Querschnitt im Lichten 4 mal so gross sei, als die Fläche der Luftzuströmungs-öffnungen des Feuerraumes. Runde Schornsteine aus Formsteinen werden oben 0T5 bis 0*23 m stark gemacht, und nach unten zu bei je 3'0 m um 0⁻02 m verstärkt ; viereckige Schornsteine erhalten dagegen oben 0’3 bis 0’45 m Stärke, und nimmt letztere bei je 5 m um 0T2 m zu. Der Sockel (oder das Postament) des Schornsteines muss so breit gemacht werden, dass die Verlängerung der Böschungslinie nach unten das Mauerwerk nicht schneidet.

3.    Feuerherde (Sparherde). Dieselben sind P6 bis 2*0 m lang, 0*8 bis l’O m breit und 0’7 bis 0’8 m hoch anzuordnen.

4.    Vorgelege (Kamine) sind in der Regel l*o m lang, 0*6 m breit, 1’5 bis 2’0 m hoch; Heizkamine 0*5 m lang und 0’5 bis 0’6 m breit. Dieselben müssen feuerfest gebaut, gewölbt und abgepflastert werden und dürfen nicht auf Balken oder anderen Holzdecken-constructionen aufruhen, sondern es müssen hierzu eiserne Lager gelegt, oder an den Ecken Stichkappen gewölbt oder eine Unterstützung ausgekragt werden. Die Umfassungsmauern erhalten die

650

Ziegelbreite zur Stärke. Werden solche Kamine in Treppenräumen oder in der Nähe hölzerner Treppen angelegt, so müssen sie Eisen-thüren mit Federklinken erhalten.

Hölzerne Vorgelegsth üren sollen mindestens 0’6 m von den Einziehlöchern entfernt sein und in Mauerfalzen liegen. Sind dieselben in einer Entfernung von 0‘3 bis 0‘6 m, so müssen sie mit Blech bekleidet, in noch geringerer Entfernung ganz aus Eisen hergestellt werden.

5.    Räucherkammern sind mindestens 1*5 bis 2*0 m lang und breit und T5 bis 2-2 m hoch anzulegen. Dieselben müssen ganz massiv und feuersicher erbaut, mit eisernen oder mit Blech verkleideten Thüren versehen sein, und darf die Weite der den Rauch zu-und abführenden Röhren nicht über G'03 m betragen.

6.    Ke ss eie in mau er un g en. Bezeichnet b die Schieberöffnung, 1 die Länge des Feuerganges, a die Seitenlänge oder den Halbmesser des lichten Querschnittes und h die Höhe des Schornsteines, so ist, wenn alle Dimensionen in m gegeben sind

0T 1

_ OH (1 + 0-2 a) 1 b ~ 0*5 1 -f- 0*125 (h—1)

für gewöhnliche Kessel b = g-j „ Dampfkessel

Wegen der beim Anzünden sich entwickelnden Rauchmenge ist es vortheilhaft, diese Werth e um circa Vs zu vergrössern. Die Querschnitte der Feuergänge sind gleich b, die lichte Oeffnung über der Feuerbrücke gleich T125 b, die Zugöffnung des Rostes gleich 2 b zu nehmen.

Gewichts- und Inhalts-Tabelle kupferner Brau-, Koch- und Wasehkessei.

Durcb-

tnesser

in m

Höhe j Inhalt j Gewicht j in kg

in m

in 1

Durch-

messet⁻

Höhe

in m

in ra

Inhalt i Gewicht in kg

in 1

9*9 7^

Ohhh

0-55

400

900

0-6

500

1200

110

125

0-65    630

1550

0-65

750

2000

140

160

Heizung¹.

Oefen sind nur gegen massive Wände in mindestens0T m Entfernung zu stellen, und sollen von allem Holzwerk, sowie von allen Holz- und Windeldeckenconstructionen mindestens 0'63 m entfernt bleiben. Holzwände, welche näher liegen, müssen 0*15 m stark mit Ziegeln verblendet sein.

Bei eisernen Oefen rechnet man 150 kbm zu heizenden Raum per qm geheizte Ofenfläche.

651

Kachelöfen erwärmen per qm geheizte Ofenfläche in 1 bis

15 bis 18 kbm Kaum eines lfenstrigen Zimmers 22 „ 25    „

2 Stunden:

9

«    "    Yi    «

31

„ kleinen Saales 46    „    „    „ grossen

und macht man den Ofenumfang ¹h des Umfanges eines kleinen Zimmers, und x/₉ des Umfanges eines grossen Zimmers.

Die Höhe von Kachelöfen wird höchstens gleich der 3fachen Länge, in 3*0 m hohen und höheren Zimmern gleich 8 oder 8l/2 Kacheln, in 2*85 m hohen oder niedrigeren Zimmern gleich 6 oder 7 Kacheln über der Herdfläche, die Länge je nach den Dimensionen des zu beheizenden Raumes gleich 2l/₂ bis 6¹/₂ Kacheln, die Breite gleich D/2 bis 4 Kacheln gemacht. Die Züge von 0-04 qm Querschnitt erhalten bei Holzfeuerung 9*0 m, bei Torf und Steinkohlen 6*0 m, hei Coaks 4*5 m Länge.

Die gewöhnliche Kaminheizung liefert etwa 10 bis 12 Procent Nutzeffect des Brennmateriales; der Nutzeffect kann bei der Ofenheizung auf 70 bis 90 Procent steigen.

Kanalheizung. Werden bei Kanalheizung oder Heizung mittelst Feuergängen die Kanäle aus Ziegeln oder Kacheln hergestellt, so erhalten sie die Grösse derselben zur lichten Breite und Höhe, während Röhren von Thon oder Eisen nicht unter 0’21 m Durchmesser in Anwendung gebracht werden dürfen. Die Feuergänge werden bei 01)7 qm Querschnitt 3PO bis 381) m lang, die Steigung derselben per laufendes Meter mindestens 0*02 m, der Schornstein circa ¹/₃ der Feuergangslänge hoch, der Feuerungskasten 0-8 bis 0'9 m lang und 0*5 bis 0*6 m breit gemacht ; letzterer ist noch mit Eisenplatten zu decken oder 0T5 m stark einzuwölben.

Luftheizung. Den Leitungskanälen für die warme Luft gebe man mindestens 0*04 qm, für gewöhnliche Räume 0*05 qm, für grosse 0*05 bis 0*07 qm, höchstens 0*08 qm Querschnitt.

Die Leitungskanäle für die kalte Luft erhalten einen um ¹/s bis V4 grösseren Querschnitt, als die für warme Luft, wenn die Luft aus den Räumen zur Heizkammer zurückgeführt wird; wird jedoch die Heizkammer von der Atmosphäre gespeist, so mache man die Summe der Querschnitte der Kanäle für kalte Luft gleich ³/₄ bis ¹/i der Summen der Querschnitte der Kanäle für warme Luft, und haben hierbei die Ableitungsrohren für die kalte Luft der Räume \:₄ bis Vs vom Querschnitte der Leitungsröhren für die warme Luft.

Die Heizkammer ist so einzurichten, dass zwischen Ofen und Umfassungswand 0*3 bis 0*5 m Zwischenraum bleibt. Die Umfangswände werden doppelt, mit hohlem Zwischenräume von 0*05 his 0*15 m Breite hergestellt, und soll die Stärke der äusseren Mauer nicht über 0T5 m betragen.

messer

Für die Oeten in der Heizkammer rechnet man 1 qm Olen-fläche am besten auf 180 kbm, mindestens aber auf 250 kbm des zu heizenden Raumes. Die Oefen sind von hochkantigen Ziegeln oder auch mittelst eisernen Schienen und einer doppelten Lage Dachziegel aus steigenden und fallenden Zügen gebildet, und nicht über 0*8 m breit. Die Züge sind bei 0*05 bis 0*07 qm Querschnitt bis 10 0 m lang ; von eisernen Platten oder Röhren von 150 bis 200 mm Durchin 2V₂ bis Bmaliger auf- und niedergehender Leitung im

652

Ganzen 7*5 m lang, und wird das Gewicht der Röhren durch die Muffen um 20 bis 25 Procent vermehrt.

Nähere Angaben über Caloriféren (Heizöfen, Verticalsystem mit Befeuchtung) siehe Seite 249—251.

Warmwasserheizung. Die Grösse der Wärmflächen hängt ab von der Temperatur des den Wärmapparaten (Cilinderöfen, Rohrsystemen) zugeführten Wassers; von der Grösse, der Stärke, dem Material und der Aussentemperatur der Wärme transmittiren-den Flächen; von der Oertlichkeit, Etagenhöhe, dem Grade der natürlichen Ventilation, (hervorgerufen durch undichte Fenster und Thüren) und dem der künstlichen Ventilation, ferners von der Beschaffenheit der Aussenflächen der Wärmapparate (ob dieselben rauh oder polirt, dunkel oder hell sind).

Für den als Wärmereservoir dienenden Kessel ist. auf 1 qm Fläche der Wärmapparate bis 35 1 Wasserinhalt und Steinkohlenfeuerung vorausgesetzt, für 10 qm Wärmfläche 0*03 bis 0‘05 qm totale Rostfläche zu nehmen, je nach der Grösse der Heizung und der dem Heizer gegebenen Heizzeit, welche nicht unter 11/2 bis 2x/2 Stunden betragen darf. Bei grossen Heizungen ist auf 0T qm Rostfläche mindestens 1*5 qm feuerberührte Kesselfläche zu nehmen, wenn möglich bis 3 qm.

Die Weite der Röhren, welche den Wärmapparaten das wanne Wasser des Kessels zuführen, sowie deijenigen, welche das abgekühlte Wasser in den Kessel zurückführen, hängt von der Grösse der an einem Rohrstrang befindlichen Heizfläche, von den Biegungen der Röhren, von der Reibung des Wassers an den Wandungen etc. ab. Für 10 qm Wärmfläche ist 11 bis 7 qcm Rohrquerschnitt im Minimum zu nehmen, je nachdem ein kleiner oder viele grössere Wärmapparate von dem Rohre gespeist werden. (Siehe auch Seite 251—253.)    _    .

Heisswass.erheizung. Die ganze Rohrleitung besteht aus schmiedeeisernen Röhren von 26 mm Lichtdurchmesser, welche aut den Druck von 80 Atmosphären probirt und wovon der sechste Theil in Spiralen gewunden in einem Herde direct dem Feuer ausgesetzt ist. Für 1 qm Röhrenfläche rechnet man 60 bis 90 kbm zu beheizende Räume und ist die Temperatur des Wassers in den Röhren 150 bis 200 Grad unter einem Drucke von 6 bis 15 Atmosphären. (Siehe auch Seite 253—255.)

Dampfheizung. Auf 1 qm Wärmefläche rechnet man 45 bis 60 kbm zu beheizenden Raum. Röhren aus Gusseisen werden 10 mm stark gemacht; in Trockenstuben wendet man auch innen und aussen geschwärzte Röhren aus verzinktem Eisenblech an. Diese Art von Heizung empfiehlt sich besonders für Fabriken mit Hochdruck-Dampfmaschinen. (Siehe auch Seite 255.)    .

Gasheizung. Für Wohnräume gilt dasselbe wie bei der Zimmeröfenheizung Gesagte.

Ventilation.

Bei Ventilationsanlagen ist in erster Linie die Art der Luft-versclilechterung, und dann die der Lutterneuerung in Betracht zu ziehen. Die Luft bewohnter Räume wird überhaupt verschlechtert:

1. Durch Respiration. Die atmosphärische Luft enthält im reinen Zustande höchstens 0'05% Kohlensäure; da nun der Mensch

653

durchschnittlich pro Stunde 3 kbm reine Luft ein- und ebensoviel verdorbene Luft ausathmet, welche letztere aber 4°/₀ Kohlensäure und 0*05 kg Wasserdampf enthält, so wird in geschlossenen Räumen schnell ein ungesundes Mischungsverhältniss der Luftbestandtheile eintreten, und es bedarf daher aus diesem Grunde einer Erneuerung der Luft von 120 kbm im Maximum per Stunde und Kopf.

2.    Durch Transpiration und Perspiration. Die atmosphärische Luft enthält im noch guten Zustande im Maximum 7 g Wasser, und werden von einem Menschen durchschnittlich per Stunde 5 kbm Luft mit Wasserdämpfen und anderen gesundheitsschädlichen Stoffen verdorben.

3.    Durch Beleuchtungsmittel. Die durch Beleuchtungsmittel nothwendig werdende Lufterneuerung beträgt per Stunde:

für 1 Talglicht bei 03)1 kg Talgverbrauch . .    . . P66 kbm

für 1 Stearin- oder Wachskerzenflamme ......

für 1 starke Lampenflamme ............

für 1 Gasflamme bei 0T kbm Gasverbrauch d. i. gleich

dem Verbrauche eines Brenners........... „

Ausserdem wird jedoch die Luft in Werkstätten, Spitälern. Schulen, Kasernen, Ställen etc. noch durch verschiedene chemische Processe verdorben und ist im Allgemeinen der Luftbedarf für derartige Objecte per Kopf und Stunde:

in Werkstätten mit nur durch Respiration und

Transpiration verdorbener Luft........

in Werkstätten, wo auch andere chemische Processe

stattfinden..................

in Spitälern für gewöhnliche Kranke.....

für Verwundete und Wöchnerinnen

bei Epidemien..........

in Kasernen bei Tage............

bei Nacht............

6-0

24-0

25-6

60 kbm

in Gefängnissen.......

in Theatern.........

in Volksschulen.......

in Mittel- und Hochschulen

in Ställen ....................— „

Die Mittel zur Erneuerung der Luft sind sehr verschieden und genügt in den meisten Fällen die natürliche Ventilation, welche durch Luftkanäle in den Aussenmauern bewirkt wird, wobei die Regulirung des Luftstromes durch Klappen und Schieber stattfindet. Bei der natürlichen Ventilation wird die Lufterneuerung durch die Temperaturdifferenz zwischen der kalten äusseren Luft und der in dem zu ventilirenden Raume befindlichen warmen Luft bewerkstelligt.

Weitere Mittel zur Lufterneuerung sind die künstliche Erwärmung der Luft in hierzu bestimmten Kanälen und die Zuleitung von bereits erwärmter Luft. Die erstere wird dadurch bewirkt, dass der mit dem zu ventilirenden Raume in Verbindung gebrachte Luftableitungskanal, gewöhnlich ein Kamin, entweder durch eine daselbst befindliche Rauchrohre oder aber durch eine in oder neben demselben erhaltene Feuerung erwärmt wird. Darüber angestellte Versuche haben ergeben, dass durch einen Kamin aus glatten Thonröhren von 0⁻03 m Weite und 20’0 m Höhe, bei welchem

200

654

an der Einmündung in dem zu ventilirenden Raume eine Gasflamme unterhalten wird, mittelst Verbrennung von 1*0 kbm Leuchtgas circa 7000 kbm verdorbene Luft abgeführt wird. Bei einem Kamine von 0*3 m lichter Weite und 20 0 m Höhe ist die abgeführte Luftmenge umgekehrt proportional dem Volumen des hiezu verbrauchten Gases, und wurden hiebei folgende Versuchsresultate beobachtet:

Volumen des in 1 Stunde verbrannten Gases in kbm . . . 0-20    0‘40    0*80    1*0    12    1*4

Volumen der pro Stunde durch Verbrauch von 1 kbm Gas

abgeführten Luft in kbm . . 1900    1400    700    600    500    450

Bei weniger hohen Kaminen ist das abgeführte Luftquantum proportional der Quadratwurzel der Kaminhöhe.

In vielen Fällen benützt man schon vorhandene Wärmequellen zur Erwärmung der über denselben angebrachten Luftabzugskanälen, wie z. B. bei Kaminfeuerungen in Sälen, Kronleuchtern in Theatern etc. und bewirkt so die Erneuerung der Luft in den zu ventilirenden Räumen.

Die Zuleitung von erwärmter Luft ist hei Luftheizungen mit Vortheil in Anwendung zu bringen und achte man, dass die Luft in den Zügen im Maximum 15 m Geschwindigkeit habe.

Schliesslich werden noch verschiedene mechanische Mittel zur Ventilation verwendet und bedient man sich hierzu sogenannter Sauger (Flügel- oder Schraubenventilatoren, Exhaustoren etc.).

Wasserbedarf.

Bei dem Baue der neuen Wiener Hochquellen-Wasserleitung ist als Bedarf pro Tag und Kopf 0 089 kbm u. zw. 0⁻032 kbm für den Familiengebrauch und 0‘057 kbm für Strassenreinigung, öffentliche Anlagen und industrielle Zwecke angenommen worden.

Dem Projecte der städt. Wasserleitung in Berlin ist ein Bedarf von 0T4 kbm pro Tag und Kopf zu Grunde gelegt.

Nach Bixio beträgt der tägliche Bedarf: für alle Bedürfnisse einer erwachsenen Person . . . 0*01 kbm für ein Pferd' mittlerer Grösse, welches mit trockenem Futter genährt wird, incl. des zur Wartung und

Reinigung des Stalles nöthigen Wassers.....0-05 „

0-03 „ . 0-002 „

für ein Rind, welches einen Theil des Jahres mit Grünfutter genährt wird, incl. des zur Wartung und

Reinigung des Stalles nöthigen Wassers.....

für ein Schaf, welches einen Theil des Jahres weidet

und im Winter oft Rüben erhält ■    ......

für ein Schwein, welches zum Theile das in der Haushaltung schon gebrauchte Wasser als Getränk erhält und gereinigt wird.............0'002 „

Wasserclosets bedürfen zu ihrer Spülung pro Tagu. Kopf 0-015 „

Grössenverhältiiisse und specielle Angaben für Hochbauten.

Ueber Mauerstärken bei gewöhnlichen Hochbauten geben die gesetzlichen Vorschriften den hinreichendsten Aufschluss und ist ein Verzeichniss der derzeit in Oesterreich geltenden Bauordnungen auf Seite 629 bis 631 gegeben. Wo es sich darum handelt, ausserge-655

wohnliche Mauerconstructionen herzustellen, beachte man die auf Seite 641 und 642 gemachten Angaben. Im Uebrigen sind jedoch auch hier einige specielle Notizen darüber beigegeben und beziehen sich dieselben auf Herstellungen aus Ziegeln.

Bei Verwendung von Bruchsteinmateriale sind daher die hier angegebenen Stärken um mindestens ¹/₅ zu erhöhen.

1. Wohngebäude. Die Kellersohle ist mindestens 03 m über dem Wasserstande anzulegen, oder es sind besondere Vorkehrungen zur Trockenlegung der Kellerräume, wie z. B. Ausführung der Umfassungsmauern und des Pilasters in hydraul. Kalkmörtel oder Cement zu treffen.

Das Fundament muss des Frostes wegen mindestens l'Om tief, von der Erdoberfläche an gerechnet, gelegen und soll nach jeder Seite um 04)8 m breiter als die darüberstehende Mauer sein.

Bei Kellermauern bestimme man die Stärke nach den Regeln für Futtermauern ; in gewöhnlichen Kellern von nicht über 4 m Höhe genügt es jedoch, wenn dieselben nach jeder Seite mindestens um 0'08 m stärker als die Parterremauern gemacht werden. Ist die Verstärkung nur nach einer Seite zulässig, so muss dieselbe 0T5 m betragen.

Der Parterrefussboden muss mindestens 03 m (in Wien nur 0T5 m) über dem Strassenniveau liegen, wenn nicht besondere Rücksichten wie z. B. bei einem im Ueberschwemmungsrayon gelegenen Objecte eine weitere Erhöhung zur Nothwendigkeit machen. In solchen Fällen ist der Parterrefussboden mindestens 0*15 m über dem grössten Wasserstand anzuordnen.

Die Stärke der Hauptmauern bei ebenerdigen Gebäuden hat mindestens 0*45 m, wenn aus Bruchstein ausgeführt mindestens 0⁻6 m zu betragen.

Im mehretagigen Gebäude mache man die Hauptmauern des letzten Geschosses, wenn die Zimmertiefe 6*3 m nicht überschreitet, 0⁻45 m, sonst mindestens 0⁻6 m stark und können die Hauptmauern zweier auf einander folgenden Stockwerke bei Anwendung von Tramdecken die gleiche Stärke erhalten.

Bei Anwendung gewölbter Decken auf eisernen Trägern ist die gleiche Stärke der Mauern durch alle Stockwerke zulässig, ebenso bei jenen Theilen von Hauptmauern, welche keine Deckenconstruc-tionen zu tragen haben (z. B. freistehende Giebel). In allen andern Fällen sind clie Hauptmauern per Geschoss von höchstens 4 m Höhe nach unten zu um 0T5 m zu verstärken.

Mittelmauern sind bei Anwendung von Dübelböden mindestens 0*6m, bei anderen Deckenconstructionen und 2stöckigen Gebäuden 0*45 m, bei mehretagigen Gebäuden ebenfalls OA m stark durch alle Stockwerke zu machen. Tragen dieselben jedoch gar keine Decken oder nur Tramdecken in höchstens 2 Geschossen, so genügt an jenen Stellen, wo keine Schornsteine Vorkommen, eine Stärke von 0*3 m.

Scheidemauern, welche Wohnungen trennen, sind 03 m, mindestens jedoch 0’23 m stark, solche zwischen einzelnen Theilen Einer Wohnung 0T5 m stark herzustellen. Letztere können auch aus auf beiden Seiten verputzten Riegelwänden oder aus auf beiden Seiten stukaturten Hölzwänden hergestellt werden.

Stiegenmauern mache man durch alle Stockwerke 0’45 m stark, bei geradarmigen Stiegen genügt auch eine Stärke von 03 m.

656

Feuermauern haben eine Stärke von 0‘3 m, bei vierstöckigen oder freistehenden Gebäuden im Parterre eine solche von 0*45 m zu erhalten, dürfen keine wie immer geartete OefFnung besitzen und sind am Dachboden mindestens 0*15 m stark herzustellen ; das Dachgehölze darf bei solchen Mauern nicht durchlaufen, sondern muss von der Mauerfluclit in einer Entfernung von mindestens 0*05 m abstehen. Hohe, freistehende Giebel sind auch am Dachboden 0’3 bis 0*45 m stark herzustellen und über die Dachresche zu führen.

Stallungen und Futterkammern, die in oder nächst Wohngebäuden untergebracht sind, müssen feuersichere Decken erhalten.

Als feuersichere Decken können auch solche Holzdecken betrachtet werden, welche nach unten zu mit Eisenblech verschalt und oben mit einer Schuttlage versehen sind.

Dachräume sind immer abzupflastern und solche von über 30 0 m Länge durch mindestens 0A5 m starke und 025 m über die Dachresche hinausragende Brandmauern abzutrennen. Etwaige Thüren in denselben sind aus Eisen mit Stein- oder gemauertem Gewände herzustellen.

Die Höhe der einzelnen Geschosse darf nicht unter 2'5 m (in Wien nicht unter 34) m) betragen, die Länge eines 2fenstrigen Zimmers mache man nicht unter 54) m, die eines lfenstrigen nicht unter 34) m.

Stiegenbreite 1*25 m, bei Gebäuden am flachen Lande genügt LI m, mindestens aber 0'95 m, den Stiegenauftritt mache man nie über 0-15 m, den Stiegeneintritt (Stufentiefe) nicht unter 0'3 m, streng-stenfalls 026 m bei secundären oder wenig benützten Treppen.

Sind Stiegen von Holz hergestellt, so müssen sie unterwölbt oder doch an der unteren Seite verschalt und mit starker Stuka-turung versehen werden.

Aborte für höchstens 2, im Maximum 3 Familien und mindestens 0*9 m breit.

Für Façadirung ist am Sockel eine Uebergreifung flber die Baulinie um höchstens 25 cm zulässig.

Ueber Feuerungsanlagen, Heizung und Ventilation lese man die entsprechend vorhergehenden Kapitel.

Bei Senkgruben rechne man für 1 Familie zu 6 Personen bei alljährlich 4maliger Ausräumung 2 kbm Grösse. Dung- und Mistgruben sind mindestens 24) m entfernt von Brunnen und bewohnten Räumen anzulegen.

Höfe situire man so, dass genügend Licht- und Lufteinfall möglich ist und wird die quadratische Form der Grundfläche immer der Rechtecksform vorzuziehen sein. Zum Umkehren eines 2spän-nigen Wagens ist circa 35 qm Hofraum erforderlich.

Die totale Höhe der Wohnhäuser darf bis zum Dachsaume 254) m, welche Höhe bei abfallendem Terrain auf dessen obersten Punkt zu gelten hat, nicht überschreiten.

Wohnhäuser mit mehr als 4 Stockwerken (einschliesslich eines etwaigen Mezzanins) dürfen nicht gebaut werden, doch kann das Parterregeschoss derart untertheilt werden, dass der Zugang zu den auf diese Weise geschaffenen oberen Räumen nur durch die unteren Räume, aber keinesfalls durch die Hauptstiege bewirkt wird.

2. Wohngebäude inisolirterLage. Die isolirte Lage eines Wohngebäudes wird dann angenommen, wenn jeder Punkteines solchen Gebäudes von anderen Gebäuden mindestens 20*0 m entfernt ist.

657

Jedes derartige Gebäude muss von anstossenden ähnlichen Gebäuden durch eine mindestens 0 3 m starke und 0⁻25 m über das Dach hinausragende, aus gebrannten Ziegeln hergestellte Feuermauer, durch welche weder Holzbestandtheile, noch Thür- oder Fensteröffnungen durchgeführt werden dürfen, vollkommen ahge-trennt sein ; doch können derart ausgeführte Feuermauern zwei Gebäuden gemeinschaftlich dienen.

Die Umfangsmauern ebenerdiger, sowie die des obersten Geschosses mehretagiger Gebäude können, wenn die Stockwerkshöhe höchstens 3’0 m beträgt, und dieselben aus Ziegeln hergestellt werden, 0'3 m Stärke erhalten.

Werden diese Mauern jedoch aus Bruchsteinen oder gemischtem Mauerwerk aufgeführt, so müssen dieselben mindestens eine Stärke von 0‘45 m erhalten und ist hiebei die Anwendung gleicher Mauerstärken in 2 aufeinanderfolgenden Geschossen zulässig.

Bei Herstellung der Umfangswände aus Riegelholz sind die Holzstärken nach Massgabe der verlangten Tragfähigkeit zu berechnen, und ist bei den etwa in der Nähe befindlichen Feuerungsanlagen auf deren Isolirung gebührende Rücksicht zu nehmen.

Dachbodenwohnungen sind nur dann zulässig, wenn sie im mittleren Theile mindestens 2⁻2 m, an den niedrigsten Theilen mindestens P5 m im Lichten hoch, von innen verschalt und stukaturt sind, und der Dachboden mit einer 0-08 m hohen Schuttlage und einem mindest 0⁻04 m starken Lehmestrich oder einem Ziegelpflaster überdeckt ist.

3. Industriebauten. Unter Industriebauten werden alle Fabriks- und Werkstättengebäude, sowie auch alle Magazins- und Lagerräume verstanden.

Bei diesen ist vor allem die isolirte oder nicht isolirte Lage derselben aus Gründen der Feuergefährlichkeit in Betracht zu ziehen, und wird ein Object oder ein ganzer Complex von Industriegebäuden dann für isolirt angesehen, wenn es von anderen Gebäuden mindestens 200 m entfernt ist. Der Isolirungsraum muss unverbaut sein und bleiben, und wird der Grund von öffentlichen Strassen, sowie das Bett von Flüssen und anderen öffentlichen Gewässern hiebei mit eingerechnet.

Beträgt die Entfernung einzelner Gebäude einer Industrie-Anlage mindestens 10 m, so wird ihre Lage g egens eit g ebenfalls als isolirt angesehen.

Die Umfangswände, überhaupt alle Constructionstlieile solcher Objecte können aus jedem beliebigen Materiale hergestellt werden, und beachte man bei Berechnung der Stärke derselben die bereits vorhergemachten allgemeinen Angaben.

Die Anzahl der Stockwerke ist eine beliebige und richtet sich nach dem Zwecke des vollendeten Gebäudes.

Bei Anlagen von Fabriksgebäuden in isolirter Lage bringe man jedoch folgendes unbedingt zur Anwendung: a) In jedem Gebäude, welches aus mehr als einem Parterregeschosse besteht, ist eine feuersichere Rettungsstiege mit eigenem gemauerten Stiegenhause und feuersicheren Decken so anzubringen, dass dieselbe von keinem Punkte mehr als 40-0 m ent-658

fernt ist, und können diese auch an der Aussenseite im Isolirungs-raume angebracht werden. Die Breite derselben hat, wenn sie in Gefahrsmomenten nicht für mehr als 50 Personen zu dienen hat, P25 m bei geradarmigen Stiegen und 1'5 m bei runden Stiegen zu betragen, und schlage man für je 50 Personen mehr O'lömzu. Gebäude, welche nicht den eigentlichen Fabrikationszwecken dienen und wo sich nur wenige Personen befinden, wie z. B. Magazine, können mit hölzernen Stiegen versehen werden, welche jedoch an ihrer untern Fläche einen Stukaturverputz erhalten müssen.

b)    Alle Rauchfänge und Feuerungen müssen aus feuersicherem Materiale erbaut und von jedem Holzwerke isolirt sein.

c)    Dampfkessel sollen wo möglich entfernt von solchen Localen aufgestellt werden, in denen eine grössere Anzahl von Personen gewöhnlich arbeitet. Die Kessellocale dürfen nur leicht überdeckt und in keinem Falle gewölbt werden.

Bei nicht isolirten Industriebauten gelten im Allgemeinen die für Wohngebäude gemachten Angaben mit folgenden Modificationen :

a)    Alle Wände, mit Ausnahme jener, welche an ein nachbarliches Eigenthum grenzen, dann jener, in denen sich Feuerungen befinden, können aus Riegelwänden hergestellt werden.

b)    Mauerstärken, sowie die Stärken aller anderen Constructions-theile berechne man nach den diesfalls gemachten allgemeinen Angaben.

■c) Zwischenwände können überall dort, wo nicht durch Arbeit oder Vorräthe Feuersgefahr vorhanden ist, aus Holz hergestellt werden.

d)    Die Herstellung von Tramböden oder einfachen Bretterfuss-böden ohne Schuttlage und ohne Stukaturung, sowie die Benützung der Bundträme des Dachstuhles zur Deckenconstruction im letzten Geschosse ist zulässig.

e)    Die Anzahl der Geschosse kann eine beliebige sein, wobei jedoch Locale, in welchen durch längere Zeit gearbeitet wird, nicht unter 3*0 m hoch sein dürfen.

f)    Die totale Höhe solcher Gebäude darf 25-0 m nicht überschreiten.

Bei Industriegebäuden, welche nicht vollständig isolirt sind, ist der nicht isolirte Theil nach den hiefür gegebenen Normen herzustellen und durch eine Feuermauer von dem nach den Principien für isolirte Gebäude erbauten Theile zu trennen.

Wohngebäude für Beamte und Arbeiter können bei isolirten Industriebauten aus Riegelwänden unter gehöriger Rücksichtnahme auf Feuerungsanlagen erbaut werden. Bei nicht isolirten Industrieanlagen sind dieselben jedoch nach den Bestimmungen für Wohngebäude zu erbauen, und von den|Fabrikationslocalitäten feuersicher zu trennen.

Bei allen Industriebauten ist auf Räumlichkeit für Feuerlöschrequisiten und auf eine gehörige Vertheilung von Wasserbehältern im Innern der Gebäude Rücksicht zu nehmen, ferner für je 50 Personen gut ventilirte Aborte und Pissoirs anzubringen.

659

-GrösseiiYerhältnisse fur Nebengebäude und landwirtschaftliche

Anlagen.

1— 5 Grad R. 5-10    „    „

8—14

1. Gewächshäuser (Glashäuser). Ihre Hauptfront ist womöglich gegen Sücl-Ost zu legen und beträgt die erforderliche Temperatur für

kalte Häuser oder Conservatorien laue dto. oder Tepidarien .

warme dto. oder Calidarien    ~ --    „    „

Die Vorderwand mache man 0*95 bis 1*25 m hoch und stelle sie auf ein mindestens 0*3 m über die Erde ragendes Fundament. Die Stellagen werden in der Mitte, von der Vorderfront circa 1*2 bis 2*0 m entfernt aufgestellt, so dass der Vordergang 0*6 bis l’O m breit wird. Fensterregale werden 0-5 bis O'ßm breit gemacht. Lohbeete mache man 1*0 bis 1*25 m tief, an der Hinterwand 0*15 bis 0*2 m höher.

Wird dis Heizung durch Feuerkanäle bewirkt, so ordne man den Ofen L25 m tief unter dem Boden des Gewächshauses an, versehe ihn mit einer gewölbten Decke und lasse den Boden gegen den Kanal zu ansteigen. Der Kanal wird am besten aus Thonplatten hergestellt, 0*23 m hoch gemacht und erhält circa Steigung.

Wird die Heizung durch Warmwasser bewirkt, so verlege man die Feuerung 0*3 bis 1*25 m unter den Fussboden des Feuerraumes und über derselben in Fussbodenhöhe einen 1*0 bis 1*25 m langen und 0*26 m weiten Kupferblechcilinder, von dessen höchstem Punkte 009 m weite Röhren nach einem Reservoir von 0*6 m Durchmesser und 1'25 m Höhe führen. Die Rückführung wird durch vom Boden des Reservoirs nach dem tiefsten Punkte des Cilinders führende Rohre bewerkstelligt.

2.    Me hl magazine erhalten per Etage mindestens 2*8 m Höhe. Die 1*0 m langen, 0*7 starken und 3*3 hl fassenden Mehltonnen stelle man in 2 Reihen nebeneinander und 3 Reihen übereinander und mache die Gänge 1*25 m breit; Raumbedarf sonach für 80 Tonnen exclusive Gänge 7*0 m lang, 2*0 breit. Gewicht per hl Mehl 47 kg, zusammengerüttelt 56 kg. Fenster 0*95 bis 1*1 m breit, 1*25 m hoch, circa 4*0 m von einander entfernt; Windlöcher 1*6 m breit, 1*25 m hoch mit Klappthüren.

3.    Salz magazine erhalten 1 bis 2 Geschosse von mindestens 2*8 m Höhe. Die Salztonnen haben dieselben Dimensionen wie die Mehltonnen, werden auch in gleicher Weise aufgestellt und wiegen im gefüllten Zustande circa 204 kg. Dementsprechend rechnet man bei Salzmagazinen 800 kg Belastung per qm Bodenfläche. Fenster und Windlöcher wie bei Mehlmagazinen.

4.    Wagen remise n erhalten ihre Grösse nach den unterzubringenden Wägen und Gerätschaften und sind im Nachstehenden einige massgebende Dimensionen angegeben:

1 Kutsche 1*6 bis 1*9 m breit, 2*8 m hoch, ohne Deichsel 3*0 bis

4*0 m lang, mit Deichsel 6*3 m lang:

1 Erntewagen 1*6 bis 2*2 m breit, ohne Deichsel 3*0 bis 5*0 m,

mit Deichsel 6*00 bis 7*7 m lang;

1 Ackerwagen 2-5 bis 3-2 m breit, 6*5 m lang;

1 Schlitten 19 bis 2*5 m lang, 1*0 bis 1*25 m breit.

1 Feuerspritze 1*6 m breit, ohne Deichsel 3*0 m, mit Deichsel

5*4 m lang;

660

1 Pflug 2*2 bis 3*2 m lang, 0*95 bis 1*6 m breit;

1 Egge 1*25 bis 1*9 m lang, 1*25 bis 1*4 m breit;

Remisenthore sollen wenigstens 2*5 m breit, für Fracht- und Ackerwagen 4‘4 m breit und 3‘5 m hoch sein.

5.    H eus chopfen erfordern per 100 kg Heu 1*5 kbm Lagerraum.

6.    Holzschopfen. Holz wird 3*15 m hoch geschlichtet. Für Kleinmachen des Holzes reservire man 5*0 bis 10 0 qm Grundfläche.

7.    Pferdeställe. Die Hauptfront derselben wird am besten gegen Norden oder Westen gestellt und ist der Standraum ohne Krippe :

Für 1 gewöhnliches Ackerpferd 2*2 bis 2*5 m lang, P25 m breit; für 1 starkes Ackerpferd, Kutschen- oder Wagenpferd 2*5 bis 2*8 m lang, incl. Streitbaum 1*4 bis 1*5 m breit; für ein solches Pferd im Kastenstande 2*5 bis 2*8 m lang, 1*9 m breit ;

für ein sehr schweres Pferd 3*1 m lang, 1*75 m breit; für ein sehr schweres Pferd im Kastenstande, 3*1 m lang, 1*9 bis 2*2 m breit;

für 1 Hengst oder Beschäler im Kastenstande 3*1 m lang, 2*2 bis 2*5 m breit;

für eine Mutterstute mit Fohlen 3*8 m lang, 3*8 bis 5*1 breit; für 1 Fohlen in eigenen Ställen 4 qm.

Gangbreite: in gewöhnlichen Ställen 1*25 bis 3*0 m, in Mar-ställen bei einer Reihe Pferde 1*6 bis 2*2 m, bei zwei Reihen 2*3 bis 4*0 m.

Der Fussboden wird theils gepflastert, theils aus Holz hergestellt. Natürliches Steinplattenpflaster mache man 0*13 bis 0*16 m stark; Cementpflasterungen erhalten Betonunterlagen; Klinkerpflasterungen werden in Mörtel gelegt und erhalten vorne an der Krippe einen 0*6 m breiten Pfostenboden; Holzfussböden werden aus 0*08 m starken Pfosten auf ⁰*¹⁸/o.?i bis °*-⁰/₀-26 m starken Unterlagen hergestellt und erhalten 0*02 bis 0*025 m weite Löcher zur Jaucheableitung. Die Abzugskanäle unter den Polstern werden 0*3 m breit und 0*24 m tief mit 5 bis 1*5 cm Fall per m, die zur Ableitung aus dem Stalle nach der ’Jauchengrube 0*3 m breit und 0*3 m tief mit ebensolchem Fall hergestellt.

Die Decken sind entweder aus Wickelboden oder am besten möglichst flach gewölbt herzustellen.

Luftzüge bringe man in den Umfangsmauern in Entfernungen von 2*0 bis 3*0 m an; dieselben sind 0*05 m im Quadrat gross mit 0*2 bis 0*3 m Steigung anzulegen.

Stallhöhe: für geringe Anzahl Pferde für 10 bis 30 Pferde . . . fiiy» P,Q VollpPlPQtÄllA

Thüren:    einflügelige 1*1 bis 1*25 m breit, 2*2 bis 2*5 m hoch;

Fenster :

zweiflügelige 1*25 bis 1*6 m breit, 2*2 bis 2*5 m hoch ; zum Hineinreiten 2*0 bis 2*5 m breit, 2*7 bis 3*15 m hoch ; zum Hineinfahren 2*75 bis 30 m breit, 30 bis 35 m hoch;

1*25 bis 1*6 m breit, 0*8 bis 10 m hoch; Fenster-parapethöhe 2*0 bis 2*5 m.

Streitbäume: 1*0 m über dem Fussboden;

661

Krippen aus Holz erhalten 6⁻5 bis 8 cm starken Boden, 5 bis 6*5 cm starke Seitenpfosten, werden oben 0*31 bis 0*34 m, unten 0*26 m weit und 0*25 bis 0*3 m tief gemacht und die Kanten derselben mit eisernen 5 cm breiten und 3 mm starken Blechscbienen beschlagen.

Eisenkrippen werden im Lichten 0*5 m lang, 0*4 m breit und 0*2 bis 0⁻23 m tief gemacht. Die Wandstärke derselben ist 9 bis 13 mm.

Gemauerte Krippen werden mit Cement verputzt und abgeschliffen.

Die Oberkante der Krippen soll vom Fussboden in Ställen für kleine Pferde 0*95 bis 1*1 m, für grosse und Luxuspferde 1*2 bis 1*5 m entfernt sein.

Raufen werden 0*3 bis 0*4 m hoch über den Krippen angebracht.

Häckselkammer erfordert für 3tägigen Yorrath per hl 0*2 qm Grundfläche, überdies noch 2*0 bis 3*0 qm für Manipulation und 1*5 qm für 1 Bettstelle.

8. Rindviehställe. Die Lage der Hauptfront ist am besten gegen Norden oder Westen.

Standraum ohne Krippe:

für    1    Ochsen    2*2    bis    2*5    m    lang.    1*0    bis    1*25    m    breit

„ 1 Kalb in eigenen Ställen 1*4 bis 1*6 qm.

Gangbreite*. Für Gänge hinter dem Yieh 1*25 bis 2*0 m, für Futtergänge mit doppelten Krippen und Schwellen 1*9 bis 2*2 m, mit einfacher Krippe und Schwelle 1*25 bis 1*5 m.

Stalltiefe bei Langstellung in 2 Reihen mit mittlerem Futtergang und 2 Düngergängen 7*2 bis 9*0 m, bei Querstellung für 12 Stück 13*0 bis 17*0 m.

Stallhöhe bei geringer Anzahl 3*0 m, für 15 bis 30 Stück 3*5 m, für 100 Stück 4*0 bis 5*0 m.

Krippen 0*8 m hoch über dem Fussboden, Breite derselben wenn von Stein 0*4 bis 0*5 m, von Holz 0*45 bis 0*5 m ; Tiefe 0*23 bis 0*31 m.

Fensterparapethöhe 2*0 m, auf 1 qm Stallgrundfläche nehme man 0*2 qm Fensteröffnung.

Futterboden. Raumbedarf für 1 Kuh 14 kbm.

Futterkammer per Stück Yieh 0*4 bis 0*6 qm Grundfläche.

9. Schafställe. Lage derselben am besten gegen Süden. Raumbedarf per Schaf bei kleineren Heerden 0*7 qm, bei grossen Heerden 0*6 qm, für Mutterschafe 0*7 bis 0*8 qm, für 1 Bock in besonderer Sprungkammer 1*0 bis 1*8 qm.

Stalltiefe 9*5 bis 12*5 m; bei Raufenstellungen benöthigt 1 Schaf 1*0 m Länge und 0*4 m Breite, und werden die Doppelraufen in Entfernungen von 2*8 m von Mitte zu Mitte und 1*9 m von der Hauptfront entfernt situirt.

Der Fussboden ist 0*15 m höher als das natürliche Terrain

zu legen.

Thore 3*16 m breit, mindestens 3*0 m hoch, an jeder freien Seite eines ; Eingangsthüren für je 15*0 bis 18*0 m Stalllänge 1 Stück.

662

Die Mauern sind im Innern bis auf 1'25 m Höhe glatt zu verputzen. — Futterbodenraum für 1 Schaf 0*5 kbm.

10.    Schweinställe. Lage am besten nach Süden. Raumbedarf, u. zw.:

für Ferkel

„    kleine Faselschweine ,,

»    grosse

„    Mastschweine    „

„    Zuchtsäue    „

„    Eber

Stallhöhe 2⁻o m.

Fussboden aus hochkantigen Klinkern oder 0*08 m starken hohlliegenden Pfosten. — Futterraum die Hälfte des Stallraumes.

11.    Getreidescheuern. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen.

Den Rauminhalt derselben bestimmt man nach dem Ertrage und wird der letztere bei mittelgutem Boden folgendermassen anzunehmen sein:

Wintergetreide, Weizen oder Korn, per ha 8—12 Schock Garben, 1 Schock Garben — 7*4 kbm.

Sommergetreide u. zw. Gerste, per ha 13³/₄ Schock Garben,. 1 Schock Garben = 6-5 kbm.

Hafer, per ha 6 Schock Garben, 1 Schock Garben = 6*5 kbm. Hülsenfrüchte per ha 50 kbm.

Wiesenklee per ha 75 kbm. Wiesenheu ebenso.

Scheuertiefe 11*0 bis 14*0 m.

Scheuerhöhe 4*5 bis 7*0 m.

Scheuerlänge höchstens 63*0 m; überhaupt sollen höchstens 3 Quertennen angebracht werden.

Tennenbreite bei einfacher Bahn 3*15 bis 3*8 m, bei doppelter 4*4 bis 5*0 m.

Bansen zwischen 2 Tennen 13*0 bis 15*0 m breit, zwischen Tenne und Abschlussmauer 9’0 bis 11*5 m breit.

Tennwände PI bis 1*6 m hoch.

Tennhöhe mindestens 0*4 m über dem natürlichen Terrain. Lehmschlagtennen mache man 0*3 m, hölzerne Tennen mindestens 0*08 m stark.

12.    Tabakscheuern verlangen für 5000 kg Tabak, welcher gezogen und zum Trocknen aufgehängt wild, einen 0 m Länge, 9*4 m Breite und 6*3 m Höhe.

per Stück 0*5 bis 0*6 qm Grundfläche. 0*8 „ l'° «

1*2 „ 2*0 „

3*5 „ 4*0 „

3*0 „ 5*5 „

auf Schnüre

Raum von 19*0 _    ------ —    ——

13. Schüttböden. Lage derselben am besten gegen Osten oder Westen. Die Grösse wird ebenfalls nach dem Ertrag bestimmt und stehen Aussaat und Ertrag in folgendem Verhältnisse: Erforderliche Aussaat per ha bei Weizen oder    Roggen ....    2*2    hl

2*7 „

2*7 „

Ertrag

Gerste

Hafer

Buchweizen Raps . . . Leinsamen Kartoffeln .

6 bis 8 fache Aussaat

8 „ 10 „

20

24

24

12 bis 15

663

Hafer

der Ertrag an Stroh ist per ha bei Weizen    Roggen Gerste

1950—5500“    980—5880    1180—3140    1080—4320 kg

Gewicht der verschiedenen Bodenproducte :

Weizen per hl 70-7—80-9 kg    i    Hülsenfrüchte    per    hl    circa    85    kg

Roggen „ Gerste Hafer

68-5—78-8 „ „    „ 61-8—69-5

„    „ 43-0-53-7

Die Tiefe vom Schüttboden ist am vortheilhaftesten zwischen

9-5 und 13-0 m angeordnet.

Der Fussboden des untersten Geschosses soll mindestens 0-5 m über dem Terrain liegen.

im

14. Wirthschaftshöfe. Dieselben werden am besten so angelegt, dass man im Norden die Yiehställe, im Osten die Scheuern, • Süden die Remisen, Mastviehställe und sonstigen Nebengebäude und im Westen die Wohngebäude anordnet.

Notizen Uber die praktische Bauausführung eines Wohnhauses

in Wien.

Für die Bestellzeit der zu einem Baue nothwendigen Arbeiten und Lieferungen ist es im Allgemeinen entscheidend, ob diese fa-briksmässig hergestellt werden, oder durch Handwerksleute angefertigt werden müssen.    ₁

Es empfiehlt sich daher, sämmtliche . Baumaterialien, hauptsächlich jene, deren Anfertigung für den in Rede stehenden Bau eine besondere ist. noch vor Ausführung der Erdarbeiten zu bestellen. Auf diese' folgen sogleich die Bestellungen der Steinmetzarbeiten, und zwar mit Rücksicht auf die aufeinander folgende Verwendung im Baue, als Kanalgrände, Kellerstufen, Sockelplatten etc., ferner die nothwendig werdenden Schlosser- und Zimmer-£tx*l) eiten

Für die Herstellung der Tischlerarbeiten und der dazu erforderlichen Schlosserarbeiten ist es nöthig, die. Zeit von 3—5 Monaten vor der Verwendung zu gewähren; bei fabriksmässiger Erzeugung ist wohl ein geringerer Termin anzunehmen erlaubt.

Die Parquetten sollen womöglich ein Jahr alt sein; wenn.also abgelegene Parquetten nicht vor deni Gebrauche zu schaffen wären, so sollen sie gleich beim Beginn des Baues bestellt werden.

Für die Dacheindeckung genügt 4—6 Wochen Bestellzeit, für Glaser-, Töpfer- und Stückarbeiten 2—3 Monate, für Spengler 4—6 Wochen.

664

Reihenfolge und Dauer der Arbeiten.

Art der Arbeiten

Gelegenste Zeit der Ausführung

Gewöhn-1 liehe

Dauer in j Wochen

1.    Abstecken des Gebäudes und Niveau-

bestimmung. Beseitigung von Bauhindernissen (Abbruch). Einplankung des Bauplatzes. Errichtung der Bauhütte. Errichtung der Wächterhütte. Einrichtung des Arbeiter - Abortes. Brunnengraben oder Herstellung einer Wasserleitung. Herrichtung der Zu-fuhrwege und Entwässerungsanlagen. Aushebung der Kalkgruben und Herstellung der Kalklösch- und Mörtelkasten. Zufuhr des Materials für die Fundamente. Vornahme der eventuell nothwendigen Bolzungen der Nachbarhäuser, Unterfangen etc.

2.    Ausführung der Erdarbeiten.

Von

Anfang

bis

2—B

Mitte

Februar

Zweite Woche des Februar !bis Anfangs März

" bis Mitte März

3. Fundamentmauerwerk ünd Her- Vierte Wostellung der Schutzmittel gegen die che des aufsteigende Wasser- oder Erdfeuch- Februar tigkeit.

Kellermauerwerk. Einmauern Dritte Wostarker Fenstergitter. Sockelplatten-    che des

Versetzen. Aussparen von Schlitzen    März bis

und Löchern für Gas-, Wasser-, Retirad- erste Wo-und Dunstschläuche, sowie Aussparen che im der Kellerstufenauflager.    April

Ausführung der Gurten im Kellergeschoss. Bei nicht gewölben Kellern Legen der Rastschliessen und Einmauern derselben.

Erste Woche des April

665

Art der Arbeiten

i Gelegenste |j Zeit der ; Ausführung

Gewöhnliche Dauer in Wochen

Legen der Träme für die Wohn-räume daselbst. Schliessenlegen. Verschalung oder Stakung der Tramlage.

4.    Mauerwerk des Erdgeschosses.

Aufstellung von den nothwendigen Ei- Bis Ende sen oder Steinsäulen, Aufbringen und Legen eiserner Träger. Schienen, Balkonträger neben der Herstellung der erforderlichen Gerüstung.

5.    Legen der Träme bei nicht gewölbtem

Erdgeschoss. Schliesseneinziehen und Vermauern der Träme.

6.    Mau er werk des I. Stockes. Legen

der Träme, Traversen etc.

Schliessenlegung und Vermauerung der Träme etc.

i 7. Mauerwerk des II. Stockes. Legen der Balken über den II. Stock etc.

Mauerwerk des III. Stockes. Legen der Balken etc. Mauerwerk des Hauptgesimses. Legen und Vermauern der Mauerbänke.

8.    Aufstellung des Dachstuhles.

Ausmauern der Balkenlagen. Aufführung des Dachmauerwerks etc.

9.    Dachschalung oder Lattung, Ausfüh

rung der nöthigen Spenglerarbeit, als:

Rinnen-, Oberlicht-, Dachfenster- etc.

Eindecken mit Schiefer, Ziegel etc.

10.    Versetzen der Stiegen stuf en.

Einziehen der Wasser- und Gasbeleuchtungsrohre. Anlage der Befestigung der provisorischen Abfallrohre.

Ausführung der Keller- und Ebenerdgewölbe etc.

11.    Verputz der Keller und Pflasterarbeiten

daselbst.

April

co

Bis Ende

Mai

03 M-

M    M

tH

Bis Mitte Juni

Bis Anfang Juli

Bis Mitte

Juli

Bis Ende Juli

Bis Mitte August

Bis Mitte August

2—3

2—3

-3V2

2—3

2—3

— 666

Gewöhnliche Dauer in Wochen

Art der Arbeiten

Gelegenste Zeit der Ausführung

12.Einrüstung der Façaden und der -d- F , Eäume im Innern. Stukaturen der Plafonds und Yerputz der Wohn- P räume.

i 1B. Yerputz der F açaden. Ausführung Bis Mitte der Stuck- und Bildhauerarbeiten im October Innern der Räume. Einsetzen der Bis Ende Fenster und Yerglasen.

i 14. Bildhauerarbeiten an den Façaden und Abdeckung der Gesimse. Setzen der Herde und Oefen und Verputz der Corridore und anderen Räume.

15. Aufführung des Schuttes auf die Decken.

Legen des Dachbodenpflasters, Ausführung der Boden- und Kellerver-schläge und Anstrich der Hoff'açaden.

Versetzen der Putzthürl etc.

2-3

October

Bis Anfang November

Bis Mitte November

3—3

16. Legen der Blindböden und anderer

8—12

6—8

ordinären Fussböden. Zimmermalen. Bis Anfang Einsetzen der Thüren und Fenster- April laden, Beschlagen der Thüren etc.

17. Vollendungdeslnnen-Ausbaues ij

durch Anbringung von Ausgüssen, Bis Ende Wasserläufen^ Retirad-Einrichtungen, April Stiegengeländern, Prellsteinen.

Asfalt- und andere Estriche im Innern.

Kanäle und Entwässerungsanlagen, Pflasterung des Hofes, Einzäunung und Gartenanlage.

von Beleuchtungskörpern, Einlassen ; der Fussböden und Parquetten und Färbelung oder Oelanstrich der Façade.

Anstrich der Fenster und Thüren. Legen der Parquettfussböden, letzte Décoration der innern Räume, Anbringung Bis Ende

Juni

Bei energischer Bauführung lässt sich eine bedeutende Abkürzung dieser Termine erreichen, so dass ein derlei Wohnhaus innerhalb 9 Monaten vom Beginne der Erdaushebung an vollendet sein kan.

667

Inventarisation von Gebäuden.

Bei der Inventaraufnahme eines Gebäudes handelt es sich hauptsächlich darum, in einer genauen mit Klarheit und Uebersichtlichkeit gehaltenen Beschreibung ein Bild über die Lage, Ausdehnung, Bauausführung, Solidität und den Bauzustand zu entwerfen.    '

Man verfolge sowohl bei der Aufnahme der Lage (Situation, Begrenzung) der äusseren als auch hei jener der inneren Baube-standtheile einen bestimmten Weg, und beginne z. B. zunächst mit der Beschreibung der Nachbarschaft (zur Orientirung), nehme dann die Ausmessungen und Flächenberechnungen der Baufigur vor und zerlege die Letztere in ihre Culturen, als: Bauarea (verbaut, Höfe oder Lichthöfe), Gärten u. s. w. und gehe erst dann auf die constructive Beschreibung des Gebäudes über, wobei wohl zunächst die äusseren Fronten und Façaden in Betracht kommen; sodann beschreibe man des Gebäudes Unterbau nach Materiale und dessen Verbindung, die Deckenconstructionen und Fussböden im Allgemeinen, die Art der Bedachung, die Thür- und Fensteröffnungen der Aussenwände, die Freitreppen, Stiegen, Baikone, Inschriften, Decorationen, Binnen, Blitzableiter u. dgl., und endlich die Eingänge.

Bei der Aufnahme des Gebäudeinnern kommt zuerst der Eingang (Vestibule) zur Beschreibung, die Aufnahme des Fussbodens, der Wände, Decke, die Zahl der Fenster und Thüren, Gitter oder Läden nach Mass, Material, Construction, Anstrich, Verschluss, Beschlag; Beleuchtungskörper, Wasserleitungen, Telegrafenanlagen u. dgl., hierauf die Aufnahmen der ebenerdigen Wohn räume, der Zugänge zu denselben nach Material, Construction etc.; ferner der Fussböden. Wände, Decken (Gewölbe, Plafonds), Oefen und Kamine, der Anzahl der Fenster und Thüren, Gitter oder Läden nach Material, Construction, Anstrich. Verschluss, Beschlag etc.; hierauf der Küchen nach denselben Beziehungen und noch bezüglich des Herdes, der Feuerung, Bratröhren, Züge, Bauchfänge, Ausgüsse, endlich der Betiraden, dann der Keller nach der Art des Zuganges, der Construction der Treppen nach Material, Geländer etc., in Bezug auf Fussböden, Wände, Decke, Fenster, Stellagen und Abtheilung:-verschläge.

Dann folgt die Anführung und Aufnahme der Treppen, welche die Stockwerke unter einander verbinden ; daran schliessen sich wieder die Wohnräume nach den voraufgeführten Beziehungen, und endlich kommt die Aufnahme des Dachbodens, welche mit der Dachbodentreppe nach Construction, Material, Geländer beginnt, worauf die Zugänge, Thüren, Fenster, Verschlage mit den Zugängen, Fussböden, Binnen, Schornsteinen, Putzthürln etc. folgen und allenfalls noch andere vorhandene Gegenstände, wie Wasserbassins etc. den Schluss machen. Es genügt in vielen Fällen eine viel kürzere Ver-fahrungsart, z. B. die Oeffnungen und deren Verschlüsse blos der Zahl nach anzuführen; bei genaueren Inventarien ist aber noch die Angabe des baulichen Zustandes der aufgenommenen Objecte anzugeben.

668

Baubehördiiche Formulare.

Da laut der in Oesterreich geltenden Baugesetze, welche auf den Seiten 629—631 angezogen sind, die Amtshandlungen bei Bauführungen ziemlich egale sind, indem zunächst stets bei der politischen Behörde I. Instanz um die Baubewilligung angesucht werden muss, und vor der Ertheilung derselben mit dem Baue nicht begonnen werden darf, — da ferner nach der Baubeendigung um den Be-nützungsconsens des errichteten Gebäudes bei derselben Behörde eingeschritten werden muss, so folgen hier 2 Formulare dieser Gesuche, wie sie im Allgemeinen verfasst sein sollen.

Die Baugesuche und das Gesuch um Benützung eines erbauten Gebäudes werden nur in einem Exemplare verfasst und mit 50 kr. Stempel versehen eingereicht, welch’ letzterer nicht überschrieben werden darf, sondern im inneren Texte links oben aufzukleben ist.

Jedem Baugesuche muss ein von einem behördlich befugten Bautechniker (Ingenieur, Architekt, Baumeister) verfasster Plan in 3 Exemplaren beigegeben werden, wovon jedes Exemplar mit 15 kr. Stempel zu versehen ist.

Dieser Plan muss die Situation der Baustelle im Massstab 1: 500, dann die Grundrisse, Profile und Ansichten des Gebäudes in allen Geschossen im Massstab 1:100, — und eventuell auch bei schwierigen oder ausserge wohnlich en Constructionen die Details im Massstab 1:10 und die statischen Berechnungen (Traversen, Säulen, Treppen, Kanäle) enthalten, und müssen alle Bäume und die Haupt-bautheile vollkommene Cotirung erhalten.

1. Formulare zu einem Baugesuche.

(Von Aussen.)

Magistrat

Graz.

Josef Ubir,

Landschaftsmaler in Graz Annagasse 14

bittet um Ertheilung der Baubewilligung für ein neues einstöckiges Wohnhaus mit Atelier auf der ihm eigenthümlich gehörigen Baustelle in Graz, Grundbuchseinlage 715 am Schlossberge, laut des beiliegenden Bauplanes des Ingenieurs u. Stadtbaumeisters D. Y. Junk aus Wien.

(Von Innen.)

50 kr. Stempel

7-

Löblicher Magistrat! (SêLe™di?o»taild.)

Auf der mir eigentümlich gehörigen Grundparzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage 715 am Schlossberge, beabsichtige ich nach dem vorliegenden, von dem Architekten Junk in Wien angefertigten und von demselben Unterzeichneten Plane •/• ein Wohnhaus mit Maleratelier neu aufzubauen, und diesen Bau gemäss der bestehenden mir und dem Bauführer wohlbekannten „Bauordnung“ auszuführen. Ich stelle daher unter Mitfertigung des verantwortlichen Bauführers, Herrn Ingenieur und Stadtbaumeister D. V. Junk aus Wien, die Bitte:

) wolle mir

669

»Ein löblicher Magistrat (SSiS, die behördliche Bewilligung zu diesem Baue erteilen“.

Graz, am 26. Juli 1885.

D. V. Junk als Bauführer.

Josef Ubir als Bauwerber.

NB. Vor jeder Baubewilligung wird eine Augenscheinstagsatzung am Bauorte selbst abgehalten, wozu der Bauwerher, der Bauführer und die Nachbarn der an die Baustelle angrenzenden Gründe beigezogen werden.

Kein Bau darf vor Ausstellung der Baubewilligung begonnen werden. Von dem Momente an, wo der Bau beginnt, trägt der Bauführer (Ingenieur, Architekt, Baumeister) alle Verantwortung für die Erfüllung der bei einer Bauführung zu beobachtenden Vorschriften und insbesondere auch für die Einhaltung des genehmigten Bauplanes; der Bauherr hat hlos die Pflicht, eine zum selbst-ständigenBauenberechtigtePersonmitderAusführung seines Baues zu betrauen.

Sollten während des Baues sich Abänderungen gegenüber dem genehmigten Bauplane ergeben, so ist der Baubehörde unter Vorlage eines neuen Planes hievon sogleich Anzeige zu erstatten, welche erforderlichen Falles die Auswechselung des ursprünglichen Planes gegen den neuvorgelegten veranlasst.

Nach Beendigung der Bauführung muss bei derselben Behörde, welche die Baubewilligung ertheilt hat, um die Benützungsbewilligung eingeschritten werden.

Diesem Gesuche ist der Bauplan nicht beizuschliessen, sondern es ist im Texte nur das Datum der Baubewilligung und die Geschäftszahl der Behörde anzuziehen, unter welcher der Consens zugestellt wurde, und zu bemerken, dass der Bau nunmehr vollendet ist und man um den Benützungsconsens einschreite.

Auch dieses Gesuch erhält einen Stempel von 50 kr. ö. W.

670

2. Formulare des Gesuches um die Benützungsbewilligung eines Neubaues.

(Von Aussen.)

Magistrat

Graz.

Josef Ubir.

Landschaftsmaler in Graz Annagasse 14

zeigt die Vollendung des Neubaues seines Wohnhauses mit Atelier auf der Grundbuchsparzelle 1719, Einlage Nr. 715, an und bittet um Er-theilung des Bewohnungs- beziehungsweise Benützungsconsenses.

(Im Innern.)

50 kr. Stempel

Löblicher Magistrat! (äSSUffi.)

Laut des mir mittelst Baubewilligung vom 3. August d. J., Z. 4915, gestatteten Neubaues eines Wohnhauses sammt Maleratelier auf meine Parzelle Nr. 1719, Grundbuchseinlage Nr. 715 am Schlossberge sind nun sämmt-liche Bauarbeiten vollendet und ist das Gebäude benützungsfähig. Demnach stelle ich die Bitte:

„Ein löblicher Magistrat (olSewstand) wolle mir für dieses Gebäude den Benützungsconsens ertheilen.“ Graz, am 19. November 1885.

Josef Ubir, Hauseigenth üm er.

NB. Es ist auch gestattet, einzelne Piéçen eines neuerbauten Gebäudes in Benützung zu nehmen, sofern es die sanitären Verhältnisse zulassen, jedoch muss auch in diesem Falle um die Benützungsbewilligung angesucht wrerden.

671

Baubedingnisse und Bauverträge.

Bei jeder Bauausführung ist es sowohl für den Bauherrn als auch für den Bauunternehmer rathsam, alle Bedingungen, unter welchen der Bau zu Stande kommen soll, sehr genau zu erwägen und zu präcisiren, und einen förmlichen Vertrag oder Schlussbrief aufzusetzen.

Es ist daher nothwendig, dass ausser dem vorschriftsmässig verfassten Plane auch noch eine alle Details bestimmende Bau beschreib un g verfasst wird, und dass ferner die allgemeinen Be-dingnisse der Vergebung der Arbeiten überhaupt und die Preistabelle für alle Arbeiten und Lieferungen insbesondere aufgestellt werden. — damit man auf Grund dieser sehr erläuternden Details in der Lage ist, einen Bauvertrag abzuschliessen.

Da sowohl der Inhalt des Planes als auch die Textirung der Baubeschreibung, Vergebungsbedingnisse, Preistabelle und endlich die Formulirung des Bauvertrages sich lediglich nach gegebenen Verhältnissen richten, für wTelche sich keine bestimmenden Normen aufstellen lassen, so geben wir als Anhaltspunkt zur Verfassung von derlei Akten einige Formulare und bemerken dazu, dass der Bauvertrag stets mit dem Stempel nach Scala II des österr. Gebührengesetzes, alle Beilagen des Vertrages aber mit einem Stempel von 15 kr. pro Bogen (42    34 cm

gross) zu versehen sind.

Formulare I.

Baubeschreibung zur Errichtung eines Garnkellers und eines Haspelsaales für die Baumwoll-Spinnerei und -Weberei in......

Laut dem vorliegenden Plan-Projecte sollen erbaut werden:

1.    ein Garnkeller von 18*60 m äusserer Länge, 25*00 m äusserer Breite und von 2-50 m Höhe gemessen vom Fussboden bis Fuss-boden oben;

2.    ein Haspelsaal von 42*50 m äusserer Länge,24*90 m äusserer Breite, welcher auf ⁴/, Länge mit P35 m Sockelhöhe vom Terrain (Bahnschwellenoberfläche) aufwärts, und 3*48 m Parterrehöhe bis Sheddachbeginn, auf ³|₇ Länge aber über dem Garnkeller um 0*65 m gegen vorgenanntes Niveau erhöht liegt;

3.    ein Abort von 3*30 m Länge und 4*60 m Breite mit einem Souterrainraume für Kübelsystem.

Der Garnkeller besteht aus einem 0*65 m pp in’s Terrain gebauten Raume von 17*40 + 23*80 m Lichtdimeiision bei 1*85 m Lichthöhe bis an die Traversen ; derselbe ist auf 10 Gusssäulen mit Ziegeln

eingewölbt und der Fussboden in Absätzen |_| |_| bétonirt.

Die Wände werden Innen und Aussen verputzt und geweissiget, die Eisentheile mit perlgrauem Anstriche versehen ; den Raum erleuchten 6 Stück einfache Eisenfenster ohne Luftflügel. Ueber der Gewölbung sind die Bogenvertiefungen nachgemauert, worauf der Pfostenfuss-boden in einer Schotterlage gebettet ist. Die Schotterbeschüttung unter dem Fussboden ist nicht Gegenstand der Bauausführung, sondern wird seitens der Fabrik in Regie hergestellt. Der Zugang zum Garnkeller wird aus einer 2flgl. gestem. Holzthüre hergestellt, und liegt an jener Stelle, wo gleichzeitig die Schmalspurbahn aus dem Spinnereigebäude in den Garnkeller einführt; andere Zugänge wrerden dermalen nicht hergestellt, nur wird für die Hinausführung der Bahn zum Wollmagazine eine Blindöffnung gelassen und + dick vermauert.

