.

$

ggl

r*j

IS

,

&

S53

feg

Ł 30

1

g]

LM

i

*-*2

ij

•<' ?

: •*

wr

IÜ

f 0

•aTT

»

pLl

37

■

" ’v.

'.V:;:

»

.i:;:.:

. '

■

f:*1

!.!•

m

„

■ ;

Ji

k<.

*    : J

ri?

liiiiiiii

ÆA

\

44»

1

1

r?

: «

'wiÊèé

• ■•■:

■ :

i

ilü

Li

K

;:;

m

■: ;

liiii

5>

t|§

Ils

WL

Mm

•mW

ül

fjy

m

&

■ ;::

lillWw

i’i*i' ''' fe*'$is41wn ^

fiÉPll

ÉÉ9NI

:Y:

l' Vs;

'M

.

i

Ü

T

ÜM

À

r

if)

s

i i:

i

■

**

£K

Y:

IMi

j'j

k*i

«

fl

P

*

t»

i

,1

M

i¹

-î

i

H

VV’ : ;

iT

JV

*.

r* jü

k

Biblioteka Politechniki Kiakowskie|

100000302827

ł

*

y

N

ÉTUDE

SUR

LES MOYENS DE FRANCHIR

LES

CHUTES DES CANAUX

ÉCLUSES — PLANS INCLINÉS — ASCENSEURS

ASCENSEUR DES FONTIN ETTES

«s

ÉTUDE

SUK

rvva

LES MOYENS DE FRANCHIR

LES

■■

CHUTES DES CANAUX

ÉCLUSES — PLANS INCLINÉS — ASCENSEURS

ASCENSEUR DES FONTINETTES

RAR MM.

H. GRUSON

L.-A. DARBET

INGÉNIEUR EN CHEF DES PONTS ET CHAUSSEES

INGÉNIEUR EN CHEF DE l/USINE CAIL

ATLAS

4-

der

öffentlichen Arbeiten

jotïA

PARIS

LIBRAIRIE POLYTECHNIQUE BAUDRY ET Cic, ÉDITEURS

15, RUE DES SAIN T S -1* ÈRES, 15 MAISON A LIÈGE : 7, RUE DES DOMINICAINS 189 0

Tous Droits réservés.

'

KRAKÓW

^'•chr.ic*2V

IV35U6

* •

Akc. Nr.

nwjsi

|; :i !■ ;

#

V\\

J"

MA

éof,(y-te-

L'

/e -d/uves ni /aac# du    e/es/ietle

uxnnj

Fuj ■ 1 ■

WlgjOT

■roi.

I lliil

nsManuM

Ê=

•Ä.

: : El

nna

^certOiixM Fig. Z

IlMlmiidiiji'jijllijifflilôlE

liiiai

R!

II

IB

...    ilillll

liiiiiiBiiiiiiiiiii.'ijiiiiiiiiffljiiiiiiiiiii'iiiiiiiinii'iiiflinHinmnrimfnninirnnnnn!

or

■H 1

TYPE D'ÉCLUSES A DEUX SAS POUR LE CANAL DU NORD

M/mewu -e/evea/ton c/e /a /e/e

avisa

!*•-

Js,\0

'lUiQ

ff.'Z •

X*."

+-• v

O-

T5Ï

">IN

ÂifO

I----

UchMU : F-lOt) Ł

7*8.S0_________

&3A. __ JAt

/f&u/be OUI VU ) il FF

cnuve duivarzl F F ON.

ASQ.

\io

ISS

ł~----

EE

»fi«

7Ïj

*<•

-£»

l.KQ

ĄJO

w,

.....

SUÉ

I

=r=

ÏE

r ;• -V

«

„.■mm

sa

;s

î£

?!

v'V

pW' .*

éMéH

1=1

%•*

»V *

-i. -I—

rj • -

\%V    ' .

”“5

.i

il

: ;v /.

mzjm

-r-~J-«

•i..qÉp

i§ img

-f

v-s ;

~7~M

o-; F:>

V__•

>";£x

W/m --^1»

ITT?

ivi

>v

U-'    -/JW.*

!'Æ>'

T7>fr •'

-.5

N*

BT

-i

i. 1%

»•■ï

If.

i\W'- • "v

ym

y7>

oV/yAy//////

Y-do

_______*9lo.......

...____TEii.ac-.ll_______

^ ^    a?ncvrc/.

\\

:T-r.

....._._■«?,<? Ö....

..........- -â,6.o......-.--.4.

.....Çjl.Q_____

te

5ü

—-rjSt-'

mÉm

• ULI1I1I

f:

59

■i:

L' AN ^

v/y*

YZ.

«F

VA

..1........./3.3p..............

.yj.o.

>1

m- b

.......^A|A°-______

......jrlfte....:

iÉR

ifÜb

iï

—ZJto..

I«

:ü.

4-

ïï t

Lß5

-I-

J.

e su i vez /? / C/Z.

____S.iû........,......Jt.QO....

—T

;v*‘

Éi?l.

^,1.0i);y tyi.

yi

^r*

sü

N 1

n'

Fig.ï.

II.'

im.

VS

mmmm

WmrnÊ

çyvy/,

..

i " Il

IL

-4-

v:

Éü

/fotzte Mu Ptl/ji/ AB

il

»5

(po/uMiô

L..sj8ô'..<>cee:

V'

......

'I |«';

■v-^fe J I

ü! Il I

• _ .1

F"- ■ ' ■

•—-— ..1 _y

mmtëMêig

iSfSSÄ

QSffiyal

----i5,PP______

TF

^ zrcas)Ec/eô ^c/iu/j.

Ech allé. . 1/ioor-

c/ve /ri ÿïfitc/Fji et E.

____

tCTJ > LU T\

—a

te

:rj^

mm

mm

J-r> |

1:

f'

■m

i'îifSS

■: J

,1

mi

aiiMiM

mtrrfTJlilllli! mini i inrrrm n i mir

'lùVflf

f.

I*--

tjß -

•te

;'f

!..

TYPE D'ECLUSES DU CANAL DU CENTRE

mmmmm

rn.

sUÿiMi i&tui    F i^. 5.

h'cJiscZZc*. i/iOO''

A-

-ŁSS.

r,:

m-

; r-jjf

rnn

Tîrrfi

I! =tfc4t=

! -tî- -H—

rllWwimiïïilï

um

i;

Tî

wmm

û5...........

3:

Ll: :

—......^..........-

V.v

.Êv-

«i

■y

W'Ôî

,/v

Jâ.oo

\v

!*,

!"

wy

-«♦

fl

<a

----/A PA______

ij-J

«T

ni

lli

BHBSS

JL

s;

VS

as___

illUlllUj

UiilUlujj

iùîIU

w.

m.

ijt°-

7 FtrM

Y ~WÊ

-xi

.4

<K

mm

!;

H⁻,

l!

mû

mm

C------k}°------n

eau

'^erntet le chu votant ce/) c d e/cf/z.

O:.

■Jlte

l'* ;

BàODRY â C“, Édite-ura,

1«, rue des Saints-Pères — PARIS

l:

'i*

>J

ï

'

Planche N° 2.

mi.

'*    -> BufSufcricur

Andenfilmt ~$jSSsfF'iJSgiÊS&.

CtmaldYprêfgjg- W    ■ •"*■•«> '

à-SuuporîF “ f

Plan. incline souterrain avec J-cluse eue serran eé cnucutèjjar fePuc de Fj-ugc Ufolerdans sas mines de Warckdtn-rrwor

PLANS

y,

iŁJ

m

s_

Term“

aval

tf

V,

Je

Fig Sr.

p]

Ccufie verlicdle. sur lae ligne AP Atu-Pla/i .

JjçUeau. à flot

JZcAuse

ßdLegg/gj/F

Ferm

urnom

'lAATV^*

INCLINÉS ET ASCENSEURS.

Tigttres 3 ■

ik

IX,

tnr

i Sr

jr

Çjinrif d ’ qrnonl

Sas floUeur

mm

Fig. 8.

( ’M

' r‘Æ'" 1

Va

d-

7/

mm—

dflŁifrZ-

Uli

Candi al’Aval

W)

■m.

mi

y/F

777777

er:

Wd

—-ig

u.

dszSt

i-m

/Mdi-

plan

{ -fw;

i XX rzd.

!f

- - go/ies

✓    s

«3

Tjg_2_

Flétri genereH.

ÜÜtaj

wmm

8 et 9.

||p|| Anciens types ïü

WMHHHHK d. ascenseurs cL

1 lott eues.    , Wz

L_^

mm

! Kg

U T'CS

Cnnat et* amorti

3us

'<

Fig.9.

VJF

tlij. 4/. ( '/tOoJ

Forte

Canal O Fal

jbfuedue cû. oicłcuicfe. J

L> C

z.

W,

Ti

sag

esSS

Pi«r Infercêvjp»

r-

Demi- coupe- ditjoint lonjitudinaZ de la soupape.

Fern’'

euxe ï. p

fl

II

ddust *t rhetn induit

fö/rtteZt (rc ciment

mFM

FieJ czjriorff

W/s

Va

MJ

Hü

fcÂL

JL.

Ajlfiurvvli.

remonte

w/ÆÆmW/

C'/is)

Wßw

17§rml' I «val.

It=

7/n

F doso el Flein incline

jTïmieZtt/e ■ amorti.

FteJ ounonb

111

3S

ex

vfoi/ds (tjtis rcrjUTur de la scupupe fJHI

;3rü

3£

3-

Ooe, X

ïfT\-

n*

mĘS

IB

» r.xx ^

'WÊMÊM

Fig.iS.

Appareil d'essai, des p des Tontinettes

resses ,

SSü3

)Arru.èe d'au, sans pression..

¹ho)

n\

!(

§3

ii:/

Gonfle transversale

Tube de propulsion

Jï&h-elle de /do

Fig 6. ( /tuj

Çocgpe langeludżn cele

.4

Fig. 3. %

-r

o o o‘

as

-t0-§v

©I4&#-©"

t*

S..;: •'

\m

S»

SS

üyupt transversale juxr Faae \du .gpvstbn .

*—ł p Ł. ... j. M    I - M    .yjjypp*

r m

z?,

lipfggëS)c

Coupe ZorufiV" jtwl'vuze. cùc sas .

rîv/Ê::-5vv=>:

Z3Ęimm

____©@.@.g)cèt

do\.

r- - r

WÊ

Fig. 16.

( 1/2-60)

tJUnFc*

-ŚfŚS

JD ,

-E

■BS

•Il

<ü

MM Vp

^    \I/

smses

7o J

!...

b“»==

□C

TF

..j.

y.

d0Æm,

cm.

l—su^------

j|

iJLi.

r'

•m

C - G. )OC - .

j[.---g. IOO -

■/

<7

m.

v>

a.

•v

7/,

•y

jy

4m

Bassins d'epargnesdes eclusesdu&ned.da&nlre    g g g ?

Xiveau. d Amont    Fig U IFS F. Sa

Bassin. Jp

Bassin. D

------a-g-

~ F m

44

t C I

Am

Fig. l£.

( K ehe lie de /zoo)

Niveau, d‘Aval

.fis

Fig. ß.

çL.

O_: rd\ *.r

A Vâd

7^e agis s eu fi peu' compress/on..

il H i

ÎË

■F

Rr

y:

FT/jFŹ/i

/y/77.

Plan, incliner dm Af M. (lopin 3c FJiiCy Afnzeicl roulant' rtiuism en. tronçons de M. Peslin <.

y,

i-

SS

m*

Cl

/O.

jtt.

Für. H.

*J

Coipe

n . i ’/soo)

Ion g iludin aJ*.

j;

ZT'J

T. :

-k 93

Ji . %

a!

•Üé

—ą

FLgai'eu J6.. Ascenseur cl. deuac presses propose^ -par Al •’ Fleurie

J) esso us du sas

I! h

iiitail

CB

AdncTJrt

7 '(^s ctpùsscutl j'mr Ir ctcFicn.

B ta guet fiore sous le sas et sur lequel¹ tires, peiuia.nl lçulCJ.e'parties de,la tnont-eee, la. tige du.

piston-^ agissant par (relation. - -O, (aguet articule- sous le

pendant gu iL est pousse' dans la 2e;partie de la montée.--par la- tige- C agissant par compression—-

sas et

maintenu., par une-

VIS■

;•

i!

—■r\ ü\

Figures

Ascenseur a flotte tirs de

:3

WJpA

13

;;

ISS

±2iS

^ST

MM

TBSfi

rzr

3±t

-L

/J

.8

dp 3a a

Il

i?

p KscjfJ «

Im :l

SE

Sr

UM

y - -st

Fligures // â'/X ; cueirostcut-ùj

iues

II

ih

aauç

38m !

î|

il i

§ '! %H

1|| {jl&jliÂ

■i !

ot

Ascenseur cLoubley de- M. Seiler.

M r S e.iji'ig r/soo)

f 77 • r~L

n-~

,b

::

fia 1Z J

(/zoo) An

Flan.