672

cm

Der Haspelsaal besteht aus einem in zwei verschiedenen Fussbodenniveaux im Lichten 4P60 m langen, 24-00 m breiten Raume, welcher durch ein auf 30 Gusssäulen ruhendes Sheddach überdeckt ist; die Wände sind von Ziegeln gemauert und beiderseits verputzt und enthalten 1 Schuhthor und 3 einflgl. gestemmte Holzthüren; der Fussboden liegt auf ⁴/₇ Länge P35 m und auf ⁸/, Länge 2*00 m über Schwellenhöhe und ist mit weichen 50 mm starken Pfosten auf Lärchenpolstern gedielt; die ebenerdigen Mauern erhalten keine Fenster, nur in den Shedgiebeln sind 8 Stück runde hölzerne Fenster für Yentilation angebracht; die 2 nördlichen Eingangsthüren erhalten Holzwangenstiegen zum Terrain mit Platteaux. Das Sheddach besteht aus einer Holzconstruction mit 20/25 cm starken Unterzügen, 12-5/20 starken Bündern, 10/15 cm starken Sparren und Firsthölzern; es ist von Unten mit 20 mm starker Bretterverschalung und Stukaturung, von Oben aber mit 26 mm starkem rauhen Sturzboden mit darüber laufender Lattung und Falzziegeldeckung versehen.

Die Shedfenster werden aus Eisensprossen ohne Luftflügel einfach hergestellt und angeschraubt, und mit 1*5 mm starkem gewöhnlichen doppelten Lagerglase auf Kitt eingeglast. Von Aussen erhält der Haspelsaal ein 0-20 m ausladendes, 0-32 m . hohes Gesimse von Ziegelrohbau, an den beiden Stirnseiten blecherne Hängrinnen und in den Sägedachstössen Zwischenrinnen von verzinktem Eisenblech ohne Anstrich; das Dachwasser wird in blechernen Abfallrohren bis zum Terrain geführt. Die Giebelmauern erhalten Blechsäume als Abschluss der Falzziegeldeckung.

Die 1*35 m hohe Anschüttung zwischen die Umfangsmauern und Pfeiler für die Säulen unter dem Fussboden des Haspelsaales ist ebenso wie die Lieferung der 30 Stück Gusssäulen im Parterre zum Shed kein Gegenstand der Lieferung oder Leistung des Bauunternehmers, sondern es werden diese beiden Positionen von der Fabrik aus in eigener Regie beigestellt, beziehungsweise hergestellt.

Der Abort erhält im Souterrain einen 2*70 X 3’50 m grossen gewölbten Raum für Fäcalstoffkübelstellung und im Niveau des Haspelsaales einen Abort mit 3 Sitzen und einem Pissoir, welcher für beide Geschlechter durch eine Bretterwand getrennt ist. Die Umfangswände bestehen aus 0-30 m starken Ziegelmauern mit Verputz, die* Innenwände sind dagegen von Holz hergestellt und ohne Anstrich. Beleuchtet und ventilirt wird der Raum der Aborte durch auf der Mauer aufliegende Jalousiebrettelfelder, worauf das Falzziegelgedeckte Dach aufruht.

Zie

Die Abortsitze sind von Holz, die Fussboden von liegendem gelpflaster und die Pissoirwand wird mit Zinkblech-Rinne und Aufstandbrett versehen.

Die Thür zu dem Fäcalstoffraum wird mit vollen Unterfüllungen und oben mit Lattenfüllungen von Holz hergestellt.

Die Fundamente sind in der der Pauschalsumme zu Grunde gelegten Berechnung im Keller mit 0-50 m und beim Haspelsaal mit PO m unter Terrainoberfläche berechnet, daher auch für Rechnung der Bauunternehmung nicht tiefer auszuführen.

Alle hier nicht besonders genannten Arbeiten sind nicht Gegenstand der in der Pauschalsumme vereinbarten Bauherstellung.

Bezüglich der Qualität der einzelnen Arbeiten wird bemerkt, dass dieselben als im Durchschnitte für einen soliden Bau hergestellt angesehen werden sollen.

678

Formulare II.

Baubeschreibung und Vorschriften für die Ausführung von Wärterhäusern auf Eisenbahnen.

Erdarbeiten.

Der Unternehmer von Wärterhäusern hat nur die Erdaushebung für diese zu besorgen, und es wird ihm in Einschnitten das Plateau auf der Höhe von Sockelunterkante zur Verfügung gestellt. Die Fundamentgruben sind genau nach dem Plane, und nicht früher auszuheben, als mit der Ausmauerung oder Bétonirung derselben begonnen werden kann; sie sind nach Erforderniss zu bolzen, auszuschöpfen und trocken zu halten.

Stürzen

Fundamentgruben aus irgend einem Grunde ein, so fallen alle erwachsenden Mehrarbeiten und Kosten dem Unternehmer allein zur Last. Das gewonnene Erdreich ist an einer, vom Bauführer näher zu bezeichnenden Stelle zu deponiren. Bei der Berechnung wird die Cubatur aus den im Plane ersichtlichen Coten für das Mauerwerk und die Kellerräume, ferner der vom Bauführer angeordneten, richtig befundenen und darnach gemessenen Fundations-tiefe, ohne jedweden Zuschlag für Böschung, Bolzung, Wasserschöpfen oder eingestürzte Fundamente berechnet.

Die Anschüttung im Innern der Gebäude veranlasst der Unternehmer von Wärterhäusern, es ist hiezu unter allen Umständen ein vollkommen trockenes Materiale zu verwenden. Die Anschüttung von Aussen besorgt der Unternehmer des Unterbaues.

Maurer- und Steinmetzarbeiten.

Das Fundament-Mauerwerk ist aus lagerhaften Bruchsteinen fest an den gewachsenen Boden angemauert herzustellen. Beim Ausmasse für dasselbe gelten die Dimensionen des Planes und die genehmigte und aufgenommene Fundationstiefe. Die jeweilige Verwendung der Mörtelgattung bestimmt der bauleitende Ingenieur an Ort und Stelle bei Aufnahme der Fundationstiefe; diese Mörtel-■attung ist sodann auch noch bei der Ausführung des Keller- und iockelgemäuers beizubehalten, falls nicht der Bauführer anders bestimmt.

Fundamentmauern, die in die Anschüttung zu liegen kommen, werden aus Bruchstein an die Latte gemauert und einfach verfugt.

Kellermauern in der Anschüttung werden aus Bruchstein mit äusserer Verfügung und innerem ordinären Putz hergestellt. Kellermauern, die nach Aussen hin sichtbar bleiben, erhalten von Aussen reines Cyclopenmauerwerk mit Cement verfugt.

Das Sockel-Mauerwerk wird 0A3 m hoch, von Ziegeln und verfugt von Innen, — dagegen von reinem Bruchsteingemäuer in Cyclopenform, oder mit 10 cm starker Sandsteinplatten-Verkleidung von Aussen hergestellt, und mit Cement verfugt.

Das ebenerdige Mauerwerk, und jenes in und am Dache, wird entweder ganz aus gebrannten Ziegeln oder auch aus Bruchstein mit Ziegeln gemischt hergestellt, beiderseits fein verrieben, verputzt, von Innen dreimal geweissigt von Aussen mit Kalkfarbenanstrich versehen. Die Thür- und Fensterstöcke müssen bei der Aufmauerung sogleich versetzt werden, und sind die Befestigungs-Klammern hiefür in die Ziegelwände gut zu versenken.

674

Der Kaminkopf ist in Ziegelrohbau mit Cementfugen herzustellen; der Theil des Kamines unter Dach wird, sowie die Giebelmauern, von Innen, rauh verputzt.

Der Kellerraum wird mit Ziegeln eingewölbt, mit Nachmauerung versehen und vergossen.

Bei der Berechnung des Mauerwerkes werden Fenster- und Thüröffnungen nicht in Abzug gebracht, dagegen wird für Versetzen und Verputzen der Fenster- und Thürstöcke, überhaupt von Holzstöcken, dann das Einlegen und Vermauern von Schliessen. sowie für das Wölben der Fenster- und Thürbögen, ferner für Façadirung, dann Abfasung der Kanten keine separate Vergütung geleistet.

Der Verputz der Decken geschieht mit fettem Kalkmörtel auf Verrohrrung mit Drahtüberzug, und wird an den Wandgrenzen eine einfache Hohlkehle ohne Absatz angeputzt. Die Fläche wird nach den Dimensionen im Lichten der Räume ohne Zuschlag erhoben.

Der Dachboden wird entweder mit einer 10 cm hohen, gut durchgearbeiteten, mit Häksel gemischten Lehmschicht (Estrich) unmittelbar über dem Sturzboden belegt und geebnet, oder es kann eine liegende Ziegelpflasterung in Mörtel auf 5 cm hohe Schuttunterlage hergestellt werden. Die Fläche wird innerhalb der Sparrenbretteln und Giebelmauern berechnet, und für Kamin- und Einsteig-öffhungen kein Abzug gemacht.

Sämmtliche scharfe Kanten des Verputzes im Aeusseren und Innern (an den Hausecken, Spaleten u. s. w.) sind abzufasen, und ist die Façadirung laut Zeichnung zu halten.

Die Vorlegstuffe der Eingangsthür ist aus Stein mit abgefasten Kanten, gekrönelt, in einem Stücke zu beschaffen, und zu versetzen. Der Kaminkopf wird mit einer 0'63 m, Dgrossen, 10 bis 15 cm starken Steinplatte bedeckt.

Die sämmtlichen Tischler- und Schlosserarbeiten, d. h. die zu versetzenden Thüren und Fenster, ferner die Eisenbestandtheile, exclusive von Mauerschliessen, — werden dem Unternehmer mittelst Liefer- und Empfangschein loco eines Magazines von der General-Bauunternehmung übergeben, er hat für die von ihm oder seinem Vertreter (rücksichtlich der als solchen anzusehenden Person) bestätigten Gegenstände sowohl in qualitativer als auch in quantitativer Richtung hin zu haften, und ist verpflichtet, für eventuelle Abgänge oder Beschädigungen vollen Ersatz aus Eigenem zu leisten.

Zinimermannsarbeiteii.

Sämmtliche zu verwendenden Holzmaterialien müssen ausgetrocknet sein. Die Zimmerhölzer müssen der Länge nach aus einem Stücke bestehen, und vollkantig — die Schnittmaterialien möglichst astlos sein.

Alle von Aussen sichtbaren Holzconstructionen werden gehobelt und abgefast oder profilirt.

Die Holzstärke ist folgendermassen einzuhalten :

Für Sturzträme . . .

„ Dachpfetten . .

„ Stuhlsäulen „ Dachspan’en und Streben

. 16/21 cm • 16/18 „

13/16 „

675

Die Sturzträme sind genau an die Mauerpfetten anzustossen, und mit diesen durch Schraubenklammern zu verbinden. Die Sparren sind auf die Pfetten zu verzahnen und mit 25 cm langen Nägeln aufzuheften, und ferner alle Holzanstösse mit Klammern zu verbinden.

Sowohl für den Aufgang der Bodenstiege, als auch des Kamins, und endlich für Aufstellung des Glockenapparates sind, dem nächststehenden Gehölze entsprechend, starke Wechsel einzulegen.

Für die Telegrafen-Drahteinleitung wird aus hartem Holze von 15 cm Breite und 8 cm Stärke ein Pfosten auf Mauerstärke lang geliefert, welcher 2 gebohrte Löcher von 5 cm Abstand und 2 cm Durchmesser erhält, und dem Maurer zum Versetzen übergeben.

Die Pfetten und Sparrenköpfe sind nach Zeichnung zu profi-liren. Die Dachschalung wird aus 20 mm starken, nicht über 18 cm breiten Brettern, welche entweder gespranzt werden oder auf Federn und Nuth (Halbspund) aneinanderstossen, hergestellt; innerhalb des Dachraumes wird solche rauh, nach Aussen sichtbar aber gehobelt, wobei alle Fugen abschüssig gelegt und jene, welche von Aussen sichtbar werden, mit einer 1 cm breiten, > mm tiefen Fuge za versehen sind. An den sichtbaren Thailen der Sparren werden, insofern letztere nicht vollkommen reinkantig gearbeitet sind, Rindleisten in A Form genagelt.

Der Sturzboden wird aus 3 cm starken Brettern gemacht, derselbe kann entweder gespundet oder aber stumpf gestossen und mit über die Fugen genagelten Latten gearbeitet sein. Zwischen den Sparren sind zur Begrenzung des Estrichs Bretteln einzuziehen, welche an den Seiten und entlang der Grundpfette mit Leisten befestigt werden. Die Rohrbodenschalung wird 2 cm stark, aus geschlitzten Brettern hergestellt.

Der ebenerdige Fussboden wird aus gehobelten 3 cm starken Brettern auf circa 80 cm auseinanderliegenden 10/13 cm starke Polster genagelt, gut gefügt und gehörig unterstampft, hergestellt. Entlang der Wände kommen Sessel-Leisten. Die Treppen erhalten 5 cm starke, 20 cm breite Wangen, mit 3 cm starken Tritten aus weichem Holz.

Die Eingangsöffnungen für Keller- und Bodentreppe sind mit gehobelter Bretterrahme zu verschalen und mit einem 3 cm starken Deckel zu versehen, welcher ein Beschläge von verkehrt gesetzten Kegeln, Langbändern, Aufhubring und Hacken zum Feststellen erhält, und in gleiche Höhe mit dem Fussbode a gelegt wird.

Professiouisteuarbeiten und Lieferungen.

Der Unternehmer der Schieferdeckerarbeiten ist auch zur eigenen Lieferung und Befestigung der aus Schwarzblech mit 3maligem Anstrich versehenen Kamineinfassung und eventuell der Saum- und Firstbleche verhalten. Ueber die Gattung. des Materials und Art der Eindeckung entscheidet der Vertrag. Die Berechnung der Fläche wird ohne jeden Zuschlag für die wirklich bedeckten Dachreschen gepflogen.

Die Tischler- und Schlosserarbeiten werden nach den Detail-zeichuungen und nach Mustern hergestellt und der General-Bauunternehmung in eines ihrer Magazine abgeliefert; dieselben müssen

676

bei der Ablieferung ganz frei vom Schmutze erhalten sein. Dei Sparherd wird aus starkem Eisenblech sammt Rauchrohr und Mauerstutzen geliefert, aufgestellt und ausgemauert. Die Yerglasung der Fenster und Eingangsthüroberlicht erfolgt mit reinem einfachen Lagerglase in Kittfalz. Sämmtliche von Aussen sichtbaren Dachflächen werden zweimal, die Thüren und Fenster dagegen dreimal mit Oelfarbe eichenartig angestrichen, und es sind alle Risse und Sprünge gut zu verkitten.

Die Berechnung des Anstriches geschieht nach der Baufläche, daher ohne allen Zuschlag für hervorragende oder zurücktretende Gesimse oder Hölzer, analog der Yorausmasse.

Nebengebäude.

i 1 Dasselbe wird auf Mauerwerk fundirt, ist mit hydraulisch gemauerter Senkgrube mit Cementverfugung zu versehen und kommt ganz aus 10/13 und 10/10 cm starker Holzbundwand mit 2 cm starker Bretterverschalung, Fussboden und Bretterdachung versehen, aufzustellen. Alle Thürchen sind zu beschlagen und mit Holzriegeln zu versehen. Der Futtertrog wird aus 5 cm starken Pfosten zusammen-gefügt.

Brunnen.

Derselbe wird 0*95 m im Lichten weit, mit Stein oder Ziegeln ausgemauert, und soll in den Monaten Juni und Juli 1'25 m hoch festen Wasserstand haben.

Formulare III.

Bedingnisse für Arbeiten und Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien.

Allgemeine Bestimmungen.

§ 1. Die Arbeiten und Lieferungen wrerden nur an Unternehmer vergeben, welche der betreffenden Branche eigenberechtigt angehören.

Alle Arbeiten und Lieferungen sind nach Massgabe des Bautermines rechtzeitig zu beenden, und es hat jeder Unternehmer, durch dessen verspätete Leistung einem Anderen Schaden erwächst, letzterem Ersatz zu bieten.

§ 2. Jeder Unternehmer ist durch die Unterfertigung dieser Bedingnisse an deren Inhalt contractmässig gebunden und erkennt gleichzeitig an, dass er dieselben sammt allen bezogenen Akten und Plänen gelesen und verstanden habe.

§ 3. Der Erlag einer offertmässigen Caution wird nicht gefordert, dagegen ist jeder Unternehmer durch Rücklass eines lOpro-centigen Yerdienstbetrages für die Solidität seiner Leistungen durch Ein Jahr zu haften verpflichtet.

§ 4. Für die Rechte und Pflichten sowohl des Bauherrn, als auch des Unternehmers sind alle jene Punkte der Concurrenz-bedingungen, Allgemeine Bedingungen und Direc-tiven der k. k. Militärbaudirection, resp. des Militärärars,

677

bindend, welche nicht durch diese Bedingnisse aufgehoben oder modifient erscheinen.

herr

Hiebei tritt stets an Stelle der in den bezogenen Akten genannten Militärbaubehörde oder des Militärärars der Bauoder dessen Stellvertreter.

§ 5. Alle Arbeiten und Lieferungen werden nach Einheitspreisen auf Nachmass vergeben.

Als Rechnungsnorm aller Bauhei'stellungen gelten die im „Wiener Baurathgeber“ enthaltenen Bestimmungen.

§ 6. Der Einheitspreis der übernommenen Arbeiten und Lieferungen muss in einer eigenen Preistabelle spécifient angegeben werden und es gilt derselbe stets für den unter dem Sammelnamen bestimmten completen Bautheile loco und franco Baustelle versetzt oder montirt sammt aller Arbeit und allem Materiale, wenn nicht ausdrücklich betont wird, dass die blosse Arbeitsleistung oder die ledigliche Materiallieferung Gegenstand der Preisbestimmung ist.

Die Preistabelle ist zum Zeichen der Legalität eigenhändig zu unterfertigen.

§ 7. Für alle Arbeiten und Lieferungen, die ein Unternehmer auf Anordnung des Bauherrn beistellt und für welche im Vorhinein keine Preisvereinbarung stattfand, gelten die Preise des Wiener Baurathgeber mit 20°/o Nachlass.

Für nicht bestellte Arbeiten und Lieferungen wird ohne Ausnahme keine Zahlung geleistet.

oder dessen Stell-

§ 8. Alle Zahlungen erfolgen in österr. Währung Banknoten loco Wien durch den Bauherrn verteter.

Für die am Bauobjecte vollendeten Arbeiten und Lieferungen werden nach vorhergegangenen, seitens des Unternehmers aufzustellender Verdienstberechnungen am 1. und 15. eines jeden Monates à-Contozahlungen in der Höhe von 80% jener Verdienstsumme geleistet, welche für die contractmässig hergestellten Arbeiten entfällt.

§ 9. Nach andstandsloser Uebernahme sämmtlicher Arbeiten und Lieferungen eines Unternehmers, resp. nach erfolgter Collau-dirung werden demselben weitere 15% der Verdienstsumme ausbezahlt.

§ 10. Mit dem restirenden Verdienstbetrage von 5% haftet jeder Unternehmer für die qualitativ gute und solide Arbeit und des Materiales durch Ein Jahr vom Tage der Uebernahme des Baues, respective bis nach anstandslos beendeter Collaudirung desselben.

Nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, sofern nicht Reparaturen einen Quozienten des öprocentigen Rücklasses absorbirten, dieser Restbetrag baar ausbezahlt werden.

Besondere Bestimmungen.

Demolirungs-, Erd- und Maurerarbeiten.

Der Unternehmer der Erd- und Maurerarbeiten übernimmt insbesondere jene Haftung für den intakten Bestand der Nachbargebäude und die Verantwortung hiefür, welche dem Bauherrn im Bauconsense zur Pflicht gemacht wird.

678

Eventuell aus der Demolirung zu gewinnende brauchbare Materialien sind zu reinigen, und in einem Magazine des stehenbleibenden Gebäudetraktes ordentlich zu deponiren.

Nur in dem allseitig mit Erde umgebenen Fundamentmauerwerke dürfen die aus der Demolirung gewonnenen brauchbaren Steine und Ziegel verwendet werden.

Zu allen anderen Mauern werden Wienerberger Ziegel

genommen.

Steinmetzarbeiten.

Die Stiege zum Keller wird aus Rekawinkler Stein, jene vom Parterre zum Dachboden aus bestem härtestem Kaiserstein oder aus Karststein freitragend hergestellt, und muss vollkommen rein bearbeitet werden.

Zimmer mannsarbeiten.

Es darf nur gänzlich trockenes Holzmateriale in Verwendung gebracht werden. Die Dübelböden müssen in der genügenden Tragfähigkeit geliefert und gut verdübelt eingelegt werden. Alle Verzapfungen und Verschneidungen des Dachgehölzes müssen sich rein und scharf aneinanderschmiegen.

Tischlerarbeiten.

Zu sämmtlichen Thüren hat der Unternehmer der Tischlerarbeiten die rauhen Stöcke zu liefern. Alle Materialien müssen aus vollkommenen trockenen Beständen verwendet werden. Zu den Fenstern ist trockenes Lärchen- oder Föhrenholz zu verwenden. Die Dimensionen der einzelnen Thür- und Fensterbestandtheile (wie Stöcke, Kähmen, Friese, Füllungen, Verkleidungen, u. s. f.) müssen massiv gehalten sein.

Schlosse rar beiten.

Bezüglich der Detailangaben sind sofern nicht in der Preistabelle genauere Präcision der Qualität hervorgehoben erscheint, die bei den öffentlichen Bauten Wien’s üblichen Normen massgebend.

Das Beschläge der Thüren und Fenster muss den Anforderungen auf Solidität und Festigkeit vollkommen entsprechen; alle Drucker und Schilder werden von Messing angewendet, sofern nicht im Preistarife anders bedungen ist. Dachdecker-Arbeiten Spengler-Pflaster er-Stuckaturer-Terazzo-Glaser-Anstreicher-Maler-Tapezierer-Wasserleitungs-Gasleitungs-Telegrafen-

Der Baubeginn ist für den

, die

BaubeendigungsämmtlicherArbeitenaberfürden ................vorgesehen.

Wien, am

(Folgen die Unterschriften des Bauherrn, des Projectverfassers, und der acceptirten Unternehmer oder Lieferanten.)

679

Stempel

nach Scala II von der Bausuimne

Formulare IV. Bauvertrag.

Am Unten angesetzten Tage und Jahre sind zwischen der

, repräsentirt durch ihren

... ., einerseits, und Herrn ............

, andererseits, über die Erbauung von drei . .. fabrik in..........folgende Vertrags-

Aktiengesellschaft I )irektor Herrn ..

Baumeister in . .

Wohnhäusern zur punkte bedungen und abgeschlossen worden.

1. Herr Baumeister X übernimmt die gesammte Bauausführung von drei neu zu errichtenden Wohnhäusern mit Nebengebäuden zur.........fabrik..........nach den von dem Civil-

ingenieur und Stadtbaumeister D. Y. Junk in Wien angefertigten von beiden contrahirenden Theilen und dem die Bauoberaufsicht führenden Projectanten Unterzeichneten 2 Plänen und 1 Kostenanschläge —, und die Aktiengesellschaft überträgt demselben diese Bauausführung, überweist ihm die hiezu zu verwendende Bauarea und bestimmt die Baulinien hiefür.

2. Der Umfang dieser Bauführung erstreckt sich a) auf zwei Wohnhäuser mit zwei Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag, wobei folgende Dimensionen definitiv festzuhalten sind :

Wohnhaus, äussere Länge über Sockel gemessen 21*00 m, äussere Breite über Sockel gemessen 9*36 m, ferner ein Abortausbau von 4*04 m Länge und P40 m Breite; die einzelnen Geschosshöhen haben sammt Plafondconstruction für den Keller 2*50 m, für das Parterre 3*15 m, für das Stockwerk 3*32 m und für den Dachboden 3*30 m zu betragen.

Holzschupfen, äussere Länge 2P00 m, Breite 2*50 m und 2*10 m lichte Geschosshöhe.

b) auf ein Wohnhaus mit Waschküche und zwei Holzschupfen nach Plan und Kostenanschlag, mit folgenden massgebenden Dimensionen :

Wohnhaus, Länge aussen über Sockel gemessen 28*28 m, Breite ebenso gemessen 9*36 m, dann ein Abortausbau von 4*04 m Länge und 1*40 m Breite, wobei die einzelnen Geschosshöhen sammt Plafondconstruction messen: im Keller 2*50 m, im Parterre 3*15 m, im Stockwerke 3*32 m und im Dache 3*30 m.'

Waschküche, äussere Länge 5*2(5 m, äussere Breite 3*81 m, Geschosshöhe sammt gewölbtem Plafond 3*32 m.

Holzschupfen zu beiden Seiten der Waschküche angebaut in zwei Längen von je 11*51 m und einer Breite von 2*50 m bei 2*10 m lichter Geschosshöhe.

3. Die Dimensionen der Localitäten sind den Plänen zu entnehmen, dagegen sind die Dimensionen der einzelnen Baucon-structionstheile in erster Linie laut Plan und Kostenanschlag, insoferne sie in den Plänen und dem Kostenanschläge aber nicht enthalten sind, sind dieselben a) nach den Vorschriften

680

der Bauordnung für Niederösterreich, b) nach den Normen über die Ausführung, Qualität und Grössenverhältnisse bei Bauanlagen, des „Wiener Baurathgeber“ und endlich aber c) in jedem dieser Fälle speciell nach Anordnung des mit der Bauoberaufsicht betrauten Herrn Civilingenieurs und Stadtbaumeisters D. Y, Junk aus Wien ohne Weigerung oder Widerrede präzise einzuhalten.

4. Herr Baumeister X übernimmt die Ausführung dieser genannten Baulichkeiten derartig im Pauschalwege, dass er für alle diese Gebäude alle Arbeiten. Materialien und Lieferungen vollständig auf seine Rechnung besorgt und durchführt, und dieselben vollständig fertig und benützungsfähig herstellt; dass er insbesondere alle wie immer Namen habende Taglohn- und Erdarbeiten, Frachtkosten, Maurer-, Steinmetz-, Zimmermann-, Dachdecker-, Spengler-, Pflasterer-, Stukaturer-, Tischler-, Schlosser-, Glaser-, Anstreicher- und Sparherdarbeiten (alle diese sammt allen Materialien und Arbeitsleistungen) aus Eigenem bestreite, — wogegen ihm die Aktiengesellschaft ...

.........die in einem späteren §. dieses Vertrages stipulirten

Pauschalbeträge zu bezahlen zusichert.

5, Alle verwendeten Materialien und alle Arbeitsleistungen sämintlicher Gebäude müssen von der besten Beschaffenheit und Dauerhaftigkeit sein (prima Qualität) und es verpflichtet sich Herr Baumeister X insbesonders, alle, von dem mit der Bauoberaufsicht betrauten Experten Herr D. Y. Junk als nicht Vertrags- oder qualitätsentsprechend erklärten Materialien und Arbeiten unverzüglich vom Bauobjecte zu entfernen und durch besser qualificirte und vom genannten Experten anerkannte Arten sogleich zu ersetzen, ohne dass für solche Ergänzungsarbeiten oder Lieferungen eine Geldforderung angesprochen werden darf.

Es steht dem Herrn Baumeister X. frei, vor der Verwendung einzelner Gegenstände (resp. vor deren definitiven Einbauung) Muster oder Typen vorzulegen, welche, wenn zur Anwendung acceptirt, bis zur Vornahme der Collaudirung unverändert aufbewahrt werden müssen.

6. Die Fundamentirung aller Gebäude hat auf solidester Basis zu erfolgen, und es darf mit den Fundamentmauern nicht früher begonnen werden, bis nicht die Mächtigkeit der Bodenschichte auch von dem die Bauoberaufsicht tragenden Experten Herrn D. V. Junk agnoscirt und bestätigt ist. Aus Anlass einer tieferen Fundirung als sie in den Plänen gezeichnet ist, oder aus Anlass der Aufwendung grösserer Aushubs- oder Mauerwerkskörper als solche im Kostenanschläge vorgerechnet sind, ferner für event. nothwendige künstl. Fundirungen, wird keine Nachtragsforderung bewilliget, ebenso auch nicht für event. im Kostenanschläge falsch oder zu minder berechnete oder ganz weggelassene Positionen von einer der im §. 4 bestimmten Arbeitsgattungen, welche zum Ganzen eines solchen Wohngebäudes gehören und für dessen Benützung unerlässlich sind.

681

7.    Der Bautermin wird derart festgesetzt, dass es dem Herrn Baumeister X freisteht, mit den Erd- und Fundamentarbeiten sobald zu beginnen, als es die Temperatur- und Witterungsverhältnisse zulassen, dabei wird aber ausdrücklich betont, dass bei einer Temperatur unter + 5° R. nicht gemauert werden darf; als Vollendungstermin für alle Arbeiten an allen drei Wohnhäusern sammt Nebengebäuden wird der 15. Juli 1883 bedungen, an welchem Tage die Schlüsselübergabe erfolgen muss, für jede Woche verspäteter Vollendung trägt Herr Baumeister X ein Pönale von fl. 50.—

8.    Vom Beginne der Bauführung bis zu deren Beendung ist ein Baujournal am Bauplatze aufzulegen, in welches Seitens des Baumeisters X oder dessen Organe sowohl die Witterungsver-hältnisse, als auch die Arbeitsfortschreitung und eventuelle Wahrnehmungen und Anordnungen Seitens der bauinhabenden Aktiengesellschaft, als auch Seitens des die Bauoberaufsicht führenden Experten, des Civilingenieurs und Stadtbaumeisters

D. V. Junk, einzutragen sind. Vor der Collaudirung ist das

Baujournal an die Aktiengesellschaft........in’s Eigenthum

zu übergeben, und es bildet den Massstab für eventuelle Beweisführungen.

9.    Für die fertige Herstellung dieser hier contrahirten Gebäude werden folgende Pauschalbeträge vereinbart:

a)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag F fl. 7505.— sonach für 2 Objecte . . fl. 15010.—

b)    für ein Holzschupfen 1. Plan u. Kostenanschlag F fl. 645.— sonach für 2 Objecte . . . „    1290.—

c)    für ein Wohnhaus laut Plan und Kostenanschlag G fl. 9745.— sonach für 1 Object. . . . „    9745.—

480 —

d)    für eine Waschküche 1. Plan u. Kostenanschlag G fl. 480.— sonach für 1 Object . . .

705 —

e)    für ein Holzschupfen 1. Plan u. Kostenanschlag G fl. 352.50 sonach für 2 Objecte .    „

fl. 27230 —

daher insgesammt für alle contrahirten Objecte

10. Die Zahlung dieser mit ö. W. fl. 27230.— contrahirten Pauschalsumme erfolgt in der Weise, dass Seitens der Aktiengesellschaft .......... an den Herrn Baumeister X am 1.

eines jeden Monates eine Abschlagszahlung von 75°/₀ der in’s Verdienen gebrachten Summe geleistet wird, welch’ letztere nach Massgabe des Kostenanschlages zu verrechnen ist, und worüber Herr X am 20. jedes vorhergehenden Monates eine Approximativrechnung zu Händen der Bauleitung (des mit der Oberbauaufsicht betrauten Experten Herrn D. V. Junk) zu übergeben hat, welche die Abschlagszahlung fixirt.

Nach Beendung der sämmtl. Arbeiten und nach Vollzug anstandsloser Collaudirung erhält Herr X weitere 15°/₀, daher nach anstandsloser Uebernahme aller Baulichkeiten 90°/o seiner Verdienstsumme ausbezahlt.

682

11.

Mit dem sonach restirenden Verdienstbetrage von 10%, welcher im Besitze der Aktiengesellschaft verbleibt, haftet Herr X für gute und solide Arbeit und Materiallien durch Ein Jahr vom Tage der Bauübernahme an, und nach anstandslosem Verlaufe dieser Haftzeit wird, insofern nicht durch Behebung von Gebrechen, Reparaturen oder Ponäle ein Quo-cient dieses 10%-igen Rücklasses absorbirt wurde, dieser Restbetrag an Herrn X. ausbezahlt werden.

12.

Alle aus diesem Vertrage sich etwa ergebenden Streitigkeiten müssen mit Ausschluss jeder gerichtlichen Procedur durch ein Schiedsgericht aus Bausachverständigen geschlichtet werden, wobei jeder Contrahent einen Schiedsrichter zu ernennen hat, welche unter sich einen dritten Bausachverständigen als Obmann erwählen. Innerhalb der Grenzen der strittigen Punkte entscheidet dieses Schiedsgericht mit absoluter Majorität, und es erklären beide Vertragscontrahenten sich einem solchen Ausspruche ausdrücklich zu fügen, und ebenso verzichten sie auch auf das Rechtsmittel der Bestreitung dieses Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte.

Die Kosten des Schiedsgerichtes sowohl als auch jene zur Errichtung dieses Vertrages tragen beide Th eile gemeinschaftlich.

Urkund dessen nachstehende Unterschriften. N. X., den 1. Februar 1883.

(Folgen die Unterschriften.)

Es wird für alle Bauherren (ob Corporationen, Actien-oder Commanditgesellsehaften, Industrielle, Guts- oder Realitätenbesitzer) stets von■ lohnendem Vortheil sein, wenn das Project-verfassen und die Bauleitungsoberaufsicht nicht in einer Person mit dem ausführenden Unternehmer vereiniget wird, sondern wenn die Verfassung der Pläne und die Aufstellung der Kostenvoranschläge überhaupt, und die Ueberwachung des Baues(Bauleitung, Oberaufsicht, Collaudirung) insbesondere, einer fachmännischen Vertrauensperson (Autorität, Specialist) übertragen wird, welche den Bauherrn in allen die Bauführung betreffenden Fragen gegenüber den Unternehmern, Professionisten und Lieferanten berathet oder vertritt, deren fachmännischer Beurtheilung und Weisung sogar in den Baubedingnissen und im Bauverträge ein massgebendes Votum zuge-iviesen erscheinen soll.

683

Berechnung des Honorars für technische Arbeiten.

Die hier aufgestellten Honorarsätze sind ans räumlicher Ersparniss in Durchschnittsziffern angegeben, und basiren auf den vom Oesterreichischen Ingenieur-und Architekten-Vcrein am 22. März und 3. Mai 1879 aufgestellten „Normen für Ho-norirung technischer Arbeiten“ und auf dem „Ilenorartarife“ des Vereines der b. a. Civil-Techniker Niederösterreichs vom 7. Januar 1884.

I. Für Consul tat io non, Oalculationen, Gutachten, | pro Stunde Schätzungen, Expertisen, Taxationen, etc., über-haupt für Arbeiten mit unbestimmtem Zeitauf-waude.

Chef-Ingenieur, mit den Befugnissen 1. § 2 der -Verordg. über den Wirkungs- ! kreis der Privattechniker . .

C h e f - A r c h i t e k t, m. d. B. 1. § 3 d. V. ü. d. W.

d. P.............

Stadt-Baumeister, mit den Befugnissen nach § 23 der Gewerbeord. vom 20. Dezember 1859    . . .

Land-Baumeister, mit denselben Befugnissen

wie vorgenannter .....

Geometer, m. d. B. 1. § 4 d. V. ü. d. W. d. P. . Maurermeister, j

Zimmer meiste r, >    ............

Steinmetzmeister,)

Hilfs-Ingenieur oder Architekt.....

Zeichner....................

im

ausser

halb

Bureau

17

pro Tag inner- ! ausserhalb I halb des Wohnortes

11.

fl.

fl. !

2-50 i 3 00

2-25 i 2-75

200

2-50

1-75 ] 2 00 1-50    2 00

1-00

1-50

0-75

0-50

1-00

0-75

25 00

20-00

17-50

15-00

1200

10 00

7 50

3.-00

35-00

30-00

25 00

20 00 17-50

12-50

10 00 5-00 |

II. Für Bauprojecte oder Bauführungen sowohl für Neubauten als auch Adupti-rungen von Industrie-, Wohn- und Oeconomic-Anlagen :

Kostenanschlag resp. Bausumme in Gulden

Leistung hei Lieferung je eines Exemplares

bis 1000

1000 bis 2500

2500 bis 5000

5000 bis

10000 bis

20000 bis

40000 *-

40000 bis

-.......

80000 bis 150000

150000 bis

250000

250000 bis 500000

I Skizze ............

Genereller Voranschlag . . . . Hauptzeichnung, Consenspläne . Zergliederter Kostenanschlag .

; Arheits- oder Detailpläne . . .

Bau-Oberaufsicht.......

j Spec. Leitung der Ausführung . Collaudirung, Kevision, Abnahme Gesammte techn. Bau leitun g v.Beginne des Baues bis zu dessen Vollendung bei Leistung aller vorgenannten Arbeiten .

1-2

0-55

2-5

40

15

5-0

1-1

150 ICO

J in Procenten hievon: TF7 0 6 0-5 ü'4 0 4 0-35 0-3 0-29 1-8 1-7 1-6 1-5 0-8 0-7 0-6 0-5 3 0 2-8 2-5 2 0 1-1    1-0 0 9 0-8

35    3-0 2-5 2 0

0-8 0-7 0-6 0-5

0-33; 0-25 0-2 0-15 1-4 1-3 0'4 0-3 1-5    10

0-7    0-6

1-8 16 0-4 ! 0-3

U'2

01

1-2

0-25

0-9

0-5

1-4

0-2

7 0    5-0 ; 4'5 4 0 ! 3-5 | 3’0 ; 2-5 | 2-0

III. Au Belseauslagen :

Sowohl bei den nach Zeitabschnitten verrechncten Diäten aïs auch bei dem nach Procenten entfallenden Honorare werden die Keiseauslagen stets in separate Aufrechnung gebracht.

Es gehören hieher sowohl alle Fahrauslagen als auch die damit im Zusammenhänge stehenden Nebenauslagcn und die zur Keisc aufgewendete Zeit, und specicll die Baar-auslagen für Transport von Instrumenten und Gepäck, Hilfsarbeiter, Botenlöhne. Telegramm-und Postportis etc.; insbesondere ist der Chef-Ingenieur oder Chef-Architekt berechtigt, bei Bahnfahrten I. Classe, bei Schiffahrten Cajütenclasse nnd bei Pferdefahrten pro Stunde fl. 150 zu verrechnen, während allen übrigen Functionären per Bahn II. CL, per Schiff I. Classe und bei Pferdefahrten pro Stunde fl. 1 00 zu vergüten ist.

Bei Nachtreisen ist eine Tagesdiäte zu verrechnen.

Tabelle über die Festigkeitscoefficienten verschiedener Materialien.

g> g

II

I I

an der

r^J

Sn^ "<x>

Elasticitäts-

&D

modul

Schub

fccnd

53 C CS3 f3

Druck

? qnqsg &

'd

11

o '3 3fon3Q ^

11»

cq a?

Ł

Belastung an der Zulässige Belastung;j Elasticitätsgrenze !__[l (Tragmodul)

qnqog ^

Snz h

W3S æ”

HOUJa aTj

Snz 'no

Material

0-0007

0-0007

0-00125

oo o

95100-0

i0-00325

0-004

CD H'

^ o o o o o

0-006

7500

7500

6562

OO

o o

7500

7500

7500

7500

7500

940U

9400

20000,

17500

00005! i

10000

03.

20000,

20000

oooos;

20000

25000

125000

«5 I I I CT

iO I O I lO I CO I ÎO I t— I I

*p

O I lO 00 CT I COfiH

rH

iO    O CD

Ô 05 Ô I lO 05 HHH ¹ r-i

38

48

09

14

5'25

CO

5'25

05 CO tH Ô

— 68 —    101

— '113

t-

12-51 12-5

r— i—

*>• cx> oq

stark gehämmert

Stabeisen . . . dto.

Eisenblech . . Eisendraht . . Gusseisen . .

12-5 15-5

25 I 18-7 ; 50 32-2 24-2    64

25

32-2

8100-0

10*0013

4012“

10700

0-00025

0-00027

4012

10700

TOO-O

0-0ÖÖ76

0-0014

0-00135

0-00063

0-0014

12100

6400, 2400

10000! 3750

2587

3697

3562 0-00024 187-50-0021 262-5,0-00067

0-0026

1500

2531

80 0-0U233

120 0-00176

70 0-00213

70 0-00213

Zahlen mit 100, so

ni min i§ ii is i

05^05    05    CD    tH    H

1200

7000

0-79

99-0

0'42

lP

¹    . Ö

CD

- OD o ''T3&

I §§?

s- bn

13 I

14    10-5

I 2*751 2

7-3

12-4

3-64

9-01 : —

j<fi> ip <Lp ip tp iO O -jH O

co co £d ćo h ćb i> co

® 60 ©0 i p    bjC §

ipyrf

£o_î£l

ibwiMco

20-3

l'M, '

11-7

0-73

11-3

0-48

O    00 :    CD ip ^ Q*

vb    Ôq | CQ CO 'M H 6 H 6 ^ ^

nz$ ^

I §g

2-48

Il Igg I

0-18

iO

CM

I co

10*3

® S ö

I I I I I II !    ⁰⁴

a> . P+

II I l£S

iO

00

gSS g I 3 «S 1*3

rH tH 1__I_

cont- cp o

«H CO CTiHÔ

T-l T-l

l I 'P I T" I 3 I I CT I <CT I i—<

2-56

«P

36-5 27-4 45    33-3

67    50

36-5

45

67

Gewöhnlicher Stahl, ungehärtet dto. dto. gehärtet und

angelaufen .........

Feinster Federstahl, ungehärtet .

gehärtet und

dto.

dto.

angelaufen .... Gussstahl, ungehärtet

I ^lQH I

lO

CD I

g I    |    | |

74

19-2

zp iO CD p> p> c=> (fq i> (fa cb

5-25

0-07

90-0

0-04

0-05

SSSSS^SSS

ôèôôèôôô

oo

CT

iO ■

Ô Ö j

Ç<1 ! ^ I oq I oo I cr>

rH ¹ rH ¹ tH ¹ O    O

,5.2.8

•S c ”

_ C^3 d) 5=3 -H> <D

I gis Ö |

i (m^scoinhE^o^ ® S ¹ HÔÔÔÔÔÔÔ

0-25

0-02

v^H

03

, _    gehärtet u. angelaufen

j Feinster Gussstahl gehärtet und

angelaufen .........

! Stahldraht ....

dto.

Kupferblech, gehämmert . . dto.

Kupferdraht

Messing

dto.

geglüht . . .

gehämmert

r——|

-*_3 Co

11 'ö P bc 03 P fi

• l-H Q

sg §

03 CO

Phosphorbronce

Zink, gegossen

Blei

•    • •i&eeegeeeö1

•    • • ! « ® ® © œ ® n «'■d -fi

;COîZ3COC/3C/3cr)C/5GO    <£>

•IcSd^CÔl^CÔCÔCÔ^ *C/3

. H ni H H H H H ręj ^3    3

■Illllllllll

---SfiS

’ * ⁻ g»©

• • • i-s

Bleidraht

Zinn

Aluminium . . •

.J S-fi g —5 g-P

co „«^“^“abpfi

WlNlNpt

<Z2 *Dh PS *i-h 03 C3

H H PQ W H H

recht auf die Fasern

¹ CO

a

p

Basalt

Gneis und Granit .

Kalkstein

Sandstein .

! ! -2 !

.2 ft.2

œ .    -    <1

GQ

•'S

•iê

CD

a? . ö bß ‘    c

• g

ESJ fi

Cementmörtel

Kalkmörtel . •

•g

;g

P.

686

Festigkeits-Berechnungen.

1. Absolute (Zug--) Festigkeit.

Ist P die an einem Stabe von F qmm Querschnitt wirkende Kraft und S die zulässige Beanspruchung (siehe Tabellen auf Seite 684 und 685), so ist: P = F S.

Wenn die Länge so bedeutend ist, dass das Gewicht G berücksichtigt werden muss, so ist: P + G = F S.

Der Elasticitätsmodul (ein hypotetischesMass) ist diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 qmm Querschnitt auf das doppelte seiner Länge ausdehnen würde. P = E.

Bezeichnet ^ die Ausdehnung eines Stabes von der Länge 1 l

an der Elasticitätsgrenze, so ist j = a die Ausdehnung pro Längeneinheit. Diejenige Kraft, welche einen Stab von 1 qmm Querschnitt gerade bis zur Elasticitätsgrenze ausdehnt, heisst der Tragmodul. T-ffE,

S.

Der Festigkeitsmodul K ist diejenige Kraft, bei welcher ein Zerreissen eintritt. Der Sicherheitsmodul ist

Im Allgemeinen ist ein anderes S zu wählen und zwar einen kleineren Werth, wenn Erschütterungen und Wechsel von Zug und Druck zu berücksichtigen sind.

2. Rückwirkende (Druck-) Festigkeit.

Der Widerstand gegen die auf einem Stabe von F qmm Querschnitt wirkende Druckkraft P ist unter der Voraussetzung, dass die kleinste Dicke von der Länge nicht vielfach übertroffen wird, und bei der Beanspruchung S¹ (siehe Tabellen auf Seite 684 und 685) P = FS,.

Bei grösseren Längen jedoch ist die Berechnung auf Zer-knickungsfertigkeit auszuführen und diene hiezu nachstehende Tabelle, in welcher 1 die Minimallängen, ausgedrückt in vielfachen der kleinen Seite h eines rechteckigen oder des Durchmessers d eines kreisförmigen Querschnittes des auf Zerknickungsfestigkeit in Anspruch genommenen Stabes, J das kleinste Trägheitsmoment des Querschnittes und E den Elasticitätsmodul bezeichnet.

Um die zulässige Tragkraft zu erhalten, setzt man

statt E

„ Gusseisen „ Holz „ Steinen

bei Schmiedeeisen 0'25 E bis 0*20 E 0-20 E „ 0*16 E 0-10 E „ 0T2 E 0-08 E „ OTO E

687

Tabelle über Zerknickungsfestigkeit.

frei

łp

frei

geführt Û

Jp

fest

Befestigungs

weise

gefährl.

Quer

schnitt

gefährt. | T geführt.

schnitte ^ Quer*

schnitte

fest.

^ gefährl. Querschnitt

frei

fest

: fest

II

Bruchbelastung- —

Tr² JE ; 4 F

JE

P~

P = 7E¹

JE

p = 4tt²

JE

¹ Schmiedeeisen I!

12 d

14 h 24 d 28 h i 83 d 38 h

48 d 56 h

(D

Gusseisen

5-75 h

10 d

11-5 h

14 d 16 h

20 d

23 h

Holz 6 d

11-5 d

13-5 h 16 d ! 19 h

23 d

27 h

3. Abseheruugs- oder Schub-Festigkeit.

Bie zulässige Belastung gegen Abscheren ist V₂ bis ²/s jener für Zugfestigkeit : S₂ = ¹/₂ S bis ²/₅ S. Man nimmt auch S₂ = O'l K₂. Den Schubelasticitätsmodul setzt man gewöhnlich E, — ¹/₈ bis ²/₅ E. Die zulässige Kraft auf Abscheren: P — F S².

Gegen das Lochen ergibt sich bei Eisenblech ein Widerstand von 44 kg pro qmm.

qmm 33 kg.

Der Widerstand des Abscherens bei Schmiedeeisen ist pro

^ = dem Trägheitsmoment J di-

PI = WS;P

-ilPl =

.1 -

JS

e ;P el

p:

688

Tabelle von einigen Werthen J und W = ^

!---4P

b b³

1Ł

J 36

bh²

24

b h³

b b²

12

h⁴

h³

12

quadratisch

T = ----- d⁴

J 64 a

= 0-0491 d⁴

£ Il

9 II

g§ “j*

P- Pi

co w

(d⁴ - d,⁴) ~ËT~ (R⁴ — r⁴)

w (d⁴-dr⁴) = —(R⁴ — r⁴)

T"

fi.

Eli

MH

J = "â"b hS

= 0-0491 b hs

£ Il

= -3^bh2 0-0982 b h²

P"

^(bh³-b,hI³)W =

* (bh³-b,b,³)

32

Ml

rs^,

JS'

W=

689

SS"

'    Î

!*•----

₁₂ (bi⁴-i-(h³-hi³)h₂ + (h - hi) h₂³ ) Ą ( hi⁴ + (h³ - hi³) h₂ + (b - hi) h₂³ )

b h³ - (b - bi) bt³ -}- (b₂ - bi) h₂³

12

b h³ - (b - bi) bi³ + (b₂ - bj h₂

Cr-

J.

+

K \<o %

co 1—1 _i

4-

CO

siprc’ gÉprT

iw (b h³ — bi hr³) 1 (b h³ — bt bi³)

12

b (h³ - bi³) + bi (ht³ - h₂s)

h <    7i

12

b (b³ - hi³) + br (h,³ - h₂³)

b h³ - bi hi³ - b₂ b₂³

12

__4

b b³ - bi hi³ - b₂ h₂³

W ==. (b h²—btbt² —

rH jO

4bhb₁h₁ (h —hi)2 b h² — bi W

Ml h

3:    W

K----J)---•>!

1 /    2 (b h² — bi hi²)²

6 \ b h² — 2 b$ hVb + b₁h₁2 4 b h bt h« (h - hQ2 b b² — 2 b₄ h bi + bi hi²

*) Nur in Bezug auf die horizontale Schwerachse als neutrale Achse sind die: Widerstandsmomente gleich.

Bei gusseisernen Trägern, wo die Länge bL sehr gross wird und die Eesultirende. des Druckes nahe an das Ende des Schenkels b fällt, ist dieser als Balken, an einem Endefest eingespannt, zu berechnen.    44

690

Art der Belastung

Aeusseres

Biegungs

moment

Art der Belastung

Aeusseres

Biegungs

moment

mp

rtu

P. 1

li

Pi i

p,

pTf«

~~Z Z

Pi 1

16

F.

II

llTîl

J’

y/'j ...y

l * ü

If

p {%

Pi 1

12

Éptljk

Æij fl!

«rr-r-mx-

«t.

ïVh

_ P₁m, + P» m» + P,m,;

1

jj_ Pi Pi 4~ P» na H~ P» n»-

Biegungsmomente für die Punkte I, II, III : Mi = A n,; Mu == A . na — Pi (n₂ — nj; Mm = A ns — P, (n, — nt) — P., (n, — n,).

Auflagerdruck A

Bei den schraffirten Balken ist die Belastung gleichmässi theilt- Gespannte Balken tragen ²/s mehr als nicht gespannte.

691

5. Torsions- (Drehungs-) Festigkeit.

Ist P die auf Torsion wirkende Kraft in kg.

R der Hebelarm, an dem P wirkt in mm,

N die Anzahl der zu übertragenden Pferdekräfte, n die Anzahl der Umdrehungen per Minute, d der Durchmesser der auf Torsion beanspruchten Welle in mm b und h die Seiten eines rechteckigen Querschnitts in mm,

S₂ die zulässige Belastung für Schub,

4

Ta der Tragmodul gewöhnlich = , T.

Jp das polare Trägheitsmoment — der Summe zweier Trägheitsmomente desselben Querschnittes in Bezug auf zwei in derselben Ebene sich rechtwinklig im Schwerpunkte schneidende Achsen,

e — Abstand der äussersten Faser

Jp Sa

so ist P R =

und e =

7t d⁴

Für kreisförmigen Querschnitt ist Jp — p-

p R = ALd³ Sa ; d = y¹^; d = 1-7]/^

16    7t Ö2    S₂

Für kreisförmigen, hohlen Querschnitt

PR =

16

7t d⁴ — dt⁴Q

dT~b2

Für quadratischen Querschnitt PR =

b³

=S--

h³

4-2426 S'J

Für rechteckigen Querschnitt PR-

b² h²

Sa

³ y bW“

Für kreuzförmigen Querschnitt P R =

b h³ + (h — b) b³

■Sa.

6. Zusammengesetzte Festigkeit.

Ist ein stabförmiger Körper sowohl auf Biegung als auch auf Drehung in Anspruch genommen, so ist, wenn Mb das Biegungsund Ma das Drehungsmoment (P R) bezeichnet, das sogenannte ideelle Biegungsmoment Mi — s/₈ Mb -j- ⁵/₈ VMbM-Md².

692

7. Festigkeit plattenförmiger Körper.

Es sei r der Radius einer an ihrem ganzen Umfange unterstützten kreisrunden Platte, 4 die Dicke in mm, p der auf die Wand wirkende Flächendruck (kg per □ mm); S die zu-lässige Materialspannung, E der Elasticitätsmodul, h die grösste Durchbiegung, so ist (nach Grashof)

m.

wenn die Platte lose aufliegt

â ₌i/ p h__5 p r^

r r -g~ ’ ü — 6 E cT⁴ ’

•ß

wenn die Platte am Rande festgeklemmt ist

Hi

_1 p r⁴

6 * E

8. Festigkeit der Gefässwimde.

Ist r der Gefässhalhmesser, d die Wanddicke in mm, p der Druck in kg per qmm, S die zulässige Materialspannung, so ist

bei einem kugelförmig en Gef äs s

p r 2 S ’

bei einem cilindrischen Gefäss

p r .

ST + a’

für a ist zu setzen: bei Eisenblech 3 mm, bei Gusseisen 6—9 mm, bei Kupfer 3—4 mm, bei gehämmertem Messing 3 mm, und bei gegossenem Messing 6 mm.

Bei Gefässen mit grossen Wandstärken (hydraulische Pressen etc.) ist zu setzen:

für cilindrische Gefässe.

2(S + p) 2 S-p

für kugelförmige Gefässe.

693

Formeln für die Berechnung der Dreiecke, Vierecke und regelmässigen Poligone.

R = Halbmesser des der Figur umschriebenen Kreises r = dto. des der Figur eingeschriebenen Kreises F = Flächeninhalt.

Rechtwinkeliges Dreieck.

Wenn a die Hypothenuse, b und c die beiden Katheten, B und C die diesen Katheten beziehungsweise gegenüberliege

pt3 fi

Winkel bezeichnen, so ist

2“’

der Mittelpunkt liegt im Halbirungspunkte der Hypothenuse

r a + b + c’

a* = b² + c², B + C = 90

Gegeben; Gesucht

Auflösung

a, b c, B, C, F c= V (a+b) (a—b), tg ₂ ⁼⁼|/ ^ = 2 V (a+b) (a-b)

a —b a -f-b’

B = 90 — C

o er

-, C = 90 — B

b, c a, B, C, F a = V b² + c², tg B = b F= bc sin B ’    2 ~

a, B b, c, C, F b = a sin B, c == a cos B, C = 90 — B a²

a sin 2 B

= ïgTr C-90-B.F.

= 7SFÔ'b=⁹⁰-O’F

b, B a, c, C, F a b, C a, c, B, F a

sin B ’ C b

cos C’ C

b²

2 tg B

b²

2 cot C !

Schiefwinkeliges Dreieck.

Wenn a, b und c die 3 Seiten,

A, B „ C die diesen Seiten beziehungsweise gegenüberliegenden Winkel,

s die halbe Summe der 3 Seiten, sonach a + b + c

und

h die vom Scheitel des Winkels A auf die Seite a errichtete Senkrechte bezeichnen, so ist

h = “ y S (s—-a) (s—b) (s—c), F =    = y s (s—a) (s—b) (s—c)

c

sin C .    .    C

2 sin T B . C

2 SU1 ~2~

sin Ä r = 4 R sin

2.    I-'O;

1)

sin B

sin

cos

~2

a b c___

2 R (a + b + c)

694

Der Mittelpunkt des umschriebenen Kreises liegt im Durchschnitte der in den Halbirungspunkten der Dreiecksseiten errichteten Senkrechten ; der des eingeschriebenen Kreises im Durchschnitte der Halbirungslinien der Winkel.

Gegeben

Gesucht

Auflösung

a, b, A, B, C

LO

₌ i/ (s—b) (s—c) B ₌ 1/(s—a) (s—c) ’ s (s—a)    ²    ^ s (s—b)

C = 180 - (A + B) a — b a -f" b

c = (a + b) cos cp, wo sin ç

(a—b) sin ¹/₂ (A + B) sin ¹;ï (A — B)

tg

a, b, C c, A, B, F tg- ₂ B

a sin C

sin A

cot

~2”⁵

A + B = 180 —C

-ZX^cOS-o a + b ²

sin C

a sin B

a, B, c'b, c, A, F a = 180 - (B + C) a sin B

sin A a sin C _ sin A

a² sin B sin C

sin (B + C) a sin C sin (B -f- C)

a, A, B b, c, C, F ^

2 sin (B + C) a sin B

sin A

a sin C" a sin (A 4- B) sin A

C = 180 - (A 4 B), F =

sin A

a² sin B sin (A + B)

a, b, A

c, B, C, F

sin A

Ist a > b, so muss A > B sein und das Dreieck ist bestimmt.

b sin A, C — ISO — (A 4- B)

sin B =

sin C.

a sin C sin A

Ist jedoch a < b, so muss auch A < B sein, und dann hat man die 3 untergeordneten Fälle:

a > b sin A: hier gibt die Auflösung 2 Dreiecke u. zw. eines mit dem direct gefundenen Winkel B und eines mit dem Winkel 180—B.

a = b sin A: in diesem Falle ist das Dreieck rechtwinkelig, b die Hypothenuse und B = 90°.

a < b sin A: kein Dreieck möglich.

695

Trapez.

Wenn a und b die beiden parallelen Seiten c „ d die nicht parallelen Seiten

h die senkrechte Entfernung der parallelen Seiten bezeichnet, so ist

F= (a+b)

= V (b+c+d—a) (a+c+d—b) (a+b-)-d—c) (a+b+c—d)

Sehnenviereck.

Sind a, b, c und d die 4 Seiten in ihrer Reihenfolge, A der von a und d eingeschlossene Winkel

C „    „ b „ . c

„ c „ d    dto.

s = ¹/ï (a+b-fc+d)A so isb

*4-=yfÿ|Êt> *

dto.

dto.

dto.

dto.

dto.

l> ==\!(s a) (s—b)

2    ' (s—c) (s—d)

C = 90—A, D = 90—B, F = V (s—a) (s—b) (s—c) (s—d)

Regelmässige Poligone.

Wenn n die Anzahl der Seiten, s die Länge einer Seite bezeichnet, so ist

R = -

2 sin

180

, r = l/ü s cot

180 R

— = cos

180

180

= ¹k n r s = n r² tg -

F = x/₄ n s² cot — n

Diese Formeln ergeben folgende Tabelle:

Il r

Benennung des regelmässigen Poli- |

_gons __j[

Dreieck . . 0"577 s Quadrat . . 0*707 s Fünfeck . . : 0*851 s Sechseck. . 1*0 Siebeneck .

Achteck . . Neuneck .

1-152 s 1-307 s 1-462 s Zehneck . . j 1*618 s Eilfeck . . 1-776 s Zwölfeck . 1*93 s

0-289 s    1-732 R    =    3'463 r    0-433 s² = 1*299 R²

0-5 s    1-414 R    =    2-0 r    1*0 s² = 2’0 R²

0-695 s    1-175 R    =    1-453 r    1*72 s² = 2*377 R²

0-866 s    1-0 R    =    1-155 r    2-598 s² = 2’598 R²

1-038 s    0-867 R    =    0‘963 r ! 3*634 s² = 2*732 R²

1-208 si    0-765 R    =    0*828 r    4-828 s² = 2*829 R²

1-374 s!    0-684 R    =    0*728 r    6-182 s² = 2’892 R²

1-54 s    0-618 R    =    0-649 r    7*594 s² = 2*938 R²¹

1-71 s    0-562 R    =    0-587 r    9'366 s² = 2-963 R²i

1-866 s 0-517 R = 0-536 r 11*196 s² = 2-992 R²

Kreisfonneln.

Bezeichnet r den Halbmesser,. U den Umfang und F den Flächeninhalt, so ist für den Kreis

U = 2 r Tr F = r² «, n = 3*1415926538979 ’    3    22    333    355

Näherungswerthe für n: , i T06r’ ~113~*

696

Ist am Kreissegmenteadie halbe Länge der Sehne zwischen den beiden Bogenenden, h die im Mittelpunkte dieser Sehne errichtete Senkrechte bis zur Bogenmitte (Pfeilhöhe, Sagitta), r der Bogenhalbmesser und 2y der von den beiden im Endpunkte des Bogens gezogenen Radien eingeschlossene Winkel, so bestehen zwischen diesen Grössen folgende Wechselbeziehungen:

______ cp

a = r sin cp = y h (2 r—h) = h cot -y

a²-fh²

sin cp

1 — COS cp

⁽P

h = r — y' r² — a² = r (1—cos cp) = a tg

₌ a²~h2 r a²+h²

Die Länge des Bogens kann mittelst der Näherungsformel :

a² -f- h²

-, COS cp =

Bogenlänge = 2 V a² + h² -f Für den Kreissektor ist dann E = — r² n

h²

gefunden werden.

180

Für das Kreissegment

wr'—W sin2,p= r‘(

(f n

180

sin 2 y

Formeln für die Elypse.

Bezeichnet a die halbe grosse, b die halbe kleine Achse, so ist der Umfang = (a-j-b) n

der Flächeninhalt = a b n

Formeln für Oberflächen und Kubikinhalte verschiedener Kürper.

0 = Oberfläche, K = Kubikinhalt.

Ehenflächige Körper.

Für den Würfel ist 0 = 6 a² und K = as, wenn a die

Kante ist.

Für das Parallelopiped ist, wenn g die Grundfläche und h die Höhe bezeichnet K = g h. Sind hingegen a, b und c die in einer Ecke zusammenstossenden Kanten und ß und y die entsprechenden Kantenwinkel., so ist___    __ ___

K = 2 a b c V sin s sin (s—«) sin (s—ß) sin (s—y), wo 2 s = cc ~l~ ß -j- y ist.

Für das dreiseitige, senkrechte, schiefabgeschnittene Prisma ist K = der Grundfläche, multiplicirt mit dem arithmetischen Mittel aus den drei Seitenkanten.

Ist g die Grundfläche einer Pyramide und h ihre Höhe, so ist K = Vs g h.

K = Vs h (G + g+ Y G g)

njß- Sind G und g die Grundflächen und h die Höhe eines Pyramidalstutzes, so ist,

697

aS y₂,0 = a²V 3

Für ein regelmässiges T etrae der ist K =

aS yx o = 2 a² y s;

und für ein Octaeder ist K = die Kante dieser Körper bezeichnet

wenn a

Runde Körper.

Bezeichnet man mit r den Radius der Basis eines Cilinders und Kegels und mit li die Höhe, so ist für den senkrechten Cilinder

0 = 2 r tc (r + h) und K = r² tt h, und für den senkrechten Kegel

0 = r Tt (r -f- V r² + h²) und K = Va r² tt h

Die Formeln für den Kubikinhalt gelten auch, wenn Kegel und Cilinder schief sind.

Ist beim Kegelstutz R der Radius der unteren, r der der oberen Grundfläche und h dessen Höhe, so ist

O = n [R» + r² + (R + r) V F² + (R - r)²]

und

K = Va * h (R² + R r + r²),

wobei die Formel für 0 einen senkrechten Kegelstutz voraussetzt. Ist r der Radius einer Kugel, so ist

0=4 r² tt und K — ⁴/a r³ tt.

Ist h die Höhe eines Kugelabschnittes, so ist die obere Fläche der begrenzenden Calotte 2 r tt h, hingegen

K = tt h² (r — Vs h).

Sind bei einer Kugelzone a und b die Radien der Endflächen und h die Höhe der Zone, so ist

K = Ve * h (3 a² + 3 b² + h²).

Für das Fass ist, wenn D der Durchmesser in der Mitte, d der Durchmesser an den Enden und L die Länge des Fasses bezeichnet

K = 10453 L (0-4 D² + 0-2 D d + 0*15 d²).

698

Specifische Gewichte verschiedener Körper.

Die Zahlen für das specifische Gewicht geben gleichzeitig das absolute Gewicht der betreffenden festen und flüssigen Körper in kg per kbdm an.

a) leste Körper.

I Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

Specifisches ( Gewicht

: Alabaster . .

Alaun .... Alaunschiefer Aluminium    .

dto. gehämmert. I j Amalgam, nat. . . 113*75 i Anthracit .... ; 1*4 Antimon    •    •    .    6‘85

Asfalt

2-71

. 1-7 . ! 2-34 . ! 2*5

2-67

2-1

. ! 1-07

. [ 2*72 Bausteine (mtt.) . ¹ 2*5 2*65 1*13

; Basalt . .

Bergkrystall . Bergtheer . .

! Bimsstein . ■ Bitterkalk • . Bittersalz . .

Blei, gegossen I dto. gewalzt Bleidraht Bleiglätte . . Bleiglanz . . Bleioxyd-Schwefelsäure .    ■    .

Bleispatli Bleiweiss . . Bleizucker . . Blende . . •

0*9

2*88

1*75

O ip

CnCCCT.M

to tO CÔ

r.

. 11*35 . (11*38 . 11*4 .    9*3 -

. 7*4 —

CD

di dt

. I 2*83 . ! 2*22

. ; 8*5 6*45 2*4 ! ; 2*35 . | 4*03 Brauneisenstein .    3*5

Braunkohle • Braunstein .

Bronce • • Buntkupfererze . i 5*0

1*2

.    3*72

. ! 8*8

' Cadmium . . . . j 8*69 . . : i*58

Calcium . . Calomel . .

7*18

I Chlorbarium Chlorcalcium I Chrom • • •. Chromeisenstein . ! 4*35 Coaks . . .

Copal . . .

(Dachschiefer ■ • i 2*76

Diamant.....i 3*51

Dolomit . . . . -i 2*87

Eis 0°......|    0*92

Eisen, geschmiedet j 7*6 dto. gegossen . .    7*0 —7*79

Eisendraht ...    7*6 —7*5

Eisenerz.....I    3*1 —7*75

Eisenglanz ...    5*23—3*8

Eisenvitriol . • - ! 1*9 Elfenbein ....    1*87

Erde :

vegetabilisch kiesig und sandig 1*3 grob mit Steinen fett mit Kies . .

| mit Lehm . ■ . mit Lehm, lufttrocken .....