N\

r:

g ’*M    Ł!-

■'i

£*-

==s

X'-

BAÜDRY & C“, Éd-iteiirs, 1F>, rue d a Saints-Pères — PARIS

==n

nz.

r~

Fij. 1.

li

lr³

@F

ii

V-

!=1

sS

II

PD

IS

9p

=1

■Pft

⁹I

Ci

fl

Courte.

|!a i B»

!    ! î

HH-

"V

rî

SlUV

life)

ASCENSEUR SUR LE GRAND

CANAL DE L'OUEST ANGLAIS

(Fia. Ici i.)

1-levaUojt d’Aral ( ,I₀)

ÉH

/A/. 2

f#

Disposition de Cl c/ucrpeńto eĄ des appareils.

JE

qü

.z

Da

iBËt]

kIII

M

il

QE

I©

isi ; et

<^>

'la

■I

—lotz__

Btd E

wi=q ‘

-T“*

>7

ai

Ie

t

8&i

oî

Uâ

Verrou

nce.

------h

Détails des balances Details du.

Verrou (>uZutn^W)

Fig. 10.

(o)

‘t

TùfUJ-e extrade <Ü 7’ouvnçe de Àf^ \ JłirscJi rz__i

üi

«?

/j

V/

y///?

i! V

II

" y—

i! ;;

11

Fuj. 11.

il

y/.

VA

mm

v;

//

y//

i!

T[

--

tyA/sy/yy/y-'

p§

'///A

i i

I

ySs/.'/s/ssm

g;®

=11

7<'

_L

Vjlpy

il

■F

la

y,

y/,

°\

b Ht

lilm

V,

f,

Wm

-■

U,

ïjh

Vi

1/

i G ic

WTT>

mm

'-y,

0 ic

■=

W-

///>

dtzssere lle.

et

_|j Détails du verroii

_ (Vadtt

//

/>

/>

V//A

'A

il

T«e <?/? plan. Fie/. y⁷ •

WA

bb

(ife)

■W

■p

œspi-

wmdà

=i

y/zpt'

//

//////

Wf

Fia. 3.

F/₅. 5.

.1

Elevation â’Avai

TYPE D'ASCENSEUR A CHAINES PROJETE

Par M. BARRE T , pour “bateaux de 300 tonneaux.

(Flcj. h as 11 )

Flein

chli

JCi

F iß. 6.

& y ne d'arire s

/iftc/iine hydraulique, a 5 cyïuidra.à Ample e/je/..

—hL

a f¹

ii

MW

r‘

I,

fi

TtHiTm

mm®

II

Tî

«I

-0-C2

—1k

ui

-F&-----T||

»IM .    ;

TT

-----JB

ÏÏÏ~=Ê=Ê=

iTll

bU=

Va

Wm

1.

îîn

|t

rr¹

,TT

TT

____Axe

*1 :

».

”r

•1

£—

Tt

/igné d'arères.

-gr

ÎL3KII

s-

3-

"Tr~t—

—h-F

",

J i*

Ö7

II

i-

/Fadane hyàraaüaiie '-//lindres a simple^ j /

-Mit

a3

II

Fia/t t Oüepar Cessai) _    _Fz^. 5 .

- -L -if

il

---T'Ii" fTT

£]

T;

mrnm

11

=F£~;

WCwYM

Y/A

YA

TTtïï

T--Æ

/'i7 iN

I'

I¹

li

TÏÏÏÏ

i 'i

!'    i

'i    U

-J

LU

'ijiijiiiii

I, F

'I

i]

■

'■

XV

XX

,    -    - 1~_“C •J— ____

È pltvdüori générale (/jj FÙJ.l.

Î1TTM

EX:

! BSpHÿ

ni

Ascenseur d'Anderton.

CT

:!

TF

=?

Coupe

«

i'lCTt

■«J

^    lra.itwersal5r.

IjfiiBl'

Fy.2.

Projet Plier, pour les Fpntinettcs.

Oue exte-rieure de la. partie supérieure despresses des

Jr?.r

(l/iû

LljE

er_-_

IÖ

Fif

kJl

Fia. 19-.

fond Au Bassin-    d

M;

31!

ïi

le.

J GO —

mmR

V |V

rqcvïS wj-\ jvwvo.v.-.'.’.v

gl|0|1

■IM

IF

i'

:a

~r~~wr

7/

fl

ES

B.

E/

PS

; jj

III

"O

fl

f. I

il

i:i!

_ _ ___

y.

il

;■&!

-j

T7\

'5®

S i

SI

Si

•5&

».

•fl

ÇùX x

O 9T y----

riiLuD

r---°rs

r(rË-E-

i.? ..:.)

j -r* *^l II    m~i ,

1 F » :-----? -------t

lE

jJC

’w*.

.92

te*

il

:;!l I

î-

Xj

Et

JS

K

fis

y:

%'■

\\

£L

FET-

r«

Flci>action Fiel. J J (C's.oooJ    Coupe des pLaies- î ondes ils    ^----'t*ÊÈ

J=*/ y    r*“ poutres des sas. Fig. 1 J yjroo)    ! ^"SBMFj^%j ^    ^    4||

r-

^\\\

iiiii t?

iii

=il

--- Zq<*-----

vV

11

SS

nn

If

Wpr

- -

ml‘

JL

Détails des portes d'Amlsrtvn.

-i

Ji:n:

ZU

/so

ÓOCS

le_______Îûûo "Tuu.-----4>|

dRrojel Diier. t/4.00

'our les Fort tinettes /a ' pp\

-ir i r ir nr

|l

. laapL _

111

ICBi A.';

^ Ekvatiory Fip. 10

<?« *rcfcj_ -

--Jt2ÿoa—-

■8

“Si

ü®r⁻'

.(JooVÀl -

’zfy/rwv/.

fiste*

lie/ 2i

-SiT

jyyj

vm.

•*

J

Pi

fi

:. __ du Projet Ruer, p

ijÜÜLd

f Projel Plier, poui'lesTonUnetles* toupe J\orizojiLotle suivant, A.B. Fisj. 15

L.

jIl JL : JL JlL

"rnrriri

X* • :Oû'Oin

.. Ss~- .

Zï

itiii

nifrf

Coupo transversale -

EF

i^zÿ. 7^.

11

"i

yPL.»

f«

i.

11

■T₍

il

A j.

Z.i, ego 3

IM

____IP^Sûû___

____ZL-ooo_.

10.SOU___

m.

\>»m

- . s3J3o . -V,

J jp

S.ûùc -*.. -

----8.000 —

Frojel Duer,

pour Les Fontimttes. j| }*    1,

("'/« ’ i Lit

'•1 |:':|

: J&-

----te

L..........,

TuycuiteJ'ie (i ’Anderton, H

ftg. 8.

P Echappement «®

///

Ji5j

Arbre cle trnnsnuosio/iĄ

,c:

[g

Ml

Arbre de transmission.

•V

.*

kV

^JLùûû\y

r"v--r;

J9 C

J[

P'"

ïà

g®:

Eve'

S:]

(8.36

•i

gï¹.f

Je

p|

ZDC

j#

f !! ]

K

.'■7

PS

jygi.

:Frj

Z

*v.

V:

r;

'irj

DM

Sr

^ l <i> uumitcz/ru/'

......-‘rryyfyfrvp

Ücî

Tl

F.

(3 io

i,

msWM.

TfaTr*'

Wm&

¥/

Anderton.

Fiq. S.    |

Cl f Zoo) jj Jj Coupe, transversale, t    siuvant Vaxcrdim s ai

'MĘĘ* W$&M\ Vt-

i

rrrrrriéy^f

Ęę

■i

fc»

Coupe, et Fl&vd-ticm.-

V Fiq. F

FfSfiSJß

T:

r-r.

cm

IIS

£-h

k:

k

u.

fr

f/W

w*.

JJeversoir Kigulalevu*, ddAnderton

Fÿ.S.

Vue de faxe

Ùnzpe oejtvcode

/FM

îo

il

if

Flan , Fia. 11.

Fi,

s‘ ■

Sens

e-.yjgrj

mm

•£#&

ÿü'ijii

ii

m.

Ik,

ÿiMi

/-

---- l,QÂo-

:t

O/lf/étWM.r^

■ **»8

Wm

a..

__i.2£S ..-

«■

rot

/j

B c? la. presse à Id. p!

•esse

“ ^rEri

S=:

TOI

-y-- zzp-py,

rni

sOeùxi/s des soupapes

C/ioJ

Projet Ruer,

pour les Fontùiettes.

! Fiq. 16.

mi

éè)

H'

go jj

'S

«.S

P ' ïl Rj

k-

£:

'Xi!

5FCL

-J

Fi

''JĘĘf/r

Pivjél Ruer,pour hs Fcntùu Cs. 36)

F.

Ül

4-

L_..

À.

TTTW)

Ascenseur FAutertoiu Nouvelle,vdole supérieure del&p Flévalioie. FÙj.J. C/^J

: '>0

rawti

4L

,v"

feak- -A :

ZZli

: ~Wg W/ il FEi XéC.

TS-i —

. 165

/V

'é

Hj

iitei

Fr

[jlil

mm

\vr

f}

,'j

il.

f:

//

p.

-T---î-

:

IV

Ascenseur d,.Ander ton.. Wrole supérieure, de. la. presse, primitive.

,    ORS)

Flan.,

Fif. 9.

ILZZJ

ToU

Presse en finirJreliee.]projette par M r CFtU'A . pour L'Ascenseur des Fontih elles. (7/dû J Coup Ftp. 19.

~~K--

-9U

pN

-•SŁ-Z

aü

Hiejuvféri&ur (Gès/

M ül

.0

r^-oE

*___

I"-

-->1

e.-

-ï-

É»

-y- i

Jkc

LÜ

ir-.j

r-

nllMf

■a

vzzm

ÜS1

.....iAJJiÂ N___ijl_,V SAmI

lf^

km

fer

---rpSû_ _

WWpfii

-t~-

<d

i vm

_J____Inü

ME^EEFF£E —ZC\SJ7-_____

.1

Jj

•f.

r-

BAÜL-i.j . C¹*,

15, rue des Saints-Pères — PARTS

■\ !

Cvit/te Ćrastd ves'&ezle (de code tfécAe

|pKi

;XX

r>

T»

cN

•>

«r

cz^ee elertduj/t; <z,vczZ deô Źoztzrt

Ç»

•i si

Vk

1-4

r^w

ih

frit?/

ii

ar*?

ÎV

xo

ASCENSEUR DES FONT! N EUES .

Pôcin ^énêrcci. c/jCô êcZu&.eô &£ de Ł eidee/vô ezzr /eydnztz lzÿ< ded dasd/T? edee>

Md

LZUiÿ— >

»,

X-' v\\Ç

% XxX K MX^*

>.

Ëv\

xX

<%

r>

'*!

X>

i-

Si

xi

1?

.a*?.

S'àSzeZZe- -cZe, X

I_4a

4.

Tl

Jïc/&*Z&. <&> //fû(f '

(W)

ô\\\

li,

\\^

/ ^ /,-

y x ,,

\    \X>

'v V \V

w

/ćW

•%.

II

FM

“Tp ³

OS

\i/4iA

cP

x.x

â-

«L

cr

>x

:x

■m

$£ÊgÀ

>; M x

m&s 1

XX

xW'

XX\

c>?

x-\

_4

V'

Xx

i-

XWX X

JS*

^, Ł-I

\\

~z^zz:

III

XJ

xxx'

'J:

XX

Cir-

X

- 'X

>t

s®

\N

>v

r<e

\x

'X

FX

■Â"»;

/)

t,

!v

Ç)

v/<

çSp

.o⁴

XX.

X,;

1^-

-"y /

r-

X.

x.

vO'

i.

x*

■,

XXv->

□□□□□

aBPBO

rrrzr^z

=i

’ .'x

K?X

-'S

<r

IX

yv-i

X\

\\

XV

vx

^li

- x%

-y

•;

■î-

w/////.

*,v

'i'X%

-, •>,'* ••. „ v::- X '

vv

î S.

L-

rzrr^

'O

(Ü

i.

\V

' GmvM’ CoyLlfotuz l’Of-G-Àti

/■

X-

XX

;

Z.ï

b-

2 à S&. . 1:

-ï

V/,

':«V

Xjt

te

/"

y.

■< ;

Z/.

lÀ-kM

a»

X>V

rs1

ÿ jo;

k-

1%

; r:

xx

t:

'X

ï!anuilliuin

:X

ce

%.±

wÆM

■ I- i

I:

1.

:$aAU~<puz~<j

‘. • •.» ’ ». • *1

'/ćioUti** aZItzyił

ài ßhtA&äScifU

////!

ii

l’I

c>.

,x

/jfc-ßx

Wm

i !i

X,

;■

•v!

VÀ

LM

0.

n!

V>:

.x-

••

i4\

ds

•XWX

vxx

XX

X-

;x

o?

Vv

vX

LL

Ar

.V

•>

VlN

•\

:Xy

v'ii

îuî/Trj

'i

X:

i;r

iv

îi

*>

J.

;:*VTr-\

,/'

17

l/r-y

h!

lOTSSSl

7i

!i

\i

(V)

7- " i

L'-sg

,/7

X,

a-

q>

•*

- s- r

te

IJ

U//,

///.

ENSEMBLE DE L’ASCENSEUR

COUPE LONGITUDINALE ET VUE EN PLAN

fitvh e/Ie de 0^005jo.iw.