Erdkobalt ....

Erdpech .....

Fahlerz.....

I    Feldspath . •    ■    •

! Fette......

Feuerstein ....

Fluss spath .... Franzosenholz ¹ (Gnajak) ....

5*9

1*4

1*1

1*15

2*0

2*25

2*23

2*0

2*25

1*12

4*45

2*54

0*93

2*59

3*15

1*33

2*73

2*65

2*9

3*25

li

699

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

I Specifisches Gewicht

2-78- 3-15

Glimmer .... Glockenmetall . .

Gneiss......

Gold, gediegen dto. gegossen . dto. gehämmert Golddraht . . . Granat, gern. . . dto. edler . .

Granit .....

Graphit, reiner .

dto. gewöhnl. Grünstein .... Grünspan .... Gummi, arab.

dto. elast. . . Guttapercha Gips, gebrannt . dto. gegossen und trock. .... Gipsmehl .... Gipsspath . . . ,

Harz, Fichten- . .

Holz:

i Ahorn, lufttrock. 0*76 dto. frisch gefällt 0-89 Birken, lufttrock. dto. frisch gefällt 0-89 Buchen,lufttrock. dto. frisch gefällt 0-95 j Buxbaum,    luft

trocken

j Ebenholz,    luft

trocken . . . dto. frisch gefällt 1*21 j Eichen, lufttrock.

dto. frisch gefällt j Eschen, lufttrock.

dto. frisch gefällt 085 Fichten, lufttr. . dto. frisch gefällt 0'87 Kiefern, lufttr. . I 074 dto. frisch gefällt 09 Lärchen, lufttr. . j 0 6 dto. frisch gefällt 0*92 ! Linden, lufttr. .

8*81

2*7

19*3

19*28

19*33—19*6

19*36

3*71

4-03

2*75

1*79

2-25

2-89

1*91

1*33

1*81

0*98

1*81

0*97— 1-0

1*36

2*31

1*07

0-72

0-79

0*94

1*19

0*82

1-03

0*79

0*58

0-79

Mahagoni, lufttr. i 0*75

Nussbaum, lufttrocken . . .

Pappel, lufttrock. 0*39 Pock, lufttrock. .    1*26

Tannen, lufttr. .    0*56

dto. frisch gefällt 087 Ulmen, lufttrock. 067 dto. frisch gefällt 094 Weiden, lufttr. . 0-49 dto. frisch gefällt 0*85 Holzfaser ....

Holzkohle von Nadelholz u.Buchen-

holz .....

Holzkohle von Eichenholz . .

Hornblende . .

Indigo . .

Jaspis.....

Jodkalium .

Jod Silber

Kadmium, gegoss. 8*6 dto. gehämmert ! 8*69 Kalium

Kalk, gebrannt . I 1*55—1*8 Kalkmörtel, frisch ! 1*8 Ka kmörtel, trock. j 1*65 Kalkspath . .    2*71

Kalkstein, dicht Kalktuff ....

Kanonmetall. .

Kautschuk . . .

Kieselerde . . .

Kieselstein . .

Knochen....

Kobalt, gegossen dto. gehämmert 9*15 Kobaltglanz . .

| Kochsalz . . . i Korkholz . . .

I Kreide.....

Kupfer, gegossen 8*8 dto. gehämmert Kupferblech . . . Kupferdraht . . •

Kupfererz, rothes

0*66

1*5

0*3

0-56

3*17

0*77

2*66

Jod

4*95

3*07

5*61

0-87

2*7

• I 2*39 8*79

0*93

2*66

2*5

1-66

8*71

6*3

2*14

0*24

2*7

8*94

8-88

8-78

II

5*9

700

Name des Körpers

Specifisches | Gewicht

Name des Körpers

; Specifisches Gewicht

. . ä y&&Û ' •• ' .'-s g-s g ■ ■ * ■ g-g........--b

■«••• ||111 -Jj -glpl • -l|^r - - ' ' g • - ! 1

■ ! s ‘ ; * ⁶⁰ *-g bs    |.a ■ ;    ^ ® ■ S- ■ ■ §>1

g ëjo |    SL, *p”|>l;§||J al ^    _ ₅ ^

ÏÏÜlllIIl!¹"²" ’¥MÛ 4l"!l|Illii!l!lll!ll4 lilii

2.S g

o N

1-07

■s

COCCODtO-JSI—‘M-tOLCIObOI—‘M-

I !

ŁO fcO

8-43

8-74

1-54

8-05

2-5

0-97

8-56

'8-28

8-67

2-73

1*91

SS 5 . J0- B

‘ "Sr

• S-

11-3

8-4 —8-7

Pech.....

Pechblende . .

Pechstein . . . Pflanzenfaser .

Phosphor, geh. . dto. rotli . dto. metali.

Platin, gegossen . dto. gehämmert dto. geprägt. . dto. gewalzt. . Platindraht Platinerz Porphyr . .

Porzellan .

Quarz . . .

Quarzsand, frisch dto. trocken Raseneisenstein .

Roggen, in Masse Rotheisenstein . . 4*9 Rothgültigerz . . Rothkupfererz . .

Salmiak.....

Salpeter.....

Sand, fein u. trock. dto. feucht 1*9 —2*1 dto. grob, trock.

Sandstein ....

Schiefer ..... Schiesspulver :

locker .....

gestampft . . . ! 1*75 Schwefel, rein . .    1*38

dto. Blumen- . i 2*09 dto. natürl.

Schwefelkies .

Schwefelzinn .

Schwerspath .

Selen . . . -Serpentin Silber, gegossen . dto. gehämmert dto. gewalzt.

Silberdraht . . .

Silberglanz . . . , ■ Silberhornerz . - ! 6*7

6-65

2-21

; 1-5

1-83

2-19

2-34

20-15

21-31

21-35

21-6

21-4

13-0

. ! 2-71 .    2-15—2-3

2-66

1-95

1-63

2-75

0-776

5-62

5-65

1-46

1-95

1-6

1-43

2-35

2-67

0-9

. I 2-07

4-9

5-27

4-45

4-31

2-64

10-48

10-62

10-55

10-48

7-05

701

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Smaragd . . . Spatheisenstein Speckstein . . . Stärkemehl . . Stahl, Cement . Stahl, gefrischt. Stahl. Guss- . . Stearin . . . Steinkohle . . . Steinsalz.... Strontium . . .

Talk.....

Talkerde . . . Talkschiefer . .

Tellur.....

Thon, frisch . . dto. trocken . Thonerde, rein . dto. trocke: ! Thonschiefer . .

; Titan.....

I Titaneisen . . .

! Tragant ....

Trigel.....

Topas.....

Torf, trocken .

*—4 «d

c£> ob ob

le ł-Ł

en

li • ^|fî il!!! s&ifli sif! Il!!l!!|l^!|llll!4! -Ul

0-97

1-75

1-25

9-822

17-6

1-4 —

1*6

2-12

6-9

7T2—

7-14

4-44

lO CT-

7-28

7*31

7*29

7-39

8-1

6-3

1*61

2-2

7-17

Name des Körpers

¹ Specifisches Gewicht

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Aether, bei 20° G. | 0-716

Chlorwasserstoffsäure, concentrât 1*208

Glycerin, hei 0° C Holzgeist . *. ■ ■ Kochsalzlauge, gesättigt ... i    Kreosot, bei 0° C

Leinöl, hei 12° C    0‘94

I    Mohnöl, bei 0° C    0-924

Oelstoff, hei 0° C 0-913

1-26

0-798

1-208

1-037

702

Name des Körpers

II

Specifisches

Gewicht

Name des Körpers

Specifisches

Gewicht

Olivenöl, bei 15° C 0-918 Quecksilber, bei 0°C 13-598 0-914

Kapsöl......

Salpetersäure, bei 12° C .

Salzsäure, bei 15° C Schwefeläther, bei

0° C......

Schwefelkohlenstoff, bei 0° C . I

1-522

1-192

0-715

1-272

Schwefelsäure engl. | 1"83 Seewasser . . Stearinsäure .

Steinkohlentheeröl j 0-744 dto. rectificirt . , 0‘91 I Steinöl (Petroleum) | 0-8 Terpentinöl ...    0-82

dto. gereinigt

Thran ......

Ü Wasser, bei 4° C .    1*0

1-03

0-854

0-87

0*93

c) Gasförmige Körper.

Bei 0° C und unter 760 mm Druck.

Das specifische Gewicht der atmosphärischen Luft, welches in Hin-_sicht auf Wasser = Q-Q012934 ist, = 1 gesetzt._

Name des Körpers

Mittleres

speci

fisches

Gewicht

Gewicht per kbm

in

kg

Atmosphärische Luft.......

Aetherdampf..........

Alkoholdampf..........

Ammoniakgas..........

Arsenikdämpfe..........

Bromdampf...........

Chlorgas.............

Chlorwasserstoff . •........

Holzgeistdampf ...    .....

Joddampf...........

Jodwasserstoff..........

Kohlenoxydgas..........

Kohlensäure...........

Kohlenwasserstoffgas, ölbildend . Kohlenwasserstoffgas, Grubengas .

Phosphorwasserstoffgas......

Quecksilberdampf........

Sauerstoffgas...........

Schwefeldampf..........

Schwefelwasserstoffgäs......

Schwefelkohlenstoff........

Steinkohlengas.........

Stickstoffgas...........

Terpentinölgas..........

Wasserdampf von 100° C.....

Wasserstoffgas..........

1-0

2-586

1-613

0-597

10-58

5-54

2-47

1-247

1-12

8-716

4-443

0-941

1-53

0-985

0-56

1-214

6-976

1-106

6-617

1-195

2-644

0-55

0-972

4-763

0-456

0-069

1- 293 3-344

2- 086 0-772

13-684 I 7-164 ; 3-156 1-615 !

1-45

11-27 5-75 1*217 1-979 1-274 ! j 0-725 1-57 !    9-023

1-43

8-56

1-546 i ;    3-42

!    0-711

1-26

6-16

0*623 ! 0-089 |

703

Mass- und Gewichtstabellen für verschiedene Bau- und Maschinenconstructionstheile.

Gewichtstabelle für Flacheisen.

Dicke in mm

Breite in mm

10    15 I 20 ' 25

30    35

40 ! 45    50

55

Gewicht per laufendes m in kg

(C ®    ffl O¹ ^

0-312 | 0-467 0-39 I 0-584 0-467 0-701 0-545 | 0-818 0-623 | 0-935 0-701 1-051 0-779 1-169 0*857 1-285 0-935 1-402 1-013 1-519 1-091 1-636 1-169 1-753

1-714 | 2-142    2-571 2*999

1- 87 ; 2-337    2*804 3*272

2- 025 i 2-532    3*038 3*544

1-246

1-87

1-324

1-402

1- 986

2- 103

2-181 2-727 2-337 2-921 2-493 | 3-116 2-649 3-311 2-804 3*506

1-48

2-22

2-96

3-7

1-558    2-337    3*116    3‘895    4*674 5*453

1-249 | 1-402 | 1-558 1-714 1-558 j 1*753 ! 1-948 2-142

1- 87 ! 2-1031 2-337 2*571

2- 181 2*4541 2-727 2'999 2-493 2-804; 3-116 3*428 !

2- 804 ;    3-155    3-506    3-856 j

9-348 10-52 ; 11-69 12*86

10-91 12-27 113*63 14*99

14- 02 ' 15*58 17-14

15- 77 17-53 19-28 17*53 19-48 21-42

Dicke in mm

vO

CD

en

-g

te'

P*

Si

GC

OT

CD

Cn

iH

S⁹

CO

<e>

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

: 2i

22

23

9-82    10-63    I    1145    12-27    1349    1341    14-72    15-54    16-36    j 17*99

10-28 11-14 12-0 ¹12-85 13-71 j 1457 1542 j 16*28 17-14 18*85 ! 10-75 | 1465 [ 12-54 : 1344 ! 1433 ,16*23 16-13 1742 17*92 19*71

3-11    3-428;

3-89    4-285*

4674* 5-141* 5453 ; 5-998

24

25

26

27

28

29

30

i 35

40

45 ■

Dicke in

mm

120

Breite in mm

130 ; 140 ! 150    160

170

180 i 190

■o

S*

CĆ

5-609

7-011

4    3*739j    4-051;    4-362-    4 67 i    4-985 - 5*297

5-92    6-23

7-401 7-79

6- 544; 7-011: 7178

7- 634 8-18 : 8-725

7-946 8-413 8-881 9*34 9-815 10-36 10-9

10- 59 11-22 111-84 12-5

11- 92 | 12-62 i 13-32 14*0

13- 24 ! 14-02 | 14-8

14- 57 j 15-42 i 16-28 , 171

9-27

15-6

31-2

26- 49 ; 28-04 j 2'9*6

27- 81 I 29-45 j 31*08 j 32*7

29- 13 ! 30-85 j 32-56 j 34‘3

30- 46 j 32-25 | 34*04 ! 35\S

31- 79 ! 33-65 35’52 I 37*4

33- 11 35-06 137*0    38*9

34- 43 | 36-46 | 38-48 ! 40'5

35- 76 37*86 39-96 1411 37-08 39-26 4114 44‘2

40-66 42-92 45‘2 39-73 42-07 441 46-35 49-08 51’8 56-09 59-2

46-7 j

54-5

62-3

45-

706

Gewichtstabelle für Quadrat- und Rundeisen.

Sr

Ss

Quadrat

eisen

Rund

eisen

Quadrat-

eison

Rund

eisen

» CO © ©

1!

Gewicht per lauf, m in kg

ëi

cc 3 Ö

Gewicht per lauf, m in kg

Stärke, respect. Durchmesser in mm

Quadrat

eisen

Rund

eisen

1.2

Quadrat

eisen

Rund

eisen

Gewicht per lauf, m in kg

»!

•a!

s -

m s

| Gewicht per lauf, m in kg

CO GO «<I <JÎ Ol

^«»»MMttMKMMMOOOOOOO O^C^fcOfcOCOl—h-L 00    00 H o*

psilgf iipg§pl|pgljlg§

^ Ö O O O O O O T—i rH rH t-H rH rH G*Q Ol ÔQ CO

4-481

4-863

5-259

5-672

6-1

6-543

7-002

7- 477 . 7-967

8- 382 8-994 9*531

10-08 I

10- 65

11- 23

11-83

12- 45

13- 08

13-69

3-52

M CO

4-455

4- 791:

5- 139 5*499

6-257

6- 654

7- 064

7-485

7-919

8-365

8'823

9-294

9-776

10-27

10-78

0 0 g o ce g ^ g g, s gîSis S § I liś

14-39 11-3 110 93-14

14- 9    11-83 115 1.02-9

15- 75 12-37 120¹112-0

16- 46 12-93 125121-6

17- 19 13-5    130131-5

17- 93 14-08 135i 141*8

18- 68 14-67 ,140 152*5

19- 45 15-28 145163-6 23-28 : 18-48 150:175-1 28-01 22-0 1551186-9 32-87 25-82 160|199-2 38-12 29-94 165 209 6 43-76 34-37 170 224*8 49-79 39-11 175 238-3 56-21 44-15 180 252-1

49-49 185 266-3 55-15 190 280-9 61-1    195295-9

85-55 67-37 200 311-2

63-02

70-21

73-94 80-81 88-0 95-48 103-3 111-4 119-8 128*5 137-5 146-8 156-4 166-4 176-6 I 187-1 198-0 209-1 I 220-6 : 232-3 i 244-3

Gewichtstabelle für Winkeleisen.

Breite

der Dicke Schenkel in mm in mm

Gewicht per lauf, nr in kg

Breite

der Dicke Schenkel in mm in mm

Gewicht per lauf, m in kg

Breite der j Dicke Schenke] jin mm in mm

Gewicht per lauf, ra in kg

rH

S$8§5ä3Öt3Si©$SiS

hhhh m- hh «___    ¹

CÇ(^C«CÇÇOCÇCOC50SÇOCÏ^

^ftiptjot-cpioipcocoiocot-

105

131

131

131

157

157

157

52

4*9

3-1

707

Tabelle über Querschnitte und Gewichte gleichschenk eliger Winkeleisen.

In dieser Tabelle bezeichnet: b Die äussere Schenkelbreite in mm;

<1 die mittlere Schenkeldicke in mm;

Q den vollen Querschnitt in qcm;

q den Netto-Querschnitt (nach Abzug eines Nietloches, dessen Durchmesser gleich der doppelten Stärke der Schenkel ist) in qcm;

G das Gewicht per laufendes m in kg.

C*

5P

q (J b Q q G

d = 6-54

d = 9-81

d = 13-08

j 32-69 3-83 3‘01 : 3*0 39-23 4-72 3-83 3‘65 45*771 5-54 4‘72 4'32 52-311 6-43 5-54 4’99 58-85 7-25 6*43 5’64 65-39 8-14 7-25 6-31 71-93 8-96 8-14 6‘98 178-46 9-85 8-96 7*63 d = 9-81

52-31 j 9-3 i 7-39 7*22 | I 58-85 10-6    8-69 8"22

65-39 11-83 9*92 9'2t 71-93 13-13 11-22 10-2 78-46 14-43| 12-52; 11-2 85-0 15-73 13-82 12-2 91-54 16-95 1505 13-2

I

98-08 18-26 16-35 14‘2

|

104-6 19-56 17-15 15-2 d = 13-08

71-93

78-46

85-0

17-1

18-81

20-52

91-54

98-08

104-6

111-2

117-7

124-2

130'8

137-3

13-6813-3 143-8 15-3914-6 150-4 17-1 16”0 156-9

22- 23| 18-81 j 17-3

23- 9420-52 18-6 25-65 22-23 19*9 27-36 23-94 21’2 29-07 25-65 22*6

30-78 27-36 23'9

32-49 29-07 25-2

34'2 30-78 26-6

35-41 32*49 27*9 37-6234-2 29'2 39-33 35-41 30‘5

G-ewichtstabelle für Schrauben und Nieten.

Man berechne das Gewicht der Bolzenlänge zwischen Kopf und Mutter, respect, zwischen beiden Nietköpfen nach der Tabelle für Quadrat- und Rundeisen und addire noch hiezu:

für 6eckige Köpfe und Muttern „ 4eckige dto.

„ 2 Nietköpfe .

dto.

7 Bolzendurchmesser dto. dto.

■1

Gewichtstabelle für Metall-Bleche.

1 qm Blech aus

Blech

* Schmie-! Guss- i Guss-

iinmm'iÜÜfü!

eisen

stahl

Kupfer Messing Zink

Blei

wiegt kg

POCO-qOOiyf^aSbü'M

OCDCO-QasOtK^OSMhao

t""¹ M. M H-¹ M- M- ’M-’M- M-

cd S2J    ü S-O ■ to go    ^ os' os■ to m-

3mmmmmmm

Pt

î^iP^ÇW'P^ÇNiflNONiO^OWiONO ^

HrlrlrlrtrlH ^

1, '‘SS3§8SS£S-"ŚŚŚEŚggŚŚŚ

rH rH

CD

| 0 o w to-ctó cnoî-4ûo?ooi-ibiicô(fî.ckas-qdbeô

I Nr. der gang-! barsten Lehren

Englische Lehre für Draht, Blech! und Band- ! eisen

Französische

Drahtiehre

Dillinger

Blechiehre

S⁴

CD

P'

Nr. der gangbarsten Lehren

SOOO«3050r>)5»ostOM

O H (M co ^ IO

H DO fcO fcO OO 05 C»H+e> CH m 05 05 -3

“üssassasDigsssg

gspmssmsss

05 <x> 00 -3 05 tf* DO OO -4 Or 09 & So §£

888388K88B8SBSS

i.

Si

Î ® i

i Französische, ®    ^

! =• Dr*htl.Ur, ; S' g £5g g g g ą g g g g g fe fc g g g g

î » CMMCo^oiffiNOoyjôAtitiyio'imgioôtô

;! Iflllplipppppi

i I P-J ----- ------------— _________________________ __

|j Knglische ! Lehre für Blech und Bandeisen

1-65

1-47

2-7

3-0

Dillinger

Blechiehre

I 1-24

1-07

0-88

0-81

0-71

0-63

0-56

0-51

0-46

0-41

0-38

0-33

0-3

3-4

1-41

1-27

3-9

4-4

4-9

5-4

5-9

6-4

7-0

7-6 •

8-2

8-8 ■

9-4

îo-o

1*13

0-99

0-85

0-72

0-56

0-42

0-28

709

Tabelle

über gewalzte eiserne Traversen in J. Form, deren Bezugsorte, Typen, Dimensionen, Gewichte, statische Berechnung und Tragfähigkeit bei 10 und 12 kg Inanspruchnahme per qmm Querschnittt.

Erzherzogl. Kammer in Teschen ÂVitkowitzer Bergbau- u. Normaltypen des Oester. Ingenieur-. Name des erzeugenden Teplitzer und Ternitzer Werke : Eisenkütten-Gewerksch.    und Arckitekten-Vereines ||    Eisenwerkes

■j

EH

40

35

t-

32

30

28a

28

26

24a

24

22

20

18 li

16

13

10

10

11

12

40

35

32

30

28a

28 :

26

24a

24

22

20

18

16

13

10

Dimensionen

des

Trägerprofiles in mm

JDOWOJOOOtO^lFQCOCOOKÜiO

0000000000000000

g§!M£ogaré$ g

132

126

108

102

90

Gewiclit per laufendes

Meter in kg

H i|l 5

II ;j- ”

® -g    I -g Ö W

|SfTl!l*> I

! ■“ ^ Q“S II Ij

II in mm I

in ram

Tragfähigkeit des gleichförmig belasteten jTrägers bei 1 m freier Länge ](= lichter Spannweite) in kg bei 10 kg ln- bei 12 kg In-! anspruch- ! anspruch-¹ nähme pro jj nähme pro qmm und i qmm und freier fester freier fester

14

13 j

9-5

9-5

6-5

5-5

4-5

00    9^90099^99

03 îN -'OOïCOCCt-CT'lOTli

i|

i| 387801088 194556231 138059134 108702432 101959658 81296998 63394470 57275139] 47307183 33922274 240203091 16458509i !    10567864

5185946 2053211 960939

OiOWCîCOCW't-iHClCCCCOl'iOïC

ooooooooooooocoo

352| 156116 308 : 141 ! 14 282    132!13

264 ] 126|12 246    150 11

246 ! 12011 229    114 10-5

! 67-6.11 138631953 | 60-1 ]] 108702432 53-0    83885628

46-3 i| 63565802 40 0    47166515

: 34-3 I 34150629 29-0    24020309

24-0    16317022

] 19-6 ! 10621533 14-0 !    5057898

9-6 !    2043007

7-0    960939

1615838 1111750 862870 724683 728283 602121 487650 477293 394229 308384 240203 182872 132098 79784 41165 24023 ~866450 724683 599183 488968 393054 310460 240203 181300 122769 77814 40860 24023

Auf- • Ein- Auf- Einlage sipann.i! läge !s

-    "T“F

pann.

| 1292671193901'1551201232631 88910 133410 1067281160092 |l 69030 103544 82835 124253 57975 86962169570 104354 ;j 58263 87391: 69915 104873 48170 72255 57804 86705 ! 39012 58518] 46S14 70222 38183 57275 45820 68730 31538 47307 37846 56769 24671 37006 29605 44107 19216' 28824; 23059 34589 14630: 21945] 17556: 26334 10568] 158521 12681 19022 6383]    9574]    7659    11489

3293    4940    3952    5928

1922:    2883] 2306: 3459

103974 83179 124769 86962 i 69570 104354 71902,1 57522] 86282 5    :    4694L    70411

2306! 3459

j) 69316 57975 47935 39117 31444 24837 19216 14504 10622 6225 3269 1922

102-3 || 387801088! 79-8 ! 194556231 67-7 ! 138059134] 60-1 i 108702432] 60-9 ! 101959658] 52-9 ! 84296993 46 3    6 3391170

46-2 |    57275139:

401 i 47307483 34-3 |    33922274

29-0    24020309

24-1 |    16458509

19-6 !    10567864

14-4    5185946

9-6 ,]    2058241

960939

7-0

1615838

1111750

862870

724683

728283

602121

487650

477293

394229

303384

240203

182872

132093

79784

41165

24023

129267 ; 193901] 88940 133410] 69030:103544 57975 86962 58263] 87394 70! 72255 39012: 58518 38183: 57275] 31538: 47307 37006; 19216] 28824 14630 ! 21945 10568: 15852 6383;    9574

3293    4940]

1922¹    2883:

181

24671

155120 232631 106728 160092 82835 124253 69570 104354 69915!104873 57804 86705 46314 70222 •15820 68730 37846 56769 29605 44407 23059 31589 17556! 26334 12681 19022 7659 11489 3952    5928|

2306    3459]

Es bedeutet: H totale Trägerböhe

h innere Höhe zwischen den Köpfen

B Kopfbreite b Stegdicke

710

Name des erzeugenden Eisenwerkes

Trägerbezeichnung

Dimensionen

des

Trägerprofiles in mm

II

Gewicht per laufendes Meter in kg

Trägheitsmoment

berechnet n. d. Formel

rO

-IS

in mm

Querschnittsmodulus berechnet n. d. Formel

w=I(b hmb-h *)

_ 2 J ~ H

in mm

Tragfähigkeit des gleichförmig belasfcien Trägers hei Im ireiei Länge (= lichter Spannweite) in kg bei 10 kg In- bei 12 kg In-ansprnch- anspruch-nahme pro ) ralime pro qmm und ! qmm und freier I f ester j freier ; fester Auf- 1 Ein- ) Auf- j Ein-lage |spann. | läge jspann.

Zöptauer u. Stefanauer Bergbau- u. Eisen-hütten-Gewerkschaft in Zöptau

Wh

Ç! tfp o*P ÿ

II - sals8.818.8MII88BSS88

Prager Eisenindustrie-Gesellschaft

__g q** g' g 0-89 O- es O- O P- CO ^

8888.88.888388888818

»888888588888868888888 »»»38888838888858388

150 15 125 13 122 13 125,14 13515

120

120

100

95

105

88

92

12

11

95

10

98

90 8 86 7

£*■©©© Of

Cn 05 05

Öidr 61

87-3 ; 213595570 62 0 j 109519056 64 0    1 26590745

69-0 î 134215339 78-0 I 152603484: 53-3 j| 73833569] 49-5 : 68101136 36-0    40485968

31-6 ! 35191671, 40-6    45806197

31- 4    34003042

27- 8 :    29928417

32- 8 ¹    29429345

28- 2    20019381

!    127945811

6549086

23-5

15-5

13-9 j|    5381423

10-8 I    2397056

7-3 il    915112

4-4 [j    304708,

1220546

730127

798680

849464

968911

561472

523855

340218

293264

388188

286945

254710

280279

216426

159932

84504

82791

45658

22878

1C157

I 976441146466 117172,175759 || 58410 87615! 70092|l05138 ! 63894j 95842 j 76673|1150l0 ! 67957 101936 81549 122323 Il 77513 116269,! 93015tl39523 il 44918 67377! 5390l( 80852 Il 41908 62863|l 50290 75435 !i 27217 40826;| 32661! 48991 (| 23461 j 35192¹ 28153 42230 i 3l055j 46583) 37266 55899 |l 22956 34433 27547 I, 20377) 30565'; 24452, 36678 I 22422 33634;! 26907: 40360 17314! 25971: 20777 12795) 19192 15353 23030 6760!    10141!!

41320

31165

8112 12169 7948 11922

14519 |j 910 |! 162976974 74-0 ü 139576960, 73-0 j 119522193 64‘2 II 100822500 80321465| 123907865! 47-6    64425354

34-3    311667251

50132159! 98 i 10 i 37-0    40396345!

105110 -|i 38-56    43164214!

92! 8    j!    29-2    32490448j

105 ! 10    [I    35-7    31716843,

95 8    28-6    26194748

105 10    !    36-0 ij 28335926

8    29-0    23807957

33-3 '    22597605

26-2    18227229

29-56    14934363

22-6    11780611

17-04    6040608

12-0    2540322

115111 92:11 110 12    ! 45-8

95!

100! 10 92! 8 95; 10 85! 8 70, 7 58 ! 6

Śf

XI : 300,264    125112

|j 2601229 ! 115 11

IX* ü 250

II

10 e? : VII jj 235!208 VI 200 176

63

125

10

VI

■go V* 5.2

100 10 95 9

1025012

872356

802162

672150

610810

901148

486229

262960

424849

342342

364255

274181

302065

248291

286221

2380SO

246968

197051

189043

147258

91524

48387

719905

495067

406531

346018

242623

204616

183091

149136

84951

45719

82001] 123001!! 98401 147602 69788j 104683! 83746! 125619 64173 [ 96259!! 770081115511 53772 80658] 64526 96790 48865 73297'! 58638! 87957 72092¹108138 86510 129765 38898j    58347) :    466781    70017

57592 S6389I 69111 103666 39605, 594081 47526 71290

32522 48784 39027 58540

27681 41522Î 33218' 49827 19410 29115! 23292) 34938

16369 24554 19643 29465

14647 21971' 17577' 26365) 11931 17896 14317 21476) 6796 10194    8155    12233’

3658    5486    4389    6584:

56 0    107985744

45-5 ! 64358762

45-5    54119083

34-5    40657119

28-9 Ü 24262272

28-0    21005628

26-7    16478187

Il 11930865 5521801 2285967

! / 53

I \ no,

*) Speciell fur Dübelbaumauflager in J_-Form.

185

¹

Bezeichnet W das Widerstandsmoment eines auf Biegung beanspruchten Stabes, so ist W —

vidirt durch den Abstand e der äussersten Faser von der neutralen Achse. Die neutrale Achse geht durch den Schwerpunkt. Wenn P die biegende Kraft am Hebelarme 1, S die Spannung pro qmm bezeichnet, so ist, wenn das äussere Biegungsmoment — PI:

²

Relative (Bieguugs-) Festigkeit.

711

Um die Tragfähigkeit eines solchen Trägers für verschiedene Längen zu finden, ist es nur nöthig, die gegebene Belastung des ganzen Trägers mit dessen freier Länge (Stützweite) zu multipli-ciren, wodurch man die Last für 1 m Länge erhält, wonach man leicht durch Aufsuchen einer correspondirenden Zahl in dieser Tabelle den tragkräftigen Träger aufsuchen kann. Z. B. Eine Traverse von 6⁻5 Stützweite wird mit 10700 kg gleichmässig belastet; die Inanspruchnahme soll 12 kg per qmm betragen. — Man multiplicirt also die Länge des freien Trägers mit der ganzen Last = 6-5X10700 und erhält 69550 kg als Resultat, welche Ziffer genau der Belastung für 1 m Trägerlänge (wie sie obige Tabelle angibt) entspricht, und bringt dieses Profil in Anwendung.

Tabelle

über gewalzte eiserne Traversen in |_ Form nach den Typen des-Oesterr. Ingenieur- und Architekten-Vereines.

Trägerhezeichnung

'I

Dimensionen in mm

Höhe

Breite

Gewicht

äussere

innere

äussere

innere

per m in kg

Trägheits-

Moment

Widerstands-

Moment

Tragfähigkeit

des

in cm

freiaufliegenden Trägers für gleich-massig vertheilte Belastung hei 8 kg Inanspruchnahme pro qmm

: per m Spannweite

li_in kg__

30

300

I 266

100

88-5

50-4

28

280

247

95

84

45-6

26

260

229

90

79-5    40-5

24

240

210

85

75

36-3

22

220

192

80

70-5

31-7

20

200

173

75

66

27*9

18

180

155

! 16

160

70

61-5|

23-9

! 14

140

CO r-t

tH rH

57

20-7

60

52-5

17-2

12

120

99

55

48

14-4

10

100

I 80

81

62

50

45

43-5

39

9-2 1

8619 ! 575 6830 I 488 5226 ! 402 4003    334

2940 j 267 2152 ! 215 1493 ! 166 1 1024    128

45920

38984

32120

26657

21353

17191

13252

10218

7448

5370

3573

2282

Um auch für diese Träger die Tragfähigkeit für verschiedene Längen zu finden, gilt dasselbe was bei der vorhergehenden Tabelle der XTräger gesagt wurde.

Sowohl die T Träger als auch die |_Träger tragen die hier

berechnete Last bei ganz gleichmässiger Yertheilung derselben; wird ein solcher Träger aber nur in der Mitte belastet, so trägt er nur ¹/a, ist er nur an einem Ende eingemauert und die Last gleich-massig vertheilt, so trägt er nur ¹/₄, und ist er nur an einem Ende eingemauert und am anderen Ende belastet, so besitzt er nur ¹U der in obigen Tabellen gegebenen Tragfähigkeit.

712

Tabelle

über gusseiserne runde Säulen hei lOfacher Sicherheit.

Aeusserer ! Durchmesser!

Wandstärke

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt in qcm

Höhe der Säulen in m

2-00 ; 2-20 ! 2-40

Tragfähigkeit

Gewicht

2-60    2-80    3-00    3’20

| jeder einzelnen Säule I in kg

10    137    22-00

3425 j 283l| 237S| 2027 1747; 1522    1338

64 ;    68

60

54

57

61

71

12    153

25-64j

15    170    30-63

' ' ! !

r— co t— 52 t- (M CO CO

O}    05

O O GO

tô    Ô    Ki

~l    <J)    CP

Sri «g s|

ia I* !«

4837 i 4171 ! 3633    3193

87 I 92

98 j 103

5518    4758,; 4144    3643

loi : m ni : m

6317i 5446    4744, 4170

122

130

138

120

12 j . 601 40-72)

15 | 696 49-481    .

20 j 817    62-83

15    1167 58-94

140    20 1395 75'4'oj    .

20260 17243 148S5 12967 11396;

j 142 I 151 I 161 |    170 |    179

25 j 1564    90-32

24219 20636; 17793! 15500; 13623 197 |    209

27153 23136 19949! 17378 152731

202    216    .31    \    245 \    259 !

173

185

221

15 i 1815

160 I 20    2199

25    2498

§5 8 O

S $5 g

rH

’ 31510 26849 23150 20167J 17725:

193 ;    204 \    215 j

38177 32530, 28048 24433) 21475;

17.2

182

210

224

238

252

266

43368 36953 31862 27756; 24395'

243    260 :    277    294 \    311

15

2668    77-761    .

46319 39467 34031 29644; 26055

205

217

230

242 i 254

180    .20    3287 100‘58

25    3751 121-74

56719 48328 41671 36300 31904!

312 I

65121 55488 47844 41678) 36631

366

248

264 f 280

296

289

308

328

347

713

Höhe der Säulen in m

3-40 | 3-60 I 3-80 j 4-00    4‘20 j 4‘40 ! 4’6Ô j 4*80    5‘00

Tragfähigkeit | jed

Gewicht    ! in kg*

I ib

îb

er einzelnen Säule

1185! 1057 j

öS?

rH rH ^

Cv C77) CS

777

89

857

101

984

S5 sg

GO_________©____GO

117

2829    2523    2265;

2044

170

5199i    4637    4162

134

141

147

124

2331

146

2669

178

3756

154

1854

129 j

2115

152

2421

186

3407

161

3104

167

2840    2609

174

180

2404

187

6021!

15s

166

4819

4350

174

182

3946

190

7067    6304: 5658

5106

4632

192

202

212

222

232

3595    3289    3021

198 !    206    214

4220' 38611 3546

2784

222

3268

242

252

272

10095 90051 8082 7294 6616    60281 5515j 5065    4668

286 I 245 I 255    264

189

198

208

217

226

12067 10764' 9661    8719    7908

288

245

257

269

281

720il 6593 ! 6055

298 |    305 !    817

5580

829

13530 12068 10283    9775    8866    8079    7391    6788

274 !    288 !    803    317    331    846    360 ;    875

6256

889

15701 14005 125691 11344 10289

9375

226

236

247

258

269

280

19022 16968

280

294

15229 13744 12466

308

322

886

11358

350

21609 19275 17299 15613 14161

328    844 \    861    378 \    895

12903

412

6224

312

892

823

/'»;

834

7541

420

8567

496

j 32448; 28943 25976 23444; 212641 1937    17727 16280 15004 13872; 12864;

386

405

425

; ;i

463

_o<

502

522

541

580

714

Äeusserer ! B Durchmesser:

Wandstärke '

Trägheitsmoment in cm

Querschnitt ! in qcm

Höhe der Säulen in m

2-40    2-60 ! 2-80    3-00 ¹ 3’20 | 3‘40

3-60

3-80

Tragfähigkeit j jeder einzelnen Säule

Gewicht__| in kg__

15    3754 87-18

!

200 20    4637113-10j

25    5369137-45)

52307

260

52307 47883! 417111 36660 32474! 28966 25997

274    288    302    316    330 \ 344    358

67858

308

82466

356

67858 59145! 51522: 45283 362 !    380

79423! 68482i 59656 52432:

378 :    400 i 422    444 j

326 i 344

398

466

Cn___tO

35779 32112

416

434

41427 37181

488

510

20    6346 125-66)

220 25    7399 153Tö{

75398! 75398 75398 70511 61973 54896! 48966 43947

865

385

405

425

445

465 !    485

505

91892 ! 91892

415

440

30

8282 179-07{!¹⁰^3 10^f __1_____

91892! 82211 72256 64005 57091 51240

512 !    536 !    561

105638 92022 80879 71644¹ 63904 57355

464

488

585

523

551

579-

608

i20    8432

24025    9889

30 11133

138-23(!    .

168-86) . 197-92]

82938 82344 72941 i 65062

"    !    535 {    557

101316 96572 85545 76304

590 \    617

123700108720 96306 85903

58393

491

513

579

68483

563

>;c;

670

77098

632

726

758

' 25 12885 184-57) . 260 30 14578 216*77) .

110141 110141110141! 99421 89231

641    670 ; 699    729

130062 130062 126107jll2485 100956

719    753 ! 788    822

758

857

co

16035 247-40j

148440 148440 138711:123727 111046

791    830 j 869 j 909    948

25 16435 200-27 280 30 18673 235-62 35 20625 269-39j|    .

25 20586 215-99)    .

300 30 23472 254-47

! 120166 120166 ! 120166| 120166 113816

762 I 794

1141371 141371 141371 141371 129314

848 I 886 j 923

1161635 161635 161635! 159143 142832

730

826

■WS

811

892

935

961

978 i 1020 \ 1063

129590 129590 129590! 129590 129590

813

S47

881

916

950

152681

906

35 26021291-38

174829

993

152681 152681 152681 152681

946 ! 987 I 1027 : 1068

174829 174829 1 74829 174829

1039 , 1085 ! 1132 [ 1178

715

Höhe der Säulen in m

4-00    4-20 I 4-40    4*60    4‘80 I 5*00 I 5'20 | 5‘40 , 5'80

einzelnen Säule

5*80    6-00

Tragfähigkeit j jeder

Gewicht    I in kg

23463 21281

372

28981 26287 452 ¹    470

19390 17741 16293

414 [    428

23951, 21914 20126

15016

442

13883

456

12874!

470

18548

/.VS

506

524

542

17149

560

15902

578

33556 30437

532

554

27732 25373

576

598

23303

620

21476

642

19856

664

18412

686

396621 35975

525 !    545

32779 29991 27544 25384

23469

585

625

645

21763

665

46244 41944

60.9

633

38218

657

34967 32114

682    706

29596

730

51763 46950

693 '■    721

42779

39140! 35946

750

778

806

33128

835

27363! 25374

754 \ 778

30629! 28402

863 \ 891 ;

52700 47800! 43554 39849 36597

602

628

645

667

689

33728

31183

711

783

28916! 26888

25065! 23422

755

777

799

821

751

777 \    804

831

858

885

911

988

965

; 89

820

852

80531 73044 66555 60893 55924¹ 51540 47652 44187 41087 38303! 35792 787 ;

91113 82642 75300 68894 63373¹ 58312 53913 49993 46486

891    \    925    960    !    994    j    1029    i 1068    1097    j    1132    1166

1002191 90901 82825! 75780 69596! 64140 593011 54990, 51132

987    J    1026    . 1065    {    1105    !    1144    1183    1222    j    1261    | 1301

816

845

875

904

933

962

991

er.

‘(LO

102719! 93169, 84892

890 I 922

116706 105856 96451

998 \ 1035 | 1073

128906 116922406535

1106    1149 \ 1192

954

77670 71332

986 ! 1018

88247 81046

1110    \    1148

97472 89518

1234 \    1277

48856j 45653

1178    1210

82500 76276 70730' 65768

1820 S 4363    1406 I 1448

55508 51869 1885 j 1372

61311I 57292

1491

1584

128663 116701 106333; 97287

984 \    1018 ! 1052    1089

146700! 133061,1212401110926

1148 i

1108

1189    1229

1326

162631 147511 134406122973112938104084 96232 89235, 82975 77351

1224    1270 ; 1316 \ 1363 ! 1409    1455 ! 1501    ! 1547 \ 1594    1640

I

72281

716

Tabelle über Querschnitt und Gewicht von [-Eisen.

Kopf-

Dicke

Breite am

am

Steg J Ende

in mm

Trägerhöhe

! Stegdicke

S' Gewicht per lauf m

Kopf-

Dicke

Breite am

atu

Steg I Ende |

in mm

Trägerhöhe

Stegdicke

in kg

15

30

35

40

45

50

! 58

63

11-5

72

12-5

tß C5 05 ff) Oi Ol Üi oh

<50 CO -J O>

3'5

! 6-5

7-25

9-0

11

13

12

11

! 235

78

13

78

15

15 f

10 10-0 8    10-5

7    , 16-5

8    : 19-0

10    | 24-25 !

12 26-75

11    : 27-75 104

12

16

10

17-5

10

12

13

lüg»»****

co o o to o; o: co to

10    29-25

13 ¹ 31-25 10-5 32-25 10 i 34-25 10-5 ; 37-0

13

13

14

14

12

37-5

41-5

41-5

45-5

48-5

13    53-0

Gewichtstabelle für gusseiserne Röhren.

B Lichter Durch-messet-

a Konnal-Wand-g stärke für 6 bis 7 Atmosphären S Flangen-B Durchmesser I B Flangen-B Dicke

Flangenrolire

g Schraub.-Loch-B kreisdurchra. Anzahl

Schrauben

in mm

Durchm. d. § Schraubenlöcher

3 Baulänge Gewicht eines Rohres (abgerundet) Gewicht ci -g" Flange nebst Ansclil. (abg.) Gewicht v. 1 m *"Rohr exclusive Flange

Schenkellänge g d. Krümmungs-

ner

und 0 -Stücke h — D + 100

Diehtgs.-leiste,falls beliebt

1 !

Höhe

mm mm

! 40 50

! 60

70

8-5

8-5

80 ! 90

100

: 125 ! 10 150    10

i 175 ! 10-5 I 200 I 11 225 ; 11-5 250 : 12 275    12-5

I 300 j 13 ! 325 ! 13-5 ! 350 j 14 375 ; 14 400    14-5

425 j 14-5 450 ! 15 475 ! 15-5

500

!G

! 550 ^ 16-5 ! 600 ! 17 : 650 j 18 j 700 ' 19 750    20

I 800 | 21

900    22-5

x 1000 ; 24

115    !    13

125 4 15-5 135: 41 15-5 1451 41 15-5 160j 4j 15-5 1701 41 15-5 180] 4* 19 210; 4    19

240 6| 19 270 j 6 19 300! 6 19 320 i 6 i 19 350 8    19

[ 375j 8j 19 400' 8: 19 435 j 10 22-5 465 10 22-5 495 j 10 22'5 520 i 10 22-5 545112 22-5 570 12 22-5 600,12 22-5 625 12 22-5 675 14 26 725 ! 16 26 775118 26 830118 26 880:20! 26 940Î20 29-5 1040 ! 22' 20-5 1140|24 29-5

-HCOrliÄCü!'-CO Ci O H (M ifj CO rH iH rH ?H CO CO CO

W W CC

ïimïISlIISISsSSssssïsss

CÔ    ü\ ^

8'75

2-2    10-58

2 7 I 13-26

2-9

15-2

3-5    18-25

20-3

4- 4 j 22-32

5- 6 i 28-94

6 9    36-451

8 i 44-38 j 9-6 j 52-91! 9-9    61-96 î

11- 6 I 71-61 !

12- 9 j 82-3 !

13- 7    93 0

17- 2 Î102-87

18- 9 i 11.2-76

21- 5 124-04

22- 6 136 85 !

24-5 145 16 26-5 162 0 1 28-6 1178-S41 30-7 '187-68 39    214-97

42    243-28

43    276-6 i

50    3Î1-27

53    [347-96 '

68 j 387-1 j 74    472-81 ;

96    560-0

Il I II I II §

co co co co co cc co

717

3 Lichter Durchmesser

Normal-Wandstärke ³ für 6 bis 7 Atmosph.

Muffen.ro h r e

Schieber, ISälme und Ventile

Äeusserer

5 I £gg S IP

© tD 00 CO CO OO fj 3 o‘i di

B Muffendurchm.

Innerer

-g

►H

r-

Tiefe der Muffe

Gewicht per laufendes m excl. Muffe

Gewicht der Muffe

100 9 I 125 10 ! 15010 ^ 175; 10*5 ; 200! 11 225i 11-5 25012 275! 12-5 30013 32513-5 35014 37514 40014-5 42514-5 450 15 475 15-5 50016 55016-5 60017 65o| 18 700 19 750 20 80021 900:22-5 1000 24

kg___

120    69: 74: 8-75

132    81.    77 10-58

143    91    80 13-26

153 101: 82 15-195 164 112    83 18-25 I

175 1221 86 20-3 186| 133; 88 22-32 213 158;    91 28-94

242 185; 94 38-45 270 21l!    97 44-38

299; 238;    99 52-91

315: 264! 100; 6096 351 291 101 71-61 378 317 102 82-3 406 343| 104¹ 93-0 433; 368 105102-87 460 394; 108 112-75 4891 42l! 107 j 124*04 518 448; 109136-85 545: 4731 110 145-16 573! 499 111 162-0 600 525 112 174-84 628! 551 114187-68 j 682 603; 116 214*97 738; 655 119;243-28 : 791 707| 122 276-8 I 846 759 125;311*27 8971 812 127347-96 949; 866; 129 387*1 1066 968 134:472-81 1177 1074 140 560-0

! inin mm

Gewicht per laufendes m Baulänge incl. Muffe

ktr

2-0

2-8

3-15

3-7

4-32

5-0

5-8

7-34

8-9

10-61:

LO _ LO CO

19"12| 21*93 24-91 !

27-9

30-0 | 34-091 37-27 40*451 44-09: 47-74: 55-33 63-52 73-47 84-63

94-4

104-64

135-941

168-47

9*75

11-88

14-83

17-05

19-7

21-83

2025

31-38

59-06

47-9

57-0

66-73

77-09

88-67

100-0

111-17

122-06

134-04

147-21

157-58

175-53

189-54

204-13

233-43

264-46

301-08

339-45

379-44

421-98

518-15

616-21

Dasselbe abgerundet

fs to I\'b___Baulänge

I Schieberlänge o< “ | von Flange zu ° ° :, Flange D+200

3 ji 450 3 li 475

77

89

100

500

Il Durchgangsventile u.

L\S to m. ¹ 3 gusseiserne Hähne; FO Ç? QÇ ¹3 Länge von Flange ⁰ ^ ⁰ il zu Flange 2 D+100

„ Eckventile ; Länge d. i_j. o te 3 Schenkel von Mitte O o © j| ⁰ bis Plange I)-\-50

tH t-H

>240

! 260

280

300

I 350

400

450

500

Qt LO O -T Cn ^ CO LO O O t O Oi O O O O

111

122

134

3 |j 525 31| 550 3 | 575

600

148    3

158 3 176' : 3 190 13 1204 I 3 ! 700 234    3 | 750

265 ! 3 301    3

625

650

675

800

850

1100 ! 550

340

900

380 jalj 950 422 | 31| 1000 518 I3 1100 616 j3 1200

718

Gewichtstabelle für schmiedeeiserne Köhren.

iśg a

|f2

* ;

Wandstärke in mm

4    5    6    7    8

Gewicht per lauf, m in kg

9    10

10

i 15

20

25

50

; 40

50

GO

2-34

3-07

3-8

4'53

5-26

6-72

8-18

2-9

3-75

4-6

5- 45

6- 3

8-01

70

! 80

5-33

7-2

9-13

9-64

9-72

6-06    8-18 ! 10-35

11-1

12-57

11-42

13-12

3- 5 ; 4-16 i 4-87

Gewichtstabelle für Kupferröhren.

Lichter Bohrdurchm. in mm

Wandstärke in mm

10

Gewicht per lauf, m

in kg

40

50

2'38

60

2-94

3-65

3-5

4-5

5-35

70

4-07

6-19

oo-Jcprfj-cocobûfcSMi-^

obtigi?ädöfc£>-ji-^c?<ö

-3^>-‘-COC7'a0COÜ'C£>lN0

1- 42    1-87 ;

2- 12 | 2-72 2-83 ! 3-57

2- 38    2-94

3- 37    4-07

3-57    4-24

4-84

3-54

4-24

4-41

4-36

4-95

5-26

5-35

5-21

6-36

6-11

7-81

6-34

733

7-78

9-5

9-19 11-19 ; 10-6 : 12-89

6-34

7-47

8-6

9-31 10-83 11-28 13-12 13-26 15-38 15-24 17-65

6-11

5-66

7-38

8-65

7-07

8-48

9-9

9-93 11-31 ! 12-47 14-14 : 15-02 16-96 17*56 19-79 20-11 22-62

Gewichtstabelle für Messingröhren.

Wandstärke in mm

Lichter

in mm

OS !

4    5 i 6    7    |    8

Gewicht per lauf, m in kg

10

1-43

3- 8 ¹ 4-52    5-28

4- 44 ! 5-23    6-07

6- 84    i    8-02    9-27    j 10‘56

12-04 : 14-23 16-47 j 18*77 21*11

3-41    4-65

4-2

5*7

4- 99    6-76

5- 78    7-81 ; 9-9

6-6

719

Gewichtstabeile für Bleiröhren.

Lichter Kohrdurchmesser in mm

Wandstärke in mm

Gewicht per lauf, m in kg

10 0-86

13

1-07

1-39

15

! 20

1-21

1-71

25

1-57

1-93

30

1-93

2-46

40

2-28

3-0

3-0

3-53

4-6

5-67

6-74

7-81

9-13 11-59

10-56 13-37

cot- c— co rti oo oq tr>

H H H

4-25

50

5-5

6-74

7-98

9-24

11-73

14-23

16-73

19-22

o Qo cj> cj o*

6-1

7-06

7-71

9-31

7-13

8-2

8-91

13-7

16-55

19-41

22-26

10-91

12-52

15-73

18-94

22-15

25-36

10-7

12-48

14-26

17-83

21-39

24-96

28-52

Gewichtstabelle für gusseiserne Kugeln.

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

Durchmesser in mm

Gewicht in kg

lOOiCOOOiCO CO CO \0 lO

<X> O ^ I— CO tH

9hh(ncotH^doo Oooo®©o©

65

70

75

80

85

90

100

1-04

1-3

1-6

1-94

2-32

2-76

3-79

110    5-04

125

150

175

200

225

250

275

300

rf*©oôtôoôoôdôi£-

Gewichtstabelle für Eisenbahnschienen.

i Schienenhöhe

in cm

Querschnitts- Gewicht per lauf, m in

Trägheitsmoment bezogen anf die

fläche in qcm

kg

horizontale | verticale

Schwerachse

Widerstands

moment

(horizontale

Schwerachse)

13-08

11-8

10-46

00 05 tf* © fco ti ó

OT

32-66    919-0

29-8    691-59

26-1    ‘ 470-26

140-4

117-5

149-73 140-38 121-66    90-0

720

Miinztahelien.

Yerhältniss der verschiedenen Münzwährungen zur ö s t e r r e i c h i s c h e n W ä h r u n g.

45 österr. Gulden = 500 Gramm feines Silber.

I Amerika (Nord-) . . .

Brasilien.....

I Deutschland . . . j England......

I Frankreich . . . .

I Belgien . . .

! Italien .... j Schweiz . . . j Dänemark . . (Norwegen . . (Schweden . . [Griechenland . . .

Holland......

Portugal.....

Russland.....

Spanien ......

llOesfc W.l Silber fl. i

1 Dollar = 100 Cents .... ! 2-10 1 Milreis = 1000 Reis ....    1*15

1 Reichsmark = 100 Pfennige f 0*50 I 1 Livre Sterling = 20 Shillings ; à 12 Pence ........

* 1 Franc = 100 Centimes . . .

10-21 ,

0-40.5

! 1 Krone = 100 Oere .... 0-56.₂₅

: Türkei

1 Piaster = 40 Para à 2 Asper 0-09

Werth der wichtigsten Goldmünzen in österreichischer Währung Silber.

fl.

Amerika (Nord-) . . . Brasilien . . . '. . . ! Dänemark......

20-98

11-46

: Eagles (Adler) à 10 Dollars | 10 Milreis = 28-31 Frcs. .

| Pistolen.........

120 Reichsmark......

{Friedrichd’or.......

baierische Carolin .....

Sovereign . - ......

Napoleond’or = 20 Frcs. .

Deutschland . ,

[England . . . . . . • Frankreich, Belgien Griechenland . . . .

! Niederlande . .

Portugal . ( Russland .

Spanien . . Türkei. . .

5 Rubel

8-30

i 10-00 ! i( 8-4i ; 10-40 10-21

8-10

8-37

5-02

721

Masstabellen.

\ ergleich der metrischen Masse und der alten Wiener Masse.

Nach dem Gesetze vom 23. Juli 1871 ist das metrische Mass in den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern seit 1. Jänner 1876 ausschliesslich anzuwenden und der Gebrauch der alten Wiener Masse (mit Ausnahme der Seemeile) untersagt.

a. Alte Wiener Masse.

Längenmasse

Flächenmasse

Kubikmasse

1 □Klafter =

= 36 DFuss *= 3-596652 nMeter 1 □Fiiss =

= 144 DZoll *= 0¹099907 nMeter = nahe 0-1 nMeter = 9¹9907 nPecimet. I — 31¹57867 Liter

—    nahe 10 □Decimet. ) 1 Kuh.-Zoli =

= 999¹07 □ Centimet. ! = 1728 Kub.-Lin. =nahe lOOOnCentim. = 18¹275 Kub.-Cent. i nzoii =

= 144 nLinie

—    0¹06938 □Decimet.

= 6¹938 □ Centimet.

= nahe 7 □Centimet.

= 693¹8 □Millimet. = 3¹157867 Kub.-Met.

1 Wien. Metzen ==

= 16 Massl = 1¹947 Kub.-Fuss *= 0-6148682 Hectol. *= 61-48682 Liter 1 Massl =

= 3"842926 Liter 1 Ei in er =

1 nLinie

= 0¹04815 nCentim.

= nahe 720 GC en tim.

= 4¹815 □Millimet.

= nahe 5 □Millimet.

1 n.-ö. Joch =

= 1600 [ jKlafter 1/

*= 57¹54642 Ares

*= 0-5754642 Hectares = 40 Mass 1 österr. CMeile =

= 16000000 □Klafter ¹== 0¹56589 Hectoliter = 10000 n.-ö. Joch = 56¹589 Liter = 57¹54642 DKilom. ! 1 Mass = *=0¹5754642UMyriam.

1 geogr. □Meile =

= 0¹953 ö. □ Meile 54¹86 □Kilomet.

1 Wien. Klafter =

= 6 W. Fuss = 72 W. Zoll *= 1-896484 Meter 1 Wien. Fuss =

= 12 W. Zoll = 144 W. Linie *= 0¹316081 Meter = 31¹6081 Centimet. = 316-081 Millimet.

1 Wien. Zoll =

= 12 W. Linie =

= 2¹63401 Centimet. = 26¹3401 Millimet.

1 Wien. Linie =

12 Punkte =

= 2¹195 Millimet.

1 Wien. Elle =

= 2¹46 Fuss = 29 Zoll 6¹/₄ Linien *= 0-777558 Meter 1 Faust (Pferdem.) = = 4 W. Zoll *= 10¹53602 Centimet. 1 öst. I’ost-Meile = = 4000 W. Klafter = 7585-938 Meter *= 7-585936 Kilomet. *= 0-7585936 Myriam. 1 öst. See-Meilè = =7eo Aequatorialgrad-= 7« geogr. Meile = 976-4 W. Klafter = 1¹8517 Kilometer

1 Kub.-Klafter =

= 216 Kub.-Fuss *= 6.820992 Kub.-M.

1 Kub.-Fuss =

= 1728 Kub.-Zoll *= 0¹03157867 Kub.-M. = nahe 732 Kub.-M.

1 Kub.-Linie =

= 10¹57 Kub.-Millim. = 0¹01057 Kub.-Cent. 1 Schachtruthe =

= 100 Kub.-Fuss ¹

= 1-792 Kub.-Fuss

= 4 Seidel *= 1-414724 Liter

1 Seidel —

= 0¹353681 Liter

722

1). Metrische Masse.

Nur die in dieser Tabelle aufgezählten (fett gedruckten) metri-schen Masse sind gesetzliche. _

Längenmasse

Flächenmasse

Kubikmasse

1 QMeter =

= 100 □Decimeter = 10000 □Centimet. = 10 Hectoliter *= 0-278030 iJKlafter *= 0T46606 Kub.Klftr.

*=31-06695 Kub.-Fuss 1 Liter —

= 1 Kub.-Decimeter = 0-001 Kub.-Meter == 0‘01 Hectoliter == 10 Deciliter = 100 Centiliter = 1000 Kub.-Centim.

1 Meter =•

= 10 Decimeter = 100 Centimeter = 1000 Millimeter = 0-001 Kilometer

1 Kub.-Meter =

= 1000 Liter ✓

*= 10-00931 DFuss

= O’OOOl Myriameter 1 QDecimeter =

0-5272916Wr.Klftr.    = 0*01 DMeter

= 100 □ Centimeter = 0-1000931 DFuss = 14-4134 nZoll 1 DCentimeter =

= 0-01 DDecimeter = 100 DMillimeter    = 0*031667 Kub.-Fuss

= 0-144134 DZoll == nahe l/₇ DZoll = 20-7553 DLin.

1 DMillimeter =

= 0"01 DCentimeter *= 0*01626365 W. Mtz. = 0-207553 DLin. = 0-2602184 Massl = nahe 7₆ DLin. 1 Kub.-Centimeter = 1 □ Kilometer =    == 1000 Kub.-Millim.

= 0-01 DMyriameter \ — 0*001 Liter = 100 Hectares    == 0*0547206Kb.-Zoll.

= 173-7727 n.-ö. Joch = 94-577. Kub.-Lin.

1 DMyriameter =    1 Kub.-Millimet. ==

= 100 DKilometer == 0*01 Kuh.-Centim. = 10000 Hectares = 0-094577 Kub.-Lin.

I — nahe 0T Kub.-Lin.

1 Hectoliter == i = 100 Liter = 0-1 Kub.-Meter

*= 3' 1" 11-58'"

= 3-16375 W. Fuss = 37-965 W. Zoll *= 1-286077 W. Eilen 1 Decimeter =

= nahe Vs2 Kub.-Fuss == 54-7206 Kub.-Zoll = ü‘7068515 W. Mass = 2-8274 W. Seidel

= 0T Meter = 10 Centimeter = 100 Millimeter 1 Centimeter —

= 0-01 Meter = 0T Decimeter = 10 Millimeter = 0-37965 W. Zoll = 4-5558 W. Lin.

*= 0*094912 Faust 1 Millimeter =

== 0-001 Meter = 0*01 Decimeter == 0-1 Centimeter = 0*45558 W. Lin.

1 Kilometer =    *= 1*737727 ö. DMeil.

= 1000 Meter    1 Are =

— 0-1 MjTiameter    —    100 DMeter

*= 0-131823 ö. Meilen    =    0'01 Hectares

= 527-2916 W. Klftr.    *=    27-80364 DKlafter,    *=    1*767129 W.    Eimer

= 3163-75 W. Fuss    =    1000-931 DFuss    *=    1*626365 W.Metzen

1 Myriameter ==    1 Hectare =    1 Deciliter =

= 10000 Meter    =    100 Are    ,    ==    0T Liter

= 10 Kilometer    =    0-01 □Kilometer    |    1 Centiliter ==

*= 1-318229 ö. Meilen    *=    1*787727 n.-ö. Joch    i    ==    0*01 Liter

Als Urmass gilt derjenige Glasstab, welcher sich im Besitze der k. k. Regierung befindet und in der Achse seiner sphärischen Enden gemessen, bei der Temperatur des schmelzenden Eises gleich 999-99764 Millimeter des im französischen Staatsarchive zu Fans deponirten Métré prototype befunden worden ist.

Zur Aichung und Stempelung werden nur die folgenden Masse zugelassen: Längenmasse 20, 10, 5, 4, 2, 1 Meter; 5, - Decimeter; Hohlmasse 100, 50, 20, 10, 5, 2, 1 Liter; 5, 2,1 Deciliter 5 2 1 Centiliter, ferner das Yiertelhectoliter und die fortgesetzten Halbirungen des Liter und Vielfache des Hectoliters.

er

723

Reductions-Tabellen verschiedener Masse.

Längenmasse.

Prenssen ¹ Dänemark

Fass ! Fuss

Oesterreieki

Saeksen

Hannover Bayern

Baden

Schweiz

England

Russland

Frankreich

Fuss

Fuss ! Fuss

Fuss

Fuss

Meter

0-993 0-896 ■ 0-924 0-923 0-949 ¹ 0*964 3-163

o O CO CO O S 00 O r-iOOOOOiH

66Ö66«

CD CO H -rH Gj CD t—ł HHHpÇOOtp t—< t—1 vH tH t—( r—1 CO

WHMO © M- M-fcO F£* tO© -4 -4 CO

o

Ff*- LO

1-028 1 1-044    1-016

3-423

Flächenmasse.

0 esterreich

Quadr.-F.

Preussen Dänemark

Quadr.-F. Qaadr.-F.

Sachsen

Hannover

Quadr.-F.

Baden England | Schweiz Russland

Quadr.-F. j Qaadr.-F. Qnadr.-F,

Bayern

Frankreich

qm

©ooo® o©

© CO -H CM rH © 00 COO1O1OOCOO O CO CO 00 o o o

OOOOOO    M

1-^ © © ob ob cc 1—¹> © o >—¹ ov. o 1—¹    l-¹

Ls2 05 Ü< 05    »C-

© CO    Ol CM

-H< (M

(N!NHOOHHH rH i—i H H i—I t—( CM

1-171

1-155

0-940

00 O

0-998

1-055

1-089

11-721

COtCHtN

t-iOHO

T—< tH CTï    T-—I

rH t—i O tH

O ’H co © (NH

t-H O O -H -H M H t—1O.ÇO99HOH

H^èoè ^72

O O O © © M- M-m- © © © ec» © © G*    ers Mk ^ © © ~4

^    CD -~4 CO © O ©

o-ioo

0-098

0-080

0-085

0-085

0-090

0093

Körpermasse.

Preussen j.Dänemark

Kub.-F⁻. Kub.-F. Kub.-F.

Oesterreich

Sachsen

Hannover : Bayern

Kub.-F.

Kub.-F. i Kub.-F.

Baden England Schweiz | Russland

Kub.-F.

Frankreich

bbm

0-896 | 0-916

1-022    1-391

1    1351

1-097 1-095 1-189 1-247

31-660 132-346    44*032

7—<    t-h    co

CD    © 00 CO (N

H H    6    ÔHHO

Cf5 © ©

0-921

1-116    0-0316

1-092    0-0309

0-802 j 0-0227 0-880    0-0249

0-878 ! 0-0249 1-086    1    0-954    i    0-0270

1-139    1-049    1    ¹    0-0283

40-224    37-037    35-316    !    1

$>

724

Gewichtstabeüen.

Vergleich der metrischen Gewichte mit den alten Wiener- und Zollgewichten.

a) Metrische Gewichte.

1 Tonne =

*    = 1000 Kilogramm

*    = 1785-523 Wr. Pfund = 17²85523 Wr. Zentner = 20 Zollzentner

1 metrischer Zentner =

*    = 100 Kilogramm

= 178-552 Wiener Pfund = 2 Zollzentner 1 Kilogramm =

= 100 Dekagramm = 1000 Gramm 1 Kilogramm =

= 0-001 Tonnen

*    = 1-785523 Wr. Pfund

*    = 1 Pfund 25-137 Loth

*    = 2 Zoll-Pfund

*    = 3²562928 Wr. Mark-Silberg.

*    = 2²380697 Apotlieker-Pfd.

1 Dekagramm =

*    == 0-01 Kilogramm = 10 Gramm

= 0-01785523 Wr. Pfund = 0²2 Zoll-Pfund

*    = 0-571367 Wr. Loth = 0’6 Post-Loth

= 2²28547 Quentchen 1 Gramm

*    = 0-001 Kilogramm = 0T Dekagramm = 10 Decigramm '

— 100 Centigramm = 1000 Milligramm = 0-228547 Quentchen

*    = 0"06 Post-Loth

*    = 0-286459 Ducaten Gold-G.

*    = 4-855099 Wiener Karat 1 Decigramm =

= 0-1 Gramm

*    = 0-0001 Kilogramm 1 Centigramm =

= 0⁻01 Gramm

*    = 0-00001 Kilogramm 1 Milligramm =

= 0001 Gramm

*    = 0-000001 Kilogramm

b) Alte Wiener Gewichte.

1 Wiener Zentner = 100 Wr. Pfund = 112-012 Zollpfunde = 1²12012 Zollzentner

*    = 56²006 Kilogramm

= 0²056006 Tonnen (metr.)

| 1 Wiener Pfund =

= 32 Wiener Loth = 33²6 Post-Loth

*    = 0²56006 Kilogramm = 56²006 Dekagramm = 560²06 Gramm

1 Wien er Loth =

= 4 Quentchen = 1-0501122 Post-Loth

*    = 1-750187 Dekagramm = 17-50187 Gramm

1 Wiener Quentchen =

= 4²37547 Gramm 1 Wiener Karat =

*    = 0²205989 Gramm

1 Wr. MarkSilbe r gewicht =

*    = 0²280668 Kilogramm

1 Ducaten Goldgewicht =

*    = 3-490896 Gramm

1 Apotheker-Pfund =

*    = 0-420045 Kilogramm

1 österr. Schiffstonne =

= 20 Zentner

c) Zollgewichte.

1 Zollzentner =

*    = 50 Kilogramm = ²/2o Tonne

= 100 Zollpfund = 0-89276 Wiener Zentner = 89²276 Wiener Pfund 1 Zollpfund =

*    = 0²5 Kilogramm = 30 Post-Loth

1 Post-Loth (Zoll-Loth) =

= 0²9523 Wiener Loth

*    = 16²666667 Gramm = l²/s Dekagramm

725

Nach dem Gesetze vom 23. Juli 1871 (R.-G.-Bl. Nr. 16 ex 1872) ist der Gebrauch der metrischen Gewichte schon seit

1. Jänner 1873 gestattet gewesen ; seit 1. Jänner 1876 sind dieselben jedoch ganz ausschliesslich anzuwenden und ist der Gebrauch der bis dahin gesetzlich gütigen Gewichte (mit Ausnahme der durch das Gesetz vom 15. März 1871, R.-G.-Bl. Nr. 43 eingeführten „Schiffstonne“ im Schifffahrtsverkehre) untersagt.

Die Einheit des Gewichtes ist das Kilogramm, gleich dem Gewicht eines Kubik-Decimeters destillirten Wassers im luftleeren Raume bei der Temperatur von -f- 4 Grad des hundertthei-ligen Thermometers.

Als Urgewicht gilt das im Besitze der k. k. Regierung befindliche Kilogramm aus Bergkrystall, welches im luftleeren Raume gleich 999997-8 Milligramm des in dem französischen Staatsarchive zu Paris aufbewahrten „Kilogramme prototype“ befunden worden ist.

Zur Aichung und Stempelung werden nur die folgenden Gewichte zugelassen: 50, 20, 10, 5, 2, 1 Kilogramm; 50, 20, 10, 5, 2, 1 Dekagramm; 5, 2, 1 Gramm.

Für Decimalwagen ist das geringste Gewichtsstück 1 Gramm, für Centimalwagen 1 Dekagramm.

Vergleiclmngstabelle für ältere Gewichte.

Oesterreich.; Preussen    Sachsen

Pfd.    Pfd. Pfd.

Hannover

Pfd.

Bayern

Pfd.

Baden

Pfd.

England j Frankreich Pfd.    Pfd.

1-120

1-120

1-000

1-786    2-000    ; 2-000

h-¹ ł—*•

iii

o o o

CMM

MOHH

Ö <£>

o o o to O - I o o

o co co eo cooto

OHOO oooępoOT-toocot~ h666 ó6ih

too MMMMM

o o to o o o to O -1 O O O O o

1-235

1-102

1-102

1-102

1-235

1-102

1.

2-205

0-560

0-500

0-500

0-500

0-560

0-500

0-453

Vergleichung- von Fusspt'unden (Kilogramm-Meter).

Oesterreich. Fusspfund (Wiener Gewicht) . .

„ Kilogramm-Meter.......

England. Fusspfund

Vergleichung der verschiedenen Pferdestärken.

Oesterreich Preussen Hessen Hannover Fusspfd. Fusspfd. Fusspfd. Fusspfd.

Württem

berg

Fusspfd. j

Baden

Fusspfd.

England j Frankreich Fusspfd. i Kg.-Met.

430

425-55

423- 52 425-76

424- 50 423-71 429-58

485-08    537-58    521-19    531*39    507-46    550-57

480    531-97    515-75    525’85    502-17    544-82

478- 22    530    513*84    523-89    500'30    542-80

480-23    532-23    516    526-10    502*41    545-08

479- 23    1531-12    514-92    525    501-36    543-95

477-93    529-68    513-53    523-58    500    542-47

484-56    1537-03    520’65    530-84    506'94    550

05 105 lO r-4    r-ł

-i-i m o co çq cs o cb ió A> »o iis ^ A

p— i> p- p— p-    r—

j Wien. Pfd. Zollpfund kg per Meter auf I per Q.-Zoll per Q.-Zoll , qcm auf Wien. Pfd. j auf kg j auf kg ! Wien. Pfd. per Fuss j! per qcm per qcm ; per Q.-Zoll

Wien. Pfd. per Fuss auf kg per Meter

Zollpfund kg per per Fuss auf kg per Meter

726

Mit Ausnahme von England ist in allen in vorseitiger Tabelle genannten Ländern jetzt die Pferdestärke in Kg-Meter massgebend. Die Fusspfunde beziehen Gewicht des betreffenden Landes und sollen hier nur zur Vergleichung dienen.

sich auf das frühere Mass und

Vergl eichnng-stabellen von Gewichten, a. per Längeneinheit.

0*840'i 0-941 •: 1-488 ■

1). per Flächeneinheit.

Oesterreich. W. Pfund per Quadr.-Zoll. j 1    0⁻893 j12-397 0-876

Zollpfund „    „    „ • . 11*120    1    13-878 0-976

„ Kilogramm per Qu.-Centim. 0*081 0*072    1    0*070

England. Pfund per Quadr.-Zoll....

1-148

1-025 14-223

e. Reductionstabelle hiezu.

Per Längeneinheit

Per Flächeneinheit

1*5819

3-1638

4*7456

6- 3275

7- 9094

0-56443    0*0807    0-0721

1-12886    0-1614    0-1441

1- 69329    0-2421    j    0*2162

2*25772    0-3228    ¹    0-2883

2- 82215    0-4036    0'3603

1-7717 i 3-5434 5-3151

7- 0868

8- 8585

10-6302    9-4913

12-4019    11-0731

14- 1736    12-6550

15- 9453    14-2369

3-38658    0-4843

3- 95101    0-5650

4- 51544    0-6457

5- 07987    0-7264

12-39

24-78

37-17

49-56

61-95

0-6486    111-50

727

Kartographische Signaturen.

Da es besondere Aufgabe jedes leitenden Ingenieurs und Bauunternehmers ist, sich über die geologische Beschaffenheit des Baurayons zu orientiren und verschiedene geographische und Communications-Verhältnisse zu studiren, wozu die praktische Handhabung von guten Karten, Mappen oder Katasterplänen unerlässlich ist, so führen wir hier, zum leichteren Verständnisse der in solchen Behelfen enthaltenen Zeichen, die in den officiellen Kartenwerken der österr.-ung. Monarchie gebrauchten Signaturen für Generalstabskarten und Katastermappen in jener Weise an, wie sie für neuere Aufnahmen im militär-geografischen Institute Anwendung finden.

Signaturen für Karten

im Massstabe = 1 : 12500, 1 : 25000, 1 : 75000.

1    Punkte des Präcisious-Nivellements, — in col. PI. roth³).

2    Trigonometrisch bestimmte Höhepunkte, in col. PI. roth.

3    Bei der Detailaufnahme gemessene Punkte, — in col. PL roth.

4, Kirche mit einem Thurm als trigonometrisch bestimmter Punkt,

4a nur in der Specialkarte gebräuchlich.

5j Kirche mit 2 Thürmen als trigonometrisch bestimmter Punkt, in col. PL roth, 5₂ nur in der Specialkarte gebräuchlich.

Sind den Signaturen 1—5 Zahlen beigesetzt, so zeigen sie die absolute Höhe in Metern an, die hei 1, 2, 4, 5 durch stehende, bei 3 durch liegende arabische Ziffern zum Ausdrucke gelangen. Die Höhencoten beziehen sich hei Punkten des Präcisions-Nivellements auf die am betreffenden Objecte befindliche Eisenplatte, bei Brücken auf die Brückendecke, hei Eisenbahnen auf die Schienenköpfe, in den Flächen stehender Gewässer auf den Normalwasserstand, bei allen anderen Objecten auf den natürlichen Boden. Höhencoten, den Ortsnamen beigesetzt, beziehen sich auf die Ortskirche, hei mehreren Kirchen auf die durch Fig. 4 oder 5 bezeichnete.

0 Mit einem „B“ in der Mitte bedeutet Bezirksbehörde \

„    „    „K“ ..    „    „ Komitats- „

7 Poststation mit Personenbeförderung, in Plänen

«

9    ,, ohne    „

10 Postpferdewechsel, in Plänen

„    in Specialkarten

12    Telegraphen-Station

13    Zeichen für wasserarme Ortschaften

14    Alleinstehende Heilbäder, Gesundbrunnen, Cisternen,

in Specialkarten I S in PL und Sp. K. f Jj

i £

11

’S

15

-K

13

wenn sie in Orten Vorkommen

' 11 17 Feldbrunnen.

728

18    Beständige Süsswasserquelle, in col. PL mit saftig blauer Farbe ausgezogen, blassblau angelegt.

19    Steinbruch.

20    Bergwerk.

21    Hochofen, in col. PI. roth, Rauchwolke schwarz.

23    Kalkofen¹¹’! in co1, das Eingehen roth.

24    Denkmal, — in col. PL roth.

25    Alpenhütten mit Alpenwirthschaft, — in col. PL, wenn von Stein, roth.

26    Kreuz,

27    Bildstock,

28    Bildbaum.

29    Kapelle, in col. PL, wenn von Stein, roth.

30    Kirche ohne oder mit 1 Thurm,!

31    „ mit 2 Thürmen,    )

32    Wohngebäude, in col. PL roth.

33    Wirthschaftsgebäude, in col. PL, wenn sie von Holz, schwarz, wenn von Stein, schwarz mit rother Einfassung.

34    Häuserinseln, — in col. PL roth.

Einzeln stehende Fabrik, — in col. PL roth, die Rauchwolke schwarz.*)

sÄf “ K-

Schloss in einigen Specialkartenblättern.

Meierhof, — in col. PL die Darstellung von Kr. 33.

Einzeln stehendes Wirthshaus, — in col. PL roth, das Fähnchen schwarz.

Einzeln stehendes Jägerhaus, — in col. PL roth, das Geweih schwarz.

a. Ruine, — in col. PL roth.

43    ^-5 ! Ruine in einigen Specialkartenblättern.

44    SS f Friedhöfe.

45    f Lehmgruben.

46    x | I Schottergruben.

~ ¹ Ziegelschlag,

48    Dampfmahlmühle, — in col. PL Kamin roth, Rauchwolke schwarz

49    Wassermahlmühle.

50    Windmahlmühle, — in col. PL, wenn von Stein roth.

51    Tretmahlmühle.

52    Schiffmühle.

53    Sägemühle.

54    Pulvermühle.

55    Leuchtthurm, in col. PL roth.

56    Hauptkriegshafen.

57    Kriegshafen.

58    Handelshafen.

59    Ankerplatz.

60    Schiffswerfte für Kriegsschiffe.

„    „ Handelsschiffe.

J in col. PL, wenn von Stein, roth.

in col. PL roth.

35

.lii © <

36    Jj

37

38

tUD

41 “I

47

61

*) Einzeln stehende Fabriken, Mühlen. Bei'gwerke und Steinbrüche sind nach ihrem Zwecke oder nach dem gewonnenen Materiale benannt, z. B. Papierfabrik, Kohlenbergwerk, Granitbruch.

729

62    Dampfschifffahrtsstation.

63    Landungsplatz für Segelschiffe.

64    „    „ Kuderschiffe.

65    Grenzzeichen von Holz oder von Stein in der Specialkarte. Grenzzeichen von Holz in Plänen.

66    Grenzstein in Plänen, — in col. PI. roth.

67    Grenzhügel, Hottarhaufen.

68    Grenzbäume.

69    Auffallende zur Orientirung geeignete Bäume.

70    Gewöhnliches Baumzeichen.

71    Monarchie-    \

72    Landes-

73    Bezirkshauptmannschafts- oder Komitats- f ?

74    Gemeinde-    I    3

75    Eisenbahnwasserstation in Plänen.

76    Eisenbahnwasserstation, dann Station ohne Wasserspeisung in Specialkarten.

77    Eisenbahn-Haltstellen in Plänen und Specialkarten.

78    Eisenbahnwachhaus in Plänen.

79    Eisenbahn wachhaus in Specialkarten.

80    Dieses Zeichen steht immer beim Aufnahmsgebäude einer Eisenbahnstation.

81    Eisenbahn mit zwei Geleisen in Plänen.

82    Eisenbahn mit einem Geleise, aber Unterbau mit zwei Geleisen in Plänen.

83    Eisenbahn mit einem Geleise in Plänen.

84    Pferdeeisenbahn in Plänen.

85    Im    Bau befindliche Eisenbahn für 2 Geleise.

89    Durchlass, \

90    Viadukt, /

91    Gallerien von Stein, — in col. PL roth.

92    Tunnel.

93    Eisenbahnbrücke mit geschlossener Brückendecke,\ •    i pi ^

94    „    „ durchbrochener

95    Duchlass mit geschlossener Decke,

„    ., durchbrochener „    ,

97 Strasse I. Klasse | mi‘feste"' Unterbau od.

qo    TT    ^ aut natürlich testem tso-

W" ii    ” I den, i“ jeder Jahreszeit

99 „ III. „ J    fahrbar, mit

u    n i «

ii    u    u

Pferdeeisenbahnen.

in col. PI. roth.

In der Specialkarte ist die Bezeichnung um Vs schmäler als in Plänen

Unterbau für 2.

96

in col. PL roth.

Fahrbahnbreite in col PI. roth.

mindest 5 m 2‘5 bis 5 m . nig. als 2*5 m J

In der Specialkarte um Vs schmäler gezeichnet als in Plänen.

Fahrbahnbreite ist nur jener feste Theil der Strassenober-fläche, welcher zwischen den Geländern. Randsteinen, Radabweisern oder Schotterhaufen liegt und thatsächlich vom Militärfuhrwerk befahren werden kann.

100    Im Bau befindliche Strassen.

101    Erhaltene Landwege, mindestens 2‘5 m br.

102    Fahrwege I. Klasse, „    2⁻5 „ „

103    Fahrweg II. Klasse, weniger als 2⁻5 „ „

104    Saumwege.

105    Fusssteige.

WC

In col. PI. sind sie dann Chromgelb dargestellt, wenn sie Hauptverbindungswege, d. i. wenn sie die gangbarste Verbindung zwischen Ortschaften, Thäleru, etc. sind.

730

106    Ausweichplatz (Strassenerweiterung) unter 500 Schritte Länge, — in col. PL roth.

107    Strassenverengung unter 500 Schritte Länge, — in col. PL roth.

109    Sti:sse m:‘ iS“: ( » »>• h- »*•

110    Wegsteilen. Diese Bezeichnung findet da statt, wo Armeefuhrwerke mit regelmässiger Bespannung unbedingt nicht fortgebracht werden können.

111    Hohlwege.

112    Aufgedämmte Communicationen.

113    Erd- oder Faschinendamm.

114    Damm auf einer Seite gemauert, — in col. PL die gemauerte Seite roth.

115    Damm auf beiden Seiten gemauert, — in col. PL roth.

116    Trockene Gräben (Ravins).

linie blau

118

117    Wassergräben mit natürlichen Ufern, / in col. PL die Wasser-„ aufgedämmten „

Bei Dämmen, Rideaux, Gräben bedeuten die beigesetzten Ziffern die relativen Höhen (+) oder Tiefen (—) in Metern.

119    Zäune (lebende oder aus Flechtwerk).

120    Planken (Staketen), — in col. PL Steinpfeiler roth.

121    Mauern mit und ohne Ffeiler, — in col. PL roth.

in col. PL roth.

122    Steinriegel,

123    Durchwatbarer Bach, — in col. PL blau.

124    Giess- und Wildbach, Torrente. — in col. PL die Wasserlinie blau, wasserfreier Bachgrund punktirt.

125    Nichtdurchwatbarer Bach, — in col. PL Uferlinien dunkelblau ausgezogen, die Wasserfläche lichtblau ausgefüllt.

in col. PL blau.

126    Durchwatbare Wassergräben,

127    Nicht durchwatbare Wassergräben, v

128    Wasserleitung von Holz, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

129    Wasserleitung auf einer Seite gangbar, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

130    Unterirdische Wasserleitung, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie, blau.

131    Wasserleitung von Stein, — in col. PL die mittlere Linie, Wasserlinie blau, die Randlinien roth.

1) Reservoir, — in col. PL roth.

132    Kanäle gemauert, — in col. PL die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung roth.

133    Kanäle mit Holz verkleidet, in col. PL die Wasserfläche lichtblau, Begrenzung schwarz.

134    Kanäle nicht verkleidet (in Erde), — in col. PL Wasserfläche, lichtblau, Begrenzung dunkelblau.

135    Aquädukt, — in col. PL roth.

136    Wasserfall, — in col. PL blau.

137    Holzrechen.

138    Wehr von Holz.

139    Wehr von Stein in Plänen, — in col. PL die Linie roth.

140    Wehr von Stein in der Specialkarte.

141    Schleusse, — in col. PL, wenn von Stein, roth.

142    Furt für Wägen.

731

143    Furt für Pferde.

144    „    „ Menschen.

145    Schiffbrücke, Flossbrücke, überhaupt Brücken auf schwimmenden Unterlagen.

146    Brücke von Holz ohne oder mit stehenden Unterlagen von Holz.

147    Brücke von Holz mit Steinpfeilern, — in col. PL die Punkte, Pfeiler roth.

148    Brücke von Stein oder Eisen, — in col PI. roth.

149    Flossbarkeitszeichen.

150    Schiffbarkeit für Ruderschiffe stromabwärts.

stromauf- und abwärts.

151

152 Ueberfuhr für Wägen.

„ Pferde.

„ Menschen, mittelst Dampfschiffen. Dampffähren.

153

154

155

156

157    Fliegende Brücke.

158    Regelmässige Dampfschifffahrt.

159    Stromstrich.

160    Sporen, Buhnen von Holz.

„    „    „ Stein, — in col. PL roth.

162 Uferverkleidung von Holz.

161

163

164

•-- W

165    Gehsteg.

166    Reitsteg.

„ Stein in Plänen, — in col. PL roth. „    „ der Specialkarte.

\für 1 Wagencolonne sind 2-5 m

167 Brücken für 1 Wagencolonne, non^^FaSbSreiten unter

T. ”,,    A’„ z    ”    >2-5 m sind nicht bezeichnet. Diese

170

16. Durchlass fur ->■    „    'sogenannten Passirbarkeits-

zeich en sind auch vor Ortseingängen angebracht.

171    Felsen, in col. PL durch Sepialavirung ersichtlich.

172    Gletscher, in col. PL durch Tuschlav. u. bl. Lasur dargestellt.

173    Gerolle, Moränen, — in col. PL braun.

174    Sandflächen.

175    Sümpfe, Moorboden, — in col. PL sind die Wasserstriche blau.

176    Rohrwuchs.

177    Nasser Boden, — in col. PL sind die Wasserstriche blau.

178    Torfstiche.

179    Lacken, Tümpel, Teiche, Seen, — in col. PL sind diese Gewässer durch lichtblaue Flächen, die durch dunkelblaue Linien begrenzt sind, ersichtlich gemacht.

180    Wiesen und Hutweiden, — in col. PL entfällt die schwarze Bezeichnung, hiefür sind die durch feine schwarze Linien eingefassten Flächen lichtblaugrün, ausserdem werden grössere Wiesenflächen durch ein an passendem Orte angebrachtes W, Hutweidenflächen durch ein H näher bezeichnet.

181    Ackerland, in Plänen die Contur eine volle schwarze Linie.

182    Reisfeldér, — in col. PL die Striche blau, die Grenzen volle feine schwarze Linien.

732

183    Weingärten, — in col. PI. ist die Weingartenfiäche anstatt punk-tirt mit der Weingartenfarbe (gelbroth) angelegt. Weingärten mit Feldbau sind durch gelbrothe Streifen dargestellt. Die Grenze ist eine volle feine schwarze Linie.

184    Hopfengärten, — in PI. durch eine volle feine schwarze Linie begrenzt.

185    Gemüsegärten, — in col. PI. die Flächen anstatt der Schraffirung mit Gartenfarbe (dunkelblaugrün) ausgefüllt, mit vollen feinen schwarzen Linien begrenzt.

186    Obstgärten. — in col. PI. wie Nr. 185, überdies mit Baumzeichen signirt.

187    Gestrüppe, — in col. PI. die Fläche anstatt der schwarzen Signaturen mit gelbgrauer Farbe angelegt. Die Grenze bildet eine breite graue Linie.

188    Wald (mit Durchschlagen), — in col. PI. die Fläche anstatt der schwarzen Zeichen mit der Waldfarbe (grau) ausgefüllt.

Die Flächen sind durch breite graue Linien conturirt.

189    Bemisen, — in col. PI. wie Waldflächen s. Fig. 188.

190    Ort.

Die Bodenplastik ist durch die Schraffirung und äquidistante Horizontal-Schichtenlinien ersichtlich gemacht.

191    Hauptschichtenlinien in PL

192    Zwischenschichtenlinien in PI.

193    Hilfsschichtenlinien in PI.

in col. PI. sind sie in der Schraffirung durch eine braunrothe Farbe [Drachenblut], in Felsen- u. Gletscherpartien durch eine orang-rothe Farbe [Minium] zum Ausdrucke gebracht.

Massstab

Hauptschichten Zwischenschicht Hilfsschichten-Linien    ten Linien    Linien

Verticale Abstände in Meter

1 : 12500

50

10

1 ; 25000

100

20

10

194 Schichtenlinien für 100 Meter verticaler Abstand in Sp. K.

„ 150    „    „    „    „ „ „

733

33 <âh@

43

65 Ó

1Ä ?

34

50

>

66

19

20

21

35

f*

51

67    ©

36 JffüKlS. 52    >&r

37 *EJrAZ. 53

68

69

Oi

22    o£0.    38 %SdlL. 54    -#•

70

cl a_

-4

23    o KO.    39 üM. 55

CO

24 A

40 -*TOZ. 56

ïK/k

72 MNMHWM

CO

2*5

4t    57

73

26

42

58

Ve

74 ----------

M

*J

09

rQÎS j=H-

<Jx

CO

75

VT-“

•fO

•+

&J

61 OS

77

30 t è

78----JM-

ta

31 VU

<7î

32 SS

4? /r&s 63

m

48

79

80

81

96

82

97

63

98

84

99

85

100

66

10 t

87

102

ea

103

89

104

90

105

91 umj---:(»

106

92

107

93

108

94

109

110

734

ni

112

114

-Al

Jt

IE

#Vi:

115

116

czss^pæ£

¹¹⁷

118

119

120

121

122

123

124

125

Sss

X/N^C

326

•V^X'N/Ny

14 4

127

/WWWWVV

142

128

»/✓v'WvAA^WW

143

129

14 4

130

V»AAAAAWWVV

145

131

+-ł-l

146

132

147

13 3

148

134

149

13 5

150

13 6

151

13 7

il

152

13g

153

13 &

154

149

455

635

156

157

)>

|(i(|

il

i;

158

159

ise

161

162

463

164

16 5

166

167

168

169

170

I

iÜlt!!

T*

»K

a.

(s

3S^^«B3s

CO

cj;

471

Bpggi

179

î£>

187

S?P!

r¹“-

172

',~

180

“■T

188

.1

173

SiSl

181

189

HP

EL

174

182

190

175

183

f>*

191

176

pisé

ifesMS!

184

El

192

193

177

185

194

178

ja

186

SSa

BMS

A 'V

195

737

Signaturen für KatasterplUue im Massstabe = 1 : 1440,

1 : 2500, 1 : 2880, 1 : 5760.

¹ 17 Kreuz von Holz.

18    Kreuz von Stein, — roth.

19    Ankerplatz.

20    Ruine, roth angelegt.

21    Windmühle von Holz, gelh.

22    Windmühle von Stein, roth.

23    Wohngebäude,

24    Wohngebäude,

25    Posthaus,

26    Wirthshaus,

27    Jägerhaus,

28    Heilbad, roth.

29    Mühle, roth.

31    Rpthaii«? 1 von Stein roth-

32    Synagoge,! ,0n Holz gelb'

33    Häuserinsel, roth oder gelb.

34    Christlicher Friedhof.

35    Israelitischer Friedhof.

36    Planke, schwarz.

37    Planke mit steinernen Pfeilern, die Quadrate (Steinpfeiler) roth

ausgefüllt.

38    Lebendiger Zaun.

39    In Mörtel aufgeführte Mauer, der Raum zwischen den Linien roth.

40    Eisenbahn mit doppeltem Geleise,j

41    Eisenbahn einspurig,

42    Pferdebahn,    j

43    Chausseen, der Raum zwischen den Linien lichtroth.

44    Strassen mit Gräben, \

45    Strassen ohne Gräben, I

46    Gewöhnliche Wege, (Landwege, Fahrwege 1. und 2. Klasse), der

Raum zwischen den Linien lichtbraun.

47    Saumweg, gelb.

48    Fusssteig.

49    Prügelweg, braun angelegt.

50    Holzriese, schwarz.

51    Bäche, blau.

52    Stromstrich.

53    Hölzerne Uferversicherung, gelb angelegt.

54    Faschinen Uferversicherung, braun angelegt.

55    Steinerne Uferversicherung, roth angelegt.

56    Erddamm, Faschinendamm, braun angelegt.

57    Steindamm, die Böschung roth.

58    Wasserleitungen, Kanäle, in Holz gelb, in Stein roth, Wasser

fläche blau.

59    Holzreihen, Plakade.

60    Wehr von Holz, gelb angelegt.

61    „    „ Stein, roth „

62    Kettenbrücke, roth.

1    Grafische Punkte.

2    Geometrische Punkte.

3    Trigonometrische Punkte.

4    Brunnen von Holz, — blau ausgefüllt.

5    BruhnenvonStein, — rothe Einfassung, blau ausgefüllt.

6    Feldbrunnen.

7    Wegweiser von Holz.

8    „    „ Stein, — roth.

9    Ortstafel, Meilenzeiger vonHolz,

—    das Viereck gelb ausgefüllt.

10    Ortstafel,Meilenzeiger ausStein,

—    roth.

11    Hochgericht.

12    Hochgericht.

13    Denkmal, )

14    Bildstock,

15    Grenzstein, !

16    Grenzhaufen.

roth.

aus Stein roth, aus Holz gelb.

violett oder braun angelegt.

der Raum zwischen den Linien lichtroth.

47

738

64

63 Brücke von Stein oder Eisen, roth.

„    „ Holz mit steinernen Pfeilern, Brückendecke braun

angelegt, Pfeiler rotli,

65    Hölzerne Brücke mit Jochen, Brückendecke braun angelegt.

66    Schiff-Ponton-Brücke, gelb.

67    Kettenbrücke, Kettensteg, gelb, Pfeiler roth.

68    Reit- oder Gfehsteg, gelb angelegt.

69    Fliegende Brücke, „    „

70    Ueberfuhr für Menschen, Pferde, Wägen, gelb.

| Die Grenzlinien sind « durch doppelfärbige f Streifen illustrirt.

71    Monarchie-

72    Landes-

73    Kreis-, Komitats-

74    Bezirks-, Bezirkshauptmannschafts-

75    Gemeinde-

76    Acker, Wiesen, Hutweiden, Alpen in älteren Plänen braun.

Mit einem T in der Fläche, „Trischacker“.

Mit einem E in der Fläche „Egarten“.

Mit einem B in der Fläche „ Brände’¹.

Mit einem KG. „kahles Gestein“.

Mit einem Oed „Oed“.

Mit einem Rf. „Reisfelder“.

Ist die Fläche gelbgrün angelegt und mit „Ws“ bezeichnet, bedeutet es „Wiese“; mit „W“ bezeichnet, „Hutweide“; mit „A“ beschrieben, „Alpe“.

77    Safranfelder.

78    Krappfelder.

79    Tabakfelder.

80    Gemüsegärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

81    Obstgärten, Fläche mit Grünspan angelegt.

82    Weingärten, Fläche lichtroth ausgefüllt.

83    Hopfengärten.

84    Anlagen und Ziergärten.

85    Gebüsch, Krummholz, in der Fläche ein „G“ Gebüsch, oder „KH“

Krummholz angebracht.

86    Waldungen, schwarz angelegt mit Baumzeichen versehen.

NW. in der Fläche bedeutet „Niederwald“, HW. bedeutet „Hochwald“.

87    Nasse Wiesen, gelbgrün angelegt, die Wasserstriche in der Regel

schwarz und mit blau lavirt.

88    Sümpfe gelbgrün, Wasserstriche schwrarz, blau lavirt.

89    Rohrwuchs „    , die Signaturen für den Rohrwuchs schwarz.

90    Torfstich.

91    Sandflächen.

92    Felsen.

93    Eis- und Schneefelder.

94    Wasser, lichtblau.

95    Sumpfiger Teich, lichtblau, die Schraffirung dunkelblau.

96    Salinen, lichtblau.

97    Baumzeichen.

739

i-

w

Ca?

49

3 Al

A-⁰ pr³

‘t. . -tul

50

VfSîO»,

51

20 ,

36

52

3 PO 21

« 3ÜL w

mtaraagaraaaa

53

54

23

39

55

Z 24

56

25

1 vas» !    41

là

26

11    :    27

i "    42

Ö 43

58

59

. _n_-n_n_jT_n—n_

__n_n_t

12

44

60

13

29 L

r\ /a

45

61

14

30

46

62

31

47

63

NN—a . . A.

z\ji

16 -0

32

48

64

V XJ

47*

740

65

'7=EF=5

Ü

fa fa fa

66

80

%)mÏÏ

89

Mil

67

.snÆ,

68

81

90

69

70

82

\ p**

91

72

83

A. Ł

9â

Ti.C.

73

no

(@ęS&

93

âsse

MmSm

.....g

CR

CD

94

77

86

1.4*# ^

lx.Vi.-fa ~41

95

! ..Ł -läjf . ■-•&;! ! *, ' ' ¹

78

87

jgffg

96

R1P

P5a2§62

CR

QO

CD

rO

I

i e*J

741

¹

Die mit einem ¹ bezeicbneten Rednctionszahlen der Tabelle a und b sind im Gesetze ausdrücklich angeführt.

²

Die so ² bezeichnten Reductionsziffem sind im Gesetze ausdrücklich angeführt, die fettgedruckten metrischen Gewichte sind die gesetzlichen.

³

In colorirten Plänen (col. PI.) sind Terrain-Gegenstände von Holz, einige Com-municationen, Cnltnr-und politische Grenzen nebst einigen conventionellen Zeichen schwarz, —- Wohngebäude, sowie Objecte aus.Stein, dann die Strassen roth; die Gewässer blau : die Hutweiden, Wiesen und Gärten grün; die Weingärten gelbroth; das Gestrüppe gelbgrau; die Waldungen grau; wichtige Fahrwege, Saumwege, Fusssteige Chromgelb; Felsen mit Sepia romana; Gletscher mit blaugrau; die Schichtenlinien mit rothbraun (Drachenblut) oder in Fels- und Gletscherpartien orangengelb (Ulenig) ersichtlich gemacht.

Schriftenvorlagen.

Der Eindruck jeder technischen Zeichnung gewinnt wesentlich, und der Effect eines Projectes wird bedeutend erhöht, wenn deutliche Aufschriften geschmackvoll sind. Da das Zeichnen der Aufschriften viele Mühe erfordert und bei ungenauer Anwendung kalligrafischer Regeln sich unschön repräsentirt, dagegen eine gefällige Rondschrift rascher und leichter auszuführen ist, so bringen wir einige Schriftenvorlagen über Typen, wie sie neuerer Zeit am Gebräuchlichsten angewendet und mit Rondfeder oder Reissfeder ausgeführt werden.

>v£vt*SW'

m

m

i

a,'&c9e|<j!i'ij.&'Ci'n*ta'pcj.£dl;w'OWcc'vpi&

Ui II O

t 4 t II 9 W X

»

1234567890

8«uçwæ^s

tat'W'UWXUÄ

742

dcc

9IŁ 91 <9 § <â St S 3 sUe»

1234567890

ca PQ

t=7-

rnzj

CD

CQ

f=3

pC=q

CO

PP

-=2

C>q

t==3

CT3

SxJ

tr-¹

ss

(P-.

pc;

CO

!=>

-=!

*-<«

ÉS3

1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOP

QRSTUVWXYZ

lSS^SeT'QOO

Griechisches Alphabet.

0

Theta,

Ai Bp r Y A 5 Es zc

Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta,

AX M>

Jota, Kappa, Lambda, My,

K*

■u j*

[X] M

Omikron, Pi,

Pp 2 a Ta Tu $ y

Kho, Sigma, Tau, Ypsilon, Phi,

Cfl

& Ph

Omega.

IV. ABTHEILUNG.

Assekuranz-Wesen.

r

745

Das Versicherungswesen im Allgemeinen.

Dem Verfasser ist es hauptsächlich darum zu thun, das Thema der Assekuranz-Schätzungen für Feuerversicherungen ausführlich zu behandeln.

Es dürfte aber bei der eminenten Wichtigkeit, welche das Assekuranzwesen im Staate auf volkswirthschaftlichem Gebiete einnimmt, angezeigt erscheinen, auch der anderen Versicherungszweige zu erwähnen, um das Wes en der Versicherung kurz zu beleuchten.

Die Institution des VersicherungsAvesens war vor etwa 60 Jahren in Oesterreich-Ungarn noch Avenig bekannt, und beschränkte sich damals nur auf die Hafenplätze, von avo aus sie sich (für eine gedeihliche Entwickelung von Handel und Gewerbe und für die Verbesserung socialer Zustände beitragend) zu einem Factor grösster Bedeutung emporgeschwungen hat.

Die Versicherung bildet ein wahres Bedürfniss für den Staatsbürger, indem sie der schützende Genius geworden ist, der die mannigfachen Unglücksfälle, denen Besitz und Leben nach den unwandelbaren Naturgesetzen unterworfen sind, zu paralysiren sucht.

Die Folgen solcher Unglücksfälle so viel als möglich zu beseitigen und für das einzelne Individuum zu lindern, dem menschlichen Fleisse und der Sparsamkeit eine Zufluchtsstätte zu geAvähren und den Sparsinn zu unterstützen, das ist die Aufgabe, welche sich das Versicherungswesen stellt, Avodurch es direkt auf die Erhaltung und Vermehrung des Volkswohlstandes einwirkt.

Die Versicherung in ihrer einfachsten Form vertheilt die Last eines eingetretenen Schadens oder Unglückes auf eine grosse Anzahl von Personen, welche von einem ähnlichen Schaden betroffen werden können, indem sie von letzteren die zum Schadenersätze nöthigen Beiträge (Prämien) einhebt.

Durch den industriellen, auf Gewinn abzielenden Betrieb des Versicherungsgeschäftes, hat sich für jeden Zweig desselben bereits ein bestimmter Factor berechnen lassen, wodurch eine fixe Prämie normirt Avird.

Die Kapitalien, welche die Versicherungs-Industrie dem Geschäfte zubrachte, ferner die genaue Abschätzung der Gefahr, machen es möglich, dass der Preis für die Versicherungsleistung (die Prämie) fixirt werden kann.

Nur dem industriellen Betriebe allein verdankt das Versicherungswesen seine mächtigsten Impulse, seine Vielgestaltigkeit, Stabilität, Sicherheit und Aveltumfassende Verbreitung, so wie seine ausgebreitete Technik.

Gegenüber den in der Luft schwirrenden Projecten, einzelne Hauptzweige der Privat-Industrie auf dem Gebiete des Versicherungswesens zu verstaatlichen, dürfte es nicht unangemessen sein, den Blick auf die gewaltige Ausdehnung hinzulenken, welche das Privat-VersicherungsAve sen zurZeit inEuropa erlangt hat, eine Ausdehnung, die mit aller Sicherheit darauf schliessen lässt, dass dieser Zweig der Privat-Industrie in dem Haushalte der Völker Europa’s unter den unentbehrlichen Institutionen der Volkswirth-

746

schaft bereits eine der hervorragendsten und bedeutungsvollsten Stellen einnimmt.

Bis zum Jahre 1800 existirten im gesammten Euroqa nur 26 Privat-Yersicherungs-Gesellschaften, von denen allein auf England (das Mutterland des Versicherungswesens) 13 Anstalten kamen.

Ende des Jahres 1880 dagegen besass Europa nicht weniger als 1152 Privat-Versicherungs-Gesellschaften, welche sich auf die einzelnen Staaten folgendermassen vertheilten:

2:8 auf Deutschland, 249 England, 226 Frankreich, 119 Niederlande, 63 Oesterreich-Ungarn, 57 Italien, 38 Schweden-Norwegen, 26 Belgien, 25 Dänemark, 28 Spanien, 22 Schweiz, 20 Kussland, 12 Portugal, 9 Griechenland, 3 Türkei, 2 Rumänien.

Von diesen 1152 Privat-Versicherungs-Gesellschaften beschäftigten sich 260 nur mit der Feuerversicherung, 192 mit der Lebensversicherung, 79 mit der Hagelversicherung, 280 mit der Transportversicherung, 42 mit der Unfallversicherung, 299 mit anderen oder mehreren der genannten Zweige.

Das Österreich-ungarische Versicherungswesen umfasst heute bereits folgende Versicherungszweige:

1.    Die Versicherung gegen Feuer- und Blitzschäden, dann gegen Explosionsschäden durch Dampf oder Gas, welche an Gebäuden, Maschinen, Einrichtungen, Waren und allen sonstigen Fahrnissen entstehen können;

2.    die Versicherung gegen Hagelschäden an Feldfrüchten;

3.    die Versicherung gegen Transportschäden, d. h. Schäden, welche durch den Transport an Waren und sonstigen Gütern entstehen können;

4.    die Versicherung auf das Leben der Menschen, auf Kapitalien, Renten, Pensionen und Heirathsausstat-t u n g e n ;

5.    die Versicherung gegen körperliche Unfälle der M e n s c h e n ;

6.    die Versicherung gegen den Glasbruch;

7.    die Versicherung auf Valoren, d. i. Verlustschäden bei Sendungen von Bargeld, Werthpapieren, etc.; und

8.    die Vieh versieh e rung.

Die in Oesterreich-Ungarn auf industrieller Basis gegründeten und alle Geschäftszweige direct cultivirenden Versicherungsanstalten sind die

1831 errichtete Assicurazioni Generali, Hauptsitz T r i e s t,

Triest, Budapest, Wien, Budapest, Wien, Budapest, Wien, Wien,

1838

1858

1860

1864

1867

1879

1881

1882

Riunione Adriatica diSicurtà I. ungar. a 11g. Assec.-Ges. Vers.-Ges., „österr. Phönix“, „Fonçière“, fr. Pest Vers.-Ges. österr. Vers.-Ges. „Donau“. Llng.-franz. Versich.-Ges. Wiener Versicherungs-Ges.

„ A z i e n d a“ östr. franz. E. u. U.-V.-G.

rrrrrrrr

ferner an direct operirenden ausländischen Anstalten, die 1809 gegr. Nord British and Mercantile, Hauptsitz London, „ Leipziger Feuer-Vers.-Anst. „ Leipzig.

747

Ausser den hier genannten grossen Y ersieh er ungs-Gesell-schaften bestehen in Oesterreich-Ungarn noch eine bedeutende Anzahl wechselseitiger Versicherungsanstalten und Vereine, welche sich jedoch meistens nur mit der einen oder anderen Branche des Versicherungswesens befassen, und einen mehr lokalen Charakter tragen.

Wo hei den „wechselseitigen Anstalten“ der internationale Charakter im Geschäftsbetriebe vorherrscht, dort ist auch das System des industriellen Versicherungswesens (mit fixen Prämien) eingeführt.

Von den direct arbeitenden „wechselseitigen Anstalten“ nennen wir, die

1811 errichtete Landes-Brandschaden-Vers.-Anst. in Linz, 1825 1825 1827 1829

dto.

dto.

dto.

dto.

1829

dto.

1860

dto.

1861

dto.

1865

dto.

1866

dto.

1866

dto.

1866

dto.

1867

dto.

1867

dto.

1868

dto.

1868

dto.

1872

dto.

1875

dto.

1875

dto.

Brandschaden-Versich.-Anstalt in Wien, Tirol-Vorarlberg. Vers.-Anst. in Innsbruck, Brand- und Hagel versieh.-Anst. in Prag, Brand- u. Glasschadenvers.-Anstalt in Graz, Brand- und Hagel vers ich.-Anst. in Brünn,

F eu er-. Hagel- u.Leb en s vers.-Anst. in Krak au, Assek.-Verein d. Zuckerfabrikanten in Prag» städtische Feuerassekuranz in Prag, Brandschaden-Versich.-Anst. in Salzburg, Versieh.-V. f. Montanwerke, Maschinen und Metallfabriken in Wien,

Brandsch.-Vers.-V. „St. Florian“ in Eger, Versicherungs-Bank „S la via“ in Prag, Versieh.-Anst. „Concordia“ in Reichenberg, V e r s. - B a n k „T r a n s y 1 v a n i a“ in H e r m a n n s t a d t, Landwirthschaftl. w. V.-Anst. in Prag, Dampfkesse 1-U n t e r s u c h.- u.V e r s.-G e s. inW i e n, Vers.-Verband für Papier industrie in Wien, Tirol-Vorarlbergisch. Mobili en-Vers. -Anst. in Innsbruck.

Die Lebensversicherungsbranche betreiben folgende Anstalten :

a)    der „Anker“, Lebens- und Renten-V.-G. in Wien,

b)    die „Austria“, allg. w. Cap.- u. Rent.-V.-G. in Wien,

c)    die „Azienda“, öst.-frz. Leb.- u. Rent.-V.-G. in Wien.

d)    der „Be amt en verein“ der öst.-ung. Monarchie in Wien,

e)    die „I. öst. allg. Unfallvers.-G.“ in Wien,

f)    die „Entreprise“, Lebensvers.-Abtheilung in Wien,

g)    der „Janus“, wechs. Leb.-V.-A. in Wien,

h)    die „Patria“, g. Lebens-Vers.-Bank in Wien,

i)    die „Praha“, g. V.-V. v. Cap. u. Rent. in Prag,

k)    der „Verein von Industriellen“ z.Vers. g.K.-Unfälle inWien,

l)    die „Wiener Lebens- u. Rent.-V.-G.“ in Wien.

748

Folgende Gesellschaften betreiben lediglich die Rückver

sicherung :

„Allianz“, Aktien - Gesellschaft in Wien, gegründet 1871, „I. Böhmische allg. Rückv.-G.“ in Prag, gegründet 1872, „Pannonia“, ung. Rückv.-G. in Budapest, gegründet 1861, „Securitas“ Rückvers.-Gesellsch. in Wien, gegründet 1865, „Wiener Rückvers.-Gesellsch.“ in Wien, gegründet 1889.

Bei den hier aufgeführten Versicherungs-Instituten waren anno 1884 folgende Beträge in Versicherung:

a)    gegen Feuerschaden circa........

b)    „ Hagelschaden circa........

c)    „ Transportschaden circa.......

d)    auf das Leben der Menschen circa . .

e)    auf Pensionen und Renten circa.....

f)    auf die Unfallversicherung circa......

g)    auf die übrigen Zweige entfielen circa . . . zusammen also die colossale Summe

von circa . .

.    10059    Mill.    Guld.

•    148 „

•    69 „

. . Oe. W. fl. 11831 Millionen.

Inhalt und Werth der Versicherungs-Polizze.

Jede Versicherung wird auf Grundlage eines von dem Versicherungssuchenden selbst ausgestellten, und der Versicherungsanstalt einzubringenden Antrages effectuirt.

Die auf Grundlage dieses Antrages ausgefertigte Urkunde heisst allgemein „Polizze“, bildet aber eigentlich den Vertrag, welchen die Assekuranzanstalt mit dem Versicherungsnehmer ab-schliesst.

Damit nun in diesem Vertrage (Polizze) alle ausschlag- und massgebenden Momente enthalten sind, welche eine klare Interpretation desselben zulassen, ist es vor allem nothwendig, dass das Ursprungsinstrument, nämlich der Versicherungsantrag, in kurzer Fassung eine klare, präcise und sachlich correcte Declaration erhält.

Es ist eine bekannte Thatsache, dass in Schadenfällen die Tex-tirung des Polizzeninhaltes sowohl, als auch die Höhe der Versicherungssumme oftmals zu Differenzen führen, welche erst nach langwierigen, beiden Theilen zum Missvergnügen werdenden Verhandlungen (und sogar Prozessen) ihr Ende erreichen.

Der Versicherte glaubt nahezu in allenFällen, durch die eingezahlte Prämie ein Recht erworben zu haben, entweder für einen bloss allgemein benannten Gegenstand sammt Zugedachtem von der Anstalt auf Entschädigung rechnen zu können, oder aber den in der Polizze als Versicherungswerth ausgedrückten Betrag als Schadenersatz ansprechen zu können, — während keiner der beiden u. A. hervorgehobenen Fälle de facto eintritt, weil eben durch die oftmals leichthin genommene Ausfertigung des Versicherungsantrages nicht die wirkliche Absicht des Versicherungssuchenden zum vollen Ausdrucke kommt.

749

In die Versieherung erscheinen nämlich nur alle jene Gegenstände aufgenommen, welche im geschriebenen Texte der Polizze klar und deutlich angeführt sind; Alles was nicht besonders benannt ist, oder was nicht einen integrirenden untrennbaren Bestandtheil eines unter einem Sammelnamen bezeichnten Gegenstandes bildet, wird als nicht versichert angesehen.

Der in der Polizze angesetzte Versicherungsbetrag ist nicht in allen Fällen auch der Entschädigungsbetrag im Schadenfalle, sondern er bildet blos die Basis zur Bestimmung der Prämie und zeigt jene Höhe an, bis zu welcher im Schadenfalle die Maximalentschädigungssumme ansteigt.

Aus diesen beiden Thatsachen ersieht man, dass es unumgänglich nothwendig ist, der Ausfertigung des V e r Sicherungsantrages mindestens nach zwei Richtungen hin die grösste Aufmerksamkeit zu schenken, da Alles, was im Antragsbogen steht, in der Polizze Aufnahme findet und in allen Fällen der Inhalt der Polizze allein massgebend ist.

Zunächst beachte man, dass eine kurz gefasste, möglichst deutliche, formgerechte und sachkundig gehaltene Bes ehr eibun g des zu versichernden Gegenstandes platzgreife; man hüte sich allgemeine Ausdrücke, wie: „u. dgl.“, „u. s. f.“, „etc.“, „ähnliche Sachen“, u. A. m. zu gebrauchen, sondern bezeichne jedes der Versicherung zu unterziehende Object mit speciellem Namen, — auch wird es sich empfehlen, ausgedehntere Objecte oder Sachen nach Räumlichkeiten zu trennen.

Nachher lege man den ebenso grossen Werth auf die Richtigkeit hei Bestimmung der Versicherungssumme.

Die weiter unten folgenden Versicherungsbedingungen geben darüber Aufschluss, dass für keinen der Abnützung oder Entwerthung unterworfenen Gegenstand die Herstellungs- oder An-schaffungskosten vergütet werden, wenn nicht züfällige Umstände diese Kosten aufrecht erhalten. Man hat also darauf besonders zu achten, dass jeder Gegenstand nur mit seinem wahren (gemeinen) Werthe (auch Zeitwerth, Jetztwerth, Versicherungswerth genannt) in Versicherung gelangt, und verhüte thunlichst-, eine Ueber- oder Unterwerthung eintreten zu lassen, wobei man sich über den Begriff des „Zugehöres“ eines Objectes die §§. 29Ö, 294 und 297 des „Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches für Oesterreich“ vor Augen halte.

Es empfiehlt sich daher, alle der Versicherung zu unterziehenden Objecte einer genauen Schätzung zu unterziehen, welche von einem speciell im Assekuranz wesen versirten Sachverständigen verfasst sein soll, und worin sowohl auf den Neuwerth, als auch auf die durch Abschreibung der Alters- und Gebrauchsabnützung und sonstiger die Werthbemessung eines Objectes tangirenden Verhältnisse, gebührende Rücksicht genommen wird.

Anmerkung. Die von den Versicherungsanstalten an die Agenten hinausgegebenen Antragsformulare enthalten alle Fragen, welche der Anstalt zur Beurtheilung einer Versicherung wichtig erscheinen, und geben dem Versicherungssuchenden genaue Auskunft, wie die Declaration zu halten ist.

750

Oie Versicherungsbedingungen.

Nach dem bisher Gesagten ist es wohl mehr als selbstverständlich, dass man sich auch mit den von den Assekuranzinstituten verfassten und behördlich genehmigten Versieh er un gsbedin-gungen vertraut machen muss.

Die Mehrzahl der Versichern ngs such en den findet es kaum der Mühe werth, die oft im Auszuge auf den Antrags-Formularen, sonst aber allgemein auf der „Polizze“ abgedruckten Versicherungsbedingungen einer Durchlesung und Kenntnissnahme zu würdigen, obzwar in denselben nahezu alle Momente bezeichnet oder vorgesehen sind, welche einem Versicherungsabschlusse und dessen Consequenzen zu Grunde liegen, oder welche im Augenblicke der Gefahr und des Schadens eintreten können.

Wir lassen deshalb hier einen Auszug der „Versicherungsbedingungen der Oesterreich-Ungarischen Assekuranzinstitute“ insoweit sie auf die Tendenz dieses Buches von Belang sind, folgen, und zwar:

Allgemeine Feuerversichenrngs^Bedingungen,

Grundlagen der Versicherung.

§. 1. Die Versicherungsbedingungen haben bezüglich aller zwischen der Assekuranzanstalt und dem Versicherten vorkommenden Fragen bindende Vertragskraft.

§. 2. Die Assekuranzanstalt versichert die in der Polizze be-zeichneten Gegenstände gegen den Schaden, welcher durch Brand oder Blitzschlag, sowie das dadurch veranlasste Löschen, Nieder-reissen oder erwiesen nothwendige Ausräumen zugefügt wird und in der Beschädigung oder Vernichtung versicherter Gegenstände besteht.

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden durch Kriegsereignisse und solche Schäden, welche die Folge eines Ueber-falles durch bewaffnete Macht oder unrechtmässige Gewalt, bürgerlicher Unruhen, eines Aufruhrs, behördlicher zu anderen Zwecken als zur Einschränkung des Brandes getroffenen Anordnungen, eines Erdbebens oder einer groben Verschuldung des Versicherten sind, oder durch den Versicherten selbst absichtlich oder mit seinem Vorwissen herbeigeführt wurden. Bei Explosionen gehört nur ein daraus entstehender Feuerschaden zur Versicherung, wenn nicht die Gefahr der Zerstörung durch Explosion ausdrücklich übernommen wird. Schäden durch Explosion des in ein Gebäude eingeleiteten Leuchtgases werden .jedoch wie Brandschäden behandelt.

Wenn ein zu irgend einem Zwecke des Haushaltes oder Gewerbebetriebes der Einwirkung der Wärme oder des Feuers aus-gesetzter Gegenstand dadurch in Brand gerathen oder beschädigt ist, so wird nur der an den übrigen versicherten Gegenständen hierbei entstandene Schaden ersetzt.

Geld. Werthpapiere, Urkunden und Schriften aller Art, sowie Geschäftsbücher sind von der Versicherung ausgeschlossen.

Goldene und silberne Sachen., Edelsteine, Perlen, Uhren, Spitzen, Kaschemirs, Gemälde, Kupferstiche, Bildhauerarbeiten und

751

sonstige Kunstsachen, sowie alle Gegenstände, die einen Kunstoder Liebhabereiwerth haben, sind nur dann versichert, wenn sie in der Versicherungs-Urkunde besonders benannt sind.

§. 3. Bei Gebäuden kann sich die Versicherung erstrecken :

a) auf den Werth des ganzen Gebäudes, (fälschlich Bauwerth

genannt).

b) auf einzelne Theile desselben, als: das Dach (Dachwerk), alle Theile des Unterbaues ohne Mauern, oder die Mauern allein.

Unter der Versicherung eines ganzen Gebäudes (oder des Bauwerthes eines Gebäudes) werden alle Theile desselben mit Ausnahme der Grund- und Kellermauern verstanden.

Die Versicherung des Daches (Dachwerkes) begreift in sich : den Dachstuhl sammt der Eindeckung, sowie überhaupt alle Ge-bäudetheile oberhalb des Dachfussbodens, mit Ausnahme der gemauerten Rauchfänge und der Feuer- und Giebelmauern.

Unter der Versicherung aller Theile des Unterbaues ohne Mauern wird die Versicherung aller Theile des Gebäudes vom Dach-fussboden abwärts, welche einen integrirenden baulichen Bestandteil des Gebäudes bilden, mit Ausschluss jedoch der Mauern und der steinernen Stiegen, verstanden.

Deckenconstructionen werden, wenn dieselben vermittelst der Bundträme hergestellt sind, sowie diese noch zum Dachwerk gerechnet.

Die Versicherung der Mauern allein umfasst alle Mauern des Gebäudes mit Ausschluss der Grund- und Kellermauern.

§ 4. Die Verpflichtung der Assekuranzanstalt gegen den Versicherten bestimmt sich lediglich nach dem Inhalte der Polizze, resp. des Erneuerungsscheines und der etwa hierzu von ihr erteilten Veränderungs-Genehmigungen und Nachträge.

Durch die von Seite des Versicherten erfolgte Annahme der Polizze, resp. des Erneuerungsscheines, sowie der etwa dazu erteilten Veränderungs-Genehmigungen und Nachträge, wird sein Einverständniss mit dem Inhalte derselben, mit den darin enthaltenen Bestimmungen, mit der darin bestimmten Prämie, Gebühr und Dauer der Versicherung-constatirt.

Der Versicherte ist verpflichtet, die Prämie sammt Gebühr ohne Aufforderung an Denjenigen, welcher die Ausfolgung der Versicherungs-Urkunde oder des fälligen Prämienscheines bewirkt, vollständig har zu bezahlen. Die Assekuranzanstalt ist nicht gehalten, die Prämie und Gebühr einzufordern.

Die Versicherung tritt nur nach der gehörig geleisteten Zahlung der Prämie sammt Gebühr in Kraft. Eine erst während des Brandes oder nach dem Brande erfolgte Zahlung gibt kein Recht auf Entschädigung.

Wenn die jährlich oder in anderen Raten zahlbare Prämie sammt Gebühr einer laufenden mehrjährigen Versicherung nicht bis spätestens Mittags 12 Uhr des Fälligkeitstages der Prämie bezahlt ist, tritt die Verpflichtung der Assekuranzanstalt ausser Kraft; dieselbe ist aber befugt, die Prämie sammt Gebühr gerichtlich einzutreiben oder durch Verweigerung der Annahme verspäteter Zahlung den Versieheiungs-Vertrag aufzuheben. Geschieht Letzteres nicht, so tritt 12 Uhr Mittags des auf den Tag der Empfangnahme der Prämie sammt Gebühr folgenden Tages die Verpflichtung der Asse-

752

kuranzanstalt aus der Versicherung wieder in Kraft; ein vor erfolgter Zahlung der Prämie eingetretener Schaden ist nicht setzen.

zu er-

§. ö. Wer versichern lässt, ist verpflichtet, im Versicherungs-Antrage nach Anleitung seines gedruckten Inhaltes, und in den sonstigen, ausser dem Anträge etwa der Assekuranzanstalt eingereichten Schriftstücke sowohl die zu versichernden Gegenstände, deren Eigenthumsverhältniss und sein rechtliches Interesse an der Versicherung, als auch die Räume, wo die Gegenstände als versichert gelten sollen und jede anderweit schon auf den Versiche-rungs - Gegenstand geschlossene Yersiclierung richtig anzugeben, ferner jeden auf die Feuergefährlichkeit einwirkenden Umstand gewissenhaft anzuzeigen.

§. 6. Wenn im Laufe der Versicherung die Feuergefährlichkeit sich vermehrt, oder versicherte Gegenstände noch anderswo versichert werden, so erlischt die Entschädigungs-Verpflichtung bezüglich aller versicherten Gegenstände. Wenn versicherte Gegenstände in andere Räume als die hierfür in der Versicherungs-Urkunde be-zeichneten gebracht werden, oder, ausser in Erbschaftsfällen, den Eigenthümer wechseln, oder das rechtliche Interesse des Versicherten an der Versicherung sich ändert oder aufhört, so erlischt die Entschädigungs-Verpflichtung bezüglich der betreffenden Gegenstände. Die Entschädigungs-Verpflichtung tritt jedoch in obigen Fällen wieder in Kraft, wenn die Assekuranzanstalt nach Kenntnissnahme des betreffenden Umstandes zur Fortsetzung der Versicherung schriftlich sich bereit erklärt und der Versicherte den etwa geforderten Prämienzuschlag gezahlt hat; ein vor Abgabe dieser Erklärung und vor Zahlung des Prämienzuschlages eingetretener Schaden ist nicht zu ersetzen. Zur Rückerstattung der für das laufende Versicherungsjahr gezahlten Prämie ist die Assekuranzanstalt nicht verbunden.

Brand. Blitzschlag. Explosion.

§. 7. Im Falle eines Brandes, eines Blitzschlages oder einer Explosion ist der Versicherte verpflichtet:

a)    Die versicherten Gegenstände möglichst zu retten und während des Rettens, sowie nach demselben nach Kräften für ihre Sicherung und Erhaltung zu sorgen; jedoch darf das Ausräumen beweglicher Gegenstände weder gegen das etwaige Geheiss des Agenten oder eines Beamten der Assekuranzanstalt, noch gegen eine etwaige besondere Versicherungs-Bedingung stattfinden.

Zweckmässige Auslagen bei Erfüllung dieser Pflicht werden dem Versicherten bis zum Werthe der dadurch geretteten versicherten Gegenstände und im Verhältnisse zu den etwa geretteten, von der Assekuranzanstalt nicht versicherten Gegenständen, ersetzt.

b)    Der Assekuranzanstalt durch den nächsten Agenten binnen 24 Stunden nach jedem Brande (Blitzschlag oder Explosion) schriftliche Anzeige davon zu machen, auch wenn kein Entschädigungsanspruch erhoben wird.

c)    Binnen drei Tagen nach einem Schadenfalle, wofür Entschädigung beansprucht wird, bei seiner Ortspolizeibehörde sofern die gesetzlichen Bestimmungen es zulassen, seine Vernehmung über alle den Unfall betreffenden Umstände, insbesondere den Zeitpunkt,

753

die Ursache und den Umfang des Unfalles, sowie über die abgeschlossene Versicherung, bei beweglichen Gegenständen auch über die Art und ungefähre Höhe des Schadens zu beantragen, eine beglaubigte Abschrift des darüber etwa aufgenommenen Protokolles nachzusuchen, sowie vor Auszahlung der Entsciiädigungssumme ein Zeugniss dieser Behörde darüber beizubringen, ob eine strafgerichtliche Untersuchung aus Anlass des Unfalles beantragt oder eingeleitet worden ist. und beide Schriftstücke nach Empfang unverzüglich dem Agenten eizusenden.

Die genannten Fristen unterbricht nur eine erwiesene physische Unmöglichkeit sie inne zu halten und es beginnen dieselben wieder da, wo letztere aufhört.

Schäden.

Im Allgemeinen.

§. 8. Die Versicherung soll im Schadenfalle nicht zu einem Gewinne für den Versicherten führen; ihr alleiniger Zweck ist der Ersatz des Schadens, welcher nach dem wahren (gemeinen) Werth der versicherten Gegenstände zur Zeit des Schadenfalles, ohne Hinzurechnung des etwa entgangenen Gewinnes, festzustellen ist. Bei der Ermittelung des Schadens ist also auf die durch Alter, Gebrauch, Mode, Systemveränderung, Betriebsstillstand oder durch andere Ursachen herbeigeführte Verminderung des Werthes der versicherten Gegenstände Rücksicht zu nehmen.

Haben die versicherten Gegenstände einen geringeren Werth als die darauf versicherte Summe, so wird der Ersatzberechnung der geringere Werth zu Grunde gelegt.

Wenn der Werth der versicherten Gegenstände die darauf versicherte Summe übersteigt, so wird der Schaden pro rata, d. i. nach dem Verhältnisse des Werthes der versicherten Gegenstände zur Versicherungssumme vergütet; wenn ferner aus einer besonderen Versicherungs-Bestimmung hervorgeht, dass nur ein im voraus be-zeichneter Theil des Werthes versichert wurde, so ist auch nur der dieser Bestimmung entsprechende verliältnissmässige Antheil des Schadens zu vergüten, während in beiden Fällen der Versicherte den Rest des Schadens selbst zu tragen hat.

Wenn die versicherten Gegenstände, sei es im Einzelnen oder Ganzen, mit dem Einverständnisse der Assekuranzanstalt noch anderswo versichert sind, so ist die Entschädigung im Verhältnisse aller auf diese Gegenstände versicherten Beträge zu berechnen.

§. 9. Die Assekuranzanstalt ist berechtigt, eine jede auf den Schaden und dessen Ursache bezügliche Untersuchung, Vernehmung oder Abschätzung eintreten zu lassen und über die Angaben des Versicherten nicht nur von ihm Belege und sonstige Beweise aller Art, die er liefern kann, sondern auch der bei jenen Angaben mitwirkenden oder zugezogenen Personen eidliche oder eidesstattliche Erhärtung jener Angaben zu fordern.

Ist fremdes Eigenthum versichert, so muss der Versicherte entweder sein Interesse oder den Auftrag zur Versicherung nach weis en.

Der Versicherte ist verpflichtet, dem Beauftragten der Assekuranzanstalt alle Aufschlüsse über den Schaden und dessen Ursachen gewissenhaft zu ertheilen und alle verfügbaren darauf bezüglichen Beweismittel vorzulegen.

754

Die Versicherung selbst begründet weder einen Beweis noch eine Yermuthung für das Vorhandensein und den Werth der versicherten Gegenstände zur Zeit des Schadens. Die in der Versicherungs-Urkunde für die versicherten Gegenstände angesetzten beziehentlich versicherten Beträge dienen zur Berechnung des zu zahlenden Prämienbetrages und bezeichnen die Grenze der Haftbarkeit der Assekuranzanstalt im Sinne des §. 8.

Bei Gebäuden und Maschinen.

§. 10. Der nach den Grundsätzen des §. 8 zu ermittelnde Betrag des Schadens wird in Ermangelung einer gütlichen Einigung über den Schadenbetrag, durch specielle Abschätzung von zwei Sachverständigen und eventuell einem Obmanne mit verbindlicher Kraft für beide Parteien auf gemeinschaftliche Kosten festgestellt.

Jede Partei ernennt zu diesem Behufe einen Sachverständigen.

Ist die Ernennung nicht von beiden Parteien zu Protokoll oder sonst schriftlich erklärt, so hat jede von ihnen das Recht, eine schriftliche Anzeige von der ihrerseits getroffenen Wahl eines Sachverständigen mit der Aufforderung zur Wahl des zweiten Sachverständigen an die andere Partei zu erlassen. Zeigt letztere nicht binnen acht Tagen nach Empfang dieser Aufforderung die von ihr getroffene Wahl schriftlich an, so geht das Recht, den zweiten Sachverständigen zu wählen, auf die auffordernde Partei über und kann von dem säumigen Theile nicht mehr ausgeübt werden.

Die Abschätzung muss den baulichen Werth, den das Versicherungsobject zur Zeit des Schadenfalles hatte, den Betrag des entstandenen Schadens und den Werth der übrig gebliebenen Theile und Materialien angeben.

enen Punkte ein von ihnen erwählter Obmann. Können

Für den Fall, dass die Sachverständigen sich nicht einigen, entscheidet innerhalb der Grenzen ihrer Abschätzungen über die streitig geblieh

sie sich über dessen Wahl nicht einigen, so wird er auf Antrag der Parteien, oder einer von ihnen, von dem Vorsitzenden des ordentlichen Gerichtes, in dessen Sprengel der Schadenort gehört, ernannt. Jede der Parteien kann jedoch verlangen, dass der Obmann nicht aus dem Wohnorte des Versicherten genommen werde.

Der Versicherte ist bei Verlust seines Entschädigungsanspruches verpflichtet, die beschädigten Versicherungsobjecte bis zur beendigten Abschätzung in ihrem Zustande zu belassen.

Bei Versicherungsobjecten mit Hypothekschulden.

§. 11. Wenn auf dem Versicherungsobjecte Hypothekschulden vor dem Unfälle eingetragen und der Assekuranzanstalt gegen schriftliche Bestätigung angezeigt worden sind, so wird die Entschädigung nur behufs der Wiederherstellung und, nachdem letztere gesichert worden, bezahlt, die sämmtlichen Hypothekgläubiger müssten denn in die unbedingte Auszahlung willigen oder selbst zur Empfangnahme berechtigt sein. Geht der Entschädigungsanspruch durch Verschulden des Versicherten verloren, so verwendet die Assekuranzanstalt, vorausgesetzt, dass die Prämie pünktlich gezahlt worden ist, die Entschädigung, soweit nöthig, zur Befriedigung der mit vorerwähnter Bestätigung sich ausweisenden Gläubiger unter der Bedingung, dass dieselben ihre Rechte der Assekuranzanstalt cediren.

755

Bei beweglichen Gegenständen.

§. 12. Der Versicherte ist verpflichtet, eine specielle Nachweisung der im Augenblicke des Schadenfalles in denjenigen Räumen, für welche die Versicherung gilt, vorhanden, gewesenen, der verbrannten und der beschädigt, sowie der unbeschädigt geretteten versicherten Gegenstände gewissenhaft anzufertigen und innerhalb vierzehn Tagen, vom Tage des Schadenfalles gerechnet, der Assekuranzanstalt einzureichen; später erhobene Ansprüche zu berücksichtigen ist die Assekuranzanstalt nicht verpflichtet. Die Nachweisung muss mit speciellen Werthangaben nach dem Grundsätze des §. 8 versehen und von dem Versicherten unterzeichnet sein, und es darf darin weder ein nicht vorhanden gewesener oder abhanden gekommener Gegenstand als verbrannt angegeben, noch das Vorhandensein eines geretteten Gegenstandes verschwiegen sein.

Falls die Gesellschaft auf Grund des §. 9 eine gemeinschaftliche Abschätzung eintreten lässt, gelten über die Wahl der Sachverständigen und des Obmannes, sowie über die rechtlichen Folgen der Abschätzung die Bestimmungen des §. 10.