~IŹ"'

SX

20J50

S:

WM

mm

El

:.*'ï

"XTS,

• : i_______!! !i' : *

’Vi

rv

•// ■

vi

•i h......mm

ASCENSEUR DES FONTINETTES.

XXXXXX

T”T f

r-

•i

IMniflïïîïïïïiïïiptfn

Eïïïïænnïï

4-

»nnpra

:ttl

Mn

il

'Ö

■V

o>

?/

i:

n-

,o‘

\ w v*'

' -,WV

~ ~ ~~B -{-    y— J zzz

â=

-x

V ■ T'

■ <r

Kaac:

t,l..

■ • J

..i«;

Ht

li

Ulte;

. • . -y«*

XJj

■

■ ' 4

■ •: □

■fi

v.

ij:

; XCT: - Z- 'xÇjWS

wm

'P

Planche N° 6.

LEGENDE.

A Pont Canal B Sets mobiles C Pistons

D Gj'onxles ßj -esses G Boi tes leidendes

H Pv/'litjues Supportant lospxirTes I (fit lit les

K Pennys

L C/icuiifir-e de met/z<ouvres M Böhmen/ des J>nxc/i l/tes

N Irise de.

jrourtalimentation des (mimes Q. -Pcessej'dles oie service.

au

S Colhedlotn de / ci lu //<

saeET.

L’

4-

■s-o\

g£>

(ù.<\ 5)

•• !

\vV ,

’ K V '

V- 'i- \ r.-

■te- Y

T-

f'iv‘ »uv

V#

1-

4’

«L- u.--

i- c

•il:

i#

fié

nt"

\_

—A

*s£*

.-i—

1==

(Y.m)

-V

fi'

/i

HX

L(>io<^or.or- (dale. dfif£/z.scos_ /i0fififi}5

JL

FS

—in

: jar

II

fil veau de • ((wis/cr/io/ę {itftf S)_

CANAL DAMONT

!■

SŁ

•.m \

v\

----S----—~~—

aiMMEin

WIT

•5'

Vî

'dsmm

JX'

|KT

Awcoul cia fiotoiqalicn

(ifiëî).....7/

CANAL D'AVAL

pî«S

de/jL/p ieuir ■_ des_ cot tes _ tf O^ 58_

>o

_____

X-i

MÊÊS^Êj,

'.JSH'rt&Zt.■..Lęufięesj^tafiitó:,

X-1

yv

•t '

:S

if

Z.

me;

I IT-;:

iiiiliniaiaLu

RL;

a-

■i

0

r

CilIzc &' Am o rU>

Su(Y<2/i£ Tl Z3

J/cAßl/e cZe 7/

//0i

ASCENSEUR DES FONTINETTES

!..

i -i r % s

Calec cL'Amont

Ol

üi

~T

-27.

Aguedizo (Ze Vtdcz/tg'e . Vk/zziayre

J2c7telle öle ■(/

(«ułal

TT

Z Zeya/iû/v ZT/⁷*

JicAß/Ze ćfr ^

ßs ²

,k,âo

l#Q.

4tâf.

Sa

I—

SOI

•A-&

lf

_iM£C

.uiru

Lzrzz

y%-/

M^O-

y////A

?n

- rg

___(MyââX-

u^S.

o."

ï |«o.Wi

api

»

! !

0. <&3---I

nr

Ii

Jj3A

Ąi:=j

_____Ą00__ .

HZ

Yy

y,

V/.

-y

§s

Ulcitc forme    ÿv

dit CWt Itr    '3

-ï?

ij

%.

SI:

t:

fï

"n

419T

S5

li

II

C'y

**!

*⁴— 9•

<-

0*

■ - y »I-*- -- ~ -* {- 4>~ v - -,

„ •. .    7V?;' ' TT;/' •*

3^3341;:' .

«•Ü ,4\T■*.:■-p•>!_.•

miïZÏZ<!K:Wïr-

______________QW)

< ■ if/-;.y •. *'SVr;*j a^'V- ivV V

•• -    • vvSy-yvvv

i:;.’: _>

7.-;*.'

V>v

V/

3-i

/.

Fi

'A

J-d

jTJ

i»:

„o.ił-5

Z//j/£

f* v • • ,° V .A.- v. I ^ »JUrriècccC ;. |

j;    ''liii

i' Ay, A **'ŁJ

¹. ut- /'    «_    i'\

V*

l£

4-

ui

v!

5»! V-J

ri

r.

-v\J

kJ‘

iV

!•

r-,

'1

;-r

ri

Ki

v\/v

ri

\f

<U€

Ivv^

ri

Mô.

mm.

We.

■/y-/

M.

;ï,

v/

?•,;■'•■■'i.‘'.'.i ';»'.■«■■"•v•■.'?»    «....j* C.Ą*.._-. , •■ 'i:r4';‘y■•,■■(■“>•

! ! I    i    il

. i    ;    i !

’:rr^.-• 7:    > ■ 1 -i

“ •"•.r_i—4-a—

' / -4 » ■-!    1    !

i,-¹⁷    •

k~ •

*;.i

•’S*

ZZ' y Z Z '{j : ’ C ’ê ' •-' V:

’ • >'

. ; V'l‘. • * '«

>-V] ■ .--i -r-.-X

’7..\ ■ .<

* «.

*:

ki;;vIîx

rP—n

! i ! i

o~

:7J

*• • '»/

1 • 1»

i <{f,-aeeie(CaxUût^jVld^S

¹ V *    '-r>*Vv!

^ • ’. i!

•• 1

Pf i Z <Z,WC/?- CZoLZ’cZZ

Tro/eZ yire.se/t2e yzcrr'

JZùevcr.Zz.orLJ    J£c7ve22e T/rf

Jÿe-

1$;*;

i?.'

yZi

■;yf

, /Sa^y/W-tkAOÜÔ'Ç ; i ZUoèt ùn <iu/ct$s<iiv2l

~m rTTT~TTTT~n r’TTTTTTT'T

V'

\7

v'

«wwm

535

>CI\

¥9 H

/.

fćjąXLL

HE

r.

Z ”

il

38

T'

•*1

PI

in

■I

J .5

Cuhc cL 'A rrw ruL

i'

m\

■r

■7 ; Vi

L’: ;

■nlMF

ftJVeut,

A Cozz/ie survets/zZ C/j

S. 00

3s

ES:

liiti

.•

.1A.Ü5L

...

xyitedue Ze /cZarzy

/<?(//ze Z>r/y/ù.ze7//(ććjj(

i'

1,

g."

vN

JZcTlćTZó cZe

/.

to#'

es

i, n7?ßZ7t° cZß Z

4°

Mouton èchrso.

(*

Cartel/

T___

r.sżj

4—

J.LJÛT-

jjit-Uew

Z: ''

IC s

vrM.

X.

3.

rZ

w-cc?

v\

1~ -Ci

►fcf-

T‘

cL a/rt c

"î?

yclvi,'

i-

O,

0.

'C

vZZZZZZ,

V9,

3;

7/

IV'

5ÄL

»i*

.5

p®pr5ÂPlP^i

piii.

rtl

"v4

.v

■ X.

pj^S-Ti

(17.1,9

5? * »ißZ^S

.4

».

Ml

.JL.

TlaAorueL éCu\ Cetnxxi (7Zj^C j

Jf* i

\S1S-

“r

i”

- -»-i

«33

33

.v

al

«i

00 y j

Jÿ/

or.

v2

-----1

;■_*/

ro

Ml.6«) l

imy-^rx

Lj

s$

\w

333

-ym.

if.

442437

-V

.g

SMm

V-

H1

4ÄH1

"7/LzZl 1

MrïO

.4.

7.

._&U

Ï4&

Si

yi

rst)

Ç16.6!) ä

n/lMjhé-

U.

-J.

-**

tT

°4‘A

■r'

.0

__4__Îu2û3

h..

4_£,it&L_4

• /-

L.

.Û.VÛ-Ï&

-n

*

-

!*-*"

.........x&.

[53

Fi,9¹ ■

~>-0

Ich'Ud ''Uv?

ç».it

-4

TI

ASCENSEUR DES FONTIN ETTES .

Culée d’Avai__Cale _ Batiment des Machines.

^oridalixmô du, anusi de c/iade,,

Ff*-

PiœtX^

EchyLLts ait, ISO f'

1 So

m.nt

rr

.11) F^-

Ui

cL

zzoï

II

’JM,

,$;i5

==

ÜM3I

B

SI

II

II

ßAk

1

11

-----OOX Z

NÔI

•ń

<L5i

4=

—».

!

_____1.55.____,

.AjJS,

.1

AfiO-

A99-

Jsł«-.

_____4-fla ..

‘t *■ —

____LW_____

____iae_____

_____1 •«.____

,L____

lii

si

f4~

Fig.Z

OUpJd

iSbS&j

i?xS§..

fl

du¹

Mm

jfyoaissew

0,

ri

JTJÛ.

A..S0.

■O

TT

ilr

ra

"RTF

JUjdcussoUJ⁴ %) /

;L 2.5

JL

.1

44-

Oor/v. d~-6$ Xi>5*.f

il

ds

a»

• fil

SKf

«j UE

CUB\

8'

SES:

P':«, < - ■. • •

St

SW»Î-

.aZ/J

if

Loi

hz pçu.riê-.ù.

Ä&ML—

-T

T*

j£j?eusseim \tte*TôfeS 0 >æ

l'¹ i

il#

V"

<1/

I'

■i

5-A0_.

Wy

4«AU

. "i"

§ip_.

ïif

«il

tï;.

mm

f»

■il

im

.-.I'

yz

Nb\-

Äs

mm

ty

5.5 o

woiÿiL. cd

FiS-s

<8

'é$

••: “ ' 1

• \'v

s\

7r

"5

Ty^%-

*<

'x

;c ■

•X-

0ÓŚT

'Ą\

tj

fy

#?P|

-H-

1,6 06_

fySJ%

k;i

(-i«»)

éu^iôiieti t c/e Hz llćzlee. có

Ho.2.'

y-

i'.

-j.

T”

rw’?»'

OSA

S-Z

Effß.

■1

K------

s-r~~=i

■.-.ix.:

—■—«—...............

——?

..5J.Q

EcAeZle, -dey Efoo -Ł

. ISO.

VI

^4.

Jtocibma

<?

rj ^ _ le4.jpàr°J&

Ai

4Fy<Ł*

- :Ef-

Terrë,f.z eye&xl&t.

myw^t wë Fte- f

yïÆ: ^ PaiAôvn feu ce avant WLmyLÊm^yë/h'MÔnnaë de ta

wÿLémmmm^i x«. æ <t - •

¹    • i —. I -'•.....

\v&v<ètre,aULu,

• avfCitoàssartC

?/

«; •'

ClMi

éc

Echelle : jtioo

.3,50

-3.0,0.

l!

8t

4-

ih

()6.€9T

2i

A⁰«

ÎI

- -m..

ferpUcŁ óg\ ■

li

t.

-X

-------3.Ô5 . {—

r.

ii i

iii

fi

Ê^Eis'-mc

prELM

4#

t.

•ir

y-

st

'•*

\*

XX ezrrtL

- OZZt/jfl-

Xhayti Av-eztA oi/e x//z xmtzz

Â.6.%________

<L,8'__

\ '-"--iilfâia! v‘

üi

-Ä.M

&rruXâzn/ Xa oœ/e x* cxcamzz

..........____zjq.........

■

«VV/'i

ASCENSEUR DES FONTINETTES.

IlBliteli

cgai

cyèv-axnX ^ «

\x

œœe^ >

X/y /zaEcm^ynE Xeé znxi/'XXriAA

0.

W, XXE

jEcli^eZle v V/0O£

Z-iT

OH

I.

\ (3.50)

^!Oi

*!

i lüü!

5.6».

s, ■;

•üüiww

««iiilti

lit::::

ifiSi;i

iiiâii

ipicii

iśaśit.

ipisiih

£*ii#iin

•■t

idi

!!*!■•

"BSii..

•—r-j*§ifei

::c«sa»

•5-âsi

-!|M

--5s

«•î

"f

iaśiiń

i=Sïil"

i!t'

r:::

ss.»

sti::

iSiâtii

«Si.

5*

né?

5ë!!i

E».“

8--**

Sim: :

vis

ÜI

;f>

«|

6.gyy-5S

%m.

\E

Ir nFflff'R'¹^^I y:;;i ili|flIPI» ?f'?j 111?^?PI^.Ip*i[]}PTyij|i*i fwpiinypl

«v

u-i

xx»

^îi^K^Vx;^vs^\N.

P..J.5-Ü .....

.«XV

ZI

T?

LZ

TîlTf TÎÎTÏTTff 1

kiUL mÜL/'

ai

\ ■§

j-ffi......it.....r^FT

il

CtZUCt

i!

Pi i ö

il

-ü

ii

j———

!!

il ii

a?

■rî

ii □ ii

il

il

ii

i&e

;!

ZzioSo

,-0,45.

s? ri!

i:

r/r= =

■—i

(YM)

£ffi

ii

ii

li

iî^i

!!

ii

ii

PT

CfÄö

g£oi

m.

HBfBÏÏ?!⁷'

'•

• F.

mmmmmm

i f. f.