Schadenersatz.

§ 13. Es steht der Assekuranzanstalt frei, dem Versicherten die ihm zu gewährende Entschädigungssumme bar zu zahlen, oder die Versicherungs-Gegenstände wieder herzustellen, beziehungsweise dieselben in natura zu ersetzen. Die Assekuranzanstalt ist berechtigt,, aber nicht verpflichtet, beschädigte bewegliche Gegenstände ganz oder theilweise zu dem von dem Versicherten angegebenen oder von den Sachverständigen festgestellten Werthe zu übernehmen; wenn sie von diesem Rechte keinen Gebrauch macht, ist der Schaden an jenen Gegenständen im Verhältnisse zur bestehenden Versicherung zu vergüten.

Präj udizfälle.

§ 14. Alle nicht innerhalb sechs Monaten nach dem Schadenfalle entweder von der Assekuranzanstalt anerkannten oder vermittelst Klage auf Entschädigung vor das zuständige Gericht gebrachten Ansprüche auf Entschädigung sind durch den blossen Ablauf dieser ■ Frist erloschen.

Wenn im Anträge unrichtige oder falsche Angaben gemacht wurden, wenn unterlassen worden ist, Umstände anzugeben, welche von Einfluss auf die Beurtheilung der Versicherung sein konnten, wenn der Versicherte eine der ihm nach § 7 a, b und c obliegenden Pflichten nicht vollständig erfüllt oder die Beibringung der Belege und sonstigen Beweise, welche die Assekuranzanstalt oder deren Beauftragte nach § 9 gefordert haben, unterlässt, wenn er die Assekuranzanstalt oder den Beauftragten derselben durch unwahre Angaben über den Schaden und dessen Ursachen zu täuschen versucht hat, oder wenn er sich einer nach § 12 unerlaubten Angabe oder Verschweigung schuldig macht, oder endlich eine als besondere Bedingung in der Versicherungs-Urkunde vorgeschriebene Vorsichts-massregel nicht durchgeführt hat, so verliert er jedes Recht auf Entschädigung, und zwar für alle an dem betreffenden Schadenfalle betheiligten Versicherungen.

756

Streitigkeiten.

§ 15. Die Assekuranzanstalt nimmt Recht vor dem ordentlichen Gerichte am Hauptsitze der Anstalt.

Auch im Falle eines Prozesses ist der Schadenbetrag, mit Ausschluss des Schätzungseides, nach Anordnung der §§ 10 und 12 durch Sachverständige festzustellen.

Der Versicherte darf, bei Verlust seines Rechtes auf Entschädigung, weder seine Entschädigungsansprüche aus der von der Assekuranzanstalt geleisteten Versicherung gegen einen zur Ausstellung von Polizzen nicht ermächtigten Agenten der Gesellschaft einklagen, noch vor anerkannter oder rechtskräftig entschiedener Richtigkeit seiner Entschädigungsansprüche einen Schritt (Vormerkung, Beschlagnahme u. dgl.) gegen das Vermögen der Assekuranzanstalt vornehmen

Zahlung.

§ 16. Die Entschädigungssumme (§ 13) ist binnen Monatsfrist, nachdem ihr gesammter Betrag und die Verbindlichkeit der Assekuranzanstalt zur Zahlung derselben durch Anerkenntniss beider Theile, Vergleich oder rechtskräftiges Urtheil festgestellt ist, dem Versicherten haar zu bezahlen, und zwar an dem Orte, wo die Polizze, beziehentlich der Erneuerungsschein ausgestellt ist. Es steht der Assekuranzanstalt frei, die in der Polizze für die ganze Dauer der Versicherung berechneten noch nicht fälligen Prämienraten gegen Rückstellung der etwa in ihren Händen befindlichen Prämienscheine bei der Entschädigung an Zahlungsstatt einzurechnen, wenn dieselbe den vierten Theil der Versicherungssumme übersteigt und die Versicherung überhaupt in Kraft bleibt.

Wenn eine gerichtliche Untersuchung über die Entstehung des Brandes eingeleitet ist, so ist die Assekuranzanstalt nicht verpflichtet, die Entschädigung früher zu bezahlen, als bis der Versicherte ein Zeugniss der zuständigen Behörde beigebracht hat, dass die Untersuchung eingestellt ist, oder dass sie die Schuldlosigkeit des Versicherten ergeben habe.

Bevor in einem Schadenfälle das Recht auf Entschädigung und der Betrag derselben durch Anerkenntniss beider Theile, Vergleich oder rechtskräftiges Urtheil festgesetzt ist, bleibt der Assekuranzanstalt gegenüber eine Cession der Entschädigungsansprüche wirkungslos. Die Assekuranzanstalt ist nicht verbunden, sich auf Verhandlungen über die Entschädigung und deren Betrag mit anderen Personen als dem Versicherten oder beziehentlich dessen Erben einzulassen.

Wenn durch Verbotlegungen, Interventionen, Oppositionen oder Legitimationsmängel auf Seiten des Versicherten oder seiner Erben und Rechtsnachfolger die Auszahlung der Entschädigung verhindert wird, so ist die Assekuranzanstalt vor Aufhebung des Hindernisses weder zur Déposition noch zur Zahlung verpflichtet, auch nicht zur Vertretung der Folgen des Zahlungsaufschubes oder zu irgend einer Zinsenvergütung verbunden.

757

Fortdauer der Versicherung nach dem Schadenfalle.

§ 17. Nach einem Schadenfalle bleibt die Versicherung der beschädigten Gegenstände nur für denjenigen Betrag in Kraft, welcher nach Abzug der festgestellten Entschädigung von den versicherten Beträgen sich ergibt. Uebersteigt letztere die Hälfte der Versicherungssumme, über welche die Versicherungsurkunde ausgestellt ist, so ist die Versicherung ganz erloschen, ohne dass die Assekuranzanstalt zur Rückerstattung irgend eines Theiles der Prämie verpflichtet wäre.

Nach einem jeden Brande oder Blitzschläge oder nach einer Explosion in dem Gebäude oder Raume, wo die Versicherung läuft, nach einem laut § 2 versicherten Schaden, einem Entschädigungsanspruch oder Schadenersatz steht es der Assekuranzanstalt frei, mittelst einer einfachen schriftlichen Anzeige jede von ihr dem Versicherten geleistete Versicherung aufzuheben.

Dieses Befugniss erlischt jedoch, wenn sie nicht spätestens bei der Auszahlung der Entschädigung, oder, wenn der Unfall keine Entschädigung zur Folge hat, nicht binnen Monatsfrist, nachdem die Assekuranzanstalt Kenntniss von dem Unfälle erhalten hat, ausgeübt wird.

Erfolgt hiernach die Aufhebung der Versicherung, so wird in dem Falle, dass keine Entschädigung geleistet worden ist, von der gezahlten Prämie der für die noch nicht abgelaufene Versicherungszeit verhältnissmässig zu berechnende Antheil, jedoch mit Ausnahme der Gebühr, dem Versicherten zurückgezahlt, in dem Falle dagegen, dass Seitens der Assekuranzanstalt eine Entschädigung geleistet worden ist, nur der etwa über das laufende Versicherungsjahr hinaus vorausbezahlte Prämienbetrag mit Wegfall etwaiger Freijahre und des Discontos, sowie der Gebühr dem Versicherten vergütet.

Regress.

§ 18. Alle Rechte und Ansprüche des Versicherten an dritte Personen auf Schadenersatz für die versicherten Gegenstände gehen kraft des Versicherungsvertrages und der geleisteten Entschädigungen, ohne dass es einer Cession bedarf, auf die Assekuranzanstalt über.

Besondere Versicherungs-Bedingungen für Fabriken und gewerbliche Anlagen.

§ 19. In Betreff der Beleuchtung im Allgemeinen:

a)    Die Räume, in welchen Schaf-, Baum- oder Kunst-Wolle, Flachs, Hanf, Werg, Jute, Lumpen, Stroh, Mehl, Spiritus, Oel, Fett und andere leicht brennbare oder leicht entzündliche Stoffe lagern, oder auf trockenem Wege verarbeitet werden, dürfen — insofern nicht von der Assekuranzanstalt besondere Bestimmungen über die Beleuchtung derselben getroffen worden sind — nur mit gut verschlossenen Laternen, niemals mit offenem Lichte betreten werden.

b)    Die Lampen oder die Gasflammen in Räumen, welche Holzdecken haben, müssen mindestens 65 Centimeter von der Decke entfernt sein, und es müssen, wenn die Entfernung der Lampen von der Decke nicht mindestens 1 x/₂ Meter beträgt, über den Lampen oder den Gasflammen freihängende Schirme von starkem Bleche

758

angebracht sein. Das Aufhängen der Lampen mittelst Schnüren und anderen leicht brennbaren Befestigungsmitteln ist nicht gestattet. In der nächsten Nähe der Lampen oder der Gasflammen dürfen sich keine brennbaren Stoffe befinden.

§ 20. Bei Beleuchtung mit Petroleum und ähnlichen

Stoffen:

a) Bei Fabriken, welche mit gut raffinirtem Petroleum, mit Photogeu oder Solaröl beleuchtet werden, darf die Lagerung dieser Beleuchtungsstoffe nur entweder in einem massiv gewölbten, von allen anderen Fabriksräumen völlig getrennten Locale, oder in einem Locale, welches durch einen freien Zwischenraum von den Fabriksgebäuden getrennt ist, stattfinden.

Der Yorrath darf 250 Kilogramm nicht übersteigen ; der Lagerort darf nie mit Licht betreten werden und muss zum Dämpfen eines etwa entstehenden Brandes mit einer hinlänglichen Menge von Sand oder Erde versehen sein.

Dieses Aufbewahrungs - Local sowohl, als auch der darin befindliche Vorrath sind von der Versicherung stets ausgeschlossen.

b)    In die Fabriks-Localitäten darf nur der für einen Tag bestimmte Vorrath des Beleuchtungsstoffes und zwar nur kurz vor der Lampenfüllung gebracht werden ; derselbe muss sich jedenfalls in einem kühlen, von jeder Feuerung entfernten Locale und in einem gut verwahrten blechernen Gefässe befinden.

c)    Das Putzen und Füllen der Lampen darf nur bei Tage stattfinden, eine Nachfüllung brennender Lampen oder zur Nachtzeit ist nicht gestattet; auch sollen nur die in den Fabriks-Localitäten befestigten Lampen an Ort und Stelle, alle übrigen aber nur in dem ad a) bezeichneten Vorraths-Locale oder mindestens doch in einer Lampen-Kammer gefüllt werden.

d)    Das Anzünden der Lampen soll nur von den hierzu bestimmten Persönlichkeiten und nicht mittelst Streichhölzer oder Kerzen, sondern mittelst einer ungefährlichen Anzündungs-Vorrichtung erfolgen, ähnlich wie beim Anzünden der öffentlichen Gaslaternen.

e)    Das Umhertragen brennender Lampen in den Fabriks-Localitäten darf nicht gestattet werden.

der Trocknung mittelst Reaumur erreicht wird,

O (T>

f)    Ebenso ist die Beleuchtung mit Mineralölen in allen denjenigen Räumen, in welchen zum Zv Heizung eine höhere Temperatur als nicht gestattet.

g)    Fabriken, welche mit rohem Petroleum, Gasäther, Naphta, Camphin, Pinolin. Terpentinöl, Petroleum-Naphta, Petroleum-Aether, Ligroine und dergleichen beleuchtet werden, gelten nur dann für versichert, wenn die Assekuranzanstalt ausdrücklich ihre Zustimmung zu dieser Art der Beleuchtung erklärt hat; in diesem Falle sind auch für diese Beleuchtungsarten die vorstehend unter a) bis f) gegebenen Vorschriften zu beobachten.

§ 21. Bei Beleuchtung mit atmosphärischem Gase muss der Carburator, d. i. das Behältniss, mit dem flüssigen Mineralöl, in einem getrennten, nur für denselben bestimmten Raum aufgestellt sein, in welchem sich keine Heizung befindet, und auch keine anderweitige Manipulation vorgenommen werden darf. Wenn bei dem

759

Carburator Erwärmung angewendet wird, so muss derselbe in einem Wasserbade stehen, welches aus einem anderen Locale durch eine Rohrleitung mit warmem Wasser gespeist wird. Der Carburator darf nur bei Tag gefüllt werden.

Für die Yorräthe zur Erzeugung des atmosphärischen Gases gelten die Bestimmungen des § 20 a).

§ 22. Da wo eigene Anstalten zur Bereitung des Gases aus Steinkohle, bestehen, darf

si) bei dem Füllen des Theeres auf Fässer nie offenes Licht angewendet werden;

b)    der Gasreinigungsraum nur vollständig verschlossene Beleuchtungs-Vorrichtungen enthalten, welche vom Innern desselben aus nicht zu öffnen, sondern nur von Aussen zugänglich sind;

c)    müssen die frisch gezogenen Coaks stets sofort gelöscht und in feuersicherer Weise gelagert werden.

§. 23. In Betreff der Heizung:

Die Heizung der Fabriks- und Lager-Räume durch Oefen oder durch erwärmte Luft, darf nur unter folgenden Bedingungen geschehen :

a)    die Oefen müssen auf Platten von Stein oder Eisen ruhen und sind mit einem Schutzblech, welches an der Seite des Feuerloches mindestens 65 Centimeter, an den übrigen Seiten des Ofens mindestens 16 Centimeter vorsteht und einen mindestens 5 Centimeter hohen Rand hat, zu versehen;

b)    von Holztheilen oder anderen leicht entzündlichen Gegenständen müssen die Oefen, Rohrleitungen und Ausströmungen erwärmter Luft mindestens 65 Centimeter entfernt bleiben.

c)    Nach Schluss der Arbeit sind die Feuer in den Oefen und sonstigen Feuerungsanlagen gänzlich abzulöschen.

§. 24. In Betreff der Trocknung:

a)    Trockeneinrichtungen aller Art (Trockenleinen), Hängewerke, Trockenrahmen, Horden, Regale und dergleichen, dürfen nicht unmittelbar oberhalb der Heizungskanäle, der Oefen und deren Rohrleitungen angebracht sein, sondern es müssen dieselben, sowie die zum Trocknen aufgehängten oder gelagerten Gegenstände überall mindestens 65 Centimeter von den Heizungs-Kanälen, Oefen, Rohrleitungen oder Ausströmungen erwärmter Luft entfernt bleiben ; ausserdem muss in entsprechender Entfernung über den Heizungs-Kanälen, von den Oefen, den Rohrleitungen und den Ausströmungen erwärmter Luft ein feinmaschiges Drahtnetz oder ein Blechmantel angebracht sein.

b)    Die Räume über oder neben den Dampfkesseln dürfen ohne ausdrückliche Zustimmung der Assekuranzanstalt zum Trocknen oder zur Lagerung irgend welcher Gegenstände nicht benützt werden.

c)    Bei der Anwendung von Boy’schen Trockenmaschi-nen oder ähnlichen Apparaten muss bei Einstellung des Betriebes für die Nachtzeit vollständig aufgearbeitet werden, so dass während der Nacht keine mit den zu trocknenden Gegenständen angefüllte Rahmen im Apparate verbleiben. Der Apparat muss auch während der Nacht geöffnet bleiben.

Mindestens 5 Minuten vor Beginn der Ruhezeiten bei Tage ist der Verbindungs-Kanal des Apparates mit dem Kessel durch einen Schieber abzusperren und der Ventilator nach Oeffnung sämmt-

760 —

lieber Klappen und Thüren des Apparates mindestens während dieser 5 Minuten noch im Gange zu lassen. Der Kanal zwischen Kessel und Apparat ist allabendlich zu reinigen.

§. 25. Bezüglich der Maschinen-Reinigung und der Entfernung entzündbarer Abfälle:

a)    Die Maschinen müssen regelmässig gereinigt werden. Die zum Putzen und Reinigen der Maschinen, Utensilien und dergleichen verwendeten Lappen (Watte, Werg u. dgl.) müssen in feuersicheren mit eisernen Deckeln dicht verschlossenen Behältnissen (von Stein, Eisenblech u. dgl.) an ungefährlichen Orten aufbewrahrt werden. Nach Abnützung des Putzmaterials ist dasselbe sofort aus den Fabrikations-Räumen zu entfernen und in einem massiv gewölbten Raume oder in sichernder Entfernung ausserhalb der Fabriksgebäude unterzubringen.

b)    Die bei der Fabrikation entstehenden, entweder der Selbstentzündung fähigen (z. B. Ausputz, fettige Eisenfeilspähne), oder leicht brennbaren Abfälle (z. B. Holzabfälle, Hobelspäne) müssen täglich mit Schluss der Arbeit aus den Arbeitsräumen entfernt und in einem besonderen massiv gewölbten Raume, welcher nie mit Licht betreten werden darf, oder in sichernder Entfernung ausserhalb der Fabriksgebäude untergebracht werden.

§. 26. Das Tabakrauchen darf den Arbeitern nur für solche Räume, in welchen leicht brennbare Gegenstände weder lagern noch zur Verarbeitung gelangen, gestattet werden; dies ist als Vorschrift in die Fabriksordnung aufzunehmen und es sind darin die Räume, in welchen das Tabakrauchen zulässig ist, bestimmt zu bezeichnen.

Die darauf bezüglichen Bekanntmachungen sind an allen geeigneten Orten, insbesondere an den Ein- und Ausgängen, in die Augen fallend anzuheften.

§. 27. Steinkohlen-Vorräthe dürfen niemals höher als 2¹/₂ Meter aufgestapelt sein.

§. 28. Die durch Explosion der Dampfkessel entstehenden Schäden werden nur dann, weiyi entweder die Dampfkessel selbst im vollen Werthe gegen Feuerschaden versichert worden sind, oder wenn für die Versicherung derselben gegen diese Schäden eine besondere Zuschlagsprämie entrichtet worden ist, den Feuerschäden gleich behandelt.

Die Verpflichtung zur Entschädigung gilt nur unter der Bedingung, dass die zur Sicherung gegen Explosion bestehenden gesetzlichen und polizeilichen Bestimmungen befolgt werden.

§. 29. Ueber die versicherten Modelle muss ein specielles Verzeichniss mit Angabe der Anfertigungszeit, der Herstellungskosten oder des Anschaffungspreises und der Bestimmung jedes Modelles, sowie des Abganges geführt und im Schadenfälle vorgelegt werden. Die Versicherung der Modelle wird nur für drei Viertel ihres Werthes geleistet, so dass ein Viertel desselben unversichert bleiben muss, und wird dementsprechend der Schadenersatz für Modelle immer nur im Verhältnisse von drei Vierteln des Werthes zur Zeit des Schadenfalles und überhaupt nur für solche Modelle geleistet, deren Wiederherstellung wirklich erfolgt. Für diejenigen Modelle, welche nicht wieder hergestellt werden, kann der Versicherte nur den Ersatz des Materialwerthes beanspruchen.

761

§. 30. Diejenigen Bücher, welche zum Nachweise des jewei-liden Bestandes der versicherten Gegenstände, Waren und sonstigen Yorräthe ordnungsmässig zu führen sind, müssen, insbesondere über Nacht, an einem sicheren, gegen Brand und Diebstahl geschützten Orte auf bewahrt werden.

Die Gefahrenermittelung geht in der Regel von acht Punkten aus, nämlich: 1. der Bauart, 2. der Benutzungsart, 3. der Nachbarschaft, 4. der ferneren Nachbarschaft oder der Brandgruppe,

5. dem Branddistricte, welcher die Tendenz der Bevölkerung zu Brandlegungen, die Vorsicht derselben etc. berücksichtigt, 6. der Gefahr des Blitzschlages, 7. dem Zustande der Feuerungsanlagen,

8. der Einrichtung des Feuerlöschwesens, von denen die beiden ersten den Grundtarif der Prämien, alle andern Zuschläge zu diesem bedingen.

Ueber Schätzungsbeträge, Versicherungswerthe, Entwerthungscoefficienten, Amortisation und Erhaltungskosten.

Die Schätzung von Realitäten behufs Hypothekargeschäften, Grundbuchsbehandlungen und Käufen wird gewöhnlich auf die Weise vorgenommen, dass aus dem Betrage der erhobenen Herstellungskosten abzüglich einer Amortisirungsquote, und jenem, welchen eine Capitalisirung des Zinsenerträgnisses abzüglich der Steuern, Abgaben und Erhaltungskosten ergibt, der Mittelwerth gezogen wird, und letzterer den Schätzungswerth der Realität re-präsentirt.

Bei Schätzungen für Assekuranzzwecke kommt jedoch nur der erste Theil von obgenanntem Modus, nämlich die Schätzung der momentanen Herstellungskosten des Gegenstandes mit einer entsprechenden Abschreibung für Alters- und Gebrauchs-Abnützung in Anwendung, weil der assekuratorische Werth eines Gegenstandes dahin aufgefasst wird, dass die Assekuranzanstalt das Object in seinem momentanen Zustande vor dem Brande zu ersetzen habe.

um

Eine Assekuranzschätzung muss daher mit der grössten Fach-kenntniss, Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit verfasst sein, falls sie ihrem angesprochenen Zwecke entsprechen soll, weil es sich hiebei Geldbeträge handelt, welche Einerseits mit Recht angesprochen, Andererseits bar bezahlt werden.

Der Schatzmeister hat sich also stets vor Augen zu halten, dass er bei Feststellung aller den Wertli des Schätzungsgegenstandes beeinflussenden Factoren die Pflicht hat, äusserst unparteiisch, und unter Aufsuchung und Handhabung aller massgebenden Momente, vorzugehen, und dass er im Interesse der Moral und Gerechtigkeit sich weder durch Freundschaft, Feindschaft, Mitleiden, Geschenke, Versprechungen, Hoffnungen oder durch irgend welche Vortheile bestimmen lässt, anders als nach seiner Ptiicht, welche in der genauen Beurtheilung des zeitlichen Werthes besteht, zu handeln.

762

Die Assekuranzschätzung zerfällt in 3Unterabtheilungen, nämlich: 1. in die thunlichst genaue Eruirung der Massen des Yersicherungsgegenstandes, eventuell nach Anfertigung von Skizzen, — 2. in die Berechnung des Neuwerthes, welche unter Berücksichtigung der örtlichen Yerhältnisse nach den gangbaren Herstellungskosten zu geschehen hat, — und 3. in die Bestimmung des Entwerthungsbetrages, — wonach man den Yersicherungswerth berechnen kann.

Die Massen sowohl, als auch die Berechnung des Neuwerthes lassen sich nach dem Yorhergesagten von jedem tüchtigen Fach-manne feststellen.

Wir geben zwar in der nachfolgenden Tabelle den Neuwerth ausgeführter Objecte an, bemerken jedoch, dass derselbe nur durchschnittliche Ziffern, auf heutige Yerhältnisse basirt, darstellt, und nur einen allgemeinen Anhaltspunkt für approximative Beurtheilung, keineswegs aber eine fixe Darnachhaltung bilden kann.

Die Dauer, das Alter, den Werth neuer und alter Baulichkeiten in Beziehung zu einander, lassen sich auf Basis der von competenten technischen Capacitäten gemachten Erfahrungen in nachstehenden Formeln ausdrücken:

Wenn D die ganze Dauer A das zeitige Alter d die künftige Dauer W der Neuwerth

E die Entwerthung oder Abnützung und w der zeitige Werth

bedeutet, dann ist unter der gewöhnlich platzgreifenden Voraussetzung, dass die Bauwerthejm einfachen Yerhältnisse derZeitdauer abnehmen :

Wd

WA

D ~ ’

Da alle Gegenstände der Welt, also auch die Bauobjecte, zufolge verschiedener Einflüsse des Naturlebens, dann durch die Benützung und zufällige mechanische Beschädigungen im Laufe der Zeit gewissen Veränderungen unterliegen, wodurch sie nach und nach in gänzliche Zerstörung übergehen, — so ergibt sich, dass man bei Beurtheilung des Werthes eines Gegenstandes auf dieses Factum Rücksicht nehmen muss, und man bezeichnet mit den Worten: Entwerthung oder Abnützung“ den Werth der vorbesagten „eingetretenen Veränderungen.“

Bei Bauobjecten, wenn, wie vorausgesetzt werden muss, eine stets gleichmässig gute Erhaltung durch Nachbesserungen platzgreift, ist der Grad der Abnützung nicht im proportionalen Yerhältnisse der Zeitdauer zur Bestanddauer, man nehme daher aus dem Resultate der letztgegebenen 4 Formeln für E:

⁹/l0,

77,

⁵ Ui

⁴/s,

74,

7i,

763

s/₂, wenn die Zeitdauer 81 bis 90% der Bestanddauer beträgt

2/    91 IAO

I il 11 a    11    "X 11 -LW ,, „    ,,    „

zu

Diese Coemcienten lassen sich auch auf die „Entwerthungs-ziffern“ nachfolgender Normaltabelle anwenden, wobei aber ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass die Conservirung stets gut vorausgesetzt wird, und dass in Fällen, wo diese Annahme nicht zutreffen sollte, eine Erhöhung bis auf das Doppelte der hier berechneten Sätze eintreten muss. Es ist daher jeweilig dem rechtlichen Ermessen und der Fachkenntniss des Experten anheimgegeben. den den Verhältnissen anpassenden Abnützungssatz bestimmen.

Die jährlichen „Erhaltungskosten“ eines Bauohjectes sind in Durchschnitszahlen vom Neuwerthe berechnet in der folgenden „Normaltabelle“ angesetzt, sie vertheilen sich jedoch nicht ganz gleichjnässig auf die ganze Bestanddauer, sondern man rechnet hievon

Der A m o r t i s a t i o n s b e t r a g ist die jährlich zurückzulegende unverzinsliche Summe Geldes, welche nach Ablauf der ganzen Bestandperiode das Anlagekapital deckt; der jährliche Amortisations-coefficent wolle aus der Rubrik: Entwerthung und Abnützung“ der folgenden Normaltabelle unverändert entnommen werden, wo er in Procenten pro anno vom Neuwerthe ausgedrückt erscheint.

Normaltabelle mittlerer Erfahrungssätze über Neuwerthe, Dauer, Entwerthung oder Abnützung (Amortisation) und Erhaltungskosten ausgeführter Bauobjecte und Maschinen.

Alle in dieser Tabelle angesetzen Beträge sind Mittel-werthe, und für den Bereich der ganzen Monarchie im Durchschnitte berechnet.

Wenn durch Zeitablauf der Neuwerth eines Gegenstandes mit, der in der Rubrik „Abnützung“ enthaltenen Amortisationsquote bis zu ²/₃ erschöpft wird, muss der Gegenstand einer Reconstruction und gründlicher Erhaltungsarbeiten unterzogen werden, wodurch er eventuell wieder nahezu den Neuwerth erreichen kann.

Es ist daher bei der Taxation dieser Moment gebührend in Rücksicht zu nehmen.

Eine für Assekuranzzwecke verfasste Schätzung hat gewöhnlich für die Dauer Eines Jahres unverändert Giltigkeit; bei mehrjährigen Versicherungen darf die Giltigkeitsdauer der Schätzung im Ganzen sowohl, als auch der etwa anticipando bestimmten Entwerthungs-coefficienten niemals den Zeitraum von 5 Jahren überschreiten.

il Erhal-

tungs-

kosten

.s

centen

pro

G *

a

î3

ZD \Ci ~~D L-0^ 00 O 666

IIP lïVpSol-

ôôè oôh HHŃm

®9>P

<0 tH T—i

Entwe

H §|'g§

ten pro

© © Ś pool f

© © ©    © © ©    . © Di D D rH <L D

0^0

HHtM

0-666 j 0-4 0-833 j 0-58

1-1

1-43

0-715    0-45

1-25 !: 0-9

0-75

1-0

1-666    1-25

0-588    0-4

0-909 ! 0-65 1-0    0-6

1-43 0-97

0-5

1-111

0-833    0-45 ;

1- 25    0-7

2- 5    0-3

0-625 ! 0-5

0-1 888-1 QJL-0

1-0

0-666    0-55

1- 176    0-95

2- 0    1-33

0-6

1-0

i 3-333 i! 2-5 ||

co

O

auer in

MfiO

Juliren

(ganze

Dauer)

©SS © © § SSooSS^^

O O O O t— © tH

OOOOOOOOOOOOOOQOOiO

lONt-^xoat-Hot-siMQO^aoi'

T—! T—i    r-l rH    t—! i—! rH    rH    .—( rH

O O O oo

lOCOiOOCIÎ ■j—(    rH

Neuwerth

in Gulden ö.

©-fi

fi g

S.-8

Grundfläche

i»So|

e||1

© rtf ce    teh 00 <M    COOl©

CO OQ rH    0-1 "H rH    rH rH ■*—<

01

© -H

co ©

. . oc [■* . , at-

. .00 . .

eben-

OOiG    OlOO    LOOOO CO h i>-

Oï ce Hti    CO Ht( co    rj^COCfH HH

fl

10

OlOOCO^lOHOJJO'KONHOCÜHCD

Ol rH tH    i—I    i—i    r—! l—! rH T-! t-H    t—'    r—I    i—I    Ol ©    1—I    r-*

CD

12

10

Bauart

D ach werk

r=“S!| !

“if-

® =“

ïfïJDsl

iffl II

raaterialien

hart

«

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

il .ililililili » «

-fi ^    03 ^-fi te 03 jś-fi ^r-fi ^03

13

~©

i=

hart

weich

W

hart

weich

i3

Unterbäh

bedeutet Stein-

und Ziegelbau-

S 3-9

o'd «“

m DO **>

"•W§ s g-■§

a> ^ *3 ?

te

massiv

gemischt

massiv

gemischt

ÓJD

massiv gemischt ganz von Holz

massiv gemischt von Holz massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt massiv

gemischt ganz von Holz

massiv gemischt ganz von Holz massiv von Holz j

=4H

•s ; : ; -s ; ; ; Si; ;

ŁC fi . ^ fi

il JUI

enennung

A. Wohnhäuser.

<v

Sh ^ •^,2

CO

am flachen Lande . .

g fiCZ2

S?as

Le fi 2

“ © g

.....

■M ® J

CD -4-3 rH

am flachen Lande . .

m Gebirgsgegenden .

fi +n <xi •

■

' .22

/.

II

CO Ö

5 2

CO

cDqq

Le'

m Gebirgsgegenden

.a

rg

f fi

CO

C3

co

ci

fi

câ

CO

fi

rfi

<fi

03

03

C3

fi

F F fi

F F fi

F F F t.

rfi

03

rfi

CO

c3

Bauernhäuser mit angebauten Stallungen, Kammer oder auch Scheuern

dto.

dto.

B. Landwirthscliaftsgebäude.

Ställe für Pferde und Rindvieh .

„ Schafe .

” Scliweine ” Federvieh

Schlachthäuser in Städten

„    am Lande . .

Waschküchen . . ■......

Molkerei und Milchhäuser Backhäuser, Obstdarren, etc.

Brückenwagen ........

Scheunen mit Dreschtennen

Scheunen u. geschlossene Schupfen für Lagerungen von Holz, Geströh, Heu, Streu, etc.

dto.

dto.

Wagenremisenu. offeneSchupfen

dto.

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die Erläuterung im Vortexte nachzulesen.

766

3?

Erhaltungskosten in Pro-centen

pro

anno

10009009^10909109?    N999009

66hh6h6ih6i(^i6h^    hóoóh

ssggggsgsllsgg Islsssssg

! Entwer-j ! thung ! oder Ab-; ,    . jnützung

dauer in (Amorti!

sation)in IProcen-ten pro anno

Bestan-

Jahren

(ganze

Dauer)

Neuwerth j| in Gulden ö. W. per qm verbaute Grundfläche

eben- des IZ

erdi£ b!cLiel

"v—■

W

CD

CD

cd

CD

lO H CD    CD CO CO

H H CD    CD CO CO    lOCO    CD    CO

^H^DipOÇDîOÇOipOipÇlO ÇDipOOO^ Ö rH ^H (>3 rH rH CO rH D3 03 Ö rH CD    <^3 D3 lO rH rH

53§3©§Jot2^§©aoi3

rH    rH    03

OOOOOO CD rft 10 03 O r>-H

nSowęŚęoSŚoSinM O §? O O (5 ęl o 33 tp

* • ''(JqÔlibHWHHÔHHiQH ^^G^^rHrHDîrHÔq

§SSot§^SoSooS5S ©3§3t2ao§33

r-t ÎO r-t    T-t    rH

iC 05

O C- 03 05 03 GO rH rH r-ł

⁰⁰⁴⁰.....S ’

05 05

© lO . O © OlO rH

tH

00

iOiOt-^t«iO(MOOŁOiClH»03iOCO (MHHHHH r*f rH HH

G0 030r*03i0

00 05iOOCOhHO HHH HH

il

Bauart

Dach werk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holzschindeln, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle anderen feuersicheren Deckmaterialien

hart

weich

Glas und hart „    „ weich

hart weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

hart

weich

99

hart

weich

hart

weich

99

hart

weich

hart

hart

99

weich

hart

weich

hart

weich

Unterbau

massiv

bedeutet Stein- und Ziegelhau ;

gemischt bedeutet, dass theils Holz in Anwendung steht

massiv gemischt massiv gemischt massiv gemischt ganz von Holz massiv hölzerne

95

gemauerte

eiserne

hölzerne

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv gemischt massiv gemischt von Holz massiv gemischt massiv gemischt massiv

gemischt

massiv

Benennung

Magazine für Getreide und Mehl . Gewächshäuser, Glashäuser, in Gärt Abtritte, freistehende

■»    u    .......

Brücken, befahrb

T,. » . , f'ör Fussgänger .... Einfriedungen, per Längenmeter

are

;;

C. Industriegebäude.

Appreturanstalt für Wollstoff

„ Leinen .

Bandfalj’riken

59

Blechwarenfabriken . • -

Bleichen

0-25

70    1-43    0-85

45    2-222 i| 1-5

50    2-0

30    3-333    2-0

80    1-25    0-75

70    1-43    1-0

100    1-0

100    1-0

1-5

0-4

12

15

10

11

13

15

hart

weich

hart

weich

99

hart

* « von Blech massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

massiv

Bra nt weinbrennereien.....

Brauereien, Sudhaus........

„    Kühlhaus.......

Keller........

Buch drucker eien-........

Chemische Fabriken.......

Cichorien- u. Chocoladfabriken Dampfkamine pr.Meter inneren Dia-meter u. 1 Meter Hohe dto.

Drahtziehereien.........

Druckfabriken ..........

Eisenhütten, Walzwerke, Giessereien

Eisenmöbelfabriken.......

Essigfabriken......• • • • •

Farbenfabriken und Farbmühlen-schneidwerke . . .

95

Färbereien...... .....

Fournierschneidewerke.....

Gärhereien............

Gasanstalten, Retortenhäuser . . . „    Gasglocken.....

*) Für die

CTi

GO

I Erhal-j tungs-I hosten in Pro-conten

pro

anno

9-0

0-95

0-1

1-5

05

0-7

1-5

Entwer-| thung »der Ab-nützun Amorti iation)inj| Procen-ten pro ji anno

! E l|

1-25

999-1

2-0

3-338

1-0

1-48

2-0

1-25    0-6

0-56

1-25

0-1

2-0

0-75

0-1

0-8

0*67

0-8

0-5

lilSSSSöSSSöSSlSöSSSSSsSSSSSSSSSS I

999-1

2-5

1-25

1-666

1:43

1*666

2*0

1-0

MïéiHih^%îïuthîmEè ¹

-2

Bestand-

dauer in

Jahren

(ganze

Dauer)

££g'g&§$&g§gS3&S&8S3;S§38§8§S3äg3&g& H

,_,    rH    1 :    t>    O

Neuwerth

in Gulden ö.

CT¹-

pÆ

Grundfläche

<X>

ÀSo

ëljl

A.:»

,S|

o

# rH

. 1O

o cr? os th 00 .

rH    tH

. O* IH

lO

, HlO H O .    .

• -SS⁰⁵ •    -SïïW -WÏÏS ‘r

Qß

i! 12

Bauart

Dach werk

weich

bedeutet die Ein-

- g*é

00b o» o

«|1 I«

s⁰⁵

c⁵⁻®

hart

=32

ilI fl

materiaüen

hart

P S"

hart

weich

£ c3

R3

weich

rR

weich

hart

weich

hart

-g 12 -g-s-g-si® w o-e

•s s-g R-g çs-g 3 s p£^ ^23 ^23 ^f—¹ ^^

hart

r r r*

hart

r ? r *r r r

.2

? î' *- "to

îh

=3

Unterbau

massiv

©

35

Ziegelbau ;

5Ï

-Il

03 ©

2 S ►

W r*3 fl

51.5

steht

massiv

"o

El'a N

■ss

gemischt

massiv

gemischt

massiv

gemischt

.Ł

sS

gemischt

massiv

-4^

03

bD

massiv

• bß

massiv

o

bß

massiv

massiv

massiv

massiv

s-i

E|

massiv

p p pd

massiv

: ï r p-£    :

> ä

.5    o

CO    CO

r. o?

pq

O

bn

massiv

* c ’S

rS

co

O

■°w

33

JŚ

rû

Benennung

Cw

H

co D-'

CO Ph (D r-•rH ?3

bß<^

r33 cp

r^ r

33

r^3

co

33

R rR

03    ‘    ’

Il ' g

•S - a

|!l

bies

-R R 03

«H S

-.33 <x> 0,330

<D O

r R 03 ^ R-hH

R3 P ^ R -rH

I hR

Æ R

03 œ

Thonfabriken

Glasfabriken

n3

s.^

H-fl R 03 Z ®

CŚJ _.    j/5 ^

^H rp fla ” Rh ® 03 R P

O O    „

m S « p^

■ S S£ ShP

'o'o 2

sa

03

Kerzen- und Seifenfabriken . .

r3

03

03

rP

rR

• rH

tn

•_

Lackirereien

&H

rP

R

03

müh 1 eu, Kollgerstefabriken . .

33

O

Jh

«S

-2

03

rR

=R

• 'J- ’

. Æ 03    .

.    . g 03

u.

-4-J

77

Oh

S'«

R,«

Maschinenfabriken •    •

Oelfabriken, Oelraffinerien

Papierfabriken .

• -P4

Ot3 -R O

<!

33

CD

rR

Cg

CD

O

bß *

33

g S,g _

Jë"S^

® ^    ŁiC®

-R

GO

-S « ®

® M S ®Rd

-RCS 03-R S

^    ‘r* «3

?H

s

rJrR R

03    r-¹ „ -    ö

R JS £2 ^ ~ F ^ R o¹ ci+z 03 R    S#

R R O :<R

P4 PliPhCO

P+H

O 03

® * «2

ES]

R 03 03 bD R -^3^ 03 Ö

fSSœü®

, P- =e

cdR RP- p,P-H-i ®p

æætKtB C/3C/2COHH

Theer-. Ceresin- u. Asfaltfabriken

Tischlereien

•a ■ '

bD

si : : :

-R'JS . .    .

CD

5h fl Ö .    .

^•rH (T)

fl* ’

fcCj-q

•

O »"Ö c$ .

N 33^

33 ^ *

h<

03

"H

CO

C3

S5

&C"-¹

1/3

I rR

Webereien . .

Zuckerfabriken .

Zwirnfabriken . •

■J3

P4

.2

R5

■5

r'

Erhaltungskosten in Pro-centen

pro

anno

i Entwer-! thung

Bestand- °^er A.b-j

4a

sation)in Procen-j ten pro I anno

jj jg

IfgSôSSglglss llfgs

OpwStiipo^ipoOiOO OCiO^tHCNIiO hhhóhctóhhńóńh ôôohct

H =P P O (N H

O O rH rH T—I O

i£3 So te

cp 03 P ÇQ <P © O rH CM H H H

5-0 j,    1-0

2-5    0-5

1- 666    0-25

2- 0    0-5

8-333    1-5

o-l

2-5

0-1

40-0

50-0

1-0

4-0

2-0

2-0

3-0

Jahren

(ganze

Dauer)

§§œS§°CT§SSo§o iSooào^

r-l    i—(    <M T-(    T-1 oa <M

■aO    aO

X iO f:- O O •H    T—I

4-0

2-0

20-0

il 25-ü |i 1-333

0-8

999-9

5-0

4-0

5-882i I 4-0

4-0

1-5

5-0

2-5

6-25 : 5-0 4-166    3-0

3-0

5-0

15-0

4-0

îo-o

20-0

nachzulesen.

O)

Neuwerth in Gulden ö.W. perqm verbaute Grundfläche

für jedes hö-

erdig- hei'e Ge-

® schoss

MO <35 O CO (M CM

eben-

{§3§8§33^5SS$3g ggggg

O F- l>- (M çjD O CO CM rH CO CO

-H Æ (M iO O iO

•cwuiqaujuo nz soqong;

s9S9tp Sunqaq^qy q i9p sue pais aqpie ^ 9S9ïq;

05

Bauart

Dackwerk

weich

bedeutet die Eindeckung mit Holz-schindein, Brettern, Stroh oder Rohr; hart

dagegen alle andern feuersicheren Deck-materialien

hart

weich

hart

hart

hart

hart

weich

:c3

Unterbau

massiv

Stein- und Ziegelhau ;

gemischt bedeutet, dass theils Holz in Anwendung steht

bedeutet

massiv

Eisen

massiv

gemischt

massiv gemischt von Holz massiv von Holz gemischt

massiv

gemischt.

massiv gemischt von Holz massiv

ganz von Holz von Eisen und Holz ganz aus Eisen

enennung

D. Eisenhahnhochbauten.

Aufnahmsgebä u d e^ in Hauptstationen in Zwischenstationen in Haltestellen . . .

V erandas...........

Pass agier-Ab orte, freistehende Arbeiteraborte    „

Kehrichtgruben . . . ” . Güter-Magazin e.......

Verladerampen, per m Länge . .

Kohlenschupfen........

Brückenwagen, per Stück . . . [\ Wasserreservoirgebäude, per Ü

Reservoir........•

Wasserkrane, per Stück Entleerungsgruben, per Stück Eocomotivremisen, per Stand

||

W agenremiseü

Werkstättengebäude.......|i

D epot-Magazine.....• • • -I

Drehscheiben, per lm Durchmesser jj

E. Maschinen.

Wasserräder

V

Turbinen.............

Dampfkessel..........

Dampfmaschinen........

Locomobile...........

Transmissionen.........

Riemen........... • • •

Gurten..............

Rohrleitungen ..........

Arbeitsmaschinen, u. z. für:

von Holz . . . von Eisen . .

Holzbearbeitung

Metallbearbeitung........

Spinnerei und Weberei ......

Appretur, Bleiche und Färberei . •

Papiererzeugung.........

Buchdruckerei.........

Chemische Artikel........

Müllerei.............

Brauerei und Brennerei......

Landwirthschaftl. Zwecke.....

Werkzeuge und Requisiten . . .

*) Für die praktische Anwendung dieser beiden Rubriken ist die

lfpr *

772

Sachregister.

A.

Seite

Abbiegmaschine . .

Abbildungen, u. zw.:

Aborteinrichtung

Anlage einer Wasserleitung.....299

Automatische Hydromotoren Badezimmer-Einrichtung , .

Behälter für Chemikalien Beleuchtungsgegenstände . .

Bleivtrglasung.......

Brunnen-Objecte und Ständer . 297—298

Calorifère........

Cavalier-Kamine.....

Chemikalien-Behälter . .

Closet ..........

Consois.........

Conventionelle Bezeichnung f. Karten und Katasterpläne . 733 736. 739, 740 108—135, 644-647

.......345

.....126—131

Seite Abbildungen, u. zw.:

Pflastcrplatten von Kunststein . .

Pulsometer..........

Rau chfang-Kopf-Aufsätze ....

Reactionsturbine........

Riemscheiben.........

Saumstein für Gartengitter.....1Ï0

Schöpfbrunnen..........297

Schwimmer am Abortspülapparat . . 293

Signaturen für Karten.....727—740

Steinzeugröhren . . .

Stellringe.....

Spülapparat für Aborte Stiegenanhaltstangen .

Strassenkanalprofiie . Stukatur-Thonknöpfe .

Telegrafenaniage . . .

Thierköpfc ....

Thonhähne ...

Thonknöpfe für Stukaturung ....    024

Thurnniäeher . ,.......132—134

Turbinen . ...... 340

Versenkbrunnen

383

293

. . . 347 . 295—296

.. 165 . 384—385 .    170

. . 340 350—351

175

276

228

170

. . 250 . . 246 . . 175

349

293

211

293

177

491—493 . 624

302

. 262 . . 176

Dachstühle.....

Dampfmotor .... . .

Decken-Constructionen Deckplatten .....

Dynamomaschine . . .

Edisons Lichtmaschine Elektrisches Licht . .

Englisches Cioset . •

Eäcal-Einsatz ....

Falzziegel ......

Fass aus Steinzeug .. .

Figuren zu Formeln . 644—645, 687—692

Fiiterplatte............174

Frictionskuppelung . .

Friedrichs Dampfmotor Futterbarren .....

Gartengitter-Saumstein

Gasaniagen.....

Giasätzerei .....

Glasmalerei.....

165—176 Abladen von Erde und Schotter ... 9, 4o9

.    .    349    Ablasshahn aus Thon.....

.    .    286    Ablauftöpfe von Gusseisen . . .

.    .    170    Ablöschen von Kalk......

.    .    172    Abnützung fertiger Objecte .... 761—763

.    .    171    Abnützungsbetrag für ßölzungsgehölze . 457

.    .    417    Abnützungscoefficient fertiger Objecte 764—771

.    .    173    Abort-Abbildungen     293

„ -Apparate......

„ -Bestandtheiie, eiserne, versetzen 84, 526 „ -Einrichtungen . . ...... 292—294

Kamin-Deckplatte Kanalprofile . .

Kunststeinwaren . . . . Kuppelungen . , . . .

Lichtmaschine.....

Hauerdeckplatte . . . . Hauerverkleidungsplatte

Muldenrinne......

Oelgasanlage......

Ofeneinsatz......

Parquetten......

Pissoir........

Pissoirmuschel.....

170

. • . . 287 .... 286 ; . . 283—287 . . . . 293 j .... 293 ■ . . 152—153

176

350

345

297

171

Wandpissoir......

Waschtischeinricbtung .

Wasserheizanlage . . .

„ iaufständer . . .

„ leitungsanlage „    ieitungs- u. Brunnen-Objecte 297

„ Verschluss bei Huscheln . . . 293

„    rüder-.......... 334—337

Widderanlage .... Zimmertelegrafenanlage Zweitheilige Riemenscheiben .... 351

293

. . . 253—254 . . 297

298

347

302

. . 175

. .    170 Abbinden von Holzcopstructionen, u. zw.:

. . 417    mit Verband . . ..........

. . 229 ohne Verband...........

. . 228 i Abbrechen :

103

125

494

207—209 . . 171 . . 293 I

Stein-, Ziegel-, Lehm-, Pisèe-, Trocken- und Moos-Mauerwerk 59, 472 von Quadersteinmauerwerk .• . .    60, 474

von Riegelwänden....... 60, 474

Zimmerniannsarbeiten . . . 101, 532 431

von

von

176

. . 258 15, 470

773

Seite

Abort abbrechen . . „ liefern . . . „ versetzen . .

Seite

63, 478 i Abtragung von Ziegeleindeckng. 149, 614, 615 „ Zimmermannsarbeiten

101, 102, 532, 533

.........294

. . . 84, 292, 294, 526

-Einsätze, gusseiserne . . , . 292—294 ; Abwäglatten

englische, versetzen..... 83, 523 j Abwaschschaff

-Gainzen. gusseiserne...... 257 ! Abweiser für Räder von Stein ...    82, 521

„ von Holz..... 139, 600 Abtritt-Einrichtungen....... 292—294

-Kasten von Holz versetzen . 83. 523 -Röhren aus Steinzeug

-Apparate

■149

321

294

......169

»    „    „ Abbildung . 170

versetzenSl, 519 : -Schlauchdeckplatten von Stein versetzen

81, 519

-Schlauchstöc'rel von Holz . . 143, 607 -Sitzbrett, aufbrechen .... 62, 478 „ hersteilen versetzen

143, 607 83, 523

442

Abprotzspritze Abräumen von Erde und Schutt ... 9. 460

Abreibschaffel.......

Auschälen von Holzröhren .

Abscheeren alter Blechdächer Abscbeiden v. Fundamenten m. Asfalt 194, 622 Abschorungsfestigkeit

Abschlagen von Verputz......61, 476

Abschneiden von Grunpt'ählen oder Piio-

322

139

164

637

„    abbrechen

„    liefern

„    versetzen . 84, 292,    294,    526

-Einsätze, gusseiserne:

„    -Abbildung

„    -Preis ....

j, mit Wasserspülung . . . 294 -Gainze, gusseiserne ,    von Holz . .

-Röhren von Steinzeug „    -Abbildung .

63, 478

293

292, 294

257

139, 600

169

170

323

ten

Achsengestellbeschläge.........

144, 609 Acroterièn...............

Aetzen von Glas.............

Agiozuschlag bei Eisonbahnfrachten . . Ahlen, Maschinen-Reib- ........

Aichung, zulässige Gewichte . . ... . gg i „    ’ zulässige Masse

Allarm-Signal-Appurate Allgemeine Angaben über:

Dachungen.....

Gewölbe und Widerlagsstärken . . . 642 Holzconstructionen

180

686

Absolute Festigkeit . . .

Absperr- und Ausputzthürl Abstauber für Wände . .

Abtheilungswände von Holz .... 210, 211 Abtheilungswandplatten für Pissoire . . Abtragungsarbeiton 59—63, 101, 102, 149,

150, 154, 472—479, 532, 533, 614, 615, 618

63, 479

44-

„ Constructionsgehölze 101, 532 „■ Dacheindeckungen

Mauerstärken

227

39

435

725

722

306, 331

645

641

149, 150, 614, 615 „ Deckenconstructionen 102, 533 „ Einlattungen .... 102, 533 „ Eisenhestandtheilen . 63, 479 „ Flechtwandklätschung 61. 476

„ Fussböden.....101,    532

„ Gewölbungen ... 60, 474 62, 478

„ hölz. Dachconstruct. 102, 533 „ Hohlziegeldeckgn. 149,150,615 „ Lattenzäunen . . . 102, 533 „ Lehmestrich . .    -61,    476

„ Manerwork . 59, 60, 472—474 „ Öefen

„ Pfostenschalung. 101,532,

„ Riegelwänden . . .    60,    474

„ Schiefereindeckungen 154, 618 , Schindeldeckgn. 101, 102, 533 „ Schrottwänden . . . 102, 533 „ Staketirung „ Verlattungen

,,    Springhämmer

265

741—742

435

380

,, Heuraufen

63, 479

533

102

102

. . . 101, 532 I

761

Amortisation fertiger Objecte Amortisationscoeffleienten .

Analysen.........

Anarbeiten von Hölzern . .

Anbindstricke.......

Angaben, allgemeine, über Dachungen . 645 Angemauerte Sockelstücke und Pfeiler .    89

Anhang fenster.............

Anhaltstangen für Stiegen, eiserne . . . 222 hölzerne . . 211 .... 84, 526

764—771 453—625 107, 553

201

Ankereisen, versetzen . .

,, liefern . . .

Ankerplatten, gusseiserne . .

Anlagekosten der Central-Luftheiznng 250, 251 ,,    ,, Dampfheizung .... 255

358

774

Seite

Seite

Anlagetosten    der Gasheizung ....    255,    256    j    Asfaltfundamentabscheidung .... 194,    622

„    ,, Heisswasserheizung    .    .    255    j    Asfaitfugenverguss

,,    „ Warmwasserheizung    .    252    j    Asfaltirerarbeiten .... 193—194, 621—622

Anlagen, landw. Grössenverhältnisse    .    .    659    !    fs5a,!,tirnD.?’ aß4'r.e'sselj •••••• ⁶¹>

Anreisser für    Dreher......... 437    ;    Asfa tmast.x, -Mmerallack, -Pech .    193

Ansätze, gusseiserne, für Retiraden . . . 257 ^sfaltuherzug . ...........194, 622

Anseblagwinkel, eiserne........ 437 I Assekuranz-Anstalten .

Anschüttungen herstellen ... 9, 460, 461 !    ” -bcüatzungen

Ansichtsflächen in Bruchstein . . 78, 79, 512 j    ” -wesen . . .

Ansichtsbruchsteine zurichten..... 78    .    ”    ,

Anstreicher-Arbeiten........ 230-232 , Assekuratorischer Werth

mq | Atlanten-Postament aus Terracotta . . . 182

5 ! Attikaufsatz von Zinkblech.......163

| Attikverzierungen von Zinkblech .... 162

Anstrich, flammsicherer........ 232 j Attik- oder Baluster-Sockel

,, von Abfallrohren......164 J Aufbrechen von : Aborteinrichtungen 63, 478

„    „    alten Eindeckungen    ...    149    „    „    div. Pflasterungen . 60—61

„    „    Dachsaumrinnen.....164    ^    „    Fusshöden .... 101, 532

ii    n    Façaden......... 2o2 !    „    Randsteinen ... 62, 477

ii    ii    Glas..........231 I    ,,    Holzrinnen .... 62, 478

„    „    Hängrinnen.......164    ;    M    ,,    hölz. Stiegenstufen 62, 478

ii ii Holz........ 230, 231 j M    ,, Retiradsitzbrettern . 62, 478

ii    ii    Mauern......... 230    i    Aufladegebühr für Frachten . . .39, 56, 57

ii    ii Metall........ 230, 231 j Aufladen von Erde und Schotter ... 9, 459

ii    ii    Steinen......... 230    !    Aufnahme einer Gebäudeinventarisation . 667

ii    mit Theer........ 138, 598 j Aufnahmschirm mit Stock ...... , 451

ii    u    Wasserglas....... 232    |    Aufreissen bestehender Strassenkörper 10,. 461

Anstrichmasse für Asfalt . .......193 I ,, von Pflasterungen

Ansuchen, Baubehördliche-..... 668—670 j Aufsatzkamin von Thon . .

Antrag, Versicherungs-........ 748 ; Aufsätze für Kamine, von Blech .... 164

,, Inhalt u. wesentliche Erforder- |    ,,    ,,    ,. von Steinzeug . . 170

nisse des........ 748, 752 j Aufsaugstange für Blitzableiter . . 224—225

,, Bezeichnung der Versicherungs- j Aufschriften und Aufschriftstafeln . . . 271

Appretur-, Bleicherei-, Färberei- und    Ausbohrung von Kieferholzröhren . . 139, 602

Druckerei-Maschinen..... 400—402 Ausbrechen : von Abortapparaten und

Approximativ - Angaben der Frachtkosten j    Schläuchen, Eisenconstruc-

beim Eisenbahntransporte . . . 34—39 j    tionstheilen.Fenstergittern 63, 478

„ Pferdetransport......16—34    [    ,,    von Thor-, Thür- u. Fenster-

„ Schiffstransport...... 40—58    j    stocken, Fensterbrettern,Fut-

Arbeiten bei Bauten berechnen .    .    .    632— 638    j    terbarren u. Heuraufen . 62, 477

Arbeits- und Lieferungsbedingnisse    .    . 676    [    „    von kleinen Maureröffnungen

Arbeits-Ausführung von Wärterhäusern. 673    |    u. schadhaften Verkleidungs-

Arbeitskraft, mittlere......... 5    j    ziegein . . .

Arcbitravgesimse..........75, 515 i Auslesemaschine für Raden .....

Architravstücke............182 ! Auslösen : von Balkon-, Deck-, Gesims ,

Asfaltanstricbmasse.......• . . 193 ■    Ruheplatz- u. Sockel-Platten 61.475

Asfaltdachdeckung........... 159 ;    „    von Eisen- und Steinsäulen 62, 478

Berechnungsnorm . . 637    ,,    ,, Fenster-, Thor- und Thür-

Asfaltfilzdacheindeekung......149, 814 '    stocken, Steingewänden, Stie-

Eerecbnungsnorm 637 I    genstufen u. Zargenstücken 62, 477

-Berechnungen . -Taglohn . . . .

194

746

761

743

746

761

99

61, 475

249

439

325

. . . 60, 473

426

775

Seite

Seite

. . 233 Barren, Futter-, y. Pfosten hersteilen 139, 600 ,,    ,,    ausbrechen

,,    ,,    von Steinzeug,    Preis . 175

,,    ,,    versetzen......

55 Barrierstock anstreichen.......

Bartwische ...........

85    Baryt-Wasserglas . .    .......

Basalt, Gewicht und Verführung . . . Basaltsteine, künstliche.......

223 Basen, Säulen-, von Stein......

Bassinseiher von Blech ... ..... Batterien, elektrische Bauanlagen, Ausführung, Qualität und

Grössenverhältnisse...... 639—666

86    Bauarbeiten, berechnen .... 636—638, 683

236 Bauaufseher-Taglohn.........5, 87

321 Bauaufsicht, Honorirung....... . 683

Bauausführung, praktische eines Wohnhauses in Wien . . .

Baubedingnisse, Formulare Baubehördliche Formulare Baubeschreibungs-Formulare .... 671—676-| Baubestandtheile von Gusseisen .... 259 j Bauführung, Honorirung

! Baugesetze......

Baugesuch-Formulare .

! Bauholz, Bearbeitungskosten .... 107, 534

,, Preise..........103—108

. 426 Bauleitung, Honorirung .

61, 475 Baulibellen.......

. 294 Baumaterialien:

Festigkeitscoefficienten zulässige Belastung .

Frachtkosten m. Eisenbahntransport 34—39 ,,    Pferdetransport . . 16—34

.,    Wassertransport . 50—57

Baumeister, Honorirung . .

Baumkränze........

Baumwägen, Bescblagarbeiten „    Wagnerarbeiten

Baumwolltreibriemen ....

Baumwoll-Spinn.- u. Web.-Maschinen 388—396

Bauordnungen .......

Bauornamente aus :

Cement........

Gips.........

Terracotta . ......

Zinkguss.......

Baluster von Cement..........183 Bausteine, verführen..... 22—25, 35, 43

u ii Kunstbeton........167 ; Bauträger, eiserne:

,i i- Stein........... 99 Bezugsorte, Gewicht, Typen, statische

Berechnung und Tragfähigkeit 709, 710

Preis......

versetzen ....

Bauvertrags-Formulare Bauvicepolier-Taglohn Bauvorschriefteu und Beschreibung für

die Ausführung von Wärterhäusern . 673 Bauwerk, Faschinen . .

Bearbeitung des Bodens

Bearbeitung, reine, von Bruchsteinen 78, 79 512 von Bauhölzern . • . . 107, 534

Ausmalen von Zimmern . .

Ausmauerung von Kiegelwänden . . 77, 507 ,,    Berechnungsnorm 633

Ausnahms- und Specialtarife bei Wasserfrachten

Auspichen von Dachrinnen..... 139, 601

Ausputzen von : Ofen

,.    ,, Zahnschnitten .... 76, 507

Ausputzthürl, herausbrechen .... 63, 479 liefern versetzen

83, 524 . 447 15, 470

Ausreibbürsten Ausrodung von Wald ....

Ausschalter.........

Ausschussgerüst......

Ausspannstangen zu Jalousien

Ausspeiseschaff......

Ausspitzen in Bruchsteinmauerwerk . 60, 473 Aussteckstab Ausstemmen v. Quadersteinmauerwerk 60, 474 Automatische Hydromotoren .... 346—347

305

451

62, 478

84, 526 . 231

448

232

22

165

91

164

309—311

663—666

671—682

668—670

683

B.

628—631

668—669

Backer’s Getreideputzmühlen . Backsteinpflaster, aufheben . .

Badebatterie . ........

Badewannen von Holz ....

321

von Mauerwerk mit Thonplattenverkleidung ..... von Steinzeugfliesen .... 171 von Zinkblech

296

Badezimmer-Einrichtungen..... 294, 296

Bänder für Thore u. Thüren hersteilen 213—214 repariren . . 217

Bänder, Butten- und Trag-Bänke, Dreh- und Hobel-

Baggerung ........

Bahngesetze, Eisen- . . .

Bahnschienen von Stahl .

Balancewagen......

Bal.inciermaschinen, Woolf sehe .... 344 Balkoneonsolen aus Terracotta

326

. . . . 371—373 12-13, 463—461

629

257

440

178

Balkongitter.......

Balkon-Platten, auslösen . . .

„    ,, liefern ....

,,    ,, versetzen . . .

,, -Steine aus Terracotta .

,, -Stücke van Kunstbéton ,, -Träger-Modell für Zinkguss ... 183

261

178

167

., Terracotta

1S1

683

450

. 684

684

683

165

323

322

361

629—631

. 182—183

177—182

183

Baluster-Deckstein ,. -Sockel . ,

Banddraht.....

Bandeisen ....

,, -Lehren . Bandgesimse . . . , Bandhacken . . .

Bandsägen.....

Bankbohrmaschinen Bankfnsssteine . . .

99

99

266

257, 264

75, 505

446

368

375, 376

99 !

257

84, 526

679

5, 87

13, 464—466

776

Seite

Bearbeitungsmaschinen für Holz . . 366—371 für Metall 371—387, 434 mgungen für Feuerversicherung 750—761 Bedingnisse für Arbeiten u. Lieferungen zum Neubaue eines Wohnhauses in Wien

Bedi

676—682

671—676

Bedingnisse, Bau-.....

Behauen von Rundholz, Preis.........

Tagschiehtenerforderniss......534

Behälter für Chemikalien ....

Beisszangen...........

Bekrönungen von Thfiren aus Holz Belastung, zufällige:

für Deckenconstructionen 126,127,130, 642

für Dächer......

Belastung, zulässige, von :

Baumaterialien ....

Dachgehölse.....

Drahtseilen ....

Dübelböden.....

Eisensänlen .....

Hanfseilen .....

Holzdecken.....

Mauern .......

Wellblechdecken . . . gewalzten Traversen . . .    581, 709, 710

686-692 282—287

,, Berechnungsformeln

107

175

438

. 200

646

. . . . 684, 685 . . . . 646. 685

Béton-Pflaster, aufheben . . .

,,    „ hersteilen

Betonstein-Daehdeckung . . Bétonirung, Analysen . . .

Biegmaschiuen.......

Biegungsfestigteit . .... Bierbrauerei-Maschinen . .

ßildhauerarbeiten.......

Bilderrahmen, vergolden . . ,

Binder-Arbeiten.......

, -Taglohn.......

Binderinesser........

Bindespagat.........

Blätterstab.........

Blasbälge......... .

Blasinstrumente für Orchester Blechabfallrohre und Binnen . . . Blecharbeiten, Diverse......

687

. . . 408—414 . . . 177—183

238

. . 321—322 . ... b . ... 445

326

197

383

423

161—164

164

359

582

712-715

325

643

642

224

Beleuchtung, elektrische......

Beleuchtung, Ventilationserforderniss

,,    wegen........

,,    Versicherungsbeding, über 757

Beleuchtungsartikel, Abbildungen 276, 283, 286 Preis .... 275, 277—281, 284, 285, 287 Beleuchtungsweson Berechnung einfacher Holzverbindungen

und Dachcoustructionen .... 644—645

653

272—2ö7

Berechnung der Frachtkosten :

mit Eisenbahnen......

mit Pferdefuhrwerk ....

mit Schiffen........

Berechnungsnormen, allgemeine :

für Bauarbeiten......

für Honorirung technischer Arbeiten 683 Berechnungsnormen, specielle :

für Gesimse.......

für Hohlkehlen.....

Bergmännische Instrumente .

Bergsand, erzeugen......

Besamung von Böschungen . .

Besandung von Strassen . . .

Beschlagen von Wägen ....

34—39

16—34

40—57

632-638

72—73

74—75

450

mit Eisenblech.....163

„ Schwarzblech .... 162 „ Träger-Wellblech 157, 224 „ Weissblech . . . 161, 162 n Zinkblech . . . 162, 163 ........... 163, 260

Blechattika

,, aufsätze (Syfons) . .

,, biegmaschinen ...

,, blattornamente . . .

,, dach, altes abscheeren ,, dacheindeckung, Berechnungsnorm 637 ,, eiadeckung, anstreichen Blecheindeckung mit :

Eisenblech, verzinkten .

Kupferblech......

Schwarzbiech......

Wellblech .......

Weissblech......

Zinkblech .......

Zinkblechtaschen .. . .

Blechfenster für Dächer . .

Keller . .

164

382

163

164

164

157

158

156—157 157, 224 157, 161 157, 160

lös

Blechfensterläden ,, ürmatafeln .

,, gesimse . .

,, gitter . . ' .

,, hängrinnen . • . . .

,, kessel für Abfallrohre .. lehren.......

161—164

222—223

224

271

260

261

161

164

708

437

,, messer ,, nägel ,, nieten

,, preise 156, 157, 158, 160, 224, 257, 265

„ scheeren .......

,, scheiben......-

,, sima.........

Blochrinnen ; anstreichen . .

?    herstellen . .

Blechrinnleisten zu Gesimsen

Blechthüren........

^ ßlechträger genietete . . i Blechverschlüsse, Rollbalken Blei gewalzt, für Spengler _    | Blei für Gläser......

von Thürenu.lhören 199-200 | BlejMeche, Gewicht ....

eiserne für Kochherde . 239

11, 462 14, 466 10, 461 322—323

,, von Werkzeugen n. Requisiten 324 Beschläge für Fenster, Jalousien und Spa-letläden

,, für Thore und Thüren . . 213—218 Beschotterung von Strassen

Besen..........

Besenstiele

Bessemer-Krampen.....

Bessemer-Stahl.....

Bestandteile : der Glocken .... 318—319

218—222

9—10, 460—461 ... 446-447

446

257

ßleiröhren

161

237

379

. 164

163

. , 164 160—163

163

223

, 257

224

161

226

708

363, 364, 719

Bestimmung der Frachtkosten .....    16 Bleiverglasungen

Beton-Arbeiten 165—167, 193—195, 621—622 Bleicherei-, Appretur-, Färberei- und

,, -Ęrmdirung........... 639    Druck-Maschinen

„ -j&anäle.............167 Blindboden legen . .

,, i-Kunststeine......... 165—167 Blindrahme gehobelte, hersteilen .... 204

,, -Mauerwerk....... 70, 165, 499 [ Blindrahmeu versetzen....... 82, 522

227

400

207

777

Seite :

Blitzableiter ...    ........

Blitzschlagscbädon, Vergütung . . . Blitzsehutzplatten ........

Biockstufen............

Blumengitter...........

Blumenguirlunde aus Terracotta .... 179 Blumenornamente aus Stuck .... 180 — 181

Bobbinette-Masehinen . ........396

-Spitzen Vorhänge

Bobinoir

Seite

224, 225 Brettschindeldacheindeckung .... 148, 613 . . 752 |    „    ßerechnungsnorm 637

. . 313 Bretterverscbalung, abtragen .... 101, 532 138, 598

!    „    . herstell. 136-137,590—594

261 ; Breymann’s forst!. Universal-Instrument 450 Briquette- oder Leclanche-Elomente . , . 309

Briquettpech.......

Bronce, Mischungsverhäitniss Bronceguss, verarbeitet . .

Bruchstein, erzeugen ....

« liefern .....

235

396

112, 114, 546, 552 .......357

Bockdachstühle . .

Bocklager, Gewicht

» Preis............

Bockpfottendach . . . 108. 110, 537, 542, 543 Böcke, Schneide- und Weinböcke . . . 322 Bodenrinnen, hölzerne, herstellen . . 139, 60i ausfüttern . . . 162 .....223

34 S

Bodenthüren eiserne Bodentreppen . . .

Bögen y. Holz für Gewölbe u. Gurten 140 , 602

Bolzung........... 8. 457—158

Bördel- and Sickenmaschine . .

Böschungen besamen.....

Bogenlamponbeleuchtuug ....

Bogenlicht Anlagekosten . . .

Bogenpressen.........

Bogensägen .... ......

Bohlenrostgründungen.....

Bohren von Fascbinenpflocklöchern . 13. 465 „ Stcinlöchern

139, 601

193

317

318

10, 461

87

Gewicht und Verführung . .    25

Zurichten bei Ansichtsflächen

78—79, 512

Bruchsteingewölbe, abtragen . . . . 60, 474 „    hersteilen .... 65, 484

Bruchsteinmauerwerk, abtragen 59, 472—473 „ durchbrechen . . 59, .472—473 „ hersteilen . . 63—64, 480—483 „ Schmatzen einbrechen 60, 473 Bruchsteinpflaster, auf brechen ...    61, 475

„    herstellen

191

. . . . 381 I

. . 14. 466 I Brücken von Holz, abtragen .... 102, 533 . . 282—284 j ßrückenbauarbeiten .

. . 284—235 Brunnen-Abbildungen -Ausflussrohr

379

437

610

145

297

Bohrer

Bohrkugeln.......

Bohrmaschinen für Eisen

. 84—85 437 . 415 . . 433

143, 607

-Ausgraben und Ausmauern . . 300

-Bestandtheiie . . .......

-Bohrer aus Gussstahl.....

-Deckplatten von Stein : liefern

versetzen 81, 519

......611

. .    8, 458—459

296

445

94

-Fundii

-Grabungen . .

-Grand von Stein

Boussolen-lnstrumente . ........ 450    Buchdruckerei-Maschinen..... 404—405

Bramen der Mauerfngen......79, 513 Buchenholz, Gewicht.........19, 20

Brandmauerthüre, eiserne.......223    b Verführung . . 19, 20, 34, 40 55

Brandschäden, Vergütung...... 753    Buchenscheiter, Preis ...

Brauereimaschinen . -....... 403—414    Buchstaben: aus Messingguss

Braukessel, Gewicht ünd Anlage .... 650 j    Stahl

Brechungsfuge bei Gewölben...... 642 j    *    * Zinkguss

Brechstangen............. 445    j Bücher bei Feuerschäden

Bveitsäemaschine •     431    Bühueneinrichtung bei Theatern . . 411—414

Bremse (Schleife)..........- 321 j Bundsägegatter .

Brenner für Gaseinrichtung......281    Bürsten, Piassava

Brennerei-Einrichtung, Spiritus- ....    407    | Butten von Holz

Brennersäge..............281    ¹

Brennholz ....

„ Holz

375 — 378 369, 370

436

Bohrratschen Bohrtische .

Bolzen . .

Bordüren zu Mosaikplattenpftaster . . . 174 ,    „    Parquetten

„    „ Tapeten .

„    „ Terrazzo .

367

84. 526

209

234

198

146

Butzenscheiben

ung

92

296

146

271

436

271

761

368

446 -447

321

227

Brennholzsägen .... Brettel-Jalousien ....

Bretter-Abtheilungswände

„ -Menge zu einer Wagenladung „    Preis . .

verführen

367, 428

235

210—211

€.

Bretterdacheindeckung

Bretterhobelmaschinen

33 Caliaud-JElemente ....

Calculationen, Honorirung Calorifère, Abbildung . .

.......147,    611    Calorische Maschinen . .

Berechnungsnorm 637 Cameron's patentirte Damp(pumpen . . . 386 ......... 367 | Camin-Anlage

.....] 03, 106

19—21, 34, 40, 55

309

683

250

341

63"

778

Seite

Seite

. . . 256 Centralluftheizung, Abbildung ... 246 :

... 248

, . . 649 ; Centrirmaschine . . . 767 | Centrumbohrer .

. 364, 170 Chambrams . .

...    93 Chambramecken aus Cement

von Steinzeug .... 170 Chamotte-Hauerwerk......... 69, 497

,, -Mörtel . ’........ 88, 531

,,    -Ofoneinsätze, Abbildg. u. Preis 173

,,    ,,    ,, •    versetzen . .    8!    Civil-Techniker, Honorirung......

Canaleinfassungsstock von Stein, liefern 98 Classifikation der Bausteine......

„    ,, versetzen 82, 520    „    des Erdreiches......

der Güter auf Eisenbahnen 34 „    „ beim Schiffstransp. 40

Collaudirung, Honorirung .

Colofonium ........

Coaksofen..........

Corapositionsbleiröhren . . .

„    „    Terracotta

„ versetzen . .

Cousollager, Gewicht „ Preis . .

Constructionsaugaben :

für Bau lagen im Allgemeinen . 639—654 für Industriebauten

für landwirthschaftliche Gebäude 659—663 für Wohngebäude |. .

Constructions-Eisen . . .

Consultationen, Honorirung Controll-Apparate ....

„ -Indicatenre . . .

. . 235 |    „    -Signalapparato .

. . 197 {    ,    -Uhren, electrische

181. 182 [ Creosot . . 260 { Cultivator oder Grubber Cassetten herstellen in : Putz . . . . 78, 510 j Cultivator, amerikanischer Expansions- . 430

96 ! Cyclopenmauerwerk ...... 65, 485—486

Camine: für Gasheizung . . .

von Porzellan . . . von Thon . für Fabriken, Anlage Preis .

Camine

Caminaufsätze . Camindeckplatten von Stein

Caminstürze Caminthüren eiserne, anstreichen .... 231 ausbrechen . . 63, 479 liefern

198

Canalgitter von Gusseisen

Canalheizung......

Canalmauerwerk : von Bruchstein 64, 481—482 ,,    von Ziegel . . 68, 490—495

,,    Berechnungsnormen . 656

Canalrinnen: von Cementstein . .    168, 169

,,    von Kunstbeton

,,    von Stein . . .

Canalröhren von Sleinzeug . .

,, sohlenstücke (Syfon) von Stein . .    92 j

Canalüberlegplatten : von Cement . . . 169 ,,    von Stein . .

Candelaber für Beleuchtung . .

Candelaberkreuz ........

Caneilirte Säule von Stuck . . .

Canellirung ritzen ......

Capitale herstellen aus : Cernent, Gips . 183 ,,    Stein

........ 84, 526

Capitale, verset Carbo!säure . .

zen

Carillon (Signal-Apparat) Carnissen von Holz . . Caryathiden : von Stuck Terracotta

Cassen, eiserne

,, Stein

250

Grössenverhältniss . 651 Kosten d. Anlage 249—251

382

445

75, 505

183

232

310

383

342—343

89

258

651

167

99

. . 169

93

. 275, 276

281

197

91

193

305

683

161

240

363—364

402-404

182

183

92

177—178

84

357

348

. 657

655—657 84, 526

683

306

307

306

331

362

429

Cathedralglas . . .

Cavalier-Camine . .

Cemente, inländische .

Cement-Bildhauerwaren

,, -Dacheindeckung, Häusler’sche . 159 j Dachanstrichmasse, Asfalt . .

„ -Priese ......

., -Fussbödeu . . . . ,

,, -Platten......

Cementplattenpflaster, aufreissen    . .61,    475    ;    ,,    herstellen . .    . 108—125,

,,    herstellen . 192, 620 j    132—135, 536—565

Cementstein-Gegenstände..... 167—169 !    „    statische Berechnung.

Centimalwagen............441 |    644—645

246, 249 J . 88, 100 182—183 I

I>.

. . 193 161—163 . . .157, 160, 265

167—168 | Dachbodenrinnen von Holz, anfertigen . 139 ,, ausfüttern . 162 Holz .... 137, 601

168 | Dacharbeiten aus Blech 193 ; Dachbleche......

779

Seite

Dachdeckerarbeiten . . . 147—159, 611—618

. . 637

Berechnungsnormen . . . Dachdeokplatten aus Béton Dacheindeckung abtragen, von :

Schiefer.....

Schindeln ....

Schwarzblech . . verzinktem Schwarzblech

Weissblech......

Ziegeltaschen.....

Zinkblech.......

Dacheindeckung, neue, mit :

Asfalt.......

Asfaltfllz ....

Bretter.....

Dranitzen ....

Falzziegeln . . .

Glas und Gusseisen Gussstein . ... ,

Häusler’schen Cementmasse .... 159 Kunstschotterbetonstein . ,

Kupferblech........

Hasen...........

Kohr.............147,    611

Schiefer......... 154—156, 618

Schindel.........148, 612—613

Schwarzblech.........156,    162

verzinktem Schrvarzblech . 156—157, 163 Steinpappe . . .

Stroh .....

Weissblech . .

Wellblech . . .

Ziegel.....

Zinkblech . . .

Zinkblechtaschen Dachcindeckung repariren, von :

Schiefer ..........

Steinpappe .......

Ziegel..........

Dacheiulattung, abtragen . . .

hersteilen . .

167

.....154, 618

. .    101, 102, 533

156

156

157, 162 149, 150

157

159

.....149, 614

..... 147, 611

..... 148, 613

152—154, 617—618

158

Seite

Dachwasserrinnen, von Blech .... 161—163 .,    von Holz . . .    139, 601

Dachung oder Dachwerk, Inbegriff und Eintheilung bei Feuerversicherungen........... 751, 764—771

Dachziegel, eindecken . . 150—151, 614-617 ,,    erzeugen .

,,    Gewicht

,, verführen .

Dämpfapparat für Futter Dampfdurchgangsventile und Hähne . . 290

Dampfhämmer.........• ...

Dampfheizung, Anlage und ©rössenver-hältnisse . .

„    Preis    ....

Dampfkamine, Anlage . . .

„    Preis

Dampfkessel

15. 470

27

27, 34, 40

433

380

. . 652

255

649

767

159

. . 156

158

159

148—149, 614 . . 147. 611 . . 157, 161

157

150—151, 614-617 ..... 157. 161

158

342—343

Einmauernng .... 69, 497 „    Explosionsschäden 752—753, 760

Dampfkunstmühlen-Einrichtung . . 405—407 ., leitungsröhren von Schmiedeeisen 364

maschinen.......... 344—346

,, ' mühlen, Maschinen für . . . 405—407 motor

345

384—386

,, pumpen

,, sehifftarife für Baugegenstände

,, schiffscbropper .........

,, Schornsteine, Grössenverhältnisse 649 Preis

40

447

Darren, Malz-Dauer fertiger Objecte ......

Decimalwagen..........

Deckenconstructionen von Holz :

767

411

761—771

440-441

. . . 102,

. . . 137,

w- ' O* Ol k—‘ r-1 C5 it» 0 05 Ol iß* O* WUlQWMCOCi

..... 102, 533

126-131, 568—584 . . 582. 613-644

Dacherker

Dachfenster    von : Eisenblech . .

,,    ,,    Gusseisen . .

,,    ,, Weissblech . . . 161—162

,,    ,,    Zinkblech ....

,, für Falzziegeleindeck. 153, 154, 618 Dachgehölze, anarbeiten .... 108, 535—536 ,,    vortheilhafteste Stärke . . 6i7

Dachgesimse von Holz . . • . 140, 602 — 603 Dachrinnenkessel von Blech . . . .162, 164 Dachsaumhaken Dachsaumrinnen von : verzinkt. Eisenblech 163 ,,    ,, Weissblech    . . . 161

.,    anstreichen

Dachschiefer, Gewicht . .

abtragen .... hersteilen ....

Tragfähigkeit . .

Berechnungsnormen Deckenconstructionen v. Trägerwellblech 224 Deckengesimse (Stückarbeit) .

Deckenscheiben für Gasleitung Decken verputz, abschlagen . .

hersteüen . .

637

197

280

61, 476

. . 158

196

162

161

164

22

Verführung..... 22, 34, 40

. . 154—156, 618 .... 102, 533 .... 645-646 Berechnungsnormen .... 637

Eigengewicht.....615—646

hersteilen . . 108—125, 536—565 ,, statische Berechnungen . . 643 Dachstuhlschrauben . . . Dachwasserabfallrohve von : verzinktem Eisenblech

Weissblech.....

Zinkblech......

Dachw'asserahfallrohre anstreichen . . . 164

., eindecken . . Dachstühle, abtragen . . ,. Belastung . .

163

161

162

Decknägel Deckplatten von Cementstein

Berechnungsnorm . . . 637

liefern

268

169

Stein auslösen . . .    61, 475

93—95 81, 518

versetzen . .

,, von Steinzeug Deckrasenlegung . . .

Deckzargen von Stein .

Demolirungsarbeiten des:

Maurers......

Zimmermanns ...

Domonstrations-Lich tmaschine

Denarnägel........

Detail von Glühlichtlampen, Abbildg. . . 286 Detailpläne, Honorirung

Diagonaleggen.....

Dibbelmaschine, Rüben-Differential-Ketten-Flaschenzüge . . 438—439 Dillinger Blechlehre .    . .

Dinamomaschine, Abbildung Preis . . .

170

14. 466 . 97—98

. 59—63, 472—479 101—102, 532—533

287

268

683

429

430

708

287

. . 284, 285

Diopter

Donau-Darapfschifffahrls-Gesellschaft . 40—58 Donau-Rieselschotter und Sand Doppelgewi u d-Gussstahlbohrer Dopnelhafte für Glaser . . .

449

185

445

226

780

Doppelmühlen........

Doppelthüien, Tischlerarbeit .

„    Schlosserarbeit

Doppelthüren-Bestandteile :

vom Tischler......

vom Schlosser......

Doppelthüien repariren:

vom Tischler......

vom Schlosser......

Seite j

427 ! Eichene Bottiche und Fässer 200 :

216 j

Seite

321

. . 202 216—218

Drähte für elektrische Beleuchtung . . 287 . '    „ Haustelegrafen

,    „ Luftleitungen

Dralitlehren.......

x Drahtpreise

Drahtscliliessen zu Telegrafen Drahtseilscheiben......

Messgeschirre Thürfusstritte ,    ,, Stiegengriffe

. . 200 I Eierstab von Stuck .

212—215 j Einbrechen ven Schmatzen . . . 59—60, 473 Eindecknng von Dächern abtragen aus:

Schiefer............■ 154, 618

Schindel......... 101, 102, 533

Schwarzblech.....

verzinktem Schwarzblech Weissblech ......

Ziegeltaschen .....

Zinkblech . . ......

309 Eindeckung von Dächern neuherstellon mit : Asfalt . .

Asfaltfllz .

Bretter .

Dranitzen Falzziegel Gins . .

Gusseisen Gussstein

Steinpappe . .

Stroh.....

Weissblech . . .

Wellblech .

Ziegel.....

Zinkblech . . .

Zinkbiechtaschen

582 Eindeckung von Dächern repariren bei :

Schiefer.............

Steinpappe . . . ........

Ziegeitascheit .........

Entdeckung von Feuermauern mit :

verzinktem Eisenblech......

Weissblech..........

Zinkblech............

Eindeckung von Gesimsen mit :

verzinktem Eisenblech......

Weissblech...........

Zinkblech............

Naturstein . .

307-308

308

. . 708 257, 266

. 352 . . 359 266—267 148, 613

Dnihtseiltransmissionen . .

Drahtstiften........

Dranitzeneindeckung ....

Diapperien........

Drehbänke für Drucker, Gürtler und Gelb-

giesser ... ......

„    „ Holzbearbeitung.....

„    „ Metallbearbeitung . . .    372

Drelibank-Bestandtbeile.......373

Dreherherze .........

Di’ehungsfestigkeit.....

Dreiecksformeln . . ... .

Dreschflegel........

Dreschgarnituren.....

Dreschmaschinen.....

Drillmaschinen......

Druck in Gasrohren .... Druckerei-Maschinen ....

Druckfes igkeit......

Druckturbinen.......

Dübelbaumschrauben .... Dübeibodendecken, abtragen .... 102. 533 131, 582—584

herstellen Tragfähigkeit

322, 141

199

211

197

156

156

157, 162 149, 150

157

159

234

387

371

436

691

693

446

425

. • 324 430-431

273

400—102

686

338—310

323

Düngergabeln Düngergrubeorahmen von Gusseisen . . 258 Düngerstreuer Dünger- und Kübendrillmaschinen . 430-431 Dunstschläuche, hölzerne . . Dunstschlauchaufsätze : von Blech . . . 161 „    „ Steinzeug . 170

Durchbrechen von Mauerwerk . . .    59, 472

Durchgangsbahn von Steinzeng Durchlaufhähne. Ventile und Wechsel 288, 290 Durchspitzen kleiner Maueröffoungen 60, 473 Durcbwerfen von Ausbubmaterialo .    . Sand .....

446

430

. . 139, 601

17«

. 9, 460 12, 463

.....149, 614

..... 147, 611

..... 148, 613

152—154, 617 - 618

158

158

159

156

158

159

148—149, 614 . . 117, 611 . . 157, 161

157

150—151, 614—617 .....157, 161

158

156

159

151

163

161

162

163

162

16!

K.

703—719

Einfahrtsthore, ordinäre : Grössenverhältniss . Preis.......

92

647-648

141

E-Eisen, Gewichtstabellen Edison s Lichtmaschine,    Abbildung    .    .    .    286    gestemmte, vom Tischler . . . 200—203

Egalisirdrebbank............ 372    Beschläge.........

Egge.................429 Einfassungssteine für Sehachto .

Eichenholz, Gewicht.......... 18 Einflügelige Thüren vom Tischler

,. Preis...........103 Beschläge.........

,,    specifischos Gewicht .... 685 Einführungs-Isolirrollen ....

,,    Verführung ... 18, 28, 34—40 Eingeschliffene Thonhähne . . .

Eiohenhoizborduren zu Parquetten . . . 209 Eingangsthore und Thüren,

Eichenholzhaustküre.......... 202    ’ Tischlerarbeit.......

Eichenholzfussböden (Parquetten)    .    .207 — 209    Schlosserarbeit.......

Eichenholzpiloten......... 143—144 Einheitspreise, allgemeine . . . . _ _ _

Eichenholzscheiter, Brennholzpreis . . . 146 I Einlassen eines Brunnenrohrstiefels 142, 607

212-218

166

. 199-203 . 212—218

309

176

199-203 212—218 . 1—451

781

Seite !

Eimattung vo'i Dächern:

abtragen......

herstellen.....

Eiserne

. . 102, 533 . .137, 59(1 Einlegen von : Easchinenbauwerk. . . 13 — 14 ,,    liölz. Wasserlgsröhren . .    140

Einrammen von Piloten . . .    144—14 5, 009 j

Einrichtung von Telegrafenanlagen 302—310 Einschläger Einsätze für Aborte von: Gusseisen 292—291

306

„    „    „    Steinzeug . . 171

Einsätze von Chamotte für Oefen .... 173

140

Einsetzen von : Brunnenröhren

,,    ,, Brunnensaugventilen . . 142

,, Ramm béton ......„„„

Einzieken von: Dockengehölze . . . 83, 523 ,,    ,. Rastschliessen . . . 84, 525

Ei sen, Gewichtstabellen......703—719

,,    Preis en gros . .

,,    en detail .....

,-, specilisches Gewicht

Eisenarbeiter, Taglohn......... 5

Eisenbahnfrachtsätze f. Bangegenstände    34—40

Eisenbahngesetze ........

Eisenbahnschienen für Bauzwerke :

Gewicht...........

Preis, unverarbeitet.....

verarbeitet.........

Eisenbahnschlagkrampen.....

Eisenbanconstructionstheile, ausbrechen .....

versetzen ......

Eisenblech, Gewichtstabelle

Eisenblech-Dacbeindeckung, abtragen .... herstellen. ■

Eisenblech-Kochherde Eisenblech-Reguliröfen

Eisenbunddachstühle, herstellen 120—121, 563 statische Berechn. . 645

639

257

263 -266

G 98

. . 629

719

257

323

446

03, 479

83—84, 523—526

708

. . 160, 265

.... 156, 162 . . 156, 162 — 163

247

247—248

Seite . .... 258 . . 292—294

Ablauftöpfe . . .

Aborteinsätze . .

Abortscbläucbe Anschlagwinkel .

Fensterflügel, -Läden n. -Rahmen 223 Futtermuscheln . . .

Glocken ......

Jaucheririnnon ....

Kanalverschlüsse . . .

Kassen .......

Kellerlochgitter . . .

Klammern ....

Monumente . . .

Nieten .....

Oefen......

Pilotenschuho . .

Schliessen ....

Schneerecken . .

Schrauben ....

Stiegen.....

„ Winkel.....

Eiserne Baubestandtheile, ausbrecheu .... versetzen .....

Eiserne    Träger : genietete

,,    ,,    gewalzte

„    ,,    Preis . .

,,    ,,    zu Tramdecken .... 581

Elasticitätsmodule.....

Electrische Beleuchtung . .

,, Telegraphie . .

Electroiden für Bogenlampen Elemente für Haustelegraphie . . . 302—312 Elypsenformeln .

Englische Aborte :

Abbildung . . aufbrechen . .

257

437

. . 259 . . 259 . . 258 . . 258

200

223

323

259

271

239—240

323

32 4

. . 104 268—270 259 -260 . . 437

■62—63, 478—479 , 83—84, 523—526

257

709—710 . • 257

684

282 -287

3U2

283

696

293

63, 478

294

liefern . - . . . . . .

versetzen .......

Englische Eohrratsehen . \

,.    Uummitroibriemen

,,    Lehre für Draht, Blech und

Bandeisen . . .

,,    Lochmaschinen . .

,,    Münzen.....

,,    Nnthstossmaschinen

. . 84, 526 |    ,, Schraubenschneidmaschinen . 380

. . 63, 479 .    „ ■ Shapinguiaschinen .

. 223 | Englischer Gussstahl.....

„ versetzen . .83, 84, 523—524, 526 | Enthülsungsmaschinc für Klee

Eisengitter für Luftheizung......251 : Entree-Thürtaster......

Eisenmonteure, Taglohn . . .

Eisennägel......'. . .

Eisenstifte..........

Eisonöfen, abtragen.....

Eisendraht, Preise en gros . .

,    „    detail    .

Eisenfenster, ausbrechen . .

„    liefern ....

„    versetzen . . .

Eisengeländer, liefern . . .

„    versetzen . .

Eisengitter, ausbrechen . .

. liefern ....

. . 257

266

222

84, 526

436

360

708

379

. . 720

374

373

. . 265 . . 426

304

441

5 | EntwässeruDgspumpen

268 ! Entwerthung fertiger Objecte . . . 763—771 . 267 ; Entwerthungscoefficient ...... 761—763

63. 479 | Erdanschüttungsarbeiten . . 9—10, 460 - 461 ,, aufstellen od. umsetzen 85, 527—528 ¹ Erdarbeiter-Taglolin

,, liefern.....;

Eisenpfähle zu Gründungen Eiseurechen . . . . . . •.

Eisenröhren, Anwendung bei Gründungen 640 ,,    Gewicht

,,    Preis . .

Eisensänlen, auslösen liefern

239—240, 247—248 : Erdarbeiten

640

446

6    15, 456-472

,, Bcrechnungsnorm.....631

Erdanshebung, bei Brunnen. . . . 8—9, 459 in Maasen

,,    versetzen .

Eisenthüren, ausbrechen liefern . . versetzen .

Eisenwaren

7, 456

716—718 j    ,,    in Fundamenten . 8, 456—457

364—365 ! Erde, auf- oder abladen, planiren

62,    678 J Erdfarben...........

. . 258 | Erdreichkiassiflcirnng.....

Tragfähigk. u. Gewicht 712—715 I ,, -Verdichtung.....

84. 526 } Erdverführung,

63,    479 |

. . 223 83, 524 I

257—271 |

. 9, 460

624

6, 456

639

. 7, 456

im Durchschnitte . mit Pferdefuhrwerk . .    16

mit Eisenbahn . . mit Schiffen . . . Berechnungsnorm

40

. . 632

782

Seite

Seite j

Erdwachs-Fabrikationsmaschine..... 405 j Feilkloben . . . • • • • •■ • ■

Erhaltungskosten fertiger Objecte ... 76t Feld- und Schiessstatlenglocken

Erker von Holz............14* Feldmess-Instrumente

Erleuchtung von Räumen........ 272 | Feldschmieden . . .

Erzeugen von: Bruchsteinen .... 10, 461 ] Felsenklassifieirung

Dachziegel..... 15, 470 , Felsensprengung, in Massen

Faschinen.....13, 4S4    ,,    in Fundamenten . .

Faschinenpflöcken . . 13, 465 ! Fenster, eiserne, -Flügel

15, 471    ,,    ,, Dachboden- 158, 161—163, 258

,,    ,, verglasen . . .

Fensterbalken, vom Tischler .

,,    Beschlagtheile .

,,    ganzes Beschläge .... — -

Fensterbestandtheile, Tischlerarbeit 203—206 Schlosserarbeit 218—219

Kalk

,,    ,, Torfziegeln

,> Wippen .

Eschenholz, Gewicht und Verführung 19—20

Estrich abtragen..........61, 476

,, hersteilen......... 196, 623

Etrurische Verzierungen Excelsior-Schrottmühlen

Exhaustoren......

Expansions-Cultivator Expertisen, Honorar . .

Explosion bei Dampfkesseln, . . • . 752—760

193

433

387

430

683

Fensterblei Fensterbretter, ausbrechen ,,    herstellen

436

312

450

383

6, 456-457

223

223

258

638

85

226—227

206

219

221

226

F.

62, 473 204—205

,.    versetzen...... 83, 523

Fensterflügel und deren Theile, hölzerne 205 ,,    eiserne . 223

Fabriks-Eisenarbeiter, Taglohn ,, -Schornsteine, Anlage .

Treis

Fensterfriese, aus Cement . .

aus Terracotta .

183

,, -Uhren

,, -Fenster, eiserne........—

Fabrikenversicherung, Bedingung .... 757 Façaden, anstreichen ,,    Verputz .

,,    Weissigung

Berechnungsnormen .    63t—635, 638

v 1?

649 j Fensterglas 767 [ Fenstergitter, ausbrechen hersteilen

. . 179

226

63, 479

328

2*3

. 230—232, 233 70-78, 500—511 . . 80, 516—517

,,    versetzen

Fensterläden, gehobelte ,,    verstemmte

beschlagen

223

83, 523 141, 606

221

Fachnägcl Façonguss Fällen von Holz ....

Färbelung.......

Färberei-Maschinen . . Fahrbare Kastenspritze . Falz ausarbeiten, in Holz

268

259

F ensterplachen Fensterrahmen, eiserne, liefern .... 223 ,,    ,, versetzen .    83, 524

Fenster-Reparaturen vom Tischler . 205—206 ,,    „ Schlosser . . . 222

Glaser .... 226

236

. .    15, 470

80, 516—517 . . 400-402 .... 412 . . 139, 601

,,    ,,    in Thürstöcken .... 141

Falzbürsten, einrammen . 144—145, 609—610 ,,    spunden . . .

Falzbürstenschuhe.....

,, maschinen für Spengler

,, Verkleidungen.....

,, ziegeleindeekung 152—154, 158, 617—618    versetzen . .

Faschinen erzeugen........ 13, 464 ! Fensterstöcke sammt Flügeln,

,, bauwerk einlegen . . .13, 465—466    vom Tischler .

,, pflöcke bohren und erzeugen 13, 465 Fasettenziegeleindeekung .

Fässer von Holz.....

„ von Steinzeug . .

,, Kubatarsberechnung

Fassnieten........

Fasspipen........

Fassreifeisen......

Fassschaufeln......

Fatschen ziehen.....

Federdraht und Stahl . .

Federhämmer.....

Federzirkel.......

Fehlbodenlegung.....

Feilen..........

Fensterscheiben von Glas

.,    von Weissblech . . . .

Fenstersteine (Gewände), ausbrechen 62, liefern .........

226

164

477

98

139, 601

223

382

199

175—176

,,    verputzen

,,    versetzen

Fensterstöcke von Holz,

84, 525 81, 520

ausbrechen ... 62, 477—478 liefern ....    140, 603—604

82, 522

203—201

vom Schlosser .... 220—221

158 j Fensterstocktheile herstellen . 321 I Fensterparapete aus Cement .

aus Terracotta

697 Fensterverdachurgstragsteine

204

. 182

179

aus Cement . . 182 aus Torracotta . 178 aus Zinkguss . 183

......313—314

..... 686—692

...... 684—685

. . 381 Fettkalk, Erzeugung und Preis ... 15, 471

. . 437    Gewicht...........530

126, 567 ' Fettkalkmörtel, Erforderniss . . . .530—531 . . 444 I    Preis........87—88

270

289

257

446

75, 505

266

Fernsprechapparate . . Festigkeits-Berechuungen Coeffioienten

783

F'euereimer. anstreichen . .

Fenerkitt.........

Feuerlöseh spritzen.....

Feuermauersehliessen . . . Feuermauereindeckung mit

verzinntem Eisenblech . 163 Weissblech Zinkblech Feuerschäden, Erhebung .

,,    Ersatz . .

Feuersicherer Anstrich . .

Feuersichere Kassen . . .

Feuerungsanlagen .... Feuerversicherungs-Anstalten .... 746, 747 ,,    -Antrag

Seite

Seite j

. . 231 | Formeln zur Berechnung von:

100 Holzdeokenconstructionen . . . 643—644 Kesselanlagen

Körpern nach Fläche u. Kub.-Inh. 696—697 Kreisen und deren Theilen . . . 695 -696 Mauerstärken . . .

Pferdefuhrwerk . .

Piloteneinrammung

Polygonen.....

Schindeier forderniss

Sehnenvierecken und Trapezen . . . 695

Tagfuhren......

Wagenfrachtladungen hydraulischen Widdern Formulare, Baubehördliche .... 668—670 ,, Baubeschreibung .... 671—673 ,, Bauvertrag ,, Bedingnisse

, ,, Gesuch um Baubewillig. 668—669 ,, Gesuch um Benützungsbewilligung eines Neubaues . . . 670

Forstliche Messinstrumente......

103 Fortdauer der Versicherung nach Schadenfällen ....

227 Fortläuter, elektrische .

,, pneumatische ....

261—263 Fournirsägen .........

9 j Frachtbriefstempelgebühr . . .

....    89 Frachtgespann, Ausrüstung . . .

.... 174 !    ,,    Taglohn ....

148, 149, 614 ! Frachtkosten, im Allgemeinen .

442

323

650

161

162

753

755

232

260

648—650

748. 752

-Bedingungen . . 750—761 -Polizze

,,    -Vorschützung .... 749

Feuerwehrsignalapparate . .

Feuerwehrstation, elektrische Fichtenholz, Gewicht . . .

748

306

312

20—21

,, Verführung . . . 20—21, 34, 40

,, Preis..............

Figurale Glasarbeiten. Abbildung . . 228, 229 Preis

641—642

17

144

695

613

17

28

347

679

676

450

757

303

Figuren, in Stuck . .

,, von Zinkgnss..........

Figurenschlichten bei Sand und Schotter

Figurensteine......

Filterplatten.....• .

Filzdacheindeckung . . .

Firmatafeln.......

Firstpfettendach.....

Firststeine von Kunstbeton Flacheisen, Gewicht . . .

,,    Preis..............

Flachs-Spinnerei- u. Weberei-Hasch. 398—399

Flachstahl .....

Flachswerg ....

Flachzangen ....

Flächeninhaltsformeln Flächenmasse : Wioner und metrische Vergleich

,,    verschiedener Staaten . . 723 j Friedrichs Dampfmotor . .

Flammsicherer Anstrich........ 232    j    Friese für Fussböden aus :

Flammenanzahl.......... 272—274 j    Cement ....

Flangenhähne.............176    ,,    .,    Eichenholz . .

Flangenrohre.............716    ,,    ,,    Kunstbeton . .

Flaschenzüge........... 438—440    .,    ,.    Mamorcernent.......168

Flaschenzugwinden........... 440 Friesstücke in Thüren neu einsetzen 202, 203

Flechtwandverklätschung, abtragen .    61, 476 Friesverzierungen aus Cement

heisteilen 196, 623 Flüssigkeitsmasse von Blech und Zinn . 441 Flussbetträumung Fiusssand, Preis

Flussschottermateriale verführen . .    13, 464

Föhrenholzpreis

Form des Volta’sehen Lichtbogens . . . 283 Form von Mauerverkleidungsplatten ... . 172 Formeln zur Berechnung von :

Bauwerthen......

Elypsen ....

Festigkeit . . .

Gasrohrleitungen

Gesimsen und Hohlkehlen . . . . 73, 75 i 642—643 i

Gewölbconstructionen

198

271

109, 540

167

703—705

264

266

326

438

693—697

721—722

315

367

57

445

16

mit Dampfschiffen . . . 40—58 mit Eisenbahnen .... 34—39 mit Pferdefuhrwerk . . 16—34

381

Fraismaschinen......

708

360

. . 435

446

436

377

345—346

168

209

166

168

aus Terracotta .... 179

Fronteingerüstung 12, 13, 463, 464 Frühstückofen . .

88 S Füllmaterial für elektrische Batterien . 311 Füllmauerwerk, trockenes 103 Füllöfen und Sparherde

Füllung der elektrischen Elemente . . . 309 Füllungen und Fassetten in Putz . .    78, 510

Füllungen in Thüren neu einsetzen . 202, 203 762 Fugen, auskratzen Dimension

86

2t0

63, 480 247—248

61, 476

632

verbrämen

79, 513—514 vergiessen mit Asfalt .... 194, 622 . . 80, 518 79, 513—514 . . 137—595

verkitten . .

686—692 ! Fugleisten ¹unfertigen

. . 273 I Fundament-Abseheidung mit Asfalt . 194, 622 -Aushebung ..... 8, 456—457 -Bruchsteinmauerwerk . .    64, 481

696

784

Seite ;    Seite

Fundament-Mauerwerk für Maschinen . .    69 ; Gaserzeugung aus Rückständen . . . 414—417

,, -Pfeiler bei Gründungen . . . 640    „    aus Steinkohlen . . . 275, 417

-Ziegelmanerwerk ....    67, 489 I Gusflamtnenerforderniss in Räumen . .. . 272

Fundamentgruben, Bolzen ... 8, 457—458 I Gasgirandolen . .

Wasserschöpfen . , 8, 458 j Gasheizung . . .

278

Funkenfänger . . Fuselölgaserzeugung . . . Fuss in Meter, Musstabelle

. . 255—256

. . . 224, 225 | Gasinstallation, Bestandtheile . . . 275—28:

Preis per Flamme . 275, 417

414—416

721 Gaskrafim aschinen „    „ Reductionstabelle .... 723 , Gasleitung, constructive Angaben . . . 274

Fussböden, gedielte, abtragen . . . 101, 532 Gaspreise, ans Oelrückständen

,,    hersteilen gewöhnliche 135,586—590    .,    aus Steinkohlen.......—

„    bessere, für Wohnräume .206—210 Gasröhren von Eisen, Gewicht 365, 716—718

,, repariren......

Fussböden, gepflasterte, aufheben

209—210

! Gasrohrschneidkluppon . . . . 60—61, 474—475 , Gasständer (Werkstattleuchter) Fussböden, gepflasterte, hersteilen aus :    ! Gebäude-Inventarisation . . .

Asfalt . ........ 193, 621—622 ! Gebirgsschotter.......

Béton............. 194, 622 j Gefässwände, Festigkeit . . .

Cementplatten........192, 619 j Gehwege befstellen.....

Holzstöckeln ........ . . . . 190 j Gehwerke für TJhren.....

Kehlheimerplatten.......192, 619 f Geländer von Eisen, liefern .

Kunstbeton............166 j ,,

Natnrs tein platten.......192, 619 j Geländer aus Terracotta .

Steinzeugplatten........192, 6l9 I Geländerplatten von Stein

198, 624 ! Gelbgiesserarbeiten . . .

192, 619 i Gelbkupfer.......

. . 207 ! Geldschränke, feuersichere . . 207 I Gemauerte Sparherde . .

207—z09 | Gemischtes Mauerwerk . .

. . 207 j Genietete Blechträger . .

Terrazzo . . Ziegeln . . . Fussböden, Bretfcel-

Kapuziner- . . . Parquetten- . .

Tafel-.....

Polsterhölzer für verputzen . . . reiben . ariren

rep

341

416

275

Preis .... 264—265

435

278

. . 667 185, 194

69:4

. . 186—187

328

222

versetzen ...    84, 526

. . 136. 590 Geodätische Instrumente 84, 525 ! Geometer, Honorar . . .

. .    86 ¹ Geradscheeren für Spengler

209—210 ' Gerüstherstellungen . . .

181

96

317—320

317—318

260

239

70

257

448

683

383

86—87

438

,,    Hereebnungsnorm...... 637 ] Gesenke......

Fusspfunde, Vergleichungstabeile .... 725 j Geschmiedete Nägel

Fussstein für Bänke .......... 99 • Gesetzliche Bestimmungen f. Bauten 629—631

. 224 !    ,, Masse u. Gewichte in Oesterreich 721—724

. 304 } Gesimse, Berechnungsnorm . . . .72—75, 634 gemauerte .... 70—76, 500—506 von Cement . .

„ Holz . . .

Futterdämpfapparat Fnttermauerstärken Futtermusebein, liefern

Fussstreifeisen und Rost Fusstaster.......

Fusstritte bei Thflren, hersteilen .... 199 I repariren . : . . 202 | .........368

Fusstritt-Bandsägen

,, -Bohrmaschinen . -Drehbänke . . .

Futter bei Thüren, repariren

versetzen . .

ö.

268

. . . . 182, 183 .    140, 602, 603

377

433

642

259

. . 82, 521

446

Gesimshängplatten von Stein anslösen........

260—261

162—163

23S

„ Weissblecb ...    162

„ Zinkblech .... 162

61, 475

96

Gabeln für Heu und Dünger Gabelschliessen......

Gärkeller-Einrichtung bei Brauereien . . 410 | Gespann für Frachten Gainzen, ausbreeben . . . eiserne, liefern hölzerne, liefern versetzen ...

323

liefern...... .

versetzen ......

Gesims- und Schrupphobel Gesimsstirnbleche ....

Gesimstragsteine von Cement.....182

„ Gips

„ Stein

„ Terracotta . . 177—178

. .    8!. 513

445

162

183

92

Gesimsziegel

87

Gaisfüsse Ganzgut-Trottoirpflaster Gardner’s Rübenscbneider Gasbeleuchtung.....

. 5, 455

63, 478 I Gespundete Schrottwand . . .    145, 146, 610

. . 257 j Gespunst.......

139, 600 ! Gestättensand ......

84, 526 | Gestein zum Kalkbrennen . . 446 I Gestemmte Thüren . . .

Holzwände .

326

185

471

188

. . 432 ‘ Gestellscbrauben 272—2S1 | Getreidemäher

200-202

210—211

270

785

Seite

425—426

Getreideputzmühlen Getreidescheuern Getreidesiebe . . .

Getreidesortircilinder Getreide, Ertrag und Gewicht.... 662—663 Gesuch um Baubewilligung

a ,, Benützungsbewilligung . . . 670 Gewächshäuser, Grösse und Anlage . . Gewände von Stein ausbrechen ...    62, 477

»    „    liefern

662

446

668—669

. 659

92,    98

„ verputzen ... 84, 525 „ versetzen . . 81—82, 520

Gewalzte T

Anwendung bei Holzdecken 129—130, 581 Bezugsorte, Dimensionen, Gewicht, Tragfähigkeit, Typen .... 709—710

Preis............... 257 <

Gewerbliche Anlagen, Versicherungsbedingungen für .

Gewichte, Vergleichung Gewichte (Wag-) . .

,, specifische .

Gewichtseinheit . . .

Gewicht    von :    Ankerplatten, gusseiserne    358

„    „    Basalt . .

„    „    Braukesseln

„    „    Bruchstein

„    „    Buchenholz

f,    „    Calorifères

„    „    Eisenfenster

»    „    Eisenthüren .

»    „    Erdreich . .

n    „    Eschenholz

„    „    Fenstergitter

„    „    Fichtenholz

n    n    Glocken ....

»    »    Glimmerschiefer

ft    n    Gneis.....

ft    y,    Granit ....

ft    i,    Grünstein . .'

»    »    gusseisernen Muffenrohren    365

Biemscheiben 350 Säulen . 712—715

raversen :

757

724—725

441

698—702

725

650

25

19. 20

251

530

22

342

18

223

Seite

Gewicht von: landw. Maschinen . .424—433 „    „    Mauerschutt . . .

a    „    Mauerwerk . . ,

„    „    Marmor, gemetzt . . . 22—24

„    „    Metallbearb.-Maschinen . 371

„    „    Mörtel

„    „    Muffenrohre, gusseiserne 365

„    „    Pappelholz

„    ^    Porphyr

„    „    Pulsometer

„    ,f    Quarz . .

*    „    Quarzsand

„    ff    Kegulirfüllöfen . . . 247—248

ff    „    Riemenscheiben 350, 351—352

„    „    Sand ....

„    ff    Sandstein . .

„    jf    Schotter . .

„    „    Stein, gemetzt

„    „    Stiegen gitter

ff    „    Tannenholz .

„    ff    Thonstein . .

ff    „    Tiegel . . .

ff    „    Trägerwellblech . . • . . 224

„    «    Waschkesseln......650

Wasser . .

Weidenholz Weisskalk Windräder

«    „    Ziegeln...........

Gewichtstabelle über: Bleiröhren 363, 364, 719

„    „ C-Eisen.....711, 716

„ Eisenbahnschienen . . 719 „ Flacheisen . . . 703—705 „ Flangenrohre .... 716 ff Frictions-Kuppelung . 350 ff Gusseisenröhren . . . 716 f, Gusseiserne Kugeln . 719 „    „ Lager .... 357

Lagerböcke 357, 358 . 712—715

25

642

26

21

23

385

23

25

25

24

25, 26 25, 26

20, 21

222

27

223

26

19, 20

20, 21

247

227

22 S

22

22

r>

325

ft    Hanfseilen

i,    Holzdecken

tt    Holzbearb.-Maschinen 366—371

127

23

• .    24

260

20, 21

650

19

26, 27

20 ]

ft

19, 20

530

346

27

„ Säulen .

„ Kupferröhren ....

„ Blech, Bandeisen und

Draht......

„ Messingröhren ... 718 „ Metallbleche .... 708 ft Muffenrohre . . . 365, 717

„ Nieten .....

„ Quadrateisen . .

„ Riemenscheib. 350,351, 352

f, Träger, gewalzte 709—710 tf Turbinen .... 338—339 ff Wandträger „ Wellen . .

718

708

707

. . 706

. 348

„    „ Winkeleisen . . . 706, 707

ff    „ Winkelräder . . 352—35T

Gewölbe, verputzen...... . . 78, 510

₅ mit Asfalt überziehen . . 194, 622 Gewölbmauerwerk, abtragen .... 60, 474 „    hersteilen aus Bruch

steinen . 64—65, 483—484 „    herstellen aus Quader

steinen . 66—67, 487—489 „    herstellen aus Ziegeln

69—70, 497—499 „    Berechnungsnorm. 633—634

Stärke.......642

786

Seite

Gewölbschalbogen von Holz .... 140, 602 Gewölbschliesseu Gewölbstücke aus Cement für Canäle . . 1C9

Giessblei .....

Gips und Gipsmörtel „ -Verputz.. . .

Girandolen für Gas Girardturbinen . . .

Gitter von Eisen, ausbrechen ... 63, 479

„    „    „    liefern...... 222, 223

„    „ '    „    versetzen .... 84, 526

Seite

323

161

88

196

278

338

Gitter von Holz......

,,    für Kanäle.....

,,    ,, Luftheizungen . .

,, aus Zinkguss . . . Gittereisen, ungarisches . . Glasätzerei, Abbildung . . .

Preis.....

211

258

251

261

264

. . 229

Gi'össenVerhältnisse im Allgemeinen für: Feuerungsanlagen Gewölbe .....

Gründungen . . ,

Heizanlagen . . .

Industriebauten .

Mauern.....

Neben- und landwirth. Bauten . 659—663

Thüren.....

Ventilation . . .

Wasserbedarf . .

Wohngebäude . . .

Grubber oder Cultivator Grubenhobelmaschine .

648—650

642—643

639—641

*50—652

657—658

641-642

647—648

652—654

654

655-657

429

Glasanstrich

Glasarbeiten

227

231

Gruben-Instrumente.....

Grubenkalk, Gewicht ....

,, Preis......

Grubenkalkmörtel, Erforderniss Preis . . .

371

450

530

87

530

88

226

„ Berechnungsnormen .... 638

Glasdacheindeckung.....

Glaserhammer........

Glaserkitt..........

Glasertaglohn....... .

Glashalter zum Manometer . .

Glashäuser .........

Glasfirmatafeln.......

Glasirte Steinzeugröhren . . .

Glasmalerei und Bleiverglasung Glasschalen zu Gaslustern . .

Glasthüren.........

Glaswände ...    .....

Gliederungen in Mörtel . . . Glimmerschiefer, Verführung u. Gewicht

Globen für Planscheiben........

Glocken aus Gusseisen u.Gussstahl,Gewicht 320 Preis . 259

159

445

226

291

659, 766

271

169

227

281

200, 201

211

. 76, 506

436

Grubenlatten Grubentheodolith Gründungen . .

Grünstein, Gewicht und Verführung . .

Grundbau bei Strassen.........

Grundlage bei Strassen herstellen . . . Grundlagen der Feuerversicherung . . . 750 Grundpfähle, abschneiden u. einrammen

144—145, 609 ,,    herrichten . 143—144, 607—609

Grundrinnen von Kunstbasalt Gummilösung als Adhäsionsmittel . . . 362

Gummitreibriemen ...........360

Gurten für Maschinen . .

,,    „ Traggefässe .

Gusseisen-Bleche, Gewicht Gusseisen-Buutheile,

ausbrechen .....

450

450

639 -641

22

184

165

360-362

326

708

62—63, 478—479 83-85, 526—528

,,    ,, Legirungen . ,

,,    für Uhren.....

Glockengiesserarbeiten . . .

Giockengöpel.......

Glockenseile . . ......

Giockenzüge^ gewöhnliche .

„    feinere ....

Glüblichtanlage, Kosten der Glycerinfabrikationsmaschinen . . .

Gneis, Gewicht und Verführung . .

Göpel...............

Göpelbetriebs-Wasserleitungen . . .

Göpel-Dreschgarnitur .......

Gramme’s Lichtmaschine............

Granit, Gewicht und Verführung ....    22

Granitpflastersteine..........184 ;

318

330

317—320

424

325

316

234, 307

285

. . 405

23

424

. 299 : . 425

Granitpflasterungen, ordinär

190

bei Strassen . . . 187 ; bei Trottoirs . . . 188

Granit-Randstein

GranUsteinmetzarbeiten........

Grat- oder Firsteindeckung m. Falzziegel 154 „ Hohlziegel 151

184

Grasmähmaschinen . . , .

Greifzirkel........

Grenzsteine .......

Griechische Schriftzeichen Grössenverhältnisse im Allgemeinen für: Dachconstructionen Deckenconstructionen Fenster......

431

437

99

742

644—647

643—614

versetzen .......

Gusseisen-Dacheindeckung . Gusseisengegenstände liefern u. zw. :

Ablauftöpfe..........

Aborteinsätze.........

Abortschläuche........

Bautheile, kleinere.......

Brunnenrohre . . 1 .

Fenster.......

Futtermuscheln .    .

Geländer.......

Glocken.......

Jauchenrinnen ....

Kanalverschlüsse . . .

Kochherde......

Küchenausgüsse . . .

Oefen........

Pissoirmuscheln . . .

Rohre........

Säulen.......

Seiher ........

Transmissionen . . .

Ventile.......

Wasserlaufmuscheln .

Wendeltreppen . . .

Gusseisenglocken, Gewicht ,,    Preis .

Gusseisenkugeln, Gewicht..........

Gusseisenrohre, Gewicht . . . 365, 716, 717

,,    Preis.........

Gusseisensäulen, Dimension, Gewicht und

Tragfähigkeit . . . 712—715 Preis.........

158

258

292, 294

257

. . 259

296

223, 258

259

222

259

258

258

239—248

292

239—248

292

365

258

291

348—358

290—292

292

259

320

259

7!:'

365

787

Seite

Seite

Gusseisentransmissionen,Gewichtstab. 348—358 j Hanf-Garn ........

,, -Uurten.......

„ -Riemen.....

,, -Schläuche ...

„ -Seile .......

,, -Werg......

264 | Hanf-Spinnerei-Maschinen 320 i Hanf-Weberei-Maschinen

259 | Hanselbank......

159 j Haube bei Glocken . . .

683 | Hauptbüknen-Einrichtung bei Theatern . 422 j Hauptpolier, Taglohn . .

Hauptgesimse in Zinkguss.......260

! Hauptgesims-Consolen aus Cement . . . 182 ,,    ,,    ,, Terracotta 177, 178

65, 485 | Hauseingangsthüren, Tischlerarbeit . . . 201 Schlosserarbeit . . 215 ....... 494—495

Gussglas-Dacheindeckung ,, -Verglasung . . Gusssachen, modellirte Gussstahl, Preis . . .

,,    „ Preis . .

Gusssteindacheindeckung . . . Gutachten, technische, Honorar

II.

326

158

226

258

265

708

Hackelsteinmauerwerk

Hacken................— ,    ,,

Häekselschneider........... 432 , Hauskanäle, Wiener

Haferguetschmühlen .......... 432 : Hausnummer anstreichen . . .

Hähne, für gusseiserne Rohre, Dimension 717 Haussignalapparat, elektrischer

,,    ,,    Bleiröhren........ 289    j    Hausteinmauerwerk

,,    ,,    Manometer.........

„    „    Springbrunnen.......

,,    ,,    Spritzen..........

,, säurefeste von Thon......

Halbsolintafelverglasung........

Haley’s Schraubenwinden .......

Hämmer, Dampf-...........

,,    Feder- .............

,,    Glaser-........... .

,, Hand- .....'.......

,, Maurer- ...........

,, Sattler-...........

,, Spring-...........

,, Tischler- . ..........

,, Vorschlag..........

Hängarme für elektrische Beleuchtung .

,, Gasbeleuchtung.....

,, Ligroinbeleuchtung . . . 279

44U

. 362

362

326

325

326

398

399

322

318

231

315

65, 485

292 | Hausthore, neue, Tischlerarbeiten . . . 201 — I ,,    „ Schlosserarbeiten . . . 215

291 | Ilausthor-Beschlägtheile . . .

,, -Glocke.......

,, -Reparaturen, Tischler

291

212

176

226

410

. 316

202

Schlosser .... 216 ...... ... 305

— j ,, -Taster . .

381 | Hobellochmaschine .

445 j Hobelsckeero . . .

438 j Heisswasserheizung (Perkins Heizung) :

445 ¹ Anlagekosten......... 253—255

Grössenverhältniss 380 i Heizanlagen (Oet'en) .

445 ; Heizöfen, Abbildungen abtragea . .

aufstellen u. umsetzen 85, 527—529 239—256 650—652 . . 319

380

378

378

445

438

286

278

Hänggerüst

Hängeisen für Bauzwecke ,, bei Glocken Hänglager, Gewicht . .

,, Preis ....

Hängluster •

Hängplatten von Stein, auslösen . .    61, 475

,,    ..    .. liefern

versetzen . .    81, 518

323

318

357

. 318 276—286

96

652

239

. . 244—216 . . .63, 479

,, liefern........

Heizungsanlagen, Grössenverhältniss

Helm bei Glocken........

Herausheben alter Brunnenröhren . 140, 602 Herde, Koch-, aufstellen u. ausputzen 85, 527 . 239—240, 247

Hängrinnen, anstreicben

164

,,    ,, liefern . . .

Hordverkleidungsplatten . . Herzbohrer für Eisen . . .

Heugabeln.........

Heupressen........

Heuraufen abtragen . . . .

b.erstellen . . .

173

437

446

431

62, 478 139, 600

von Blech hersteilen . 161—164 Heurechen

86 Heusehopfen, Anlage und Grösse .... 660

Heuwender ........

89 Hobel...........

429 Hobelbank .........

159 Hobeleisen ........

5 ; Hobelmaschinen, Holz- . . .

,,    Metall- . .

,,.    Radspeichen-

Hobeln von Holz, Kosten . .

Hängstnhlgerüst Hängwerks-Dachstühle 113, 115, 116, 118, 119

Härtescaia der Mineralien.......

Häufelpflug..............

Häusler'sche Cementdäeher.......

Hafner, Taglohn .    ..........

Haken für Abfallrohro und Dachsäume . 161

Halbguttrottoirpflaster . ........

Handbartwische........... .

Handgriffe für Stiegen von Eisen ....

,, Eichenholz .

189

443

222

431

431

445

371

445

366

371

370

107

Handhämmer . .

Handheupressen .

Hand langertaglohn Handlaternen . .

Handlenchter...........

Handmistwagen, Wagnerarbeiten . .

Handpumpe, Abbildung......

Handsupport-Drehbank.......

Handtelepbon...........

.,    ,, Tagschichtenerforderniss 534

211 Hochbauteehnikers Honorartabelle . . . 683 438 Hochbauten , Constructionsangabe und Grössenverhältnisse 5 ■ Hochdruckdampfmaschinen 277 Hock’sche Motoren ....

279 Hofkanäle, Wiener ....

322 Hofuhren . •......

297 Hohleisen........

372 Hohlkehlgesimse.....

314 | Hohlziegel erzengen . . .

431

639—663

344

341

495

. 328—329

445

73—74, 503—504 ....    15, 470

788

Seite !

Hohlziegeleindeckung . . 149, 150, 615, 617 ! Holzschneckenhohrer

,, schneidebank .

Seite

437

Holländer, messingene....... 288—289

Holz, anarbeiten, Tagschichtenerforderniss 534 j ,, schöpfen, Grössenverhältnisse . . . 660

Preis.........107 i    ,, schrauben........... 268—269

,, stöckel herstellen .... 138, 597—598 Holzstöckelpflaster aufreissen ... 61, 475 „    herstellen

„    imprägniren .... —

Holzstoff- u. Papierfabrik.-Maschinen 402—404

Holzträme anslösen........ 62, 478

„ anfertigen . . 125—126, 565—566 83, 523

, Breun-

, Menge zu einer Wagenladung . . 28—34 , fällen .

, -Gewicht , -Preise .

, Yerführungskosten . 17—21, 34, 40,    55

, zersägen

146

15, 470 . 18—21 103—106

146

Hölzerne Abtrittschläuche Bodenrinnen . .

Dachbodentreppen .... 139, 601

Dachgesimse.....

Dachwasserrinnen . . Dunstschläuche Erker ....

Fensterläden .

Putterbarren .

Gainzen . . .

Gitter ....

Heuraufe . . .

Pflasterwürfel Böhren,

bohren . . .

Steigleitern .

Stiegenstufen Zwischenrinnen

139, 6C0 139, 601

versetzen

Holztra Holzwände gestemmte . . .

gen

140, 602—603 . . 139, 601 . . 139, 601

142

141, 606 139, 600 139, 600

211

..... 139, 600

. . .    138, 597—598

abschälen und aus-

139, 602 139, 600 138, 598 13.9, 601

322

190

194

322

. . .210—211 wasserdichte . . .    145—146 , 610

aux

Holz-Boule ,, -Zug-Jalousien Honorarberechnung f. technische Arbeit. 683 Hötel-Signalapparate

Hufnägel.....

Hydraulischer Kalk

16

235

315

268

88, 194

Kalk- (Cement-) Mörtel : Erforderniss .... 530—531

Preis .

Hydraulische Pressen Hydraulischer Widder Hydromotoren . . . .

88

. . 387 346—347 346—347

Holzanstrich mit Oelfarben . „    „ Theer . .

„    „ Wasserglas

Holzbearbeitungsmaschinen ,, bohrmaschinen . . . .

230, 231 138, 598

I.

232

366

369

Imprägniren von Holzstöckeln.....194r

Indicateure, elektrische, Anlage .... 302 Preis.....307

Holzcement-Dacheindeckung

159

Berechnungsnorm 637

„    pneumatische

Indcstrie-Arbeitsmaschinen

315

193

Holzcementmasse Holzconstructionen abtragen 101—102.532—533 „    herstellen mit Verband

108—125, 535—565 „    herstellen ohne Verband

125—146, 565—610 „    statische Berechn. 643—647

„    bei Theaterbühnen . 422

Holzdeckenconstructionen abtragen . 102 , 533 „    herstellen 126—131,567—584

„    zulässige Belasstnng u.

Eigengew. 127, 130, 582, n vortheilhafteste Anwend.

von Eisenträgern hiezu 581

366—423

Industriebauten.......... 657—658

Ingenieur-Arbeiten-Honorar......683

Inhalt u. Werth d. Versicherungs-Polizze 748 Inländischer Gussstahl ....

Innerberger Werkzeugstahl Iustallationskosten einer Gasflamme . . 417 Instandhaltung von Schieferdächern . . 156 Ziegeldächern . . . 151 450—451 448—451 . . 449

165

266

643

371

Holzdrehbänke

,, flächen vergoldet od. versilbert . . 238

,, gesimse.......

,, hacken.......

,, hobelmaschinen . . .

,, klötzchen einmauern .

,, kohlen .......

,, kohlenroheisen . . .

,, langlochbohrmaschinen ,, preise. Brenn- . . .

,, rechen.......

140, 602—603

146

336

83, 523

161

257

370

146

446

Instrumente, Feldm

„    geodätische    .    .

„    Nivellir- .    .    .

„    Musik- ....

Inventarisation von Gebäuden Isolatoren für Blitzableiter

von Porzellan . . . -Träger ......

423

667

. 225

308

Isolirrollen Isolirschichten aus Asfalt (Fundamentabscheidung) . .........

309

309

194

J.

Holzrinnen, anfertigen „ aufheben

Jalousie-Fensterbalken vom Tischler . . 206 Beschlagarbeiten 221 222 ........ 235—236

Jalousien, Holz-Zug-Jalousie-Walzenmaschine

Holzsägen......

Holzsänlen auslösen . „ liefern . . . versetzen .

139, 601 62, 478

367—368 Jauchenpumpen 62, 478 Jauchenrinnen .

139, 600 I Joch in Ar, Vergleichstabelle.....721

83, 523 | Jonval-Turbinen

235

441

258

K.

789

Seite

Kabel für elektrische Beleuchtung . . . 287 Telegrafie

308

Kabelseil

Kachel für Herdverkleidung ,,    „ Wandverkleidung .

Kachel-Kochherde......

Kachelöfen, Abbildungen . .

,,    Grössenverhältniss

,, aufstellen..... 85, 528—529

,,    ausputzen u. verschmier. 85, 529

,,    liefern . . .

,,    umsetzen . .

325

173

171

Seite

Kanonenmetall,    Mischungsverhältniss .    .    317

,,    Preis

„    specifisches    Gewicht    .    .    699

Kanthölzer, anarbeiten....... 107—534

103—105

318

239, 247 241—246

651

241—246, 249 . . 85, 529

205

Kämpfer für Fenster . . .

,,    „ Thore . . ,

Kali-Wasserglasfarben . .

Kalk Ablöschkosten . . .

,, Gewicht......

,, Preis.......

„ specifisches Gewicht.......699

Kalkdeckenverputz abschlagen ... 61, 476 ,,    herstellen . . . 196, 623

,,    -Berechnungsnor.    634—635

Kalkstein, Gewicht und Verführung . .

,, specifisches Gewicht .... Kalktuff, Gewicht und Verführung . . .

,, specifisches Gewicht.....„„„

Kalorifère, Abbildung und Preis .... 251 Kamine, Anlage

203

232

15, 470

15, 471

23

. 699

24

699

649

für Gasheizung von Porzellan und Thon . 246—249 für Fabriken, Anlage ..    .. Preis

256

648

767

Ankaufspreis Menge zu einer Wagenladung

30—32 . 18—21, 34, 40

,, verführen . . .

Kappen für Gasrohrgewinde

Kapuzinerboden......

Karbolsäure........

Karnissen.........

Karren, beschlagen ....

,, Wagnerarbeit . . .

,, Kleesäe-......

Karststeinarbeiten.....

Kartatschnägel......

Kartographische Signaturen .... 727—740 Kartoffel-Aushebpflüge . .

Karyathiden von Stuck

279

. 183

183

91

197

180, 181

261

281

207

193

, . 235 . . 324

322

431

100

21 8

429

197

Kassen, eiserne . . . Kastenspritze, fahrbare Katasterplansignaturen Kavalierkamine . . . Kegel, für Thüren . .

,, Terracotta .... 181, 182

260

442

Kaminaufsätze von Blech

,,    „ Steinzeug

Kamindeckplatten von Stein

164

170

94

,, Steinzeug .... 170

727—740 246, 249 213-219

Kegel, Oberfläche und Kubikinhalt . . . 697 Kehlbalkendach Kehlheimerplattenpflaster, aufreissen 67, 475 hersteilen 192, 620

109

Kaminthüren eiserne, anstreichen . . . 230 ,,    ausbrechen    .    .    63,    479

,,    liefern

,,    versetzen    .    .    83,    524

Kehlmaschinen Kehrbesen . . Kellerfenster-Gewände, liefern

446

98

versetzen .    82, 520

Kaminthürstöcke von Stein, liefern ...    98

versetzen 82, 520

Kammgarnspinnerei-Maschinen Kanäle, Normalprofile Wiener

Kanäle aus Béton......

Kanaldeckplatten von Gement, liefern . 169 ,,    ,, Stein, liefern 93, 94

,,    ,,    ,, versetzen 81, 519

Kanaleinfassungsstock v. Stein, liefern .

,,    ,,    ,, versetz.82, 520

Kanalgitter von Gusseisen..... 223, 258

Kanalheizung

397

491

167

9-

651

Kanalmauerwerk, Berechnungsnorm. . . 636 ,,    von    Bruchstein    63—64,    480—481

„    „    Ziegel . .    68—69,    491-495

Kanalrinnen von Cementstein . . . 168—169 ,,    „    Kunstbeton

„    „    Stein . . .

167

99

169

Kanalröhren von Steiuzeug .

,, sohlenstücke von Stein Kanalüberlegplatten von Cement .... 169 „    ,, Stein ....

Kanalverschlüsse eiserne, liefern . . .

versetzen

92

93

,,    -Gitter .

,,    -Thürchen

,,    -Reparaturen.......222

Kellermanerwerk von Bruchstein . . 64, 481 ,, Ziegel .... 68, 490 Holz anfertigen . . 141, 605

223

223

Kellerthüre Kerzenleuchter Kessel für maschinelle Anlagen .... 342 Kesselbleche Kesseleinmauerungen, Abbildungen . . . 343 Grösse

Preis .... 69, 497

n von

279

265

650

Kesselheizung Kesselnieten Ketten, eiserne Ketteneggen . ,

Ketten-Flaschenzüge (Differential-) . 438—439 Kiefernholz, Gewicht ,,    Preis .

,,    Verführung . . 20—21, 34, 40

Zimmermannsarbeiten aus . 101

256

270

323

429

20—21

103

Kanalvorkopfstücke von Stein Kandelaber für Beleuchtung Kandelaberkreuz . .

. 258 84, 526

275

Kilogramm

Kilogramm-Meter (Fusspfunden) .... 725

Kilometer...............

Kippkarren, Transport von Erde mit . .    7

Kirchen-Dächer ...    . 118—119, 561—562

,, -Kunstglasarbeiten

,, -Orgeln.....

,, -Uhren .....

724

327

790

Seite

Seite

Kieselfarben.............. 232 Kunstbéton-Mauerwerk u. Fussbôden 1G5—16&

Kisten, Pack- ! !........... 448    „ Berechnungsnorm .

Kitte für Glaser............ 226 Knnstbétonsteindacheindeckung

„    „ Steinarbeiten ........100    ,,    glasarbeiten, antike    . .

Kitten von Steinfngen . .......80, 518    „ marmor............197—198

Kittfalz freimachen.......... 227    ,, mühlen-Maschinen ...... 405—407

Kittfalzhobel............. 445 : Kupferblechdacbeindecknng

Klafter, Vergleichsmasstabelle.....721!    bleche, Gewicht. .

Klafterstab oder Doppelmeter.....451    ,,    drahte .......

Klammern schmiedeeiserne,    liefern    .    .    .    323    ,,    legirnngen.....

„    versetzen 84,    524    „    pole für Telegrafen    .

Klassificirung gemetzter Steine..... 89 : Knpferrohre, Gewicht . . .

,,    der Erd- und Felsenarten 6    ,,    Preis . . . . .

” der Baugegenstände beim    Kupferseile für Blitzableiter

Transport mittelst:    Kuppelungen.......

Dampfschiffen .... 40—43 Kurrentmasse, Vergleich . .

34-39

156

227

158

669

287

317

311

718

365

225

348—350

721—723

Eisenbahnen Klee-Enthülsungsmaschine .

,, -Sackkarren......

Klingeln ......

Klinkerplatten . . .

Kloben, Feil- . . .