S*#*f*f3

ią

j ?•

il-JL

j^=

YffiMSSII®

iäH-

(6.2,5t

il

il

imn

..lia

HÜ»*

5ü

|3

UJtp

L2

•f

*•»

B~

HP

zi

r?

:C1

_l

Y] =

JiLD

ULJ Ui

□□□

Jw

i-z^sir

□m

i'

□□

Mi

<c^>

□n

□□

□□□

-1

vbY

o>

■' g

$S

•>

,\KS

if]

zzrr:

um

’W

,a

...i JO...

<50‘/

■euXee

Me JumwtlŁ ÂBCDEF cUtpla/n

JEc/vclle. du XfOO■■'

■m

'Cÿiïn

5fé

<s>

MO

MA

wwww

(S,65)

OO

•yiiilàiidj«ijiiitgËiliÉÉÉ3lMjiiljëliiîjâiâi:i|iÿig;|in3n;;ü;:;:lt;ii;i;:;iiliiSH::îiilîi:Lijiiil:l;:îâ;iH:iÉi;üH^

■*

LSë

- * ^»25 r

\V

■à

iz

llgg

-KOC.

^L2;

,.. .1,oa

-\a.ù,.

t \w “

V?

WÊÈmmi

■A

■m/

7/WÆ

/V?<

ÏSilÉÉ

•v î;

~r

m

x

».V«

m.

wj

■i

B5

r’..

>.

%/// y /°y y •

K/

Sy>

•y

Hyé.

y-y

y./

vv

’mmmm

irO

-too...

'A

WZ

y y.Z Z

:?â

wm

/••

/• yp.

*oy

Zy

^yy/yyyy/yWy

■/%

9/

/•Zy.

‘•Zi

r/.y*

't.

•y

Y;

A yZ

.5.53...

\K:

/.y

. .jk.

y* y / y s/' s

x/x/y

‘AM

fc

(*oloj

yX;

ç/*y

WÀ

»/•y.ibz -

•ür,.

■ Zc

.\

XX/-

rp;

?vy

/•

'Wm0-

YhjO-

tmA

J)éi&-tlis <L un Tui

IckelU <Le> 0j025Jo.trv.

pl

KJ.--

■rv/itnMéi

z''

•Y

/»

X^xXyyyyXXyyyyXXXz:

tmmmmÆk

Zi

■^psx. ,T »

r - T '" ' r Yvp

-X-

...103.

tt

( \â

4?

..i

ZA

«pi

■

wk

f 4

1

1

;

H

S ; |

} ! Ą

m

*

ASCENSEUR HYDRAULIQUE DES FONTINETTES

Coupe    longitudinale

par Taxe g de i;Ascenseur.

Eçhei/è : V/oo'

‘

► "fr

c

D

T~TT

3

T

%

s

1

:‘fr

II

“Nil

r,|

■JMw

iMÊ.

TT

■ j”

j’’

: ”L

■*    ÏTflY^frx infOTJ^Ył^ytłf ł

-lith IxxiJit

• Trit :•

itÏJrxirxxxxvityyYYYMy

xitltrii titriii: XI

toc i ne nonpio inr

-L

w

V

mmm,

1

i

m

«

Æzhl

::::::: .-fT?

:::::!

C;

sr

j:    : : : : ; : :b : ; : : : : : ; : : : : ; M

&

&

3;

•il:

: : : : : : :/T

rrr1 ;

£*

1

i

I

. .cr

"% JfïŸï YtCW    O '/i'iWÉtx' f    fïTic ÿ

: prTTT-. xTTTnj:

U-1.1' *.t i » Lu I

I-:

B

c

1

j;

J

•_l

i

1

m

m

prrrT7r.-;TTT

HTJrr

\ •. •-1 ;

r.;

TTT^f

: :rîTTlTZ\ v\

lifte jjj, Txxii.

tî

£

:l:

æ

V

.•;.?..i; II

::: :::;:[: : : t : : : : : :

;::::

;::::; : :TTT

;: : : : : v: ; : :

0>

' -t_*-JJ ?!• • * JL*

A-

H

1

:'"!

ru.....k

I

■

•r-

:j: : : : : r: : : : : : : ; : : :

TT ; ;T

::::::: ::::

T : ? : ; i : i TTT; » ;

TTTT:J. : : t ; :

S3

.•••

§

c:

%

i

I

f;

: : : : : f

[::•. ;    : TTT

TTT "

vu~::M

%

U

i

yMfr'ïîz

:t~; rrrrd

\ \ : : •. : 1 *, \

I

i

j; : TTTVT'TTT

TF:

S:

;tttt

y ; ■» rrrrr

Ł L H » » . L»

t i *. i : : ~

TTT

TTT

r

;

:±:

I

t;

c

: :

Ł1.U !.» SV ł-Ltll

F:.

mu

:ï:

i

■ m

«

%

t:;

t:

I

V-ll

rrm

munuLi

j*.

r-

►•r.

|iSiï||iiÉ|î|

iü||i!||s||ëii 1=

iiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Tl!

«

I-

3,

j.;

rrrJI

,

i

«

Y

JTHiH-V—-n-

m

i

r

Vil

i

l

S

1

S5Ü

I I x?

a

A

/V'T'^V

il

3\

V

i

i

I

i

■

vvr

i

mi

; >

I

I

ri-

rt|

r m§

■ I

rîo

Tl

\

L'Jhi

1 lJ^T

!ll®I

q

\.

’

-f r sa

Ÿ

?

B

£

«

'SV

fi

m

*

Tl

»

iS8

TV

<■

T

1

i

u

c

I

r

Éf

1

T

æ

i

7i TTjî

YsV.pi.x/7 S

c

t.-rt-

±n

t

M—

S

■>

I

r*'⁻

t¹--

___y i¹, , .

y

m

\

=#

«i

( + 7-38)

I

w

1

et— :

I

I

!..

T

I

.    i-'-e

i i n

r.

i

I

1

I

rH

i-- -

i I

m

y/.

«

I

f*

%

M'

m

V/.

83

i

Ja

0

i

r

*

^1    k

\

\

\

V

11.'.

ir’T» •

\

i

i

" I

!l

i

i

i

TT

P

T<-■

!8

?

W:

T 7. |$

:v';

P

i

i

I

I

1

fl

i

1

- VI

I i

1

1

i

i

i

y.

,

'    ,T:|

T

■

!

i!

!

g

&

■T

Z

i

\

W&

; *

T

V |Tj “

FH

4—i—4—_'

àiÂTOï

TT|«|T

V

wàf.'A

mw-mm

-a

s

*v

<»

Vï?

śll

«I

::a

a

T-

m

i*»«»

T

T-

m

t

Iv

V

?»

mm

1

rr

%

i

'i

%

■I

»

i

ü

i

%

%

SSVT

vH

m///«:

■    - ;-.. •-•• -- T TTTzTTTiTTtTtzT/-

(f 1;5o) r/|TU _    ______

TT

T

mmm

m

r>t.

Z

*.-

v

ItvV-

«

v//////,

7.

TT

mmS^SBm»

'-vi

3

Z

Y'////& / '. ' .    ■

WÆ^WÉÉmWmÂM¥Æmm-

■ .t

i

%

m''""

T

t»¹:

:>

'1mm

v

v///////

BAUDRY 4 C", Éditeurs, 15, rue des Saints-Pères — PARIS.

Auto-Photo»® AOST & GENTIL, 188-190, Faubs St-Denis, Pans

*

/

'/Z-

s

y/A

r-

y///.

mm

wmâ

4L*

mh

i'

v,

Vf.

ASCENSEUR HYDRAULIQUE DES FONTINETTES .

-----... - Tl ------

-H**

Ijl

ls

ü:

3 X-» -i -Ł    i ,«A*«

Ji------r - - ,-jT*"

i?l

U----------

e    vcrr 2 r£tv.-

X\

13

4^-

4LZÜ

“T-t

i:

ïi

11:

i t:.::'... :ü .    ' tt

f-

TT;

-L

““Tf

ir-

b '

:tiT

151

■W>.

!î:

:ï;

!ti

iîi

:Ü

i\

:i:

i;

I \\[    ........................

•cjSît^iV ”f---'^pcVr r-"-;-i'r-'Tijry

--‘--i ^    - - ------- J. =    ¹ - » —"

"■ rir"

I ! :

¹ i'I

\*<

N;

5 î '

jjâ{- ii 1 *i--------------M---~tp-------

!■ T iîi

>!

-d].........Jîi.-

. ? j; T " v r r    » v

ii:

iî!

1 i*

: .L'......

i?

iî

'j

ri

:2i

:î

iî:

i r.'* Ü¹!

lit;

L!

1 ii,

;,i;

i?¹

!•:

i il i

1:1

-.iîi_______-~^...........-u:-—

i-î** ■=.-i T-_-i-ï.-Î_ s -=4S.Ł    Î. ».-s

"TT .........7"..........T*T

lk-o

il I

il I i ¹

M;

i» '

i-ii

‘T

^Tl _______f_lji__________

—ij.    pîf-    ur

7    üH-

■.

ii:

"'Tf-------

'7'--

py

---HJ

---1----1 r-----—    -

-7

------ -

-.7

—rrr.....—'7'

----1----

fr

■i

.....7-

■6-

■O"

VH

o%o

VUE EN PLAN

mm

■c—-

va

Ml

Ili

wtm

Ui

-iti.

-U-

r_.l

ÎS.

«I

4N-

.Tli

Ü'¹

HI

“7

li

T"

i--

Ti

In

W-

/VfijK i ;S| 'X^ !\

..... m M i 3 ii '. \ ii!

$\\m M:èü^ MV -'iii

......iji :-i    K iii II____il

; (1

lii

-'F

ÏÏ-

T*0 •

:.r_' :

i-lLi

I h

t ii

TT

“TT

5B

"I

Ti

"TT;

iii

w

|S

\\\

i ÎI

ii:

"ITT

ii

TE

Ul

TT

ii

i.

413

nr

i iii

■:

; jj

...:jU„.........

=■ -r ł--fc- ■= 3-— - ——--tJ -i --

• rîr -------[irr

iii

j.i

■i

!•

i:

ï!

*:

Ü!

ni

?• l «•'

r-

—*= arr

i!

,J.

i-Ü

liii

I!

iii

ü:

|S

'ü'

• Il

Ü

IFH-

•r,-

17 i

1*1

'■

!i!

iii    :f:    |iij    :ii    i

1.    'V    ' 1! '    .'Il    i

te

Tfe—

r    '■ : ::f;

rr

Lt

-hi-' - -

nn

1 'i '

- -ił

Ty

1 u¹

Jàl

lk

-Ii-i

U-ŁJgj

*—'ł

TT

rT rrL.

uŁg;

Echel/e V100■

....

ss;

0f

s,'

LP

r**j|

nâipjyj

_L

----rr

O I.

■O"

w,

’SU’VOÙ*

o):

(p¹CÎJ9

ss

Ntl

_n

:....... ............ t:t;........

F--

fl

TT

--*1—i

i___

r —--

F.

___A

ł-

■’-tf

t-

-L-

.1

____

13

=^=k

,Â.<

if

■»il

BADDRT A C", Éd-iteiirs, 15, rue dea SalnU-Perea —«PARIS

Auto-Photo^® AOST & GENTIL, 188-190, Faubf St-Denis, Paris

•*

~ÆC

I *'A

X»

X

i*M

I: X

•î\

!?.

1 | s | ■    f ti s '

'Lr '

^ ^ «

t-

0.

ij\

■»-V,

■V'

’.'j

AA

W//7/A

. \ -

\ *

. V

> \.

. X'/A

ff

'm

fi

Pl

r—

I*

T3

■■ \\\

MW

k?

ly

CP

en

ho

•a

'Cr-.

MfS\

.....h—hr-l

=ffi

>■-

r-

X -s^

A \ <■

Hi

co

sr

*A\

AV

I!

■*4#

XX.

T- *xy

<X XXX

r*^

, c-

X srS:

Ipllll

ffl

71TTÏÏF

.

!

TT

*> r~

-4—

TV

—ly+2-3xt-

“-•>

rSas de cu'o

g|

r. z 7Ï-

i:

i.

H------

~5T°r!T

■v ■ - ex' .i ^ -vu .n a • r-‘ '*n - ■ ^

iOJ

4 y XX

A<

Vx

JL___1

sïïâi

v//>.

,v: _

•V

fo

cP

• a~~

wip

ii

i.

V\

O (r

AVAU

-y

—r-

ŹL

II

Cmi

Ti

t\j

rk

i:::

SiSüSi!

ÆJL+

Tl

XXXXXX

52

xz$f

_y_

;■ /

_ __

--sJ

'-- t .

(

\%

/ji,

xPtx

ml

fmyi

it~t

■, x

r>, 'h

S yjŸ/'

xxxxTTcxli    yL im / /    IILt    i ijgj

]□

::

mm:

',Ay

TŚT.-ftT

X>S%

St

===

i—j[

xiTr

Z3E

le?

: :iTł'

jj

&*

«4

g-

■T

ßumrnmmmmm

sir

ry

fxxxxx

XX.    •    '< °

JL

lil

I:!

!'

ASCENSEUR HYDRAULIQUE DES FONTIN ETTES .

Coupe dans l'axe transversal de l’ascenseur (tsô)

•X

«i

v%

't. v

(mm

\'

•A-

;• a

\"A

\ V~1

mmmm

\\

\,

L_

A-'

/XX-V

5p... XlW

B A TORT Ł C", Éd.i"fcevixs, l5, rae des F^ints-Peres — PARIS

iuto-Phtoi. AOST S GBKTIL. 188-190. Itmbi 9-0.ni». Pua

4A’

ES

dr ed -7?

£ eć F

J9

ty

s-*.

. jYcûoY

Ą/0.x?/e<

XWS./6.//

. 'S. 'S. Coderre

SĄśS-ee,*/

Se, 0/

£Z . JJ ddy de 36, Sf

dé, 39 le, e/

lé, Aô

Al

MAS Azâ, 4/ ûéJûd

A*

fr, 6/ tTZ, JJ

Er 2’Arz^drS yi7'*?Jse-S

Yzzz/Szzoc-de t&TTZMzzTzzćrzZiorz; d/fsjzj yeuses Veirzzte d& ć&sizszzziTzzćAZzasZ' adresse cZe 7sz,<£tta*i/vj-e de /<£. y*zszsi*s /sFres <d 'dure?

J2d?z'żdzi?ezaz\s<£ee cpr-mzdesjzsessee

Fizr/ine

Amenée det2zu<z Az Azzz'/èsze ZZszsze cżl '-z^soAsntczzâ (èzyzuF cće^/lzzZe Fd^az/zes de Cozrz/zsreeszerz-<4 CczœzzzAriZétz?'

AsjdzizFerz. zAesjnarrz/zes de czorrzpzr^esszzorz ^ęJbzzFerzzezzZ vers ? Zzcczzuzzzzdrzfeczz*

Amanee dectzz dUzoc dU?£rż?zz<Zszzzv dej c? -■yzzes sos Arzzerzee d dzz <zzzcc e? d^yzr esses AcAnpyzszrzerz à des g    yzees s es

Azvovee ddzzz- euzacyzerdzs d dZv<£S Arrdee d'eszz szzoc pzaz'des d drrzerzF

_______d-t.___ _ dzz dzsF'ldzztezzz'dzz roZzneĆ mzzrze

_______d"----—sézi/zresse du roérzzeè v<Zjz7Z<s

J

CAnudzdze Fzdd

dd zic/uJte F yuyzezzzr Fzi^/etz dmrôvee de ye/zezzz’

Tziyuzz d ecÂeiyzyzezzzèszZ FizsAzne F scce Fio z'tgoszA&A

Fzte/czzz d’ci7zze?zee desze jdzzzyre cezzErg/zzge yisyzzzvzdaTz de Fiyzsrzzpte re/zFrg/zTgre defhtzZenzert? de Zezgzompze eezd-z/uye AozTzpo/ess e nr d&z7’ deservozr' d tZzn A z-reeee d Az z* ezzuc yzezFes d sivs. A

d <Zmord

Kg.if.

lyw

it n

rs

. i- i X

CUx i-Zkj ÿzknç&£jl__

! -i ! X

'rh^-F

fH---V

15 JS.

tL

____T^âFiX....

jzet/9

AccrdzulĄ&i : *

;! i 1

*ï

w-

>k

rn

,H!

V.

■V^\V

du. JJ

--------d F-------------

TzuFczze dzz cuArs/azz 7hy&tc durne née deazz

k"

Ficj. 5. ( Echelle l/iooe)

kwwvwwwO

\\W wwvw-AW''

ASCENSEUR DES FONTI NETTES.

En SEM B LE DE LA MACHINERIE ET TüYAUTERIE.

Fig-ur es 2 et &.(Ich elle fooj

I»

ii

'z

Tcz-Æùzc

LA

n\ ■

VüÙTZZ .

7.

'z.

/trze / '/ss//./ Z 'z

-,. _______i .. . ■    ..

'WWWW^y

y/

JA-SĄtoniclrc

śig

i# f

£ir !

_____Accdtes.,gez/z/zes.

Ficj. F.

7.

ü 66

rflû łfiej

-V--1

I!

i.

/.

50

S2

ŁL

■r

I i Ji f ■■

A

zrzkc7ŻińĄĄ

Z&-------w iS

łt

_____&A.YsiisiU L|_.Iitcókze J?

7.

d&W-

+/x ił)

W    ćk-t

\ \*r ' Z doSiueiû ^Sj ^'7 yj/Zfrę

7T777T

■7*T

29

U9

B.

\N

s/

y;

k-

/'

Id

z Si

5/

v.

V.

Observations sur l’epure, Tùj.l.

FcAclle des Jbrces l%v pour Z tenues, i Fchelle des longueurs llli-pour mètre. ! le poLgijo/ir des f Lèches est <uv traits fortę, le poLygonr des moments est en traits pèpititUs.

Fcpolpgone otcs surfaces de tu courte des Tiioments est en traits fuis. FesjDOüggoric des moments deresistance, est en traits mixtes.

/

's

j,₍ Jbm/ve cez-> 2z -ijrzzre

AcciZsrèzzIcZi ez

* et

/7/A~7~ê

fjf-ßpJ.

zrrFrsst

/.

7.

/,

^----------^

7.

'■

7.

SS

£ü

r-

doôzzzeâ

!^³⁼“ y r <1717 te

y.

mW&

7.

W///

• S .    ( Echelle /iooî)

//// 7~7

<Z

46

y///r

—4

rSM

«y

(•-

y-,

dz/t t

JLAjdki

8-3«

Dm

--------4---

_ lYrlZne _ _/. _ Tżadhiztc,

\ j.

u-----

FF

i____

3&

r,

■S

/y^V/zU

E=îé

—P!

Flèche - 2ûm5-- o.3

Fig.l.

4i-

F;

LU Lrj

-⁴- r

Lu u. û o oû <

sifzooh-

kj

<---

<?---3 J Æ--.

C_____4-Ä2. j: _

Vd

4'"

<•

“•î

Li

lJ

--*

___445<L

3    ______x

-u;t'

BAUDRY à C¹*, lÉd-iteurS, 15, rue des Satnt»-Rere» — PARIS

T^*Na bés g Ty'

d? ^ ElmiU <à ya.lvt c /

5J

/ / yy y

<fo {{.7U1/ZĆ | yê y/ c0fd.pl.

_._ZCI7S / \</fi

_ AęętunpikiezĄ. L

tl

fh T:.i_.fiF'._

i“¹--------Al ZtaMzi,, L .Cfaidfr*

__Zbjzz/zûs xde. p2zz2szz:ejjr/xizz~. _/£_

_-----—

E3Ï-

U/

Jt

d/l

------4-_

• g Zzrteâ

P7FW7,

/ï>7de <z >c7lve.

•j i

P7p.

IZ'

./A

STypy.

4-

y''

~5\

ïa

Z/;s ; ,ss

7.

'/y

ZU

J1 Ski r'    \

[i- Sàffjenrp/c \V i A J

U'

VD

3Uf0jk5

y°,

sssszrs

----'k—y

___Fia_____

__H -\l Sod—

epiish

- —^--200— — >

vr E

--->

~f~r

ł 5e

Aiitc-Phoło 10ST 4 6ÏSTIL, UM9Ö, fan b. S*-Î«is, Farit.

■i

N|

jy

Z*

*/

ET

.ix '

? ! Âdjt

ECHELLE DE '/.'pq'

ASCENSEUR DES FONTI N ETTES

Turbine et Pompes .

<•

71

<f

±3

4=

-r-T

fl

L,

air refoule.: par tce cb

S’

jrS -

■ CaJ //

1/

,-yS‘L

T$

zz,

.. \

r \\

: V^~

? / ■

=p

HÜ

;xw , xa tourte

.-•J5E4

3

§| 3

⁼H⁼. ■ /

Ni

ZI__

—- g—.r.

ij

X-

Cadran Indicateur

I, !

,\

! Court EF (f₀)

'-H' ÜrA _ji

ikllby

NtFff

fr

NtT

i.y.

gprtjp

x;

©f

Zplr

.....

\\

| « Life

H#

Z |!i

-ni; !

A; h

iHf

( 10, 4 )

"K

vu

Aspiration-. \ des pompes

da compression--

. «S

*■5

iï

EF

J/

P-

WÈ

i-T

[resSLvrL vers

~irë$

’OoÙ'‘

__—<Ld=j

‘ŒTI53

XL

YMrs~

■i"~

cT

Air sous

pression-

allant ouloo portes d anionU

Anvorçeuje/ de loo pompe, centriĄlufe

d,

fil

S’

Z-Zp

Prise d air

o i.u

’ les parles ci avoiL/

•2

Fil

Prise d'ecujL delà, turbina à ixoca fiorvzontaL -

W/'S

«A

c<

----—-

"\

rjMd

wm

N .__x

p) ;• : a=-

à 0

Ma.du ne, a udjjeivr

T]

8:!

•3

/j

&///(£%/[

P¹

t-

N"

tl

JB

PS

II

!:

Ôië:

:S .

/ rr\\

■i—

JU-A

4.

ÈN

\i

ii

■ef'-A

il!

IP

__E cliappenu

lt des

'cesses

S’

tl

Kefbulemeni cie\ La poinp&d centrlfrgeJ

=4

(7.28)

i'R

Coupe A B.lù

y/.

coure CO (&)

m

: èJoo :■

m ii

fi

v\

Si

4Ź4'

Riv y

üirv v

V/.

: : ,0

ZF

'J&Ml

;<ć —

-j—■- |~ r ‘ t'EJ-i

’Û____

Y/

A'ivicm. d'Aval (6,6 f)

Z;

- '///yy,

Y/Z4s

XTduxt-

iisttiiiiilii

m.

44

=4ZZ

4 - Y///

z^y

W////A

ZZ

i»

Y44

nif

■\

BAUDRY & C'*, TaVł ~i teiira, 1T>, rue dea Sainta-Perea — PARIS

if-

.

—w

à 44

ii

■4:44445

444

T⁻

%^44$

5444

24

544444444

's

444^

,,'5

iM

444

"Ï

444;

o*

!•.*•*•

ip

'I

'l

li

. 'UûlfVUTi

F^\

3- S

li

li

m

%%

m

4i ' s

(O

,4

OJ

i*

l'

JO

o- '(V

b=

~^TJ?7U?J7WTjJ:

ffi

r*.

144

■N.

h-

<>v

!=

ki

o>

/-

ii

tm

ÎÉ

•tel

±3

\\

mê

4; kW

■*=rrr

r;

ri

eau

SI:

vm:

!f =3

??

i m,

li Wś

ikUCl-,

'•.' \ ,

40 J. d-

kif

v,

-i

5T ~p

sT^-^

IpiÉllËlS

\T

~i

r"T

!/Jj

l4-

,2?!

Li.

Vs.

Pa

??

ŹP

---■    “ i j    | * *    * i

i courroies des La- pompes et itrip ' ’■$&' \~    ----1

ÄL

Ï- -

, 4-i=L-. - -:

^rr ł

5    ^

-------“4 VpifKnc/sv

:4r

'i..

- r"

r-r-nr=p*j

sb

OA

4]

-t

du ycon/firesjeip d - \-;.a*~ r |~

<•

ŁwiIP

->

nTI

}V-V.v; i

tur

IÖ

amor

Hi

ii-g

Im

ip. o

Tl

ęcl

a>

v\ •

$‘/l

<%

\\V

v-

I___

relrÏKn auro

>N

--W

-13

»i.

ïp

Et—Jp

.:rf.

4üJd

e-

LSjiL

ano

^Scë

-tydnjĄT

lit

or

’P

Turbine et Pompes (Vue en bout)

K'S.

«io

/.

>s--

m

r-

-ivt

Srt-3

V/t

LJ

WĄ

al

|i 55 ŁC

~TO

• * L; - I-| I

r—-

r' . .

O—o-1

f0""0|

P-- •

utv j ut]* jtroiuojTwJëu

it?-uiojrioToj

ASCENSEUR DES FONTI NETTES.

©=

■]TOOV    UVy]

. ~~

ji/j ■

___

•l

:•

I*

i;

j.

j,

rr-

\v

ij

q.

mm

.*

_ L‘

: TUrTJTTJTclsno

r:

/L

>p P/

4-:;

,-y

il

f ipp# i pfippp I 4

/VP*    4

44

54

4X

44

PPPP4

2Z

44

PP

P4

454.4

p44

4444444

4>.

44

/L

>5

'4

44.

44444

%44

44

IvPP

444445

.4

WMzm.

p4/444

44

<4

44;

«

' t

.    4

î

ł

r ■' %

m

m*

II

«

V.

: '

:

-*■

... .. - f- \g

■

■

*■*

i ST

ïï

FW

r*

T*

Ss

ASCENSEUR DES FONTINETTES.

Détails de la Machinerie

:©.

t_

fjS.i

mmm

©0Z“

'©

1m

II

WgPgM'M

ygy

~Wrn

la

E/.f 5.

mmmmm

CZD

I ri

•/

:V

mmw

i\

ê—k

Fig. 14

Fis. i, 2 er 3 .

FJ y

F/g. 2

Pompes oe compression

Echelle de /j₀

Echelle Izo-

AIR

>'■

rfll

j /F?

oO

®d

ntoé^

y© ©

ê ®'

<§> <§>

€>

nFfTS?