Klöpfel bei Glocken Klötzchen von Holz versetzen .... 83, 523

Kniestücke zu Böhren ....

Knöpfe bei Stiegengriffen . .

Knop’sche Turbinen .....

Kochapparate für Gasheizung

Kochherde.........

Kochherdverkleidungsplatten .

Kochkessel, Grösse und Anlage

Kohlen für Spengler.....

Kohlenpole für Telegrafen . .

Kohlenstäbchen (Elektroide) .

Kohlenschaufeln.......

Kolophonium........

Kopfrasenlegung.......

Köpfe aus Zinkguss.....

Kostenanschläge, Honorar . .

Konsolen liefern von Cement .

„    „    „    Gips • •

i,    ii    ii    Stein . .

,,    ,,    „    Terracotta    . . 177 — 178

,,    ,»    ,,    Zinkguss .    .

426

431

316

Ti.

173 Lack, Asfaltmineral-436 Laden bei Fenstern, Beschläge . . . 218, 219 vom Tischler . . . 206 Zimmermann 140, 602 inen

193

318

364 Ladegebühr bei 'Eisenbai

,, Dampfschiffen

239—240, 247

39

56

• ²¹¹

■ 341 Längenmasse,

• 256 Lärchenholz, Gewicht Preis .

Verführung . 19—21, 34, 40,    55

Zimmermannsarbeiten aus . 101

.........329

311 ; Lager für Transmissionen, Gewicht . 357, 358 Preis . . 348, 358

721—723

19

173

650

161 Läutewerk für Uhren

283

466

103

358

j(;l | Lagerböcke

Lagerkeller, maschinelle Einrichtung . . 410

,, versetzen Kopperei-Maschinen

Krahne......

Krampen, liefern .

schärfen .

2gi_L_2fi3 | Lagerstreuschneider .... ggg I Lagerzins bei Dampfschiffen

Lampen, Bogen-, für elektr. Beleuchtung 284 jag i ,, Glühlicht-, f. ,,    ,, 285—286

92    ,, für Ligroine und Petroleum . . 279

[ Landesbaugesetze

Landwirthschaftliche Gebäude . . . 659—663 Maschinen . . 424—433

432

57

182

629

. . 183 84, 526 ;

Langlochbohrmaschinen

43g"_44Q J Lantenengerüst . . .

Lapis-lazuliartige Herstellung von Stuck 197 Lastwagen fertig vom Wagner Beschläge .....

406

446

Kreisformeln........

Kreisrosetten aus Terracotta .

Kreppen, Stein-.......

Kreuzblume aus Terracotta . . Kreuzerbruchbehandlung .

Kreuzlatte..........

Kreosot...........

Kronen bei Glocken.....

Kropfrad, Abbildung.....

,, Preis.......

Kubikmasse, Vergleich ....

Kubikinhalt verschiedener Körper . 696—697 Küchenansgüsse, gusseiserne .

,,    von Steinzeug

Kühlfässer von Steinzeug . .

Kühlschiffbürsten......

Kugelberechnungsformeln . .

Kugelknie für Gasinstallation Kugeln gusseiserne, Gewicht.

Kunstasfalt........

,, basaltsteine......

378

86

J-

. 324

695—696 I r ’’

181 LiiilGrnGn

440 i Eaternensheddach..........

Latten, Menge zu einer Wagenladung .

,, Preis............

,, verführen .... 19—21, 34, 40,    55

323

276—279

124

182

450

362

319

335

. , 333 721—723

2'.'2

171

33

106

268

Lattennägel

137, 596

175—176 Laufstangen für Stiegen . . 447 Laugenbottiche . . . . . . 697 Leclanche-Elemente . .

. . 280 Lederriemen......

. . 719 Ledertapeton .    . . .

. . 193 j Leerdächer abtragen . .

. . 165 |

hersteilen . .

211

321

311

360

234

102 533

hersteilen . . 109—110, 538—541

791

Seite

Seite ¹

Legung von Asfalt...... 193, 621 — 622 1 Luftradel von Blech . . .

,,    ,,    Bétonfussboden......194    Luftverschlechterung, Art der

,,    ,, Fehlboden....... 126, 567 | Luster für Beleuchtung . . . 275, 276, 286

,,.    ,, gepflasterten Fussbd. 192, 619, 620 ! Lustrowandbekleidung . .

Lehm, Gewicht...........26. 27

,, Preis........

,, specifisches Gewicht .

,, verführen......

Lehmdeckenverputz ....

Lehren für Draht, Blech und Bandeisen

Leindein..............

Leisten, Gold- . . . .........

Leitern anfertigen . . . .......

Leitergerüst ...    .........

Leiterwägen,    fertig vom    Wagner    ....    322

„    Beschläge    ........    323

Leitungsdrähte f. elektrische Beleuchtung 287 . . 307—308

,, Basen . . ,, Staubläden

164

652

197

. 281

190

88

700

26, 27, 34 . .196, 623 . .    61,    476

. . 196, 623 . .    69,    497

70, 499

708

325

238

322

86

,,    für    Telegrafen

,,    für    pneumat. Telegrafen 315

Leitungsschnüre für Telegrafen .... 308 Lesenen-Canellirung ....

Lesenencapitäle von Cement .

,,    ,,    Gips . . .

,,    ,.    Terracotta........

Leuchtapparate, elektrische .... 282—287 Leuchter, gewöhnliche Leuchtgas, Constructionsangaben .... 273 ,,    Preis ....

,,    Qualität . .

183

183

M.

Mähmaschinen............

Mälzerei, maschinelle Einrichtung . .

Mahlmühlen.....

Maisdrillmaschinen . .

,, rebler......

Malerarbeiten ....

,, taglohn ....

Malzdarren......

,, dörrblech ....

,, quetschmühlen . ,

Malterschaifeln, liefern Manometerhähne .... Mansarddaehstulil . . .

Mantelbäume, abtragen ,,    liefern .

„    versetzen

Mantelbaumschrauben ,, Öfen, eiserne .

Marmor.......

405,

122,

62,

83,

« tO

l>i' 03 05 —    03 U5 03 t© h-* 03

22—24, 34,

-Stückarbeit..........

,, -Cementplatten und Friese . . . Maschinen, Calorische

Dampf-........

Dynamo-........

-Fundamentgemäuer . . Gaskraft- .......

284—287

69

341

360

-Gurten.....

Licht-, Abbildungen

Motor-......

-Beibahlen ....

-Beinigung . . .

. .    272    ,,    -Biemen.....

„    Bleicherei

,,    Buchdruckerei

,,    Drechsler . .

„ Drucker (Metall-) . ... 387 ,, Druckerei (textile) . . . 400 ,,    Eisenarbeiter

,,    Erdwachsfabrikation . . . 405

,,    Färberei . .

,,    Flachspinnerei

,,    Flachsweberei

,,    Gaserzeugung

,,    Gelbgiesser .

,, Glycerinfabrikation . . . 405 ,,    Gürtler ....

,,    Hanfspinnerei .

,,    Hanf weberei .

,,    Holzbearbeitung

,, Holzstofffabrikation . . . 402 ,, Kammgarnspinnerei . . . 397 „    Landwirthschaftl. Zwecke 424

,, Metallbearbeitung .... 371

,, Müllerei ........

,, Papierfabrikation .... 402

..    Pfeifenarbeiter.....371

180

279

275

Libellen

Lichtmaschinen, elektrische . .

Lichtmass von Fenster und Thüren . . . 6Î8 1 Lieferfrist beim Dampfschiff . . .

Lieferzeit-Interesse-Declaration . .

Liegende Dachstühle, abtragen . . . 102, 533 hersteilen 117, 559, 560 ! Liegendes Ziegelpflaster, aufbrechen 60, 474 herstellen 192, 619

58

39

Ligroinbeleuchtung Lindenholz . . .

Lineale.....

Localbahngesetz .

Lochbeutel . . .

,, maschinen ......

Locomobil- und Köhrenkessel

Loeomobile........

Locomotivwinden.....

Lohn für Tagarbeiten . . .

Löschen von Kalk.....

Löthzangen........

Löthzinn........

279

20, 34, 40

437

629

445

. 378

342

345

440

15, 470 ! . . 438

........... . . 161

Luitbedarf verschiedener Bäume .... 653 |

Luftbleche, durchlochte .......

Luftdruck-Telegrafen........

Luftheizung, constructive Angaben . .

,, Preisangaben......

164

314

051

! 249 I

. . 286

332

, 435

760

360

348

400

400

404

371

371

400

399

414

387

387

398

399

366

405

792

--- 67, 489

Seite

Maschinen für Schafwollspinn. u. Weberei 396 Schindelerzeugung . . . 370 Seifenfabrikation .... 405 Spengler

Wagner

Webereien . .    388, 396, 399 j

Wergspinnerei Wergweberei

,,    ,, Zuckerfabrikation .... 418

Maschinerie, Theater- .

Maschinisten-W erkzeuge

Maschinnägel.....

Masse und Gewichte . .

Massgesehirre.....

Massstäbe, gewöhnliche

,,    zu Messinstrumenten .... 451

Masstabellen, Vergleichungs- .... 721—726 Mass- und Gewichtstabellen für Bau- u.

Maschinenconstructionstheile . 703—719 Materiale zu Arbeiten des:

Anstriches mit Wasserglas

Asfaltirers........

Glasers .........

Maurers .........

Pflasterers........

Spenglers........

Steinmetzes.......

Strohdeckers.......

Zimmermanns......

Materialverführung bei Erdaushebung . .

Maueranstrich.............

,, deckplatten von Steinzeug .... 170

Mauerfriese von Cement......168, 182

„    Gewicht......... 25    j    Messingene Gasinstallationsartikel    .    275—281

,,    liefern.......... 88    ;    ,,    Lager für Transmissionen    .    . . 348

„    verführen......... 25    j    ,,    Wasserleitungsgegenstäude    289—291

Mauerstärke, allgemeine Angaben . . . 641 | Messingröhren, Gewicht......• . 718

Mauerverkleidungsplatten, ..... 171, 172 ]    „    Preis .

Mauerverputz abschlagen...... 61, 476 j Messinstrumente ....

..    hersteilen . . 76—77, 507 —510 Messketten......

,, bei Gewölben 78, 510 ,,    Berechnungsnorm für . .

Mauerwerk abbrechen .... 59, 60, 472, 474 Mauerwerk gerades herstellen u. zw. :

,, Béton-......

382

422

370

398

399

422

334

268

441

322, 441

438

Mauerwerk Quaderstein- . . .

,, Riegelwand- . . .

,, Schichten- . . . •

,, Sockel- .....

,, trockenes ....

,, Ziegel-............

Mauerwerk gewölbtes herstellen u. zw, : Bruchstein-

64, 483

Mauerwerk, Berechnungsnormen . . 632—634 Mauerwerk, Ausstemmen u. dnrchspitzeu kleiner Oeffnungen und Schmatzen einbrechen . 60,    473

,,    Gewicht und zulässige Be

lastung

,,    erforderliche Stärke ....    641

,,    Ziegelerforderniss.....497

Maneiziegel erzeugen . . . 14—15, 468—470

,,    Gewicht........

,,    normale Dimension . .

verführen

70

68, 491—495 . . . 69, 497

642

67

27, 34, 40 59—88, 472—531 ,,    in Regie • . 87—88, 530—531

87 Maurer-Hämmer und Kellen 184 Maurermeister, Honorar täglich .... 683 ,,    ,, bei Regiearb. 88, 455

100 Maurergeselle- u. Polier-Taglohn ....

147    ,,    ,,    ,, in Regie ...    87

Mehlmagazine, Grösse und Anlage . . . 659 7 Meidinger-Ballon-Elemente

230 Messbänder.......

Messing, Mischungsverhältnisse .... 317 ,, Preis für verarbeitetes .... 318 Messingbleche, Gewicht ....

Preis......

232

193 | Maurerarbeiten

226 I

160

103—106, 146

70, 499

Bruchstein- . . .63, 64, 480, 481 Chamottematerial- .... 69, 497 65, 485 65, 484 65, 484

445

451

. . 708

265

. 266

267

365

448—451

451

449

,, latten........

,, tischapparate.....

Metall-Anstrich......

„ -Vergoldung......

Metallarbeiter, Taglohn . . . Metallbearbeitungs-Maschinen

,,    -Werkzeuge.....

Metallbleche, Gewicht.........

Metalllager zu Transmissionen.....

Metermass, abgekürzte Schreibweise . .

amtliche Verordnungen über Umrechnung alter Masse . . 629 Vergleich mit Wiener Mass .    722

450

230, 231

238

371

434

Cyclopen- .

Hackelstein-Haustein- . gemischtes ,

Gesims- .... 70—76, 500—507 i . . . 69, 497 j

16t) ' MßtGrstäbß

68, 491—495 i Mezzanindachstühle 111, 113, 114, 118, ... 69, 497    545, 548, 553,

, . .69, 496 j Mikrophone..............

70

Kessel- . .

Kunstbeton-Kanal- . .

Lehm- . . .

Lehmpatzen-

Maschinenfundament- ....    69 j Mineral-Goudron

in Moos......... 63, 480 ! Mineure, Taglohn

Pisé-.......... 70, 499 I Miniumkitt . . .

708

348

438

560

314

193

793

Seite i

Seite

Mischungsverhältniss von Legirungen . . 317 Modelle, Herstellungskosten .... 183, 263 ,, Versicherung der Modellirte Gusssaehen . .

760 257 i

Mörtel, Materiale und Arbeit . . . 530—531 Gewicht und Verführung . . liefern

Mörtelh

auen.....

,,    macherlohn . . ,

,,    sehaffel ....

,,    schöpfer ....

Montage von Maschinen

Norm für die Berechnung von:

Lichtmasse bei Thören und Fenstern 638 Mauerwerk ....

Pflasterungen . . .

Steinmetzarbeiten .

Taglohnarbeiten . .

Verputzarbeiten . .

Versetzarbeiten . .

Zimmermaunsarbeiten Honorar für technische Arbeiten . . 683 446 ! Nonnalarbeitszeit

,, klassen (Frachttarifklassen) . . 35, 40

„ massstab.....

,, profile für Kanäle ,, regulator-Pendeluhr ,, tabeile mittl. Erfahrungssätze 763—771 . 470    ,, typen gewalzter eisern. Traversen 709

59, 472 Notizen über die Bauausführung .... 663 63, 480 I Nummer-Anzeiger für elektr. Telegrafen 307 ,, pneumat. ,, CT

26 :

88

446

332

,,    ,, Telegrafenanlagen .... 302

Monteure, Taglohn.....

Monumente aus Gusseisen .

Moos sammeln...... .

,, Preis........

Moosmauerwerk abbrechen .

hersteilen .

259

15

Mosaikarbeiten M otormaschinen Müllereimaschinen .

Münztabellen . . .

Muffenkuppelungen Muffenrohre, Gewicht

,,    Preis...........—

Mundstücke für Sprachrohre...... 316

Muscheln für Küchenausgüsse u. Pissoire von Gusseisen . .

,, Steinzeug . .

Musmaschine .... Muster von Parquetten Muttern zu Schrauben

X.

632

638

636

632

634

635

. 637

;.v.

451

491 -495

330

315

198 |

332 j Nuthhobel . .

,, schindeleindeckung . . 720 |    ,, stossmasehinen . .

. 348—349 Nussschrauben für Gaseinrichtung . . . 281 . 365, 7)7

405—407, 427

365

o.

. . 292

171

415

. 148, 612

Oberflächen-Berecknungsformeln .... 696 Oberliehten zu Thüren Oberschlächtiges Wasserrad, Abbildung . 337 Preis ... 333

201

. . 432 i

! Ochsenaugen von Terracotta • • j Ochsengespann, Taglohn . .

I Octaeder berechnen .... Ofenbestandtheile von Eisen ,, Thon Chamotte .

180

697

239

173

i Ofeneinsätze

Nabenbohrmaschine......• ■ • • 370 Ofenuntersatzsteine..........

Drahtstifte......... 266 — 267

für

Nähriemen . . .

Nähspagat ....

Nagelbohrer . . .

Nageleisen . . .

Naturasfalt . . .

,,    specifisches Gewicht .

Neuwerth ganzer Objecte ....

Nieten, Gewicht........

,, Preis.........

Nivellir-Instrumente......

Norm für die Berechnung von : Ansireicherarbeiten ....

Bauarbeiten........

Dachdeckerarbeiten .... Deckenverputzarbeiten . . .

Erdarbeiten........

Gesimsen.........

Glaserarbeiten.......

Kanalherstellungen.....

Kunstbetonmauerwerk . . .

362

326

415

257

193

232

700

764

707

. 268, 270

. . 638

aus

173

96

63, 479

aufstellen u. umsetzen . . 85, 527—529 von Blech

„ Gusseisen . . . 239, 240, 247, 218 ,,    ,, Porzellan oder Thon . . . 210—249

,, für Centralluftheizung (Calorifère) 250 ,,    ,, Gasheizung

Oehre bei Glocken . .

Oelgasanlage ....

Oellaternen.....

Oelkitt.......

Oelkuchenbrecher . .

Oesterreichische Baugesetze .... 629—631

Opalkugeln für Gaseinrichtung.....281

Orchester-Instrumente für Theater . . . 423 Orgel

P.

247

318

414

279

100

432

327

449 j Packfong, Mischungsverhältniss .... 317 Preis -Bleche -Draht

318

265

... 632 ,

. . . 637 i Packkisten.............

. . . 638 J Panzerrollverschlüsse........

. . . 632 i Papier- und Holzstoff-Maschinen . . .

73, 75, 634 5 Papiertapeten ............

. . . 638 Papelholz ..............

. . . 636 I Parallelschraubstöcke........

. . . 638 | Parallelopiped, berechnen......

266

448

224

. 402

234

19

. 435

794

Seite

Parapetfüllungen von Cement ..... 182 ,, Terracotta .... 179 . 207—210

. 442—443

Seite

Pfosten fut terbarren ausbrecheu ...    62, 478

,,    liefern........

Pfostenfatterstocke für Thüren n. Fenster : ausbrecben liefern .

Parquetten

Patent-Abprotzspritzen, Wiener ,, -Ausreibbürsten (Schropper) . . . 447 ,, -Besen (Piassava)

„ -Dampfpumpen .

,, -Differential-Flaschenzüge . . 438—439

,, -Göpel............

,, -Schaufeln..........

„ -Funkenfänger........

,, -Füllsparherde....... .

,, -Nabenbohrmaschinen .....

,, -Schindelmaschinen......

,, -Schrauben..........

,, -Sicherheits-Laterne......

Pech, Asfalt-, Präparirtes u. Briquett- . 193

Pendeluhren, elektrische...... 230—231 Pilotirungen ...........

Pendenten............... 278 Pippenhähne.............

Perlstab ans Terracotta........180    Pippen,    messingene,    Abbildung    ....

Perpentikelstangen für Brunnen    .... 324    .    ,,    ,,    Preis......

Perpentualpressen für Heu und Stroh . 431 j ,, von Thon, Abbildung und Preis

Perspectiv-Lineal . ..........451 I Pisémauerwerk abtragen

Petroleum-Lampen........... 279 !    ,,

,, -Laternen.......... 277 I Pissoir, Wand-,

Pfannensteine............. 99 J Pissoirmuscheln, gusseiserne .

Pfannenöfen.............. 240    ,,    von Steinzeug

Pfähle von Eisen zu Gründungen . . . 640 j Pissoirplatten von Stein . . . Pferdeeisenbahn-Gesetz ,, fuhrwerk ....

,, gespann, Armirung

,,    ,,    Taglohn........

,, Ställe, Constructionsangabe . . . 660 ,, stärkenvergleichung Pfeiler von Stein ....

446

386

versetzen.........

Pfostenverschalungen abtragen .

139, 600

62, 477—478 140, 603—604 82, 521—522 . . 101, 532 . . 137, 594

herstellen bei Wasserbau 145, 610 ........ 138, 598

446 Pfostenstufen liefern 225 Pfropfen für Gaseinrichtung ,

247 Pfunde, Vergleichungstabeilen 370 | Piassava-Besen und Bürsten ,

370 Piloten abschneiden........ 144, 609

eiurammen .... 144—145, 609—610 herrichten .... 143 —144, 607—609 schuhe

269

277

629

16-34

455

herstellen

Steinzeug

Pissoirpostamente

,, rinnen aus Stein . . .

., Steinzeug . ,, Zinkblech .

281

725

446

323

640

288

298

289

176

59, 472 70, 499

171

. 292

171

93

171

99

96

171

164

Pflaster ritzen . . Pflastererarbeiten

Berechn UDgsnorm

. . . 725 Plachen .

. . .    89 I Plackarbeit

. . .    99 | Pläne anfertigen, Honorar

184, 619 |    ,, zu Baugesuchen . .

. . . 638 Plan-Schriften......

.    .    .    5    j    ,, -Signaturen und Massstäbe    .    .    .    727—740

237

14, 466

668

Pflasterertagi ohn

Pflasterplatten aus    Cement ....

,,    ,,    Granit ....

,,    ,,    Kunstbasalt .

,,    ,,    Kunstbeton . .

,,    ,, Stein.....

,,    ,,    Steinzeug . . .

Pflasterungen aufreissen . . 60—61, 474—475 Pflasterungen neuherstellen von:

Asfalt ..........

Béton..........

Cement.........

Granitsteinen......

Holzstöckeln.......

Kehlheimerplatten ....

Kunstbeton.......

Steinwurf oder Talus . .

Terazzo .........

Werksteinplatten ....

Ziegeln.........

Pflasterwürfel aus Granit liefern .... 184 ,    ,,    ,,

,,    ,, Holz herstellen . 138, 597 j Poligone berechnen

,,    ,,    ,, legen ....

imprägniren .

741—742

692

. 167

von Cement ....

,,    Kunstbasalt    .    .

,,    Knnstbéton    .    .

,, Marmorcement .

,, Stein .....

. . —,,    „ Steinzeug . . .

192, 620 ! Plattenpflaster aufheben . .

. . 188—190 j    ,,    legen.....

. ... 190    ,,    umpflastern .

» . 192, 620 | Pneumatische Telegrafen ..... 314—315 166    ,,    Thüröffnungsapparat . . . 316

191 ! Podestplatten auslösen.......61, 475

.    .    198,    624 [    ,,    liefern .

.    .    192,    620    ,,    versetzen

, . 192, 619 Polier (Bau-), Taglohn

173

165

166

168

193, 621 - 194

.    92- 96, 184

. . . 170—174 . 61. 475—476 192. 619—620

188

95

.    81. 518

in Regie . . .

87

695

Pflöcke, Faschinen- . . für Rasenziegel

. 190 I Pole von Kohle, Kupfer . . 194 I ,,    ,, Zink......

13,    465 i Polizze, Inhalt und Werth

14,    467 Polonceaudächer.....

311

310

748

120. 121, 563, 664 . . 428 Polsterholz für Fussböden . 136, 206—207, 590 103—107 Porphyr ............. 23, 700

Pflüge

Pfosten, Ankaufspreis

,, Menge zu einer Wagenladung 33—34 Portlandcement, Preis

,, verführen .... 19—21, 34, 40,    55 j Portlandcementmörtel, Erforderniss . 530—531

Pfostenfussböden abtragen.....101, 532

herstellen . 135, 586—588

I Postamentsteine

Preis

-,

88

91,    99

-1

CD

iC

Präjudizfälle bei Feuerschäden

PratzenwiDden....... .

Preise allgemeine......

Preisanalysen........

Preisen liefern........

Pressen, Heu- ........

Seite

755

440

. 3—451 553-624

15

431

hydraulische Spindel- .

387

379

Prisma, berechnen .... Privattechniker, Bonorirung

Probirhähne.......

Prügelholz........

Pulsometer.......

Pultdächer........

Pumpen.........

Putzmühlen, Getreide- . . Putzthürln, ausbrechen .

,, liefern ....

,, versetzen .......

Puzzollanerde stossen und sieben . . Pyramide berechnen . . ......

696

683

• . 292

146

...... 384-385

108, 109, 536, 537 . . 384—387 , 441

Räumung von Flussbeeten.....

Raffinirte Zinkbleche .......

Rahmeisen............

Rahmen für Bilder vergolden . . .

Rahmlehreisen...........

Rahmnägel............

Rahmstücke bei Fenster verzapfen .

Rajolpflüge............

Rammbéton............

Randsteine, aufbrechen.......

,, berechnen.......

,,    von Granit liefern . .    .

,,    ,,    ,, versetzen . .

,,    ,, Steinzeug liefern    .

,,    ,, Kunstbeton ,,

Seite

12, 463

160

263-261

238

263

268

. 205

429

639

62, 477

638

. 184 . 189 . 170 . 165

425

63, 479

223

83, 524 15, 470

696

Rasendacheindeckung, hersteilen .... 159 Berechnnngsnorm 637 ....... 14, 466

Rasenlegung . Raspeln . . . Rastschliessen

414

127

84, 525

,, einziehen .....

Ratschen, Bohr- ..........

Rauchfänge ............

Rauchfangaufsätze : von Blech . . .

,,    ,, Steinzeug .    ___

,,    ,, Steinzeug . , 170

436

648—649 . •; 164

170

Quaderförmige Bruchsteinflächen ... 79, 512 '

Quadersteingewölbmauerwerk 66—67, 487—489 !

,, -Mauern, gerade, abtragen 60, 474 j ,,    ,,    ,, hersteilen    I    .

66, 486, 487 i Rauchfangeinfassungen von Blech . . . 164 Quadersteine, erzeugen .... 11, 461—462 j Rauchfangputzthürln anstreichen .... 231

prejs.......... 92 |    ,,    ausbrechen . . 63, 479

,,    versetzen

81, 519

Qnaderstücke, einzeln ansbrechen .    60, 474

Quadrateisen, Gewicht......

,,    Preis.......

Quadratmasse, Vergleich der .... 721—723 ,,    verschiedener Staaten, Ver-

gleichung........

Quadratrosetten aus Terracotta.....

Quadrirung, Putzarbeit ....

Qualität bei Bauanlagen . . .

Quarzsand, Verführung und Gewicht . . Quarzstein, Verführung und Gewicht . . Quasten ....

Quetschcontacte Quetschmühlen Quintöfen . .

223

liefern versetzen ...    83, 524

648

706 | Rauchrohren oder Schornsteine

Rauhe Zurichtung von Bruchsteinen . 78, 512 Raumbedarf für Viehbestände . . . 660—662 Rautenziegel, Abbildung . .

,,    -Eindeckung .

Reactionsturbinen, Abbildung

263

723

181

. . 78, 510

25

23

235

304

432

152

154, 617

340

Nutzeffekt und Preis 338

Realtiätenschätzungen . . .

Rechen von Eisen oder Holz

,, Heu- .......

,, Schnee-............

Rebsclinüre........... . . .

Réduction der Münzen, Masse, Gewichte,

761

446

431

164

326

R.

Radabweiser von Stein, liefern

Raden-Auslese-Maschi Radialbohrmaschine .

Radreifeisen.....

Radschuh......

Radspeichenhobelmaschine Räder, Transmissions- . .

,, Wasser-.....

„ Winkel- ............

Räder- und Schnürboden bei Theatern .

Rädertheil- und Fraismaschine.....

Räucherkammern...........

Räume, Erleuchtung der........

ne .

720—726

Rogenerativgas-Erzeugung . • . . . 255—256 Regiearbeiten, Berechnungsnorm .... 455

,,    des Maurers..... 87, 530

,,    ,, Steinmetzes .... 100

,,    ,, Zimmermanns .... 146

Regulator-Pendeluhr, elektrische .... 330 92 Regulir-Füllöfen . .

versetzen .    82, 521 Reibahlen......

; . 426 Reiben von Fussböden . . 378 I Reifbiegmaschinen . .

263—264 j Reihensäemaschine . .

. . 324 Reinigung Fussböden, Thüren, Fenster 85—86

. . 370 I Reisegebühr für Techniker.......683

. . 348 i Reisigbündeln ......

332—337 j Relative Festigkeit.....

352 | Reliefs aus Cement .....

—^ J    ,,    ,, Terracotta ....

381 ) Romingtons Patent-Schaufeln .

650 | Remisen, Constructionsangaben.....

272 I Remisenthore herstellen, 141, Grösse . . 660

210

423

247—248

435

86

381

430

146

687

182

179

446

796

Seite |

Reparaturen an    Beschlägen . . 216—218, 222 | Röhren von Blei

„    „    Dacheinäecknng 151,156, 617

,,    „    Fenstern...... 205—206    j

,,    ,,    Fensterbeschlägen . . . 222 !

209—210 i

Seite

363

168

,, Fussböden . . .

„ Orgeln.....

,, Pflasterungen . . . 188—191 ,, Thor und Thüren . 202—203 ,, Thürbeschlägen

. 216-218

Requisiten und Werkzeuge

Rescher Sand......

Respiration, Lufterneuerung wegen . . . 652 Retirade, englische, Abbildung .

Retiradschläuche, gusseiserne, ausbrechen

434, 444

185

293

-    63, 478

,,    ,,    liefern . . 257

,,    ,,    versetzen 84,526

,,    hölzerne, aufstellen 139, 600

,,    ,, ausbrechen 63, 478

,,    ,, verfertigen 139,600

,,    von Steinzeug . . 169, 170

Retiradsehlauchaufstandplatte, liefern .    96

,,    versetzen

81, 519

Retiradsitzbrett, aufbrechen .... 62, 478 . 143, 607 . 83, 523 . 108, 535 . 60, 474 . 76, 507

,,    hersteilen ....

,,    versetzen ....

Riegelwandgehölze anarbeiten . .

Riegelwände abtragen......

,,    ausmauern.....

Riemen für Glocken.......

,,    ,, Maschinen......

Riemenscheiben.......

Riomenschrauben und Spanner Riemenschraubenschlüssel . .

Rieselschotter........

Rindviehställe........

Ringelwalze.........

Rinnen für Dachwasser von Blech . 161—164 „    „    ,,    ,, Holz . . 139, 601

,,    von Kunstbasaltstein.....165

,,    ,,    Kunstbetonstein . . .

,,    ,,    Stein........

,,    ,,    Steinzeug......

Rinnenbleche • .........

Rinnenhaken ...........

Rinnenmuschelstein von Kunstbetonstein 166 Ritzen von Lesenen u. Säulencanellirung 99

•    ,,    ,, Pflaster ......

Rohbauansichtsflächen herstellen

Roheisen ...........

Rohr in Stangen gewinnen . . .

Rohrbleche..........

Rohrboden-Verschalung...... 126, 567

-Verputz abschlagen ... 61, 476 ,,    ,, herstellen . 196, 623—624

Rohrdacheindeckung herstellen . . 147, 611 ,,    Berechnungsnorm . 637

Rohrlegerlohn Rohrlegungsarbeiten für Wasserleitungen 288 Kohrleitungsarbeiten Rohrleitungen . . .

Rohrmanometer . .

Rohrtheken ....

Röhren von Béton .

,,    ,, Blech .

319

360—362

348—352

362

362

185

661

429

167

96, 99

171

160

323

78, 79, 512

257

,, Cement . . .

,, Gusseisen . ,

,, Kieferholz . .

,, Zinn ....

,, Metall, Gewichtstabellen 716—719

296, 365 139, 602

365

364

169

162

363

259

Röhrenguss..............

Röhrenkessel ............

Röhrenreiniger............

Rolettenschnüre............

Rollbahn, Verführung von Erde mit . .

Rollbalken.......

Rollenflaschenzüge . . .

Rolleaux.......

Rollensteinpappedeckung Romancement ......

Rondschriftvorlagen . .

Rosetten von Stückarbeit ,,    ,, Terracotta

Rosshaarkehrbesen . . .

Rosshaarhandfeger . . .

Rost für Brunnen . . .

,,    ,, Feuerungen . .

,,    ,, Fundamente .

Rothziegelmauerwerk . .

Rückwirkende Festigkeit Rüben-, Diebel- und Drillmaschinen . . 430 Rüben-, Mus- und Schneidmaschinen . . 432 Ruheplatzplatten auslösen ... 61, 475—476 liefern

342

437

326

224

439

237

. 149, 614

741-742

197

181

. . 447

448

142, 606 342, 648

69, 497

686

95, 166 81, 518

,,    versetzen .

Rundeisen, Gewichtstabelle

,, Preis für steirisches .... 263 ungarisches .... 264

Rundholz

rheiten

Menge zu einer Wagenladung 28—29 Tagschichten zum Anarbeiten . 534

Preis..........103, 104

verführen .... 18—21, 34, 40, 55

ana

107

185

Rundschotter Rundscheeren und Rundmaschinen . . . 382 Rundstäbe vergolden Rustiken anaibeiten ,, -Verputz

238

90

• . 78, 511

Saatpflüge.....

Säekarren .....

Säemaschinen . . . Sägegatter .....

Sägen von Bauhölzern Sägespäne ......

Sägespindeln . . . . . . — . Sämereiquetschmühlen 161—164 I Sattlerhammer . . . .

15, 470

265

363

. 292

196

167

s.

428

431

430—431

368

368

437

367, 428

367

367

368

139, 602

146

367

432

p-

797,

Säulen von Eisen auslösen

Seite 62, 478 liefern . . . 258, 712—715 . .    84, 526

. .    62, 478

,, versetzen . .

Holz auslösen . . .

„ liefern . 125, 139, 565, 600 ,, versetzen . .

Stein auslösen . . . liefern ....

. . 83, 523 . . 62, 478

91

„ versetzen ....    81, 519

Stückarbeit

Seite

Schellen von Gusseisen und Gussstahl . 259 Scheuern, Anlage und Grösse Seheuerthore, Grösse . , .

,,    liefern . . .

Schichtenmauerwerk ....

Schichten schreib er, Taglohn Schieberventile ......

Schieber zu gusseisernen Röhren .... 717

Schiebkarren

662

647

141

65, 485

291

322

-Beschläge

324

Säulenbankbohrmaschine . Säulencanellirung in Stein Säulenkapitäle versetzen .

375

99

84. 526 . 183 . 183

liefern    aus    Cement .

,,    „    Gips . .

,,    „    Stein . .

,,    ,, Stückarbeit . 197

,,    ,,    Terracotta

,,    ,,    Zinkguss

91

.    180

.    261

Schiebtruhen

„ -Beschläge........

Schiefer, Gewicht und Verführung . . . Schieferdächer abtragen . .

,,    instandhalten

,,    neueindecken    .... 154—156

„    umdecken .......

,,    Berechnungsnormen f. Eindeckung ........

,,    Gewicht und    constructive

Angaben........

322

324

22

154, 618

156

156

637

Säulenöfen von Eisen.......

,,    ,, Thon.......

Säulen schaftsmantel aus Zinkblech . . . 261

lafzmagazine,' Construction und Grössf³’ 659 I Schiffstransport, Frachtkosten beim . .40-58

Sammeln von Waldmoos...... 15, 470 | Schienen, (Eisenbahn-) fur Bauzwecke,

Sand durchwerfen...... 9, 12, 460, 463 j

,, erzeugen....... 11, 12, 462, 463 I

, in Figuren schlichten......9, 460

,, Gewicht......

,, liefern.......

,, sieben.......

,, verführen.....

240

249

646

185

, . 12, 463 25, 36,    40

Sandeln alter Steinpappedächer .... 149 Sandsiebe und Wurfgitter . .

Sandschüttung bei Gründungen Sandstein, brechen

446

639

10, 11, 461 Gewicht und Verführung . .    24

Saugkörbe

Säugventile in Brunnen einsetzen . 142, 607 Saumrinnen anstreichen

aus verzinktem Eisenblech . 163 aus Weissblech

161

Schaardächer...........114, 522

Schachtdeckplatten von Stein . . .    93,    94

Schachteinfassungssteine von Kunstbeton 166 Schäden, Versicherungsbedingung, üb. 753—761 Schäl- und Saatpflüge Schätzungen fertiger Objecte .... 761—768 ,, Honorar für . . .

Schaffel, hölzerne......

Schafställe, Anlage und Grösse Schafwollspinnerei- und Weberei-Maschinen ......

Schalbogen bei Gewölben Schalenkuppelungen . .

Schauben- od. Scheibelndachdeckung 147, 611 Schaufelräder . . .

Schaufeln.....

Scheeren für Metalle Scheiben, Decken- und Wand-, zur Gasinstallation .........

„ für Fenster, von Blech .... 164 „ Glas . . 226—227

683

321—322

661

396—397 140, 602 348, 349

333, 336 .    446

378—379

Schieferdeckertaglohn Schiffspech ....

Gewicht

193

719

„ Breis.......... 257, 323

Scliiessstätten- oder Feldglocken, elektr. 312 Schilder (Firmatafeln) von Blech, Glas,

Holz, Messing, Roth- oder Zink-

271

guss............

,, Wappen-, von Zinkguss . . . Schindeleindeckung bei Dächern:

abtragen.......

herstellen......

Berechnungsnormen .

Schindelbedarf ....

Schindelmaschinen ....

Schindelnägel......

Schlägelschotter, erzeugen

,,    liefern........

Schläuche für Aborte, ausbrechen 63, 478—479 versetzen . . 84, 526 gusseiserne liefern 257 hölzerne . . . 139, 600

. 261

101—102, 533 148, 612, 613

637

613

370

268

11, 462

185

lus Hanf

307

Schlagglocken.......

Schlagkrampen......

Schlagleisten bei Fenster .

446

205

202, 203

318

323

. .    84, 526

306, 311

Schlagwerke, elektrische Schlammsauger von Blech Schlauch, Abort-, von Holz anfertigen 139, 600 ,,    ,,    ,,    ,, ausbrechen 63, 478

Schlauchaufstandplatten liefern

164

Scheibendraht .... Scheibenkuppelungen Scheidemauern, Stärke . Scheinhaken zu Fenstern Scheinbakenstifte . . . Scheiterholz......

,,    versetzen .    81, 519

Schlauchhähne für Gasleitung Schleifung von Schornsteinen, zulässige . 649 Schleiftröge Schlichthobel

Schlichten von Sand und Schotter . . 9, 460 Schliessen, ausbrechen „    liefern . .

,,    versetzen...... . 84, 526

146 | Schlitz- und Zapfenschneidmaschine . . 369

280

-jsl

;;s,:

445

348, 349 642, 655

63, 479

218

323

267

798

Seite

Seite

Schlösser für Thüren und Thore:    | Schorpsteineinfassungen von Blech . . . 164

herstellen...........212 — 213    j    Schotter anschütten, auf-    oder    ahladen.

repariren...........216—217    j    durchwerfen, aufschlichten    .    9, 460

Schlosshleche............. 265    ;    ,,    erzeugen.....

Schlosserarbeiten......... 212- 225 |    ,, liefern......

Schlosserhohrmaschine......... 375    |    '    ,,    verführen.....

Schlossertaglohn............ 51    -, Gewicht.....

Schlossnägel, verzinnte........ 268    |    Schotterbetondacheindeckung

Schlitzmaschinen ........... 369 J Schottermörielsteine ....

Schlussbrief-Formulare......... 679    |    Schotterstrassen......

Schlusssteine aus Cement.......182    j    Schottische Pferdehacken    von    Eisen . .    .30

,,    ,, Gips........183    !    Schlagengerüst

,,    ,, Terracotta......178    |    Schrauben, Dachstuhl- u.    Dübelbaum- .    323

Schmatzen einbrechen in Mauerwerk 59—60, 473 j    ,,    Gestell-

Schmieden, Feld- . . . . :....... 383 I    ,,    Patent-

Schmiedearbeiten ......... 323—324

Schmiedeeisen unverarbeitet . . 257, 263, 264 Schmiedeeisenbleche, Gewicht

...    11, 462

. . . 88, 185 13, 25, 38. 464

25

156

165

185

s7

270

269 '

270

-Muttern.....

für Kiemen . . .

^ 708 i    ,, Gewicht .....

,,    Preis . . 257, 264—265 ;    ,,    ' versetzen ....

Schmiedeeisennägel.......... 26S | Schraubenschlüssel für Riemen

Schmiedeeisenrohre, Gewicht......718 j    ,,    Franzosen-

,.    Preis....... 364 | Schraubenschneidmaschinen .

Schmiedeeiserne Bautheile auslösen . 63, 479 j Schraubenwinden (Halley’s)

,,    ,,    versetzen 84, 526 j Schraubenzieher.....

,,    Diagonal-Eggen    ....    429 j Schraubstöcke......

,,    Fenster........ 323 ) Schreibapparat (Relief-),    elektrischer . .    312

,,    Gitter....... 222,    223 , Schriftenvorlagen......... 741—742

,,    Klammern, Schliessen etc.    323 Schropper für Bäder u.    Fabriksanlagen .    447

,,    Thüren........ 223 Schropphobeleisen . .

,,    Wellen........ 348 Schrottmeissei ....

Schmiedegesellentaglohn ........ 5 Schrottmühlen ....

Schmiedepech.............193    Schrottwände    abtragen

Schmiedezangen............ 438    j    ,,    herstellen

Schmidt’scher Wassermotor......341    ,,    bei Wasserbau .... 145, 610

Schmierbüchsen............ 348    I    Schubfenster,    Tischlerarbeit

Schmiere, Frictions-.......... 362    ,,    Beschläge . .

Schnabelhähne und Pippen von Messing 289 i    „    Stockbestandtbeile .... 205

,,    Thon    . .    176 ; Schubfestigkeit

...... 646    j Schuhe für Piloten und    Falzhirsten    . .    323

......164    j Schubkarren, Verführung    von Erde    mit ,

...... 437    I Schublehren..............

...... 260    j Schubriegel für Fenster    .........

362

. . 707 34. 526

362

436

380

440

445

435

445

. . 438 427, 433 402, 533 434, 585

2"1

221

Schneedruck auf Dächer . Schneerechen, eiserne . .

Schneckenbohrer .....

Schneckenstiegen von Eisen

Schneidbänke . ......

Schneidkluppen......

Schneidmaschinen, landwirthschaftl. .

,,    engl........

,,    für Papier . . . .

687

437

219

., Thore und Thüren . . . 214

434—435 |    ,, Reparaturen......218, 222

. 432 Schüttböden, Anlage und Grösse .... 662

. 380 | Schussleiter............

. 403 | Schutt abräumen, anschütten, tragen . .

. 434    ,,    werfen.......

103, 106    I    ,,    verführen.....

. . 322    I    ,,    Gewicht......

Schwarten-Verschalungen ;

423 ! Sclrwarzblech-Preise ....

322

322

25

... 9, 460 7, 25, 26, 456

Schneidwerkzeuge . .

Schnittmateriale, Preis

Schnitzbank.....

Schnür- und Räderbodeneinrichtung bei

Theatern.............

Schnüre, Fascikel-, Rolletten- u. Reb- 325—326

Schnüre zu Vorhängen.....

Schnürlglasdacheindeckung . . .

Schöpfer, Mörtel-.......

Schöpfen für Heu u. Holz, Grösse . . . 660

,,    von Blech.....154 [ Sehnenvierecke, berechnen

,,    ,, Steinzeng . . . 170 j Seifenfabrikationsmaschinen

Schornsteindeckplatten auslösen . . 61, 475 | Seiher von Blech ....

' ,, Gusseisen . .

. . 158

25

. . 136, 590 160, 257, 265 -Arbeiten des Spenglers 162, 163 235 Schwarzblechdacheindeckung abtragen 156, 162 herstellen, 156. 162, 163 Schwedische Oefen liefern

416

248

aufstellen und um-setzen ... 85, 528—529

695

. 405

164

versetzen . . 81, 518 on Stein liefern 94 I ,,    ,, Messing . .

,, Steinzeng . . 170 | Seile und Seilerarbeiten

. 291

164

799

Seile von Dralit ............

Seilertaglohn.............

Seiltransmissionen.....

Selbstversicherung gegen Feuer-, Blitzschlag- und Explosionsschäden . . . 753 | Seller’sche Kuppelungen, Abbildung . .

Gewichtu. Preis 348 . . 438 143, 607

Seite |

359 ! Specialmasehinen für : 5 ! Flachsweberei . .

Seite

259

399

414

349 :

Senkel

Senkgrubenfutter von Holz Sesselleisten von Holz . .

Setzlibellen.......

Shaping-Maschinen . . . .

Sheddächer .......

Sicherheits-Laternen . . . ,,    -Taster ....

,,    -Ventile . . .

,,    -Weckuhr . . .

.......449

....    373, 374

. .    123, 124, 565

.......277

Sicken- und Bördelmaschine

Siebe...........

Sieben von Sand ......

291 331 ; 382

446

12, 463

,,    ,, Puzzolanerde, Trass u. Ziegel

mehl

Signalapparate für elektrische Telegrafie :

Einrichtung.......

Preis.........

für Luftdrucktelegrafen . 315 !

727—736

,,    ,, Katasterpläne .... 737—740 j

Sirnaverkleidung von Blech Simshobelmaschine ....

Sitzbad schaff......

Sockelmauerwerk aus Bruchsteinen 64, 481—482 ,, Ziegeln .... 68, 490 Stein auslösen . .    61, 375

„ liefern..... -1

,, versetzen .    80, 518

Signaturen für Karten

Sockelpîattè

n von

15, 470

302

305

163

367

•    321

93

Gaserzeugung . .

Gelbgiesser . . .

Glycerinfabrikation

Gürtler.....

Hanfspinnerei . .

Hanfweberei . . .

Holzbearbeitung .

H olzstofffabri kation Kammgarnspinnerei Landwirthschaftliehe Zwecke . . 424—433 Metallbearbeitung Müllerei .....

Papierfabrikation u. -confection . 402—404

Pfeifenbeschläger......... 371

Pfeifenschneider Schafwollspinnerei und Weberei 396—397

Schindelerzeugung.........370

Seifenfabrikation Spengler ....

Spinnfabriken . .

Spiritusbrennereien ■ Spodiumfabrikation

Theater.....

Teppichfabrikation Tischler ....

Wagner.....

Webereien ....

Wergspinnerei Wergweberei . .

Zuckerfabrikation Specifische Gewichte .

Spengler-Arbeiten . .

-Maschinen .,

-taglohn . .

387

405

387

398

399

366

402—401

397—398

371

405

371

405

382

388, 396, 398

405

422

397

369

370

388, 396, 399

398

399

418

698—702

160—164

382

89

Soekelsteino ....

Sohlbänke von Stein Sohlbanktragsteine aus Terracotta . . . 178 Solintafelverglusung . . .

Sortircilinder für Getreide Spagate.........

98

226—227

426

326

326

,, -Gurten............:—

Spalettläden- und Kästen hersteilen . . 206 ,,    ..    ,,    beschlagen . . 221

Spalierthüren, Tischlerarbeit .

Tapeziererarbeit Spaltschindel-Dacheindeckung . . . 148, 612 Spann in Fussböden einleimen Sparherde gemauerte, hersteilen .... 239 ,,    ,, ausputzen . .    85, 529

Sparrenkopfconsolen von Cement .... 182 ,,    ,, Stein

,, Terracotta 177, 178

200

234

Sperrh

Sperrige Güter.......

Sperrketten.........

Sperrvorrichtungen hei Wägen Spiegelstufen ........

Spiegelquader profilirte, hersteilen .    78, 511

Spindeln für Circularsägen.......367

Spindelpressen ......

Spindelstock ...........• 373

Spinnereimaschinen, Baumwoll- . . 388—396 „ Hanf-,Flachs-,Werg- 397—400 Schafwoll- . . 396—397

-.1 IM’

435

40, 54

324

166

379

Spiralschläuche Spiritusbrennereimaschinen Spitzenvorhänge .....

Spitzhähne für Gasleitung Spitzzirkel

™ Spodiumfabrikationsmaschinen . . . 405, 421

¹ Sprachrohre..............-

versetzen . . .    84, 526 j Sprengwerksdachstühle . . 115, 116, 118, 119

S Springbrunnenhähne ...

400 j Springhämmer......

Baumwollspinnerei und Weberei 388—396 ! Spritzfässer.......

Beleuchtung, elektrische .... 282—287 ] Spritzen. Fahrbare Kasten-

Bierbrauerei .......... 408—414 | Spritzenhähne

Bleicherei............. 400    Spritzwurf hersteilen    .    . . 77—78,    508—511

Druckerei (textile)......... 400 ! Stabeisen.......

Eisenarbeiter ...........371    j Stachelwalze .....

Erdwachsfabrikation........ 405    j Stadtbeleuchtungskosten

Färberei............. . 400 Stahl.........

Flachsspinnerei.......... 398 I ,, -Bahnschienen . .

Specialmaschinen für: Appretur . . . .

210

407

235

280

437

315

291

380

321

442

291

259

139, 601

. . 257

429

275

257, 265

800

Stahl - Blech

Seite

gewelltes

„ -Draht „ -Messband . . . „ -Rollverschlüsse ,, Winkel von . .

Staket tirung abtragen . . .

„ herstellen . . Ställe, Anlage und Grösse . Stall-Fenster von Gusseisen

-Laternen.......

,, -Steine von Kunstbasalt Stammholz fällen.....

,. Preis.........

Stampfung von Anschüttungen . . Standventile..........

Seite

265    | Steinarbeiten.....

224 j Steinbrechen .....

266    j Steinbrechertaglohn . ,

451 |    Steindeckplatten    anslösen

224 !    ..    liefern .

,,    versetzen.....81,    518

Steinflächenbearbeitung zn Façaden 78, 79,    512

62, 477 92, 98 84, 525 82. 520 60, 474

hersteilen . . 66—67, 487—489 ,,    Berechnungsnorm .... 633

Steinkohlengas-Beleuchtung......272

,, -Leitungen, con-

sruct. Angaben 264 ,, Fabriksanlage 275, 417 -Installation . . 417

437

138' 597 Steingewände ausbrechen 660—662    »    liefern .

verputzen versetzen jg5 Steingewölbe abtragen .

258

277

. 15, 470 . 103, 104 . . 9, 460

291

Stangenrohr gewinnen.......15, 470

,, liefern..........623

Stationen der Donau, Frachtsätze nach 44—53

Stationstelefone......

Statische Berechnung von:

Dächern........

Dübelböden......

Gewölben.......

Holzconstructionen . . .

Mauern........

Traversen .......

Stative zu geodät. Instrumenten . . 448—451 Staubbesen . .

Staubladen . . ,

Stechen von Torf

Stegreifeisen.............261

Stehende Dachstühle abtragen . . . 102, 533 j ,,    ,, hersteilen 109, 111, 113

115, 117, 122, 538, 544 548, 553, 558, 564

314

Steinkohlenofen . Steinkreppen . . Steinlöcher bohren

. . . 643 j

100

10—11, 461—462

61, 475

440

84, 85, 527

ggg ; Steinmassenaushub...... 6—8, 456—460

₆42 i Steinmauerwerk abbrechen . . . 59, 472—473 hersteilen . 63—65, 480—485 . 632

berechnen

hersteilen . . 89—100, 532 verführen . 22—24, 38, 43 ,    ,,    Berechnungsnorm

j Steinmetzgesellentaglohn

j Steinpfeiler liefern . .

,, mauern . .

Steinquader liefern . .

,, ausbrechen

,, versetzen.......—

Steinpappedäeher, constructive Angaben . SteinpappeeindeckuDg hersteilen . . 148, 149 anstreichen u. sandeln 149 Berechnungsnormen . 637 .........93—96

709 710 ' Steinmetzarbeiten

447

. 636

140, 602 15, 471

in Regie . . . 100

90

66, 486

60, 474 81, 519

Stehlager, Gewicht..........

,,    Preis............

Stehrohre von verzinktem Eisenblech . . 163 .,    ,, Weissblech

„    ,, Zinkblech .

,,    anstreichen . .

357

646

348

161

j Steinplatten liefern

; Steinplattenpflaster aufreissen ... 61, 475 j    ,,    herstellen 188—189, 620

!    .. liefern .

162

164

Steigleitern .

Stein-Anstrich ,, -Baluster

„ -Flächen vergolden oder versilbern 238 ,, -Fugen verkitten ...

,, -Gesimse.......

,, -Härtescala......

-Klassificirung ....

-Kreppen .......

-Löcher bohren ....

-Mehl........

-Oel.........

-Pflasterplatten ....

-Postamente.....

-Postamente für Pissoire

-Rinnen ........

-Säulen........

-Sockel

-Sockelplatten ......

-Sohlbänke .......

-Sprengung ... 7, 8, 10, 456, 457, 461

-Stürze ..............

Trag-

Steine zu Steinmetzarb. erzeugen 11, 461, 462 j Stiegengitter und Geländer . .

Steine ,, Taluspflasterungen......184 ! Stiegengriffe von Eisen . . . .

....... 22—24, 38, 43 l „    „ Holz.....

63, 191, 480 I Stiegengriffstützen.......

Steine verführen Steinwurf . . .

91

•    j    versetzen.......81, 519

90, 96, 98 | gteinstufen ausbrechen....... 62, 477

liefern........: . 97, 100

,, versetzen..... 82, 520—521

Steinzeugröhren............363

Steinzeugwaren, Abbildungen . . . 170—176

89

440

84, 527

193

193

92

91

99

99

91

89

93

92

Steirisches Eisen Stellringe . . . Stemmeisen . . Stemmmaschine

Preis

257

. 348—349 ... 445 v . 369—370

Stempelgebühr bei Frachtbriefen ....    57

f. Baugesuche u. Pläne 668, 671

!!!!!!!! Î38,599

...... 62, 82, 97

von Eichenholz . . 211 Eisenschiene und Stützen hiezu . . 222 . . 222, 223 .....224

Stiegen aus Eisen . ,,    ,,    Holz    .

,,    ,,    Stein    .

Stiegenanbaltstangen

211

Stiegenruheplätze von Stein

801

Seite

Seite

95 : Sturzbodenlegung . 166 | Sturzdecken abtragen

126, 567 102, 533

hersteilen . . 126—131, 568—584 518 -    ,, berechnen . .

478 I Stnrzträme auslösen . . .

anfertigen . .

,, versetzen.....

477 Sudhauseinrichtung in Brauereien

97 Support-Drehbänke......

,,    ,,    ,, versetz. 82, 520—521 Supporte...........

,, Kunstbeton.....166 Syphons für Aborte eiserne .... 84, 526

Stiegenwange von Holz...... 138, 599    „    „ Kanäle von Stein

Stiele für Besen............ 447 Syphonzungenplatte von Stein

Stifte von Eisen und Messing Stiften-Dreschgarnitur . . .

Stockwinden........

Stöcke zu Schrauben ....

Stoffmessband.......

Stopfbüchsen für Gas . . .

Stossen von Ziegelmehl, Trass u. Puzzo-

lanerde .....

Stossheber oder Widder Stränge.......

Strassen beschottern ....    9, 10, 460—461

besanden aufreissen herstell en

Strassengrundlage von Bruchstein . . 9, 460 i Strassenkanäle, gemauerte, Wiener . 491—495 I Strassenkanäle aus Béton Strassenlaternen für Gas u. Petroleum 275—276

,,    ., Ligroine.....

Strassenpflastersteine von Granit .... 187 Kunstbasalt . 165 .....185—191

475

598

522

425

440

435

451

281

15, 470 346—347

325

10, 461 10, 461

185

167

279

Strassenpflasterungen .

Streifkugeln von Stein .

Streitigkeiten in Schadenfällen

Streuschneider........

Stroh für Dachdeckerarbeiten . . . 147, 611

147, 611

92

756

432

,, dacheindeckung . . .

,, perpetualpressen . . .

,, schüttler ......

,, windendeckenverputz . Stromgeschwindigkeitsmesser Strommesser für Telegrafen Stromwechsler für elektr. Beleuchtung . 285 ,,    „ Telegrafen

Stuck- u, Stuckmarmorarbeiten . 197, 198, 624 Stuckflächen vergolden . Stuckmarmorirertaglohn Stukatur-Verputzarbeiten

431

425

196

450

311

305

238

196, 623

-arbeitertaglohn . . .

Stukatur-Draht ,, -Hagel ,, -Rohr ,, -Stifte

,, -Thonknöpfe..........624

Stukaturverputz abschlagen ....    61, 476

196, 623

266

268

623

267

herstellen berechnen

„    Brettschalung für . 126, 567

Stukaturgerüst aufstellen.....87, 196

,, Steinausbrechen ....    62, 578

,,    ,,    liefern

,,    ,,    versetzen    .    .    .82,    520—521

aus Kunstbeton „ Karststein

638

97, 100

166

100 I

i»

T.

637

. . . 62, 478 . . . 125, 565 .    83, 523

. 408—410

372

373

96

Tabakrauchen-Verbot in Fabriken . . . 760 Tabakscheuern, Anlage und Grösse . . . 662 Tabellen über :

abgekürzte Schreibweise d. m-masses Abnützung und Amortisation . . 763—768 Ankerplatten Bandeisen .

Bauarbeiten, Reihenfolge u. Dauer 664—666

Bauholzpreise.........~~

Baumaterialientransport mittelst : Pferdefuhrwerk . . .

Eisenbahnen.....

Dampfschiffen ....

Bearbeitung von Hölzern :

Tagschichtenerforderniss .... 534 Preis . .

Bleibleche . .

Bleiröhren . .

Braukessel Bruchbelastung Buchstaben für Aufschriften .... 271 Bundsägegatter . .

Calorifère.....

Calorische Maschinen Central-Luftheizungsanlagen .... 221

Dampfhämmer.......

Dampfkessel •.......

Dampfmaschinen......

Dampfpumpen.......

Dampfschifffrachtkosten . .

Dauer ganzer Objecte . . .

Drahtseile.........

Drahtseilscheiben.....

Drahtstiften........

Drahtseiltransmissionen . .

Druck-(Girard-) Turbinen .

E-Eisen..........

Eisenbahnfrachtkosten . . .

Eisenbahnschienen.....

Eisenbleche........

Eisensäulen..........712—716

Entwerthung ganzer Objecte . . 763—768 Erdaushebungs-u. Verführungskosten 7, 8 Erhaltungskosten ganzer Objecte 763—768

Exhaustoren......

Federhämmer.....

Feilen ........

Felsensprengungsarbeiten Festigkeitscoefficienten .

Feuerspritzen.....

Flacheisen.......

Flammen anzahl für Gas

264

103—106

. 16—34 . 34-39 . 40—58

107

708

363—364, 719

650

687

368

251

341

380

342

344 346 . . 386 . 40—58 763—768

359

352

266—267

359

338

711, 716 . 34—39 . . 719

708

387

381

444

. . 7-8 684—685

448

703—705

272

802

Seite

Tabel len über :

Flangenröhren.....

Flaschenzüge.....

Frachtgut-Lieferfristen .

Füllsparherde......

Fusspfunde, Vergleichung Gasfabriksanlagen . . .

Gaskraftmaschinen ....

Gasleitungen ......

Gewicht und Mass verschied. Ban- u.

Maschinen-Constructionstheile 703—719 Gewichte, verschiedene, Vergleich . 725 j Gewichte per Länge und Fläche . . 726 Glaserarbeiten per einzelne Tafel . . 226 Glocken . . .

Gusseisenbleche Gusseisenrohre Hanfriemen .

Hanfseile . . .

Holzmengen zu einer Wagenladung : Rundholz

Kantholz im metr. Masse . . . 30—31 Kantholz im Wiener Masse . .

Pfosten, Bretter, Latten ... 33, 34 Holzstärken zu Tramdecken .... 644 Holzstärken zu Dächern Honorirung technischer Arbeiten . . 683

Kassen........

Knop’sche Turbinen . .

Kochkessel, kupferne

Krahne . .......

Kugeln, gusseiserne . .

Kupferbleche . • . . .

,, röhren.....

Kuppelungen.....

Lager zu Transmissionen

Lagerböcke......

Lehren für Draht, Blech- u. Bandeisen 708 Malzdarren Mantelöfen Maschinen-Riemen u. Gurten . . 360—362 Mass und Gewicht verschied. Bau-u. Maschinenconstructionstheile 703—719 Masse, Vergleich verschiedener . 721—723 Masse, Keductionstabellen Messingbleche, Gewicht .

,, röhren, Gewicht .

Metallbleche, Gewicht . .

Metermass auf Wiener Mass .... 722 Münzen, Vergleich .

Muffenrohre, Gewicht

,,    Preis.........—

Neuwerthe ganzer Objecte . . . 763—768

Mieten........

Patentschrauben, eiserne Pferdefuhrwerksfrachtkosten . . . 16—34 ,, stärken, Vergleich Polygone, regelmässige .

Pulsometer.....

Quadrateisen.....

Reactions-Turbinen Regulirfüllöfen ....

Relative Festigkeit . .

Riemenscheiben ....

Rollenflaschenzüge . . .

Rundeisen.......

.Schiffsfrachtkosten . . .

.Schmiedeeisenbleche . .

.. rohre . . .

Seite

716

438—439

58

247

725

416

341

274

708

365, 716, 717 i .... 362 .... 325 i

28—29

32

647

260

341 !

650

439

719

708

718

348

357

358

411

248

708

718

708

720

717

365

7"7

Tabellen über :

Schrauben, Gewicht

,, Preis.........269

Schwingungsverhältniss der Töne . . 319 Specifische Gewichte Stahlbleche, Gewicht Stellringe, Gewicht Tagfuhrenerforderniss Traversen (gewalzte Träger) . . 709, 710 ,, zu Holzdecken . Trägheitsmomente .....

Trägerwellblech......

Turbinen ........

Verführungskosten mittelst : Pferdefuhrwerk ....

Eisenbahnen......

Dampfschiffen.....

Versenkbrunnen......

Wandträger für Transmissionen . . 358 Waschkessel, kupferne . Wellblechdeckanlagen .

Wellen, eiserne ....

Widder, hydraulischer Widerstandsmomente . .

Wiener Masse auf Metermass . . . 721

Winden.......

Windräder......

Winkeleisen.....

,, rüder.....

Zerknickungsfestigkeit Zinkbleche, Gewicht .

.,, raffinirte.....

Zugfestigkeit.........

Tableaux für elektrische Telegrafen :

Abbildung...........

Einrichtung..........

Preis.............

für Luftdrucktelegrafen ....

Tafelfussböden abtragen......

herstellen.....

repariren......

707

698 -702

708

348

16—34

581

688—690

224

338—341

16—34

34—39

40—58

301

650

224

348

347

688-690

440

346

706, 707 352—357

687

708

160

686

302

302

307

315

101, 532

Tafelglas, Preis

,, messing...... .

Tafeln, Aufschrift- und Firma-

Tagfuhren .........

Taglöhne und Taglohnarbeiten ,, Angaben über . . . ,, berechnen der . . .

Taluspflastersteine......

,, Pflasterungen ......

Tangentialräder.......

Tannenholz, Gewicht.....

Preis.....

209

226

265

271

16—27

455

632

184

. . 191 . . 341 . 20—21 103—106

Verführung 20, 21, 28—34, 37, 41, 55 62, 476

Preis

269 Tapeten abkratzen......

,, liefern und aufziehen

725 Tapezierer-Arbeiten.....

,,    -Taglohn.....

Taschen-Nivellir-Instrument .

. .    706    Taster für Telegrafen    .    .    302—305, 314—315

. .    338    Tasterzirkel..............437

247, 248 Technische Arbeiten, Honorar für .... 683 . . 687 Teichgräberschaufeln ....

,,    taglohn.....

Telegrafen-Einrichtung . . .

.    706    Telefone..........

40—58 Tendernieten . ......

.    708    Teppichfabrikationsmaschinen

.    718    Terazzo ..........

.    364 I Terracottawaren......

695

385

. .350—352

439

234

234

449

445

302

313—314

270

. . 397 198, 624 177—182

803

Seite

697

Tetraeder berechnen . . . Theater-Maschinerie . . .

Theeranstrich......

,, asfalt und -Oel . . .

,, steinpappeeindeckung

Theodolithe......    .

Thierköpfe, Abbildungen .

,, -Modellpreis .

,,    von Terracotta

,,    von Zinkguss.....161, 163

Thonknöpfe zur Stukaturung, Abbildung 624 Preis . . . 196 . . . 170—176 . . . 169—176 ...    63, 479

422—423 138, 598

193

148, 614

448

262

183

182

Thonwaren, Abbildung . .

,, Preis ....

Thonöfen abtragen ....

,, umsetzen, aufstellen oder ausputzen .......... 84, 529

,, liefern.......... 241—249

Thonstein, Verführung und Gewicht . . Thorlaufsteine.............

24

99

Thüren und Thore:

,, anfertigen vom Zimmermann 141,604—605 ,, an fertigen vom Tischler .... 199—202 ,, anfertigen von Eisen . .

,,    -Bänder    liefern ....

,,    ,,    repariren    .    .    .

,, -Bekrönungen herstellen ,, -Beschläge hersteilen .

.,    ,,    repariren . .

,, -Beschlagtkeile ,, -Bestandtheile aus Eichenholz . 199—200 ,, -Flügel, ordinäre ....    141, 604, 605

,,    bessere .

,, Grössenverhältnisse ,. Lichtmass-Berechnung . .    633, 635, 638

., repariren, vom Tischler .

„    ,,    ,, Schlosser

,,    ,,    ,,    Stein,    ausbrechen    .    62, 477

,,    ,,    ,, versetzen 81, 82, 520

,,    ,,    ,,    ,,    liefern .... 92, 98

„    ,,    ,,    ,,    verputzen .    .    84, 525

,, -Taster, elektrische .'..... 302—305

223

213

217

200

215

216

212

199

647

216

214

218

212

84

Thüren reinigen.....

Thürchen für Kellerfenster Thür- oder Sicherheits-Contactleitung . 307 ,, -Oeffnungsapparat, pneumatischer 316

Thüraussichtsthürl...........215

,, bandeisen ,, fusstritte ,, futter . .

223

264

199

199

Tischherd

Seite

240

,, lampen für Ligroine .

Tischler-Arbeiten.....

,, -Hammer.....

,, -Hobelbank    ...

„ -Maschine, Universal-

„ -Taglohn.....

Tischleuchter.......

Tischplatte zu Holzsägen . .

„ platten-Hobelmaschine

Tomback ...... . . .

Torfstechen und Torfziegel .

Torsionsfestigkeit.....

Trägerwellblecharbeiten . . Trägheitsmomente.....