©>

\=y

P.

if

CD

io)

.Fil. 15 .

O

Fi&. 5 ,5, d, 7,8 .

O r

Compresseur d’a/r .

r i h i hpf 4 j 4 j R - /10

Echelles^ y.

■—ł

-4- C

CL

Fig. f)

©;

©i©

il

Fie. 5 .

°    ü

CÄ1

//

“CT

'O.

Fig g J0,11, /£. 15 _ TURB/NE ,

PJcWe.l! es

Ml»

W/AVW/M

\\ •

k.

d/

c;

1 il

Wk

Fig. 15.

.rrsO_QU

nrini

li

Fig. /2.

■©j-

T3

ŁJ,

.d?

VÄ.

«u

", T

IM

tu

Lfo

P,

Fig. /o

\W

II

t___

TT

(6)

Ôfr-.-S

?c

Fig // o

j—- - ■

FA

FF

« »H

STÜ

>:i

r>

>>*

Nr

"Üwr

\\

SS

ivr

y.

/*

i

.

t

’

*

V

>

;

»

....

/

V

J

'

?

y⁴

ï

y

..

'

t

■

r

'

♦

r'

H

•i Si

iH

222

V.

22

^222

<X

5»ê

2^22*2

Ni

Ht

ip

ioii/Le CZ/

II

zrf^\

ôO/AS    S/OA/

~i7ZV7

-a

“W

J

ÿ/s. i

222222

>4242>ïxZ4

-A

gm

nn

//j

Iz

lj-fes.

-V

«U

x>

/>,

J«?*

^/'

r'

v\ '>

tà

22

’fc

NJ

■OU/ J? ~&SC27TZFj

22

■m

Si

N

śZ

vm

f/

‘.'j

1!

il

^5““t

(VJ

■«S

Sä

----(TH—

-.-4nd

m

mi

122

v_

? i

ml*,

$22

22

!\\ %\ \N ;>• ;:>    <: N

Z\ % y N '' /w //UN

; Ąy/Sićł

'W7\    '

*âS**feP

■wK

.h'\

Si

V)

,Si

’s

Tÿ

ÆcAcl/a

Jg*

Bf

A/

’-jg-e

l;

co

J*g'2

LU

(Echelle ¹/hoe)

<Ni

vî r

zN-V^

«S

-O

U-

h:

■y

1-^r

une

"4?

-F-

V\

î\l

*v

«c

*■

Si ■ —

Ü.

LU

zz

42.

22^

wm

CN S Vfir'i&S$e

%l m

/f

'JA.

ZŻ

i!

CO

UJ

»:

l«i i

CC

r/,

'/ZŹ2

y.

'y

'y

-V,

'mxm

Z2

ZD

22

2^22

zm.

*Zl

_ JSûêàAGjcfie d&oi-tt

UJ

23J

CO

UJ

- -M

'tŸï

lu-----

li

CO

Sj

r:\

■5

\Æ

*-iff

i:

.j. siu^'X-iT^L-f.

aifepnrp-

~^r L:i:ji !¹

ll'iü

fr-Hń-

z ~ ^ nxaximi^ zizurn

. _j—rrv-

T-'-f-ilt

UN

ï3m

PS

lii

i/ifjïr&.o t-'Tt» -jvrrs.i,

hj-łf

5 ;ii S-.*/

/iCC'UM VL A Tfi'Jfi    ZT £AU Z OU iT fifi£ >S£/OM

iz/ie ćr/f

K.l L

m*î

H-ü—

m

^ÉÜ

ZcAell* |,c

VS

z~

^trwww

v:N ;

•SVÏ-âFMCi m^É---Â - -C^!fń

<mac pfa-

■I !

r.

///

tb--22

Ts

jr

. t.

iPSiV-

—-VfM-

——t—-i-

LU

fjoB/AćT £>£ Z ACCUMULAT£Ufi £T Ü£S Bfi£CC£C

£c*_*Ue y

aifuo-

r>

Ni

rt

1.

■2:;

NÖ

S)

WŻ

mm

i—

■0mm

VS

gm

km,

f: j

W-'àp?

pMié

2Ź2

mm

Jig /(T

fv\

Sa

V//

rü «

-y oą

'c~ z'y^

~ Z Zi ' ' ' ->~

. M.

Jrr+- ^

L3

\r

L-.XJ

Ko

2v

&H

/

«4r /

ï!

•ï

y •->

•I

J*g /y

*■«-: *v-

;t:g 0ß0t > Zbgpbi

Planche N° 18.

Études sur les moyens de franchir les chûtes des canaux

ASCENSEUR DES FONTI NETTES.

-r

sV

IL

r90tt*V^Jr\\\l‘YSA!aC'G‘*&

„—Edi

\\mM J

<^xxX

il

lim

•*?

40

!*“■

J;

I!

^aEsa&tsss» >Æss%&lk:Æ

X'

SU!

mis

Sà E» :

7ÆL13it2!3Ê77

"..X

il

□a

ES »

d’une presse

fc»C

XP

rc

ggg^

==

-r--    ’

=zy;

ggwt

\\\

;r

Xxx7

mi s

sss:

-I

Evutttaryi^y.

-- takctLpT- __

~jdr?j'srrzj: t£7t ßßß:~:

::.ts

=ff3E=

ft—

!&

;r

#r

S-,

&

-----r

XXXv

§É1

!ts

ô:

!«

—rümw

«jpipi

mmÉT*

xs

IX

li;

ii

!':>

•m\

tr

°l

'S

&•

r=

_ Haźiięizr^ : _

~~sßh?r^zi~sn zrPtsjpT^- rr»~~

Ë IP

.i&

Sa

lia

--r

rS>

§s

BM

1IÜ«

<n\

x>

<y

fi ³

■.

msx^xi'sssssss

SSAWiSSSS

jj ; *^Zi

h_

CjOi.i po E. F /f

' fl

y.

Coupe C.D/s

XX

v/n.

Coupe U. ⁷/s

Coupe K.L , ⁷/S

77/

"m

fc

y.

WÊÈÊËm

DES SAS.

7%

r-£X-

v ®%y x

7oKZ S&7

•y

ro

Wè0w%

'^ryyyisy

/Ź7 r m

o*

PRESSES DE SOULEVEMENT

JT7

5=

73

Détailß.

mm

•'

f/j

io P-.QL--

pX

\/    \ '<ą\

._,^J---A-----^

.........%/! x#

v!

* «>•

ffetfS

t£fft

\N ^

X"~

cr"

Ou

MÊÊS81M*

vé

%;

il

o> <n 7 o

rü-X> ^ rt>

Xi

«P

Xi

>x

xi i

'JF/

rSi

85

X;

/' • /v JT./ T'T7r~

• /, .'i--,'-/- - 7- -

...r

nh

ft> H

C° <—r XP r- -nù -T>

,0;-

-B______ ___S

«rf

ÜHK^r m

\P

H.

c*|—

Cjoupe A.B. ijio

nr

Coupe G.H . 7^^

*--

.131 _

<-

-Jfii

_ - _L,ûoL

_____2,6.51

_ -2^417

.. _ auôi

_ ßkhßai.,-. .. U s~ -

x_<Ü>e

»Xi s

2 ,x> o i . 5 l 6 4_

-J58-

>>

BAÜDRY i C“, HiicLi'fceu.rS, ÎS, rue des «aints-Peres

-*PARTS

Aulo-Pbotùie AÖST k GENTIL. 188-190, Faub? St-Dems, Paris

.

*

■

rrn

mz>.

11

22222i

yy.

m>,

22

W,

22.

'22222222,

22m

'/y

■22.

22

22

__

'WÈÈÊmmwÆm

2222,

'2mm

'////y

W22,

Z222//

wm,

wÊm

Planche N° 19.

7de de Ccióesfct/t (2tyyio/téJfj^)

li

f-5 Jg

£ «W<_

K Si *J*tOX)i

Mi;!

C-

u.M¹

ęi.ąSTÓ

jn,

1

+1

iB

SS

ni

"TT'

22

il

SS V

r—

!o®.

SJ

£ usant

■JiVpsd ' s£ ap a xy

±m

d§ i

»S

Fia. 3.

•i

Vl

.s

«V

F ta. 5.

tf

°\< i

i/i

Tt-cfe de ma/toeurre

•5*

-i<r

fej

BK ^3:

•r

i:

.....!*■

M-

-j

i;

fl

vàv:

fl

V S«

öl

Twl

ASC EM S EU R DES FONT! NETTES.

• g 'bu

V»

'S

*p

Si

'S

s:

,K

ki

's -

-J-'-’ /

s'TjK!

§^'

«

* v»

l'hi

s!

Si

si

S.

m\w.

pJ KT

.....

ÿSSÎ

Wi

H-J

$i " w&

Fresse s’

t;

il

Tuyaux articules des co/nravisa durs.

y—

-\-

ii -hi

-lÂ

!•!

\ "/

o|

o

£r

E/ém/ia/t

A*

°C

/o c o o;

•g

«Il

WmÊtM

7irv>t?(ï 7ivfrWr22ju2b-''

32— .ni33%nrr>‘<vjzv^j.

'UcrfS'lcJ -7?-p v.^zy ä-puFjß tt] W~unajinjiKt-js-ij? ~Trp~~füvjp> rrvfrnji

1 UV}]V

o>

oV

ti/

'n>

\A

Yï*

W

:’j io

7,

(h

Z/⁷

rlrj

WPMftJĘn

(C2~

/jisteda Ziort d tuyau-Cene

o"

.J.

L.

lit-

T^3j

*f*e-

N ^ ^'4^ rrp-uyfrtn -■rp 'zipyff

-----

^    '³7VT?J\

N)^ £    ₀

y . -|j

fM 3'

k* *S

SI

S E ^■1

des dtsù'oôivôeurs des (fron -

oies7Z7'esses

-EtZeva~ôùo7v (j-q)

Fiq.l.

5«:

3l

ja.

i.'hvj

il

J3

m—

O"

2/.

g;

i;

N*

/€'

jî

i'‘1

....

/2

*6

CV

w!

U-

ii

O,

JL

:S#y

a<

D l'N

T3

=c

a-

^î-j-

's

ii:

..

«i s

../•

i!

5!

:!

II

U

1 "il

rr

f? 1 ii 1 ^ !

£....

1......1

|S

11

m*.

M—*

Ss.

î:

yj5-

“7

Zi

UM

LflQL

-L,

[V-,:

y?

y,

•'U

■j%

• “ £irij • )

v'r^f

_ôl

wfi

. y-Jj I : i L 7/Wr%.

(Tll

iifSP

mm

.....i

al

Si

mn

F iq. 1Z.

{è-

MA

KZV

p>n

sas et des

.V..J

sa

g <0 \

as y

SS-

•y fc

Wÿ

~ôbt---

jy

"0

—ét-i

i.

vs

ir-i

J 'N

SJ

f#

s.

É(

■jfpO

FS

Coupe AB Ficj 1.

ASCENSEUR DES    FONTIN ETT ES

fï'uyi? ij

VANNE DE COMMUNICATION ET BOUE A VALVE

D/S TRIBUTEUE DU HOB/NEÄ VANNE

Dm

JE

Echelle de /₀

■-

ss

sa

oupe CD

H.

Coupe DE

TP

B AOUT ff£ / /VTRODUCT/O/Y àw?*- *

- 1

K'

Fÿ.3

cy«7

"J.

y;'

Fi g. 12.

Ulve ?cLIjL^

(V

ISif

jB

i.

fj»

-4/

„j

47

ćrj

Ll

Kv.

.y

:::t

Va

8SSS

la

§3$

vy

2jFv

Echelle de j .

«i

É»i

VM

::

mm

Fig. 2.

v:

Vs.

--'"■■■i

WÂ

i:

wmm.

4u

vu iùl£& ’zi:

F y. 9.

/•

y.

c4

¥m

mmm

ÉffU

Tffîl

SS

J)

F-

tE-E ‘

il

~>CV

■O.

v__J—'

WA

SS4

y.

i p?

CL

7';

<97

71

«g

C$

'■'V

iÂ •

: 1/777! :

JE&s&ż_

! ! _1

'/S V /////

T-

JI

El

i-

.7

il

rjert

St

o\v

/©.

P-

«■

'M,

'•

il

...LJ

!"■'

JJ

y-"%

■-

’zA

'•

rrrrr.

Va

i’i M

JO/NT DES Tl/B U LU R ES DE COM M U N/CAT/O N AVEC LES PRESSES. p~)

Fig. 7. K

,v'47\    ; ;

■ toT ■”

//

'A

Vÿ.

'z:.

'//È

BAGUE DE PBESS10N

Vÿ

\m

4;

|____£Ąz __

il

J,

■■

r7

~77Z\ 4

'VA

jB

V/,

/F

(7,

-'A

Fig. 7\ Coupe EF (⁷/t0)

»1

Coupe GUr

H,

■Pu-s-

esr

Si

o| If o

J°DVr COURANT DU TUTA U ÜE COM MON/ CA T/O/V { TÓ )

im

o\ O

Fig. 8.

_ Wo„ ___

yEw-CÛ

! i ¹ N |

a-

si

4—

pĄćl

2\ o\

§<............

il

E-

T.

^'Cîifyy

ii

//'T

••

il

,4

Jr

*//

O \o

o/ o

4M

c \®

°/ o

•a» n

V

I

V'nlnnf

c/r mnnop.u vre

JÆ

. V«

/ "*V

"M

45

BAtnjRT A C“, Éditeurs, ir>, rua de» Sainta-Paree — PARIS

Auto-Photo'« AÛST k GENTIL. 188-19C. Faute St-Deais Fan»

M»

<LO-

*1

c^o

- —V

x eu

J.

oupe ÎG

"f-

MM

KKS

Vue de face du patin

-f.n ^ m i; I KH_J_:l; w! VfESVE ' '

fÇ !

''/u

M

t u l

•\\\!

lu' :.

mm

Vf

* -H H £

Fig.ô.

m*—

Fig. 6.

'ISS

zéi&ztkfi

i*.

mm

•73/ 3J\noQ

a~

12

. . -• zrĄ

ua

,A

Cl

■< >\v

ft

nVc

vjïji

•jj

i-

‘Fk^

•>

. •»>

Fig. 10.

mm

WJ

lu

=s

Coupe GU

T" 7

„lL

\ü

fri

;-»/

Mouvement

MAIN DU

Vanne

Accumulateur

Jfcfiaff*uiAiŁL%LL

-!■

*o

U.f.L.'-'Tl

Ł-

4iL

--------f_o

rxÿ

IV

§§

fe

i 1 ge DU

A LA

Robinet

Rq.S.

T©T

fi

<<

-r-

-Hu

ærv.

ui\

ri ±

il

r.

___L

'/EFfAÇ

7S

cd

■■

4'

Pi\

o\

FONTINETTES .

LU \ i

WWW

=***■**- j---1 ~H

—.«i if---.::-;;i ÿ—

fli; .

è :l:

tr s

Sii

ct3 :!

li

Tô

■I

SU

<Ù

--- -t3r=-- -₇

jrg

as

■Si*

■ il

ri

tJ

*.-j»

: r

dtti

ni

«o

-S

S^T—*

T” "V if-1

fEK>€»€--

~pas a qauche..

C/3

ce

43    —l

Uj

,\n

’?

tt-

DES

fi£T{

-O

ASCENSEUR

IVlANOEUVRE A LA MAIN

du Robinet-Vanne

Echelle ¹ s.

h-

m.

K CO CO ^

ce

K <0 CO ^

Ci co

UJ

---------ÛC—

a te

Ci

pus cl droiłcc

Mouvement

co

CO

MJ

Ci

«Ç

oc

CJ>

Chambre de Manoeuvre

Echelle 710

Co

LU

Ci

D/STR/BUTEUR DES GRANDES PRESSES.

'Echelle V5

LONGITU DINALE .

Coupe

—3

Fia.9.

;:ir

'tt

1/4"

W~"~

\4\

tsr

v.

!trl

m.

j/

pq

i§£S

TT /

m. Le "--

11

•>

'/ys/y/z&e

43

"ni

T—-

i

r j JUifiTu-lC’ivHhn

fi

SSIL

»I

ü-

wz

Hü

tą

Ki

B&ÜDRY â Cf, âdi'bmirs, lf>, rue dea SalnU-Péres — PARIS

Auto-Photo¹« AGS? & GENTIL, 188-19C, Faubs S‘-Denis, Paris

mm

CQUPE LONGITUDINALE du bout des sas

• Vue de face du bout amont des sas

SaSsMCQUEDUCS

ASCENSEUR ! DES FONT I N ETT ES

^/V

N .s

*>

Yi

VV^S/V"

T^vf

as us sacs sr coups / o.vo/ ru s?/as) s s nss esc

JL

Ut

A/vy

H-

-e-

>/ > Z >

JTA-z

fpr /

A.A.

otî

■5-

-1

ZT3

fi&J-

iC

L_J

- :    LLin

o o 00

3°

ri

ob o o

OO

o°

°³I°

-i

:rr

c. i

11

Ol

Oi

oj

-g----------

o® o®

l%z°

°o,o° °o c®

__o    <?

ô' “ôloo oo o_ blöb ob

!°o o°

C) I . n

o°®c

-isi*

■ /'g'²

o c o o ô co o

b o o o o P *o~o~ 8 6 b o o ' ob*<Tf

c o o o ô"1 o CO Q Ö'l

Nooooob

çooooooa

°o

. J<n>r''/curlûl<î/c .dç£^ oc U _

----------- -r

!o

-z b

,o!

a' :°î

lor

IÔV

g 5

o° :,o

o° °c

ii Ob

Je* bd

•:

“i

ÔOO Co CG ÖÖÖUÖO O o o~ o o:ç> 6 |b G 0 ö b 0 r.

O ÓO o d o <T© coooo OOO

ö ô ô Ó boc o ô o~o~o~g c O~oj ‘

ooo o o 65 0 b ô

V-T

JLT

o cc'olEIc o Ć _⁰⁰_    °°    °° C'oWO OOO

8~_ o.o_ -loTb or>{y.fi|r> ooo    11fi-1-oi-

o *o

I

Ni

:si

I!

Il

o°-'°

'o°!°o

°o|o° Oc, o ^

io°!°0

0-°Ç

IM

oO'Oo o o o*o ooOio o jo o

ÔOO OOOÓ o *0*10 O

: o° |0₀

o°'°o o ,o“

“o'o°

.....ki%\

:»ÿ

__0₀|₀0

oooo OO O OO «OO o bo'o’oo' O \o ôTcTô

o o

HIH! -

oooooo o OOO o! J

OOP OOOO Q o Q|

ÖOOOOO]-

ocTdddôr~

J-

<To o oôqS\ Ô66ÔÔOO ’ '

d!

o o| o o o! . ÔÔ0Ô~dÔ'0 0~ÔÔ!"

10OO o Ö ô

OOO ô o o' O <5 Q Ô QQj

o.

O;

œlL

r

«O 0° °c'°0

il

s?

O'

°.C lO Q

OO »o oo' °o!°o oo;o°

SSîSs

o°!°»

'~c-

?TqT81P

«s

6- ‘lif V ~fTT

O ôT^r

ÛS

■-LrT^Z.

§i

Z'

lita

reoxt âsr

Te

JL

,Cotu £0j<Jiô

01

O °'° o "c 0*0 O o io o 1 P®

!|

c a* o o ccic⁰

oooôool ô o o o o ô

ooco’ooooocooc O O O | 56 0WO g 5TÔ 0~0~0 Q“O Ô Ô î

o'Fo o o ; OOÖOO :

«O-OÔ 0 0.0 91

(OOO.OOOPOi

o 0*0 oooo b

o;

:Sï

o,oo 5*0 00 0 00 cT' ô o o ó 5 d ob-~o '

- il:

O e*

v_.

OO'OO o°:°o o, o.

° O Ô~o

*0--=

o o° ___Lêâ.l °oJû°

oo;°₀

oMo oA°:°o o° i°o

oc ôoô o o|Ö O ôi O’O ô OO O ô|bo"o

\M________J_________

I

— .-Lojiii. _ -

p.⁰,⁰,⁰. e j o o o o O • /

- J>ûû(

!/

il

°o°ci

o Pjojh

• iGjncÀo i" I o

VJ

o'J

T⁷;

tj

je

~~ 1

rs

TCjF

■'41k

-£

51-___Q_Q

o o ~5 o'o

----.

!©

; °°o oj

*o

Coups S

R=

flT

Demè - coioÆe, «7 /e/7cćroiĆL~

i/ef ß'.ccLÔ'e//es j(j>r /Cz. presse

'.t'o'cw. ! jOhJjO*

4-./.

<-z"

’/m 'COZAPG c7 fCs/Z c/t'ol£ /

c/ou nc>£f/re//ee Ccus rcTn feu

y

■Joisvr OÆ>S AQC‘£ûf.'Cà ' ' svtf /.A -'Aco/y/ye#/e

Sc\itlU ¹ "

%£

-------

! , f//

<•

o°:°o I o ° ¹ ° o

ioQOOOOQC

o o o ô *b o'o"o *1

"ô

-Q-g-Q-ÔOUojbV S O bo~o'o'ŻÓQ -

’ jls!;

o?;°o

oo 0.0 oo dTôoo. oo o o q oqooq

ooo o o]

ôôôôvl

> I i o

as

°o°c

o°,o0 o o,o₀

°ëo°

o o,°₀

.2P

Srł

! S:

C=±L

:■=¥=

°lt°

O “O

o° °o . °!°o

rnd

O” o

o;o °

in

°!

LT—,~7

JL

°!

Mg

o¹

rv

olo

b!

O.

3!

L    J>\    >*. >S A

cio

oj

«    A '/'ÛU

O O

----o    o

_____ ol    o

CJp. m/ Coups s?sc açocsuco /vrsc

bp

o;o

Y«r

1=

o, |o o o

|°

o>

°l

c^ONN

OnAvAZO* t&r

<ke*-

Oo⁰0°0⁰0° o° o

fol

ob

1°

•-

la

Oio

°oj

;o o

°ł

o.

° °4-

C iO

!o

IP!

c|o

o°

do

]o

o o*o O Q~b o«L' 51

Ju-.wje«ç>>£ o

o ö o o ^nr-objg^^IoôTol j -

___ysô______.v

(ours pop/zo/vr/ur /)?$■ C/j/ùP- Du cs/vrs/s sr Pss ût/sCspfS

.a.

0- °—P.-Çl® O o o o 0*0o bô~bo

-oo Wo o flic C il p O

>! O 0

'! o 0 o o o o

Cu/DS.Î

DAMcWr

sOO o o oo

?!

>U.°-

io

o°o

2.

Ol o

r.

Oi

Si

Tl

O |b

ë-

|î)Ç)

L'

, Cc\ /<9

/- ( /y, Y4

--------T-

J LU

Coups pop/zoatssis /use Àcurpsz/.se

|!°

i,»!

!iô

,i

0\

Toi

r Ho

J-i j i

eures ppssss

Y 'z z

ALÀ,

LXj

(et(/i.e /zsirALA'

‘ T,

! O

or

°i

O:

;o

io

Toifo —l'ô' b'

,⁰'

©i

«n

a -,    -

0|

. etcurs. tus *ziceL det/tszi/ceiL S^.GüQ

-4

i!o°

!»

4?

o;:

::o

°-

"4

11°

IO

:o

oi

:<

o;

i.

J--«

to o

O.

!io

L°|

:<

Pi!

'I

<9

o, o

ili

O,

(<3cit. il2C >

/    * it '

oi!

L ISO

°o o° i

•o

:>

111c - - S ô~o'0 o~ctS ~° 6 S 0~O Q'O* OQ-Q

IfTO °ń

l|si|

■ ÜHi

oO'Oo

e o o b oocfjo o' o o oooooo o * ~o~oô'oo~ù~o'[b o do öooo oo ö '

Sg7

■-

Ol

5°

(y

ol

T»lPHo

°o'oc#

\lńl

lÿ'So

lo°>o

c ,o

o p o ÔLgJ

olo

o°o ° o O ° 0⁰0.

CT

olo

—'Tl T⁻

J-Lu.LLL

itr..

~5T

'o

dp

'o

o.

JJ____

ri?

O loi

oi

010

'O

o.

-o

o.

■o

Io o ; o o o olo o o o:oo 00:00

Q-Q-Q P.P o I o o * d b b o_4o. fô~o oooo}

•o

5®B Ł. o oJclc o_ôj2..aâ.c

Pg___J,L£iL____la

rod o C O O Ó o o oTQ

fol

ÔP

' o

!o

o>

o.° o •o o

j’

(e©

--iyOdÛ— - O

-£lJ5û -

oj

01

5Ô^T

|OOOQ

JS

ô°'°; . o°.°o

°o

'O

O/

pl

j\y

o/o°

,0 Va

(x’cvi ) î>0 > i o«4

(5ŹO.IP0

PJ

io

■a.:

d...

L Mois, J

n, T «>0 a I

~fZ~

r---

:o

:o

Iri

O;

;p

vn

o;o

oo

. ...

iO

o!

bo

P¹

|oa

OCX

do|

|oo

O O (P 6OÖO~‘ó b i 6 b o'oioooł l

io₀;o°

!o°:°n    •    !

\>*l

ïÿ?;

■ s*»s

O⁰'0r>

‘ O

o°!°o o O'°o

O 0 Ö*C~ÖÖ' oo oo ï OO 0 O OO OÓOO I

JE,

«t

§°;o°

ib

:    jl':

P.

p.

.Q

O.

.0.

___

iÖ _ ° n O

II

«»!

li

BAUDRY & C“, ÉcLilteU-rS, 1», rue des Saints-Perea — PARIS

Auto-Photoie AOST à GENTIL, 188-190, Fanbg St-Denis, Paris

sfcj à

t

Y

;

\

)

_ L,

F™

/■

-v

f*,î

db

•i r ;» -    -#;⁼ v- - M------ -s

i::.    ^    ■’*    ^

msm

P**:

<* •

.Y«..