279

199—211

445

371

369

278, 279

371

317, 318 15, 471

691

224

688—690

Tragen von Erde, Schotter und Schutt 9, 460 Tragfähigkeit von Aufzugrollen

.....439

,, Dachconstructionen . . 644 ,, Drahtseilen ,, Dübelböden ,, Hanfseilen

,, Holzeonstructionen . . 643 ,, Mauerwerk ,, Säulen . .

,, Traversendecken . . . 581 ,, gewalzte Traversen 709—710 ,,    ,, Trägerwellblech . . .

Tragfähigkeits- (Eestigkeits-) Berechnungen ........

Tragsteine von Cement ....

„    ,, Gips.....

,,    ,, Stein    ....

,,    ,, Terracotta.....177—178

Tramdecken abtragen.......101, 532

,,    hersteilen    . . 126—131,    568—580

Tramholz auslösen......... 62, 478

,, anfertigen........ 125, 565

hobeln und abfasen .... 127, 568 83, 523

,, verführen 20, 21, 28—34, 37, 41, 55

Transmissionen..........318—359

Transparentzift'erblätter für Uhren . . . 330 Transpiration, Lufterneuerung wegen . . 653

Transportgebühren.........39, 56

Transportkosten für Baugegenstände :

mit Pferdefuhrwerk......

,, Eisenbahnen........

,, Dampfschiffen.......

Transportversicherungsgebühren : bei Eisenbahnen . .

,, Dampfschiffen .

Transportable Kochherde Taster . .

versetzen

Trapezformeln Trass stossen und sieben Traversen auslösen . . .

Preis ....

versetzen

359

582

325

712-715

686—692

182

183

92

16—34

34—39

40—58

39

56

247

304, 315

695

15, 470 63, 479

257

,,    .. repariren . . . .

',, Verkleidungen herstellen

202

84, 526 709—710

199

202

repariren verputzen ....    84, 525

,, zug

214

Thurmdächer herstellen . .

. . 132—134 ,,    mit Weissbleeh eindecken . 161

Thurmgesimse von Rundholz .... 104, 603 ,, uhren . .

Tiefkulturpflüge    .........

Tiegel, Gewicht und Verführung ....    27 I

329

429

,,    gewalzte......

Traversendecken, Preis . . 129—131, 576—580 ,, vortheilhafteste Trägerprofile 581 Traversenunterlagsteine . .

Treibriemen.......

Treppen, Bundtram- ....

Treppenwägen, Wagnerarbeit ,,    Beschläge . .

Trieurs à alvéoles...........

Tripolith, Gewicht und Preis......

,,    Verwendung für Maurer, Stu-

katurer und Modelleure . . . 625

360—361 139, 601

■22

323

426

87

804

V.

Seite

Tripolith-Mörtelverpntz an Decken . . . 196

„    „an Mauern 77, 509—510 Vasen von Stuckmarmor........

Tripot-Jack.............. 440 Vegetabilische Erde, Verführung und

Trockenlegung mit Asfalt..... 194, 622    Gewicht.........

Trockenmauerwerk abbrechen ... 59, 472 Ventil für Brunnenrohre ....

,,    herstellen .... 63, 480 Ventilationsanlagen......

Trockenanlagen in Fabriken...... 759 Ventilationsklappen, Preis . • .

Trommeln bei Transmissionen Trottoirpflasterplatten liefern : von Cement    .

Granit........

Kunstbasalt.....

Kunstbeton.....

348

167

184

165

.    165, 166

60, 475 188—189

Seite

198

26

142, 607

652

. . 251 versetzen ... 84, 525 Ventilationsröhren aus Steinzeug .... 169 Ventilatoren . . .

Ventile......

Verarbeitungseisen Verband, Holzconstructionen mit . . 108, 535 Verbleiungen bei Kunstglasarbeiten . . . 227 Verbrämung von Fugen Verdachungs-Console von Cement .... 182 Terracotta 177, 178

383

290, 291, 292, 717

Trottoirpflaster anfheben .

„    hersteilen

,,    repariren .

Tuff (Kalk-), Gew^chta und“ Verführung ! *84 ! Verdichten des Erdreiches

,, Preis..........

Vergleich verschiedener Fusspfunde .

Gewichte . . 724, 725 Gewichte per Länge u. Fläche 726 Masse .. . . 721—722 Münzen .... 720 Pferdestärken . 725

79, 514, 515

189

639

u.

! Verführungstabellen

134, 586 I . . 323 . . 439 j

XTeberlegboden . . .

Ueberlegeisen . . .

Uebersetzungskrahne

Uebersteigen von Schieferdächern . . . 156 ,, von Ziegeldächern .... 151 j

Ueberzug von Asfalt........ 194, 622

Uhren, für Höfe, Fabriken und Thürme . 328 !

Uhrenzeigerwerke

Uhrgloeken oder Schellen . • . . . 259, 330 _    ”    ,    ”

Uhrmacherarbeiten......... 328—331    Vergolderarbeiten

Uhrzifferblätter.......... 329—330    Vergoldertaglohn

Umdecken von Schieferdächern.....156    Verkittung von Stemfugen

„ von Ziegeldächern......151 Verkleidung von Sockeln .

Umfassungsmauern, statische Berechnung 641 ..    ,imiï.en ......

Umlegen von Asfaltpflaster...... 193    Verkleidungsplatten    fur    Mauern . . 171-173

....    436 !    Verputzflächen weissigen .... 80, 516—517

-Instrument, forstliches .... 450 ; Verschalungen abtragen......101, 532

-Nivellir-Instrumente..... 449 ;    ..    Berechnungsnorm .... 637

-Pumpe... -,........441 i    herstellen von Brettern

-Tischlermaschine....... 369    jgg_^37 590_594

,,    ,,    von Latten 137—138,

596—597

„    „    „ Pfosten 137, 145,

594—595, 610 ,,    ₄,    ,, Schwarten 136,

Umsetzen von Oefen . . Ungarisches Eisen . . . Universal-Bohrmaschinen -Globen . . .

Umrahmende Gesimse herstellen . . 75, 505 Unraths- und Strassenkanäle aus Béton . 167 ,,    ,,    ,, gemauerte 68, 491

Unterbau, Begriff desselben bei der Feuerversicherung ....

Unterbühnen bei Theatern .

Untergrundpflüge.....

Unterlagscheiben......

Unterlagsteine für Oefen . .

,,    ,, Traversen

751, 764—771

422

429

226—227 . 725

238

80, 518 80, 518 . 199

590

,, für Stukaturverputz

126, 567

Unterzündspäne Urgewicht . . -Urmass . . . .

96 j Versenkbohrmaschinen . . .

92 Versenkbrunnen Abbildung .

146    ,,    Herstellung . . 300—301, 641

725 ' Versetzarbeiten, Berechnungsnorm . . . 635 722 I

Preis . .

376

297

. . 81, 518

805

Seite

Versetzstücke für Gaseinrichtung .... 281 Versicherung von Fabriken Versicherungs-Anstalten .... 746, 747, 758

,, -Antrag.........

-Bedingen gen für Fabriken und gewerbl. Anlagen . 757 -Bedingungen im Allgemein. 750 -Gebühr bei Dampfschifftransport .......

-Gebühr bei Eisenbahntransport ......

-Grundlagen......

-Vertrag........

-Werthe........

-Wesen im Allgemeinen . 745 -Zweige

Seite

448

757

748

56

39

750

749

761

746

238

Versilberung Verstreichung von Fugen .... 79, 513, 514

Vertikal sägen ......

Verwendung des Tripoliths Verzapfen der Rahmstücke bei Fenstern 205

Verzinkte Bleche...........257

Verzinnte Nägel.......

Vestibul-Stufen von Karststein

,, -Taster.......

Vicebaupolier-Taglohn ....

Viehöl (steinöl) .......

Viehstand, Raumbedarf...... 660—662

Vier6charige Schäl- und Saatpflüge . . . 428 I

Vogelzungen..............444

Vorköpfe und Röhren zu Ausgussgränden 164 Kanal-tbogen

368

625

161, 268

100

305

193

Wandabstauber.......

Wandarme, Abbildungen . . .

„    für Gasbeleuchtung

„    „ Ligroinbeleuchtung . . . 279

Wandbekleidung. Stücklustro-

Wandbohrmaschine......

Wandkegel für Gaseinrichtung

Wandtaster.........

Wandterazzo.........

Wandverkleidungskacheln . .

Wangenstiege........

Wannenpippen........

Wappenschilder.......

Warenklassifikation.....

Warmwasserheizung.....

Waschbürsten........

Waschkessel, Grösse und Anlage . . .

Wasserabfallrohre.........161—164

Wasserbauarbeiten des Zimmermanns 143—146

607—610

Wasserbedarf im Allgemeinen

Wasserbottiche......

Wasserdichte Hanfschläuche , ,, Holzwand . .

„ Taster .... Wasserfässer von Holz . . .

276, 286

278

197

369

280

303

. . 198 171, 173 138, 599

18$

261

. . . 35—43 251—251, 652

447

. 650 293, 294

654

321

326

146, 610

303

321

Vorkopfstücke,

Volta’scke Lieh Vorgelege (Kamine), Grösse und Anlage Vorhängschlösser ....

Vorlagen von Planschriften Vorlegstufen.......

. . 175—176

283

649

213

741, 742

w.

Wachsfabrikations-Maschinen, Erd- . . . 405 Wächter-Controle-Uhr, elektrische , . . 331 Wächterlohn ....

Wägen neue ....

Wände von Holz . .

Wagen und Gewichte Wagenbeschlag . .

Wagenfederstahl . .

Wagenheber ....

322

210—211

440—441

323

264

322

beschlagen

. 324

Wagenladung, Holzmenge zu einer . . 28—34 Wagenremisen, Construction .... 659—660

Wagenschupfenthor..........141

Wagenspritzen . .

442—443

Waggebühr bei Dampfschifftransport . .    57

,,    ,, Eisenbahntransport ...    39

265

Waggonbleche.....

Waggonfederstahl . . .

Wagnerarbeiten ....

Wagnerbank......

Wagnermaschinen . . .

Wagnertaglohn ....

Waldausrodung ....

Waldmoossammeln . . .

Walze, Stachel- ....

Walzenhobelmaschine.........

Walzenmaschine, patentirte für Jalousien 235 I

266

322

371

. . 370

15, 470 15, 470

429

,,    „ Steinzeug . .

Wasserglas-Anstrich und Kitt Wasserheizung Wasserkessel Wasserkübel .

Wasserlänfe,...... 68, 167, 491—495

Wasserlaufmuscheln, gusseiserne .... 292 Wasserleitung mit Göpelbetrieb .... 299 Wasserleitungs-Gegenstände, Abbildung.

297, 298, 299 ,,    ,,    Preis . . . 288

... 341 . 332—337

Wasserrinnen . . 139, 161, 162, 163, 164, 601

Wassersand..........• . • 12, 463

Wassermotoren Wasserräder .

23z

251—255, 652 .....162

322

388

399

Wechsel, Abbildung

,, Preis.........

Wechselseitige Versicherungsanstalten . 747

Weckuhren, Sicherheits-........381

Wegherstellung Weidenholz . ,

Weinbock . . ,

Weissbleche . .

Weissblechdacheindeckung, abnehmen . 157 herst eilen 157, 161

290

186

19, 20, 37, 41, 55

322

160, 265

806

Weissigung ahkratzen ,, herstellen Weisskalk-Erzeugung „    Ge wie nt    .

,,    Preis .    . .

„    -Mörtel,    Erforderniss    .... 530

Preis

197

Weisskupfer ...

W ellblech-Arbeiten

,, -Dacheindeckung Wellen, Transmissions- .

Wellsand, Donau- ....

Wendeltreppen.....

Weifen von Erde, Schotter und Schutt 9, 460 Werg ..........

Wergspinnerei-Maschinen Wergweberei-Maschinen .

Werkstücke von Stein . . Werksteinplattenpflaster .

Werkzeuge, Diverse . . .

.. für Maschinisten

Metallbearbeitung . . 434—438

62, 476 Zahnschnitte von Stuck 80, 516

15, 471 Zangen    „ „

. 530 Zangendachstühle .... 111, 112, 545, 516 .    87 Zapfenschneid- und Schlitzmasehine . . 369

62, 477 . 97—98

„ Terracotta

180

438

317, 318

224

157

348

185

259

398

399

96

192, 620 322, 444

431

Werkzeugstahl Weston’s Flaschenzüge . .

Wetterschenkel für Fenster Werth, assekuratorischer .

Widder oder Stossheber, hydraulischer . 346 Widerlagsstärken .

W iderstandsmomente Wiener Masse u. Gewichte, Vergleich 721—724 ,, Patent-Abprotzspritzen . . . 442—443 Wienfluss-Rieselschotter und Sand . . . 185 Winddruck gegen Dächer

Winden........

Windmotoren.....

Windräder.......

Windschaufeln.....

Windstossbelastung bei Dächern .... 646 Winkel aus Eisen und Stahl Winkelhähne für Gaseinrichtung .... 280 Winkeleisen 257, Gewichtstabelle . . 706, 707

Winkel-Bäder..........

,, -Bohr, -Spiegel, -Trommel .... Wirthschaftshöfe, Grössenverhältnisse . 663 Wippen erzeugen Wohngebäude, Constructionsangaben 654 — 658

,,    Fundirung.......639

Wohnhaus, praktische Bauausführung . . 663 Wohnhausbau, Arbeitsreihenfolge und Zeiterforderniss Woltmann’s Stromgeschwindigkeitsmesser 450

Woolf'sche Maschinen..... 341, 344, 345

Wurfgitter........

Wurfsteine für Wasserbauten

Würfel berechnen.....

Würfel von Holz (Holzstöckel) erzeugen 138, 597 Würfel- (Holzstöckel) Pflasterung . 190—191 Würfelpflaster aufheben Würfelpflasterungen mit Granit . . . 187—190 Würfelsteine aus Granit

266

438

205

761

643

688—690

646

438—440

346

. 346

446

352—357

451

13, 464

664—666

446

184

696

61, 475

184

Zargenstücke, auslösen

,,    liefern.....

Zeiterforderniss beim Wohnhausbau 663—666

Zellenrad.......

Zement-Bildhauerwaaren

333, 336

182

159

-Dacheindeckung, Häusler’sche ,.

inländische, Preise.....88,

-Priese........... 168, 182

... 194

100

-Fussböden.......

-Kalk, Gewicht.....

,, Preis......

,, Verführung . . 36, 37, 39, 40 -Kalkmörtel, Erforderniss an Materiale u. Arbeit 530—531 Preis

88

88

167—168

-Platten

-Plattenpflaster, aufreissen .    61, 475

herstellen . 192, 620

167— 169

168— 169

,, -Steingegenstände ,, -Stein-Kanalrinnen

Zentrirmaschine.....

Zentrumbohrer.....

Zerknickungsfestigkeit . .

Zersägen von Hölzern.......139, 002

Ziegel-Erforderniss beim Mauerwerk . . 497

,, erzeugen...... 14—15, 467 470

,, Gewicht . . .

,, verführen......... 27, 39, 43

Ziegeldacheindeckung, abtragen .... 149

instandhalten.......1°1

,, neuherstellen 150—154, 614—618

,, umdecken .     151

,, übersteigen

,, Berechnungsnorm für . . . 637 Ziegeldeckertaglohn

Ziegelfabrikation . ........467 470

Ziegelgewölbmauerwerk, abtragen .    60, 474

,,    herstellen 69—70, 497—499

,,    Berechnungsnormen .

Ziegelmauerwerk, gerades, abtragen .    59, 472

,, herstellen . . 67—68, 489—496 ,,    Schmatzen einbrechen 59, 473

,,    Berechnungsnormen für . 632

Ziegelmehl stossen und sieben ...    15, 470

Ziegelpilasterungen, aufheben . . .. 60, 4/4 herstellen . . . 192, 619

382

445

687

151

633

z.

Ziegelsehlagertaglohn Ziehbänke für Spängler

Ziergesimse.....

Zierverkleidungen . .

Zierverputz.....

Zifferblätter.....

Ziffern aus Stahl . .

Zilindergebläse ...

Zimmerheizung, directe . . .    239—249, 650

Zimmerheizofen, abtragen..... 63, 479

liefern....... 239—248

umsetzen u. aufstellen 85, 527

383

76, 506

199

78, 510 329—330 . . 436 . . 383

Zahlung von Schäden Zahnkuppelungen . . Zahnschnitte ausputzen

348,

von Cement.......

,, Gips.........

,, Mörtelputz .... 76,

Zimmermalerarbeiten Zimmermannsarbeiten,Berechnungsnormen 637

,, beim Landbau . . 102—143, 534—607 ,,    ,, Wasserbau . 143—146, 607—610

,, Demolirungen . . 101—102, 532—533

Zimmermannstaglohn.......... ®

Zinkeilinder für Callaud-Elemente . . . 310

807

Zinkbleche, Gewicht Zinkbleche, raffinirte Zinkblechdacheindeckung abtragen . . . 157 „    hersteilen 157, 158, 162

Berechnungsnorm . 637

Seite !

708 Zugseile................

,, taster...............

,, winden..............

,,    ,,    „    Holzconstruc-

tionen .... 644

Seite

325

160

305

440

Zinkblechwasserkessel Zinkguss, Modellkosten . . .

,, Waren......

Zinkoxyd-Wasserglas.....

Zinkpole ..........

Zinn, Löth-.........

Zinngeschirre........

Zinnröhren.........

Zirkel............

Zirkularsägen........

Zoll in Centimeter, Réduction

Zubehör zu Glocken.....

Zuckerfabrikations-Haschinen . . . 418—421 Zufällige Belastung . . .

Zuflussrohren von Blei. .

Zugfestigkeit......

,, jalousien.......

„ rollen........

,, schaff........

162

183. 263 260—263

232

310

161

441

363

437

367

721

318

. . 127, 643—646

rechnung der

,, Mauerwerk . . 652 ,, Trägerwellblech 224 ,, gewalzten Traversen . . 709—710 Formeln für die Be-

686—692

363

686

235

439

290

Zuppingerrad........... 333, 334

Zurichtung von Bruchsteinflächen .    78, 512

Zusammengesetzte Festigkeit Zwischenhähne ......

Zwuzel- od. Zwischenrinnen 139, 161—163, 601

691

280

m.

fo

ÇgXj

Sfl

«N^)

:,;© y..___________

') il

ACHRICHT.

Es dürfte für manche Leser von Interesse sein, die Bezugsquellen guter Erzeugnisse überhaupt, und die Adresse jener Professionisten und Fabrikanten

speciell kennen zu lernen, deren Arbeiten und Fabrikate den Preisen dieses Buches zu Grunde gelegt werden.

Dieser Anschauung folgend, beehre ich mich anzuzeigen, dass ich bereit bin, über Bezugsquellen Auskunft und Rath zu ertheilen, und man sich vorkommenden Falles unter Anschluss von 50 kr. in österreichischen Briefmarken (jedoch nur schriftlich) an mich wenden möge.

WIEN, den 15. August 1885-

D. V. JÜNK

Ingenieur und Stadtbaumeister.

5nïïTPfnTriïïTfïïffffïïïïfTnïïTïïfïï!TnT!ffl7fff!ïïïïïïnïïïïïïïïfïïïïTîïïTïïlïïlM7nMÎïïmïïïïnïïïïffîTïïTïïTfïïmmfe

Carl Geyling⁵ Erben

I Glasmalerei und Œlasâtzerei

WIEN

|

E “

E

i I

il

ë â

= IP i 1

11

E fS

i*

P

I

II

VI, DBezirlr, ‘^TvT'iga.ëLxsa/vxii.lgra.sse. 22 (Gegründet im Jahre 1841)

erhielt erste Auszeichnungen

«WT*

I!

mrl

.J

II

SPß-

1

Wien, London, Paris, Graz, München, Teplitz Wels, Teschen, Brüssel, Triest, Eger, Berlin etc.

empfiehlt sich zur Anfertigung

geschmackvoller und stylgerechter

Glasätzereien

und

Kunst-Verglasungen

für

I

I

r

i

.

V

i

r=

I

..

i

1

I

1

!

=

“

I

i

i

Ë

r

I

=

Ë

!

~

E

Kirelien,

Capellen, Villen, Sehlösser

und einzelne

W@&&g@ma@&©æe

Skizzen und Voranschläge auf Verlangen. *<&> Massige Preise. — Permanente Ausstellung.

S

!

i

Ë

=

=

Ë

Ë:

Ë

’fflTfflTHnnTniïïnnfffnTHMnTITIffllïïnïfflTHHïnïïîlfflHfffflïïnRÏÏ!^^

II

jiHniiiiimiiiHiimi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiił:

Fortschritts-Medaille 1873. — Anerkennungs-Diplom.

101. HAAS

Berlin

Augsburg

Etablissement for Central-HÉii uni Ventilation

IN WIEN

VII., Neustiftgasse Nr. 98, (im eigenen Hause)

(Stadt-Comptoir : Herren M. SCHOCH & Co., I., Stephansplatz 5) empfiehlt sich zur Herstellung von

Wasserheizungen jeden Systems, Dampfheizungen, Dampfwasserheizungen, Luftheizungen, Dampf- oder Wasser-Luftheizungen, Ventilationen, Dampfkoch-, Wasch- und Bade-Einrichtungen.

Jede Auskunft ertheilt bereitwilligst

Ingenieur L. HOTTENSTEIN,

Heustiftgasse Nr. 98.

Zllllllillilllllllllllllll

nil u u u im iiiiili il i ?E

UMPEN

aller Arten,

für häusliche und öffentliche Zwecke, Landwirtschaft, Bauten und Industrie.

\T«H s Anwendung der Bower-Barff-Üaumesnil-IlCU •    Patent-Inoxydations-Verfahren.

Inoxydirte Pumpen sind ■

vor Rost geschützt,

Ausschliessliche Fabrikation inoxyclirter l'nnipen in Oesterreich-Ungarn, Deutschland etc. durch die

Commandit-Gesellschaft für Pumpen- & Maschinen-Fabrikation W. GARVENS,

Wien, I., Wallfischgasse Nr. 14.

Zu beziehen durch alle resp. Maschinen-, Eisenwaaren- etc. Handlungen, technischen und Wasserleitungs-Geschäfte, Brunnenbau-Unternehmer etc. Man verlange ausdrücklich

Garvens’ inoxydirte Pumpen.

OB

IH

Geschäftsgründung ^«Q^r Geschäftsgründung 1781.    *

1781.

Eduard Hauser

Lkais. königl. Hot-Steinmetzmeister

Jegliche Bauarbeit.

Die schönsten Grabmoniinieiite in

allen Steingattungen,nach eigenen u. fremden Zeichnungen. Reichhaltiges Lager fertiger Monumente in allen Grössen.

AV1EX, IX., Spitalgasse 19.

» IMl«*

üi IÏ' I111'¹ HII¹ y 1 j

JULIUS JUHOS & CfiMP,

WIEN, II., Xordbahnstrasse 18, WIES, ■führen in grösster Auswahl auf l.ager und liefern sofort vom Vorrath^s 1 zu billigsten Preisen:

gewalzte Bauträger

nach den Nonnaltypen des Oesterreichisehen Ingenieur- und Archi-tekten-Vereines. sowie Eisenhuhnschtenen, ferner Stabeisen (Specialität : Ia. Ungar. Fabrikat), Fa^oneisen und currente Hamlelsbleehe aller Sorten.

Lieferung von Breiteisen, Blechen in allen Qualitäten bis zu den grössten Dimensionen, sehmiecleisernen Röhren, Guss-Emailgeschirr, gusseisernen Säulen and Nciilänehen,

Stahl und Roheisen.

Erste k. k.

privilegirte

lacke-, Firnisse- u. Farben-Fabrik

von

Leopold Grohiann & söhne

Je. k. Hof-Lieferanten

üXietlerlage : I., Am H«f Nr. 13.

■Lager aller Sorten Lacke und, Firnisse, Lack- und Oelfarben, trockene chemische und andere Farben.

Holziinprägiiirnngs-Präparate (anstatt Beizen). Fussboden-Lackfarbsn etc. etc. in besten Qualitäten.

***********.********'********** * ->e

**********

ALEX. NEHR

ZB.Ä-TT- -0.13.3. H:U1T3T-3C£3:L333ER

ATI EX, IX. Bezirk, Porzellangasse Xr. 20

verfertigt alle Kunst-Schlosserarbeiten, sowie Figuren, Rüstungen, Büsten, Gitterwerke, Gruft-und Grabgitter, Candelaber, Laternen eto. Waschkästen, Blumentische, altdeutsche Ampeln und Beschläge etc.

dr ******************* 9; ********* ei-k

IV

f@

ax s>t>--x43    \ V -    ' ~1

‘ v    El k ^ Æ M kï-7-#1

- •    '"V    | j    ~~j    [ j y ~j y t | y^

ir . i \    1¹ " F rz. .

Die

von

FIEE. STEOIKAYIB Jf

Tl

WIEN

Stadt, Landhausgasse 2

empfiehlt: alle, zu den verschiedensten Zwecken speciell geeigneten Sorten

Alabaster und Stuccatur-Gyps, ferner: Hydraulischen Cement-Kalk Echten Kufstein er hydr. Cement- [jU

Kalk (auch zum Giessen)

Patent-Porti and-Ce ment

Echten englischen „RobillS“ Patent-Portland-Cement Echten englischen „Keenes“ Patent-Marmor-Cement (Ia- blendend weiss und IIa- gelblich weiss)

Ziegelmehl, Marmormehl,

Kiesmehl, Kiessand,

Wienerweiss, Chamotte, feuerfeste Ziegel und Diingergyps. 1|

•r -

Br'" ‘

JŁ

Mi i

Ï. :

: ’l,

]G|

Unsere speciell für den Bau von

Aufzügen

eingerichtete Fabriks-Abtheilung liefert

alle Arten von Aufzügen

nach neuester patentirter Construction für Maschinen- und Handbetrieb.

F. Weriheim & Comp.

ei ■

Ę H

H "iö

erste öst. k. k. landespriv.

fjÉli

Kak

Casson-PaTorik

WIEN,

IY., Luisengasse 6.

(lllustrirte Prospecte gratis.)

Erste k, k. priv. Schattauer ff? Kunstüasaltstein-, Ctiamotte-

und

Steinzeugwaaren-Fabrik

Caolinschlemmwerk Winau beiZnaim

WIEN, I., Maysedergasse 4.

uu

üi

Das beste Trottoir-, Einfahrts-, Stall-, Hof-und Stras fjenpfiaster, doppelt glasirte Steinzeugrohre und Carainaufsätze, basische, feuerfeste Steine suis reinem geschlemmten Önolin, Cltiuacloy (Caolin) natur-weiss doppelt geschlemmt. Ausführung von Steinzeug-Canalisirungen.

Doppelt glasirte Caminaufsätze

Canalröhr en.

EU

f.\,

VI

fĄ

Bau-Bureau

■TT

des

tfc

JA

ł?*)

Ingenieurs und Stadtbaumeisters

in

WIEN.

ià‘

Ausführung von Stadtbauten, Industrie-Anlagen, Eisenbahnen, Strassen und Brücken;

CjJ

■■i

iS

Lieferung compléter Bauelaborate oder einzelner Pläne; Verfassung genereller u. detaillirter Kosten-Voranschläge; Collaudirung fertiger Bauten;

Revision einzelner Baurechnungen;

Abrechnungsarbeiten für Bauunternehmer;

Technische Gutachten in Processsachen;

Lieferung von Regulirungsplänen und Nivellements; Vermessung und Parzellirung von Grundstücken;

Schätzung von Realitäten, Gründen und Materialien; Aufstellung von Rentabiiitäts- und Zins-Präliminarien; Consultative Mitwirkung in allen mit dem Baufache verwandten Geschäftsangeiegenheiten.

Uebernahme aller auswärtigen Fabriksbauten, speciell:

Brauereien, Druck - Fabriken, Eisenwerke, Gasanstalten,

ft

Ą ji Glasfabriken, Maschinenfabriken, Mühlen, Papierfabriken, ’ïf ; Sägewerke, Spinnereien, Webereien, Zuckerfabriken u. s. w.

WP

<U

ÿà. -,

hl

Mi WEN Y. BACHERGASSE N²_5|

j872_

uiliiiuilUliiiiTiimiiiiinjiliiiiiitiijiiiniiiiiiiüUlilUtllUlilMUll'iiiHiiiiiiiiiiuii'ijJillllimiiillluiililllUlimilii.UUiUiiiiHii.....iiiniiiiniiiniiuiiiiitltljMllinuig

!    WÏLJÂI* Ł Ä L0ÎBES    I

Ü    WIE IST    1

Fabrik: Fünfliaus, Friedliofstrasse 5

empfiehlt sich zur Anfertigung aller Arten erhaben gegossener

Aufschriften. Buchstaben. Adler. Wappen etc.

VII

Kiesel-Farben, wetterfeste.

Vorzüglichster, vortbeilhaftester und billigster Anstrich für Häuser, Steine, Ziegel, Rohbauten u. s. w.

Oelfarben in besten Qualitäten, Theerfarben, Oelpräparat (gegen Mauerfeuchtigkeit), Oellacke u. Spiritnslacke aller Art, Bernsteinlackfarben fürFussböden (ein Anstrich genügt), Fussbodenpasta u. s. w. empfiehlt

A. KAIŁM

chem. Producten- und Kieselfarben-Fabrik

STnssdorf bei Wien.

Meine Kiesel-Farben halten jede Witterung aus. Damit angestrichenes Mauerwerk wird nicht nur fester, sondern es verbindet sich der Mörtel so innig mit der Kiesel-Farbe, dass diese so lange hält, als die Mauer selbst.

«sä

:IÉL

'ä

BAUfcKDNSISCHLOSSEREI ËB

(g

BAU-

BESCHLÄG-

ARBEITEN

m

WA

■m

»lg

1 GITTER, | LUSTER*. Ilaternen

^EISERNE

1 THUREN

IDE. BAIERLEIN

U.

m.

FENSTER.

MSgl

sp- ALLE S »ORNAMENT.

1 arbeiten;

1 ETC.

in allen Metallen, Jeder Grösse und gewünschter Ausführung zu billigsten Fabrikspreisen.

1=    Zeichnungen und Preise auf Verlangen franco und gratis.    _

liiiTiiiiMÜnri'iMiiiiiiiiiirmiiniiHiniTiiiirimiiiiiiïïiiiiiiïïriiiiiiTiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiïiiiiniiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iiiir

vin

aHHMM SI «mm-:

<i>;

sn

a yW2stó'A\«6z 3$»

-

* ffïSümfInoris^E

^/4fMw/U5AJf

I©

K. K. P RI Y.

si©

II

SK

II

GLASFABRIKEN

il

8f

von

<s>

7C;

:<k

«SC

SB

Eugenia, Sofienswald, Eil lang, Suchenthal, Alt-und Reu-îïagelberg, Georgenthal.

's''

TYr't

M

rV»V-

Ofso«0j ^

1V1NN31N3J « ^màUYisnniL ^ ,?9 flaira^jg »«* lYt®

SIE

r4nrc

1©

HAUPT-NIEDERLAGE: WIEN WIMEN, Mais, III. M

<£

sæ

FILIALE in Rudolfsheim, Schimbrnnnerstrasse 26.

FILIALEN:

PRAG, Wenzelsplatz Nr. 47 neu BUDAPEST, Königsgasse Nr. 50

empfehlen den Herren Bau-Interessenten ihre Erzeugnisse in:    &

818

Go3j

x

Tafelglas aller Sorten

<J>

<s>

Böhmische Legerglas-Tafeln, Solinglas- und Halbsolin- %iij glas-Tafeln, Belgische 2, 3 und 4 Millim. Tafeln, Spiegel- ^ glas-Tafeln, Dach-Tafeln, glatt, geschnürlt, carrirt, Farben-Tafeln in allen Nuancen, Dessin-Tafeln, weiss und farbig in (&r§ kleinen Mustern, sowie nach speciellen figuralen Entwürfen für ^ Corridorthüren, Stiegenhausfenster, Glaswände, Zieroberlichten, Bücherkasten, etc.

<D

Feste Fabrikspreise.

jjjg' ZEPreiscou-rants, 2vf-u.ster gratis lind. franco. j|j|j

>*YS___

HIMNnMIMHnHMP

Neuer verbesserter Original-

Patent CARL EICHLER,

-i :

Hl

lh

einfachste und beste Dampfpumpe der Gegenwart. ohne Maschine und Transmission, nur mit direct wirkendem Dampfdruck für jede Förderhöhe und jede Wassermenge. Entfernung des Dampfkessels vom Pulsometer bis auf 8oo Meter, praktisch ausge-fiihrt. Eignet sich vorzüglich zum Auspumpen von Baugruben, zum Heben des Wassers für Wasseraufzüge, sowie für jede getverbl. Anlage. Vertretung für: Böhrenkessel jeden Systems, Transportahle ltnmpftvinden, Seil Schlösser für Transmissionen u. Fördertaue, Condensationsivasser-Ahleiter (Automaten).

!h

aiiiiin

Hlllllllllllllll

IIIHIHIIIIIIII

1IIIIUIHIIIIIIII

1UUII1IIIII

iiiiiiiiiiiiiimiiiuiîîîîîr

niirifHiüiiiiriii

n.

ancii Panzer-Cassen

Lieferanten

der k. k. Post-, T elegrafen-

und

Steuerämter.

WIEN ft V., Luftgasse 3.

WIEN,

IX

| fńń\ P prioifegirte

i feuer- d. einbrnchsieherer

=

1

i

=

S

i

11

= l||!jL=faJ jJ

= lllHriH H ' '¹ : < ■

i HP»»

1Ipill

| .fpjsiÉgi" '•

lIruipt-Kiederlageii s

BUDAPEST,

= I., Rothenthurmstr. 22. Giselaplatz Nr. 3.

i Commissionslager in allen grossen Hauptstädten.

Diplom der Weltausstellung 1873. Ehrenpreis der k. k. land- u. forstwirth-schaftlichen Ausstellung 1865.

k. k. Hof-    bürgerlicher

Schiefer-    Ziegeldecker

und Schiefergewerks-Besitzer

Schiefer-Depot, Comptoir u. Wohnung:

Will

"V., I_i-u.ftgra.sse r. 3

(im eigenen Hause)

empfiehlt sich für neue Arbeiten, Instandhaltung und Reparaturen unter Garantie für bestes Material, solideste Arbeit und prompteste Bedienung zu billigsten Preisen.

Zum Verkaufe sind stets die vorzüglichsten in- und ausländischen Dachschiefer in grosser Auswahl am Lager.

^ CARL EICHLER vorm. C. H. HALL, WIEN, I., Fichtegasse 9. ^

A llllllllllllllllllllllllllll|ll|l||||l!l|[|||||||||||||||||||l|||i!|[|i|HIII.................................................................................................................................................................

Patentirte geräuschlos gehend,

Wellblech-Thuren- und -Thore für Magazine

empfiehlt die k. k. priv.

Fabrilc flr landwirthscliaftliclte Maschinen und Eisenconstructionen {

■§

JULIUS PASCHKA

WIEN, II. Bezirk, Nestroygasse Nr. 6.

ejge|sg^xÿteÜBa^a|se|sgiis ejŁ efe>akefe) ifcefcefrilst&tSsafceXs eJsaJsv.eiBajs4s4ieJs<^S)<^t«9^

-=££• -Alle elekrtrisclxeon. Apparate. ^

Sämmtliche elektrischen Apparate, Telegraf en, jS Telefone, /

Blitzableiter/^!^

TELEGB A PEN •■Ä»

Specialisten

für

Elcktro-Teelinik.

-Ateliers

für Telegrafen-, Telefon-und Blitzableiter - Bau.

etc. etc. liefern >

4-

FABRIK für isolirte Leitungsdrähte etc., physikalische Apparate, Zeicheu-requisiten, Projectioiisapparate etc

Fabrik und Comptoir: IV., Luisengasse 15. Stadt-Niederlage: FriedricliMtrasse 8.

Grosse Kataloge (deutsch-französisch) mit ca. 800 Illw-/strationen gegen 50 kr. in Aiarken (werden bei Ordres rückvergütet). En gros und Export. — OKCHlÜBîlMîT 1*69. — Mehrfach prämiirt. An Wiederverkäufer und Vermittler Rabatt.

Mi

BLITZABLEITER.-^

Die Geschäftsbücher - Fabriks - Niederlage

des

RUDOLF STRELEZ,

WIEN

I., Wollzeile 7,

empfiehlt ihr bestsortirtes Lager aller Gattungen

Geschäfts-, G’opir- und Notk-Bncher

welche sich durch gutes, glattes Papier, reinen Kaster und netten, dauerhaften Einband ebenso vorteilhaft auszeichnen, als die Preise die anerkannt billigsten sind. —Lager von Brief-, Schreib-, aller Gattungen rastrlrter Papiere, Couverts, Copirpressen, vorzüglicher Tinten, Stampiglien, Geld- und Wechseltaschen, Löschrollen, Tintengel'ässe und aller sonstigen Comptoir-Requisiten. âllftr:io‘P speciell nach eigener Angabe von Rastrirarbeiteu, Drucksorten, il Ulli liujb sowie von Geschäftsbüchern, werden prompt und billigst effectuirt.

XI

PAii'aiairsjLtrs

im botanischen Garten des k. k. Lustschlosses zu Schönbrunn.

/ÉPïfe.

ÉËàifogîtUttM

-V

r?r

■ -4

Erbaut im Jahre 1SS2.

K. k. Hof-Eisen-Consiructions-Werksîâtte, Schlosserei uni BrOckenhau-Anstalt

WIEN, Y. Bezirk, Bacherplatz Nr. 3.

Specialist in Glashäusern.

Palmenhäuser, Orangerien und Wintergärten mit einfacher und doppelter Verglasung,

Treibkisten, Mistbeetfenster etc. etc.

Dach- (Sheds) u. Decken - Construction en

nach allen Systemen.

Strassen- und Eisenbahnbrücken.

«jL*.

Gewalzte u. genietete Träger.

Schmiedeiserne Giockenstiihle.

THEATER-COURTINEN

sowie complété Theater- und Bühnen-Einrichtungen, durchaus in Eisen und vollkommen feuersicher.

T? x ä/gr e x -w ellToleclx

zu feuersicheren Dächern, Wänden und Decken, als Ersatz für Gewölbe in Wohnhäusern, in öffentlichen Anstalten und Fabriksgobäuden etc. etc.

Eiserne Fenster- und Thürenv erschlüsse.

Veranden, Vordächer, Balcone, Hofüberdachungen, Oberlichten und Zierlichten, Gänge, Stiegen und Spindeltreppen, Kioske.

Schmiedeiserne Gitter für Stiegen, Garten- u. Hofeinfriedungen, Einfabrts- u. Gartenthore.

Gusseiserne Säulen nach vorhandenen Modellen oder Zeichnungen. Stiegensprossen, Candelaber, Wendeltreppen, Abortröhren etc.

Constructioiis-Zeiclinungen und Entwürfe, sowie Kosten-vdranseliläge werden auf Wunsch angefertigt.

XII

Oer König der ©efen !

Die berühmten echt amerikanischen Original-Crown -Jewels (Kronjuwel), beste und billigste Heizung. Fabrikslager für Oefen-Herde-Ventilatoren zur unfühlbaren Lüftung und Wasserfilter aller Art

C. OTTO PELUKAN,

WIEW, Praterstrasse 78, Praterstern.

Xll. Preislisten gratis und franco.

Herren J. Palusryay <& Söhne, Pressburg, am 19. Januar 1885.

Der Ofen functionirt sehr gut und ist uns sehr angenehm.

Herr F. A. Bichter, Oasthausbesitzer, Aussig a. d. Elbe.

Der Ventilator, welchen ich im Juli v. J. von Ihnen bezog, ist gut. Vor werthlosen Nachahmungen wird gewarnt; jeder echte Ofen ist mit „Octroit Slove Works“ bezeichnet.

URM

ssał

röig

jrg-d

3.0.^

JłOjĘ

iw®

Tapeten- und Jalousien - Fabrik

Meidling, Johannesgasse Nr. II

Niederlage: WIEN, I, Kärnthnerring Nr. 4.

JoÇ

IioiQ

UEBERXAHME

SS

von

IC

Hôtel-, Bauten-, Wolinungs-, Café-, Restaurations-Decoratioiien etc. sanimt Spalierarbeit.

Bestellungen werden schnellstens ausgeführt, sowie für Dauerhaftigkeit garantirt.

3'0;|

toi

gp-^=r.— -==r^j=.--:..-^r-_ — .---..--t:;.---. ;------r-' - -    . .. ■—    ;W>

Water-Closets

(englische Aborte)

aller Systeme

erzeugt in sorgfältigster Ausführung

K. Friedmann

Wien, I., Weihburggasse 2.

H Illustrirte Preis-Courante für Wiederverkäufer gratis und franco- jj|

io

Cfi

O

Si

<P ! •

H;;

«T

ÜH1H

^    :=É||

lig

•ü

XIII

Wasserdichte Decktücher

für Waaren, Wägen, Waggons, Schiff u. Tristen.

Wasserdichte

Emballage-Stoffe.

Wasserdichte

Pferdedecken.

Feuerlösch-

Eimer Xo

G

m <y$f-

u

S&dimitàt- u«î» 0d)tflfopi>dj, Carbolsäure und Carbolpulver etc. Asphaltirungen jeder Art, ^ Pflaster-Fugen-Verguss mit Asphalt,

Œindecïtuttpu mit feuevjöidtcm Uftefcpftppt,

vv y

<b%*

Asphalt,

feuersichere

DACHPAPPE

Dachanstrich, Lack,

sowie derlei Reparaturen schnell, solid und bei sehr massigen Preisen. Kostenüberschläge und Preiscourante gratis und franco.

Hartung & Irlach,

Bau- und Zimmer - Geschäft

in Ebenfurth bei Wien.

Uebernehmen complété Ausführungen von Hocli-und Wasserbauten, sowie Lieferung von Kunst-nnd Bau-Tisehlerarbeiieu.

Ferner erzeugen dieselben Dachcemeiit-

| anstrich für Steinpappe nnd Leinwand und über-^ nehmen sowohl den Anstrich, als auch die complété ^ | Eindeckung sammt Anstrich von Pappdächern.

XIY

m

■ p| gl

St

m

>4

m

(Ł

a3S0

i.

Łu

AZIEHDA

österr. - f ranz.

«rv

.'»O*«

fagi-

ÿk-ë'

ü

Elementar- a. Uafall-Tersicieraags-GesellscM.

ACTIEN-CAPITAL :

2 Millionen 400.000 Goldgulden

(wovon 40 % eingezahlt).

iü

Concessionirt mittelst Decret des hohen k. k. Ministeriums des Innern ddo. 21. April 1882.

Die Gesellschaft leistet Versicherungen

a) gegen Schäden, welche durch Bpaild oder

m

iff

SM»

Blitzschlag, durch Dampf- und Gas-Ex- t, plosionen, an Wohn- und Wirfhschafts-Ge- Ï bäuden, Fabriken, Maschinen, Mobilien und & Einrichtungen aller Art, Waarenlagern, Vieh, landwirthschaftlichen Geräthen, Vorräthen, Feld- und Wiesen-Früchten in Scheuern und Tristen verursacht werden;

SSB

8) gegen Schäden durch Hagelschlag an Boden-Erzeugnissen verursacht;

Jj c) gegen die Gefahren des Güter-Transportes

ŚI zu Wasser und zu Lande.

Jçwvf Auskünfte erlheilen die Repräsentanzen in Wien, Buda-pest, Prag, Lemberg, Graz, Triest, Innsbruck, sowie ¹ die in allen namhafteren Orten etablirten Haupt-u. Sub- Agentur en. j

(i

tæSm

mssm

XV

$ÉSk

"TL-

W. RIEDL

I-

illll

•g

>§§gj

WIEM

IV., Himdsthurmerstrasse 6

empfiehlt sein reichhaltiges Lager in

Bau-Requisiten, Ziegel-Aufzugma-|i| schinen „Paternoster“, Malterauf-§j    zügen, Krahnen, Flaschenzugrol

len, Klobenrädern, englischen Dif-ferential-Flaschenziigen, Winden, Pilotenschuhe, Pilotenschläger, „Rammbären“, Schaufeln, Stein-,

Grab- und Beschlag-Krampen aus Bessemerstahl, Hanf- und Drahtseilen, Holz- und Eisenkarren, Zugschrauben mit Rechts- und Links-Gewinde, Sandwurfgittern,

Röhren, Traversen u. Bauschienen.

Illustrirte Preis-Kataloge mit billigsten Ko-tirungen sende franco zu.

Actien - Gesellschaft

-,

für

1 WABSIB-LHTIJIGIIl

Gas- nnfl Heiznnp-Anlap

I., Schwarzenbergstrasse Nr. 6

empfiehlt sich zur Herstellung von

I Gas- und Wasserleitungen &

von    ;’É

Steinkohlen- und Oelgasanstalten (Patent Pintsch) Ą und von Heizungsanlagen aller Systeme (alleinige In- i y haber des Paul’schen Patentes für Luftheizungen), transpor-table Patent-Röhrenbrunnen zum Einrammen.

XYI

WIEN, III., Dietrichgasse Nr. 19b-

ETABLISSEMENT für

Brunnen, Pumpen, Gas- ».Wasserleitungen, Badeeinrichtungen

8.

Dieses seit länger als fünfzig Jahren bestehende Unternehmen befasst sich mit der Ausführung von Brunnengrabungen nach allen Systemen, Erdbohrungen, Fundirung von Brückenpfeilern mit Caissons, mit der Erzeugung aller Arten von Schöpfwerken, einfach und doppelt wirkenden Pumpen, ferner mit der Herstellung von Wasser- und Gasleitungen für einzelne Objecte und ganze Städte, endlich mit der Ausführung von Badeeinrichtungen und englischen Aborten.

Kostenüberschläge gratis und franco.

eFii-t, die tluo^uhzuncj. und $zo^eht izuny dez

ents'pzechend dez neuen cBauozdnuncjemjs^ehten siet1

GEBRÜDER ANDREAE

cBuzeau : ^Vien, II., ofoan&en&ßxücnen&tt» 0C«. 1.

©ie cftahzcanälc sind bei sozc^jältiej-ez Ćl usfünzuncj, settsstzeinxe^end ^ sie sind -hittiyez wie yenuxuezte (Bo-näte n.n5 nehmen im cftettez keinen cRaum weej-

^IVien und andezen Städten

Sie jezenssen ü bez in

ansc^e^ütxzte dezaztic^e Ćtnfacj.en stehen esu

©i engten.

(2a-

2-cxcjez von Stein&euyzohzen und alten esu nati^utions-Sinta^en ci^ozdezlichcn ffllateziatien :

II. cBe&izfi, Scfiiittetstzasse &Zz. 15.

XVII

!5>    ⁷    '    -."■    ’    . «üt?

D. T. JUNK

Erstes technisches Assecuranz-Bureau in Wien,

»77

Ii9

SpecisuLItät.

55

ff

■u.

AI

§jj

■Ü

>*

*1

•U

•H

55

v*

l»ns Erste technische A.<iseciiriuiz>Bnrean in Wien,

unter persönlicher Leitung und Verantwortung des Inhabers, befasst sich lediglich mit der sachlichen Aufnahme und Vierthabschätzung von Gebäuden, Maschinen nnd Fahrnissen zum Zwecke der Versicherung derselben gegen Feuersgefahr, oder zum Zwecke der Schadenersatz-Ermittelung nach stattgehabtem Brande.

Diese „Assecuranzschätzungen“ werden objectiv und rein sachlich gehalten, genau nach den behördlich anerkannten Versicherungsbedingungen und dem Entschädigungsmoduse der Versicherungs-Institute verfasst, und wird für deren Richtigkeit Garantie geleistet.

Die Vorschätzung des Versicherungs-Objectes vor Ausstellung der Polizze ermöglicht es allein, allen Zweifeln, zuwiderlaufenden Interpretationen, Differenzen oder gar Processen, mindest aber den beidentheiis zum Missvergnügen endenden Verhandlungen bei Schadenliquidationen vorzubeugen, indem durch dieselbe alle jene fiir eine klare, präcisc und sachlich correcte Veranschaulichung des zu versichernden Gegenstandes sprechenden Momente hervorgehoben und deutlich belenchtet werden.

Die durch obgenanntes Bureau verfassten Vorschätzungen geniessen die Anerkennung folgender P. T. Versicherungs-Institute u. z. :

K. k. priv. Assicurazioni Generali in Triest,

K. k. priv. Riunione Adriatica di sicurtà in Triest,

A. h. c. I. Ungar. Allgemeine Assecuranz-Gesellschaft in Budapest,

K. k. priv. Versicherungs-Gesellschaft „Oesterr. Phönix“ in Wien,

K. k. priv. Oesterr. Versicherungs-Gesellschaft „Donau“ in Wien,

A. h. c. „Foncière“ Pester Versicherungs-Gesellschaft in Budapest,

A. h. c. Leipziger Fcuer-Versicherungs-Gesellschaft in Wien,

A. h. c. Ungarisch-Französische Versich.-Actien-Gesellschaft in Budapest K. k. priv. Wiener Versicherungs-Gesellschaft in Wien,

A. h. c. North-British and Mercantile Insurance Company in Wien,

K. k. priv. „Concordia“, Reichcnberg-Briinncr gegenseitige Versieh.-Anstalt,

K. k. priv. Wiener Wechselseitige Brandschaden-Versichcrungs-Anstalt,

Gegcns. Versieh.-Verein f. Montanwerke, Maschinen u. Metallfabriken in Wien, Versicherungs-Verband fiir Papier-Industrie in Wien,

K. k. priv. „Azienda“, Oesterr.-französ. Elementar- u. Unfall-Vers.-Ges. in Wien und es wird im Brandfalle nach den Normen derselben Schadenersatz geleistet.

Bei Expertisen über Gegenstände, welche in das Fach von Specialisten übergehen, besorgt das Erste technische Assecuranz-Bureau deren Bearbeitung durch Capacitäton der betreffenden Branche.

Ausser der Vornahme von „Schätzungen oder Expertisen“ befasst sich das Erste technische Assecuranz-Bureau Oesterreich-Ungarns in Wien mit keinerlei Nebengeschäften der Assecuranzbranche, namentlich aber nicht mit der Aquisition von Versicherungs-Parteien, oder als Rathgeher bei Wahl der Versicherungs-Institute.

oft

AT

tj

y.'

ISS

XVIII

Die Erste k. k, aussctil. priv. Facaele-Farben-Fabrik des

(früher P. GA USCH in SIMMERING)

WIEN, Landstrasse, Hauptstrasse 120 (in eigenen Hause)

empfiehlt ihre seit vielen Jahren von den verehrlichen Ballgesellschaften, Kiseiihalinen, wie Herren Baumeistern, Fabriks- und Kealitäten-besitzern mit Vorliebe verwendeten, wetterfesten

Façade - Farben

zu den billigsten l’reisen.

Dieselben sind in 32 verschiedenen Mustern, von 18 Kreuzer pr. Kilo aufwärts, stets lagernd, werden im trockenen Zustande und in Pulverform geliefert und sind, an-belangeud die Keinheit des Farbentones, dem Oelanstriclie vollkommen gleich.

Diese Farben sind in Kalk löslich und vermöge ihrer vorzüglichen Qualität, sowie wetterfesten u. besten Haltbarkeit überall sehr gut eingeführt und können von Jedermann ohne besondere Manipulation leicht verarbeitet werden.

Zum zweimaligen Färbein eines Quadrat-Meter Flächenraumes benöthigt man circa 10—12 Deka Farbe, d. i. per Quadrat-Meter fertiger Anstrich = 3—4 Kreuzer Kosten.

Aiusterkarten, sowie Gebrauchsanweisungen, Preis - Courante werden auf Wunsch franco zugesandt.

Jedes Couleur, welches nicht im Musterbuch enthalten ist, kann in jeder beliebigen Nuance geliefert werden. Versandt für ln- und Ausland.

Der vielfache Missbrauch, der dadurch getrieben wird, um schlechte, ganz unhaltbare Farben unter meinem Namen in Handel zu bringen, veranlasst mich, vor

Fälschungen zu warnen.

II

fl

li

Ł OBAILLT

li

fl

f!

IHI

Ingenieur- und Bauunternehmer

NUSSDORF bei Wien

empfiehlt sich zur

Entwerfung von Plänen und Ausführung aller Al*t

Cement- und Betonarbeiten

und zwar namentlich von Kanalisirungen, Bacheinwölbungen, Reservoirs, Gascisternen, Trockenlegungen, wasserdichten Terrassen und Kellern, Fundirungen, Wölbungen, Fussboden-Pflasterungen, Einfriedungen u. dgl., sowie zur Lieferung von Pflasterplatten, Sockel-platten, Treppenstufen, Randsteinen, Baluster, Fa-çadequadern etc.; endlich geschliffener Fussböden, Bade-, Abort- und Pissoir-Einrichtungen, sowie zum Bezüge guten Cementmateriales.

i.

fl!

XIX

KUNST-A NSTAL.T

für

von

Gegründet 1834.

F. OSTER

Gegründet 1834.

WIEN, V., Hundsthurmerstrasse Nr. 25.

Diese Anstalt liefert jede Art decorirtes Glas mit geätzten oder gravirten Ornamenten, Blumen, Figuren etc. für Wohnungen, Stiegenhausfenster, Entréethüren, Windfänge etc. in stylgerechter und geschmackvoller Ausführung.

Schildermalerei und Buchstaben-Fabrik

von

WIEN, Y., Hundsthurmerstrasse Nr. 25

empfiehlt sich zur Ausführung aller in dieses Fach einschlägigen Arbeiten.

Dynamit-Actien-Gesellschaffc „Nobel“

Bureau für Sprengtechnik Mahler & Eschenbaclier, Wien, [., Wallfisclig. 9,

offerirt: Nobel’s Sprenggelatine, Ammongelatine, Gelatine-Dynamite*) Sprengcapseln, Sicherheits-Zündschnüre, Electr. Zündapparate u. Zünder, Tiefbohrgeräthe und Gesteins-Bohrmaschinen der neuesten und bewährtesten Systeme.

Specialitäten : Drehbohrmaschineil (Patent Jarolimek) für Hand-, Dampf-, Wasser- und Luftbefrieb ; Percussions-Bohrmaschinen (Patent Sthram-Maliler) für comprimirte Luft ; Vertikal-Tiefbohrmasehinen mit Dampfbetrieb, für Canalbauten, Einschnitte etc. Preis-Courante, Prospecte und Kostenvoranscliläge gratis und franco.

*) Der grösste Tunnelbau der Gegenwart, derjenige des Arlberges, wurde nach vorangegangenen vergleichenden Versuchen mit den verschiedensten, mit grosser Marktschreierei angepriesenen Sprengmitteln, ebenso wie s. Z. der Bau des St. Gotthard-Tunnels, einzig und allein nur mit Nobel’schen Dynamiten dnrehgeführt.

PATENTE

Marken- und Musterschutz ALLER LÄNDER erwirkt das behördl. concessionirte

Erste Privilegien-Bureau.

Gegründet im Jahre 1851. Gegen 8000 Patentbesorgungen. Telefon Nr. 961.

PAGET

& MOELLER,

W EN

INGENIEURE Stadt, Riemergasse 13.

Broschüre „Erfindungs-Sohntz“ von C. 0. Paget, Verlag von Lehmann & Wentzel, fl. 1. Enthält n. A. completen Text der österr. und deutschen Patentgesetze.

XX

FRAIS 1111

it

lit

zu Kufstein (Tirol)

Central-Bureau : Wien, I. Bez., Schottenbastei 6

;1

ft

■*-

empfiehlt zur geneigten Abnahme obige Fabrikate in stets jj gleichmässiger und vorzüglichster Qualität, den vom österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein in Wien festgesetzten Normen über einheitliche Lieferung und Prüfung jj

hydraulischem Kalk und Portland-Cement voll-

von

kommen entsprechend.

y.--    Seit dem 25jährigen Bestände meiner Firma wurden .V

lp^! diese Fabrikate in den grossartigsten Quantitäten bei den X” schwierigsten Eisenbahn- und Kunstbauten in Oester- \r reich-Ungarn und im Auslände, sowie bei den meisten eAc ‘'•-I Monumentalbauten und auch bei dem Baue der Wiener jljKj

ify Hochquellen - Wasserleitung ein Quantum von über k^jni 400.000 Wiener Centneril in Anwendung gebracht, und ffP&jfl werden gegenwärtig auch bei dem Baue Sr. Majestät lg Hofburg, der Arlbcrgbahn und der galizischen Trans-versalbahn verwendet.

/}•

il

I Ludwig Graf & Julius Feszty

Baumeister in Budapest

Eisengasse 14

übernehmen alle Arten Bauarbeiteu in der ungarischen Reichs- ® hälfte zur prompten Ausführung.

isiasæaEassHKSSEaææsEsæsâi&æsïsaæsasHæassssææaôssæjs

XXI

SIEMENS' patentirte Regenerativ-

GaS-Lampen von 100 bis3500Normal-

kergen (gleich 6 bis 240 gewöhnlichen Gas-ßammen) Lichtstärke bieten bei gleichzeitiger äusserst wirksamer Ventilation und verhält nissmässig sehr geringem Gasverbrauch eine Beleuchtung von unerreichter Schönheit und Ruhe und unübertroffenem Effect.

Die ausserordentlichen Vorzüge dieses neuen Gasbeleuchtungs - Systems, welche innerhalb der letzten \wei Jahre durch acht goldene Medaillen ausgezeichnet wurden, erklären die rasche Verbreitung desselben und seine Anwendung sowohl bei Monumentalbauten, wie dem

Parlamentsgebäude in Wien,

als namentlich auch in Schulen, Theatern, Sälen. Cafés, Restaurants, Geschäftslocalen, Bureaux, Ateliers, Fabriken, Giessereien, Buchdruckereien, Bahnhöfen, Wohnungen und für effectvolle Be-leuchtung int Freien. Nähere Auskünfte, Prospecte und Kostenanschläge gratis.

K. k. priv. Regenmtivbrenner-Fabrik

Friedr. SIEMENS.

WIEN.

Comptoir, Ausstellung und Fabrik:

IV., Wiedner Hauptstrasse 51.

XXII

Das Etablissement

für

flag- unît

des

k[t

JOSEF KIÀRKUS

Comptoir und Niederlage: WIEN* L* am Peter Kr. 2

I ii

jjij.

fcs—■

.‘...-i

«■I

iiiMgiigi!]

¹ iHniiiiiiiiimiMmhtmn

empfiehlt sich zur Herstellung von Gas- u. Wasserleitungen und Lieferungen von Beleuch-tungs - Gegenständen, engl. Closets, Bade-Einrichtungen und Anlagen von Telegrafenleitungen für Bauten und Private etc. unter Zusicherung für Dauerhaftigkeit, sowie prompter und reeller Bedienung.

.................. H]]t -1¹11 li!li .......................... .    I,;

.................    ..................liiiiliiilllii Ililllllil:;!iililil:;'il::anill:it■ i.'.iaiiii^

iililiiliiilililllliilliiiiiüa

, . I' m ! I I i 11 ■ : ; 11 : ! i 1, | I i • ! i I,¹ | m I "-iii ! I" I ¹ ' "Ili I' : |NL i]

jlBBriMiniii. wwjiitimwNMmai«iiiih(W» a j-jwiwi» tfeawa»W8w*JSs?KBiJ:

fülll'.iHi'IiÜlllül j;illl!lll,|i|iilii'llii] i|i !ni:' 4#^U|l'lllilllil:ll................

- I ■ j... _L_L::i • I

l!hlil!;l!l!:llllllllll!!ltl!lll!ll! iiülll!,liill ;    KWWÛL’&äitM l mmSto

tff

mBSÊm

§§

mm

Werkstätte :

Fabrik:

X, Eugengasse Nr. 73. || I., Führichgasse Nr. 3.

'ÿsmsmsm

- XXIII -

11

«I

Röhren aller Art

I

v>

$ von Schmiedeeisen, Gusseisen, Messing, Kupfer und Klei für Gas-, Wasser- und <ts Dampf-Leitungen und Heizungen. Drainageröhren, Abortschläuche, ferner Verbin-äS dungsstücke. Hähne, Ventile, Werkzeuge. Wasserleitungsartikel als: Wandel    brunnen, Aborte, Pissoirs etc. etc. hält stets vorräthig

ii

A&8@HT M&MWs Stöhce&wslsww&i

q>

Śj|    Wien, I., Himmelpîortgasse 28.

^ -Fabriken in Otlcrberg, Ober-Schlesien und Düsseldorf am Rhein. ——

xe

lsjr| für Wohnhäuser, Schulen, Theater, Krankenhäuser u. Fabriksgebäude.

«J»    Trockenanlagen für alle Industriezweige.

|i| Dampf- u. Wasserheizungen, Dampfkoch-, Wasch- u. Bade-yig Anstalten, Canalisationen, Wasser- und Gasanlagen.

ü§ ^ RippeïoTen -    Luftheizungen

S fiirOampf-u.Dampf- a p wasser-Heizung. p

iC

r<EI

mit Central-Schachtofen (Patent Kaiserslautern). — Vortheile gegenüber anderen Centralheizöfen : Einfachste Bedienung, vollkommene Verbrennung, continuir-licher Betrieb, grösste Heizfläche im kleinsten Baume.

1

■XE¹

ii

Vj

xe

• i ", 'j

gT.W

m 'mB

XE

Bf'

i— Ccndtntmasur

<i>

Gusseiserne Rippenlieizkörpcr

und Rippenröhren

XE

(»

Läagenschnitt.

l! SSiS

n , ... >n neuester Construction und zu den bil-Querschnitt. ligsten Preisen für Dampf- und Dampfwasserheizungen.

I mim ii 11 n n

XE

{!§ Brundriss-Schnitt.

XE

XE

A. SC HOL LY

CiYil-Ingenieur

Wien, II., Kaiser Josefstrasse Xr. 7.

XXIV

Die kaiserl.

königl. privil.

Versielierungs- ^pS G e s e 11 s e li a f t

Oesterreichischer Phönix

IN WIEN

s-

S-

=S

■g-

mit einem Ge währle istungs - Fond e von

Fünf Millionen Gulden österr. Währ.

*•

■g

■g-

•g-

übernimmt nachstehende Versicherungen:

а)    gegen Schäden, welche durch Brand oder Blitzschlag, sowie durch das Löschen, Niederreissen und Ausräumen an Wohn- und Wirthschaftsgebäuden, Fabriken, Maschinen, Einrichtungen von Brauereien und Brennereien, Werkzeugen, Möbeln, ^

o“ Wäsche, Kleidern, Geräthschaften, Waarenlagern, Vieh-, Acker- und Wirth- ™ schafts-Geräthen, Feld- und Wiesenfrüchten aller Art in Ställen, Scheuern und Tristen verursacht werden;

б)    gegen Schäden, welche durch Dampf-und Gasexplosionen herbeigeführt werden;

■@i c) gegen Chômage, d. h. Schäden durch Arbeitseinstellung oder Entgang des Ein- I«

kommens in Folge Brandes oder Explosion;

d)    gegen Schäden in Folge zufälligen Bruches der Spiegelgläser in Magazinen, Niederlagen, Kaffeehäusern, Sälen und sonstigen Localitäten ;

e)    gegen Schäden, welchen Transportgüter und Transportmittel auf der hohen See, zu Lande und auf Flüssen ausgesetzt sind. — Seeversicherungen sowohl per i°& Dampfer als per Segelschiff von und nach allen Richtungen ;

/) gegen Schäden, welche Bodenerzeugnisse durch Hagelschlag erleiden können,

■    und endlich

g) Capitalien und Pensionen, zahlbar bei Lebzeiten des Versicherten oder nach „ dem Tode desselben, sowie auch Kinder-Ausstattungen, zahlbar im achtzehnten, " Jj£    zwanzigsten oder viernndzwanzigsten Lebensjahre.}

Beispiel zur einfachen Lebens-Versicherung.

Die Prämie zur Versicherung eines nach dem wann immer erfolgenden Ableben auszuzahlenden Capitales von ö. W. fl. 1000 beträgt vierteljährig für einen Mann von 30 Jahren    35 Jahren

nur ö. W. fl. 5.80 ö. W. fl. 6.70

Vorkommende Schäden werden sogleich erhoben und die Bezahlung sofort veranlasst.

PROSPECTE

werden unentgeltlich verabfolgt und jede Auskunft mit grösster Bereitwilligkeit ertheilt im

CentralxBureau: IM Biemsrgasse 2₁ im 1* Stock,

sowie auch“bei allen General-, Haupt- und Special-Agenten der Gesellschaft.

_ |Der Präsident:

Hugo Altgraf zu Salm-Reifferscheid.

Die Verwaltungsräthe: Franz Klein Freih. v. Wiesenberg, °&-johann Freih. v. Liebig, Karl Gundacker Freih. v. Suttner, Ernst Freih. ^ v. Herring, Carl Freih. v. Tinti, Dr. Albrecht Hiller, Christian Heim.

Der General-Director;

Louis Moskovicz.

40 Jahren ö. W. fl. 7.80

45 Jahren ö. W. fl. 9.40.

4¹

T;w§

Der Vice-Präsident:

Josef Ritter v. Mallmann.

Director-Stellvertreter:

Louis Hermann

•g-

'S-

S-

■s-

«s-

Ÿ'

:4

■S-

I#

■il

■

y

%

W:

m

1

/

, =s>

-

T-

■ ,

x

3 i

«i O

/

NJ

"%-i

Z !

0

X- û _

2 ?

rj

\

\

(S

\

* X

çO

\

v

V \ ^

r*

i“

r-' \

v

-x

■f

\

/

1 wfek

4.

i

■ J

’â

$ v i s?

■v -

/

^ Q

/$

/y?;    —

^ûTû

*f§ë

rû >5»

S'O^'ov

—-

r

/ y

/*>&>

/ (rv &

—    *7^

-

mm

/

y & r

ir&

/

7 >% Ü'<r & ÿ^.

/m

/'

■-y

7

i

&ÿ~

f ’ 0> Y~

^h£7

/

-r ^

- O»

Z.

N

r,y ^

3

v'

7 Tô*

Z

Z

v :

'Â-'jô

.    •4'.'’..:--'

»

■

l à • ■:

-

J i: :ï

■

1-881

Biblioteka Politechniki Kiakowskie|

100000296235