£v "

•/••i

! pr

». ’

31;

: JU»

»VM.VAV JV {[f

A

>vwvmjq

tes

m t, (L-Młou

-I

g,

sS-

!'

xï

i_

:ï

i;

l'

fl

\ I * sÿ. 4 1 I I

ï£M

"’x

ęmm

y: K\ i

? :•: »jQi    >

•'ri

-r'

[/&£%$£

■;

ASCENSEtUR

s

É L É VAÎTION

[i

P**

tettel

vjm,

P:

Wk

■•jüi »

I:/ HYDRAULIQUE

DU PORTIQUE D AMONT

DES

AA

FONtlNETTES

VU D’AVAL.

l:|

■je i;

Yi

i¹.

T-M

• Schell^ de '/so.

t» j ■ : :    : i -

\L

ï;

Î.41I

\0C

\v

•ü

^JLÎ.

i!

jX

tw ■•■■i»“ :

»,

I:

I¹

y...

ÏA

//

i:

4:

V7,

:■

n»

.71

H* .

i:

'l

4'

‘À

'/

--JJ-

TT

t;

ï!

n

O__

e>

0 o o o ô~ o o

liX

il.

ili

P=:=f^5

6^SLS2î5»

COUPE TRANSVE RSALE

*j

•I

• \é=

'!

il

ii

!i

J¹

v\ h

//

Ü!

'Y

//

.4

X4

Y

/A

II

y /•

.4

!Li

ź.

//

mm.

7,______

$mm

«

wmm

//

Pi^iîî”

JîTYYyA'-lf^’?:ï‘“î-^Y “”Y?;£p;('f?VjTf ” =>³

loH®-

w

.«1,0.

'••»o»

4r.ea

mm

ir.gMÿ KïnimH g

ÎM|

J«Ji ®

'•h®

•!

I°l!°'

riî*

.0,10,

;°f°;

l«I.O

K:

:»W

■:

,o;;o,

;::: ;«.,«! I •« °1 !•'!•!

.•'»W

. :«ie,

•i

*!

!ł!

p i¹»¹

Tt

|t;

i:f;

'•»•i

fi

:4“!

:-V!

. !°ii°i

o' oi

::ï;:

i:i::

•ï;

:®T:

:°:i°i

î⁰!:*!

r im i    r

ïï

?!

• î*

i-

ï|k«m|

»y >p

----

E~.....

ii

10

' MM

i*/*¹1;

:• •: t

*S = !

rf : "

fa

SE:

vYvX    '¹

Ai

(•VJ.

!•

\A

,.i'i

K.

hvX5

po o o a o o o o oiq • a o

■m~

°-° LÀ⁸-« <■

—......... •//„ „

ù-

OQQÔ«00 0«00

• *•«••••0*    •    • » a • *•

• >.* » » » » • • • • « a • V

^lg-78)

-44*4

lb.7,

TOUÎT

■m

H1

ŁJ*

4-i

æJ‘..

ziDt

iSil

-,4

IlL

fe

ir*

*>

TJ ôjxjr-^

Z3

LjiL;

i«

;

;

J Jâ

ffr-i LPêS:

11«

□Ml

JÂkni

PLAN,

B&ÜDRY à C¹*, ŚJciiteiirS, lf>, rue des Saints-Pères — PARIS

_

_

.....f    • -

Planche N°2"5?.

ASCENSEUR DES FONTINETTES.

Portes d' Aval et détails des Portiques

COUPE TRANSVERSALE.

DISPOSITION DE LA TUYAUTERIE DANS LE VOISINAGE DES PORTES

B'

Eleva t/on de la porte

K.

Echelle. V20)

,_n.

B'

('M

Robinet

d'air

Rft

I*-»

mûi-Llif

■I

OAo*)

us

SVp STCip

m

•Ci 5^

~r------r—

JJ

fi

___________

'•si

Fig. 5.

f _4_ _+4_ yf+f £v£_V y(y_4_I_-£ 4 4 4 4;+;|fti.f ^ I ï~ b T ijRJ

;£!+

:+;:^

.li!

’+ inj-t-

:+!;:+

:+!;•;+

+:+

+Î4

+s+

:+S+

R

+î⁺

;+::!+

4+

:+:;⁺

Vf

•+^iHT-

!rÿ+

•+-"4-

1 iti

Vf

-----------1--L ,--1—. —-----------------*...........-Ifr¹--'-

4±_t_ t_. £ _t _~h T. .R tj/'JiL

+■'++!+ t’+"-t-’E +JÎ+T + :Î^H"*-"-++ '4’+-" V¥ + '44+ • ï;|;r₊y-

SW*

Tl

i+ftT

;+!T

!+ft+

*    Rd

*    iii.

___________

f f t + +-jj"i"'⁺

• th.±_£+i-£;£|£

4-

i-

4'

__ L

4-

+1

4!

—I--

4! 4 +-

\y v

Fig A.

T;t

-!

444-

!!!■

■Kd

£:£

4-i::i4-

fïi'f

■ r~

'-j

A;

:r:

⁺hi

tÆf!

+Ç+!

.'•i .

r:+:

i:!!

4'iiM-. -ü tir

S-+I!! ■H

44

-i££!

\+t*

;⁺g+ï

Üiii

⁵⁺j:ii¹"i

T'!¹,! V

⁺;ïf ! I

-Püf!|

H-S-l-îî

tfl'

ii>

ii

'il'

11

'!;i

jr.

ii

'.ii-

H'4

ni

P'4

il»¹

4":4

--------------

-t-t--rin

far

-I- +

COUPE TRANSVERSALE DES■ PORTIQUES

.1

i| :

sï:

I-

•T:

-t-

-h

-T+

4“

Fig. 3.

.4

■f

-f

14

1-

1-

4-'

4-

=:+

!;4

U-

!•

S4

•4

;;+I

:+

5+

Si-

ii ■;

fr

4|

Ü4

I:

•4

h- ■

-t

“T

4-

-f

•£

i-!

b|

le

'!

1!

II

ii

IL

FLg.h.

-JtL,

"i+W

?!

ÉStU

W£"~

_jL_

££41

L:-:

.4 4

COUPE HORIZONTALE OU PORTIQUE .

ri

4+4

444

4 H +"

44 4 4

H--r

+-

+ ;4

4j|4

44

4 4—4- 4-

14

4- +

j.

±1

x,

W1

-t. 4

4Hl

-f

-H

i-t

4-

-L

i+

•+ -+

H”

rf

-f

4154-+ 1+

-f 4-

4" 1 +

4-4

4-

il

X-

,4

i£T4T

F ii

XJ

/y

A +4 4 ł

fi+i

TiÜt-;

...    ______ __    j _

4 4 4 4 4 ; 4|1;M 4 4 4 T4 4 f 4 \+^\ )4 4 4- 4 4 4 4 -M-

4i

X.

4! 14

444444444

4444 4 444^”^"

_4

x,

X,

444

,V

4l

|+

y.

y,

s4 4/

//

Ficf. Z. (V20)

Vue en Plan

COUPE DES GLISSIERES

dP

IR

J 4— —f- —r“ -1- T ■f- '*“ +. rf- ^ ! | -4- -f- 4- + +- +* -r + -K¹ ï|l j T⁻ ”l~ 4~ H— "i⁻ ~i— “I⁻ “t~ ~i⁻

^!ïï4T+44¥¥ + +"^ï'4+VF+++_+¥'x5i'+T¥'xx¥¥T¥+4?i+-4+^+^VT+44+¥+'+4t4+4+44Ä -"+4:-^,.............'W"    ......"“1+4.....'"m"    +4

4sH-!    i+S+if •    WH-;    • 4'^e¥xiHMjip.

i-XiShd-L--------------- ------JJ----------------------- - 4|4......... -...... -À i 4+ ■ • C'A

4- ± -~t. 4- ± - 4 -4, 'jjtF l4lT±- _4_ 4.4 _4_ 4 _4_ .4^:4^ ±. _4:.±- 4.4. ±. ±. ± l .tü±! zZk?

-ü

■h 4 4 4

r ~ —-T'+T-r jn ~

yi 11 i-    + i l i

:4r ~    =.—14* J-(ixr-^4

-H 4 -I—4t o C G

4 4 4 4 4 —i—

lit

Fief. 10.

(‘M

^4    ~^_;4$4i_^_B_ y"I”IVJVI * __4j;4;________,__________________

£j-;_4i|;4;_4 _4_+__4_4_4 d 7b_ 4^_j4j‘jh4 4_~7_ 4 _4__~4_d.4.4'_ j~_i_4*'j£ 4 I 1- 4 -4- 4 4 +• 4 -t; J- 4 [ f ] 4 4 4

■stP "4~ ~f* “4- —f- ——P- -4- A- -J-    *4— -f-

r>

ÉtlLcJ^

JÙL

j£l.

TC

-CT-~*V.

4- 4- 4- *4- 4-4-4-4 4- 4~ -r 4-

f- + + -+ + 4 + + :

4,4 + -+ + 4 + +

-+- + + -

_-j- -4-

4 4- -+- 4 -4- 4 -I— 4— ]j!

mm

=F

4-44-+-.+ + 4+ 4 I

4-

+ + 44-4—I—h    4    ; :

1/

J,

~,4 -+- +- 4- : i

Coupes dans l entretoise supérieure. (Echelle ho)

ßfh

4 -4- 4. =+ "4 4 4 4- -+-' +n 4, 4 + +

'R

~4~ *4^    —^    - -4- ~4~    —f~    ~4~ -4- ——f* -4—    —P    —f~ "4“ —f* ■£    ~f~ 4— -4- -f-    _11—    -4—    _4_    H—    i⁻ ■£■ *4~ .-4—

Jll

5>r

o| '

(r

y iv

fil

Km -m -Z-3 » • 8 ⁹ ~G

• V,

uin.,4J4Ar;G

/

-v^ll

^zz

-J^:4

ZrfŸL

PTR™

WF-

fUUVUUU\AAJ\A/

Fi₃. 1.

+ l~ ~4 -t~ -+■ + 44 -4- 4- —+ 4" 4- +

Vue en plan de la presse .

MJ

p=s

dVr"-°

JÛl-

r.

'h

dV

wm.

£pp'

€:

Fi g. 8. (V20)

d'

"4

4 4+4 +    + 4-H + 4- + + +-4- + + + + _±

C)

rftr

Fi (j. 9.

( V20J

[)

i)

ib

n.

Gnnr

PF

JU

tnr

iCb

7/

éà

44 + + + + +4 + 4 + H--1

*!

»,

• "V

i*.«»*,    >* *

’t

ii

•!

•!

? S-a*i -«-*-?-â-o-îr^ £-1

»!

*!

•!

« »I

•j

:i

Jd'wrp

[^4 -+ 4 +

TTijl

■4

A

■

.

'

*

f

3»

-«•

ASCENSEUR DES FONTINETTES.

COUPE LATERALE DANS LES ENCLAVES .

EcJi. '/io

TUBULURt D ARRIVEE D’AIR POUR LES JOINTS DES AÇUEOUCS AVEC LES SAS MOBILES

Portes d'Amont et détails des portiques.

SS

xÇbj

tst

car

Canal

Sas

VJP Fùr.n

■J (Vs)4^^

ELEVATION DE LA PORTE

(Echelle ‘Ao)

VA NT ELLE

Fig. o.

(u'io)

'Fl

Ci

33»

Cfcu

(o

\o J

Fig.IlFM

Coupe verticale

DANS LES ENCLAVES

Canal

Sas

Fig. 13.

99    9^    :-hw

99    î+ï5h-:'    . :9i9

-H

4-!

4-

~r-î

;.jl

eS

û.

-;.4

llj

± _4_

LEVIER DE MANŒUVRE DES CROCHETS ET VANTELIE .

Ech. V20

4-

4-:

4-

,4

4;

'-h

14

lit.

.1

CoUPE TRANS -tlERSAlE.

Fl3-⁵-

(V20)

rP

,4

4->

,4-

1+

1+

■+

!4

i4

14

.4

14

4>

4-'

4i

4:

a.

LIZI

f,.9 k ■

-9. .9.9...9. ô;;ô:;ô;jô~ ~o

ï4

r«ît*

199:

■;+W    :+-ü;rH

-h,

4-;

-4'

4~j 4—H 4- -4-

X'\

4:4

!;î

■■

99

99

®!l®

9:;+

99

; 4-i-,,4-

;4-|::H-

|:

i4r|'il4'

14

>yl

IB*

;4-> i|4 '

444;

j.-

rt

[4

u.

!4

■4

;4-

4-

-4

19

i

il

4-

!+

'4~

•4-

4-

44....

4l4~"

!4

444

V'I

[4

\4- 4 4 4

■/A

4H

I-+

COUPE HORIZONTALE

VX''v

V '

!+$;+

!4i;"4

144

4S4

4:;rr:

-4-;4

4;'irp

99

'#34

I -h!

1:4

;14

pv

)<

X,

A TTA CH ES des Portes

99 + 4 ’4 T4 4 4 "4 Fj4?|9 + 4-' >

4- -4-

-i

4_ -j- 4" 4- 4- -f- 4‘ 4 4

r~4 4444 4 44 4-.

..j;..

/TL A

w

,4

x.

\vV

4- T

DU PORTIQUE

4'

41

Eig.2.

VUE En PL a N . ( Echèlle Vzo)

r\

4[ :|p| -f- 4-4—1-4- +-4--I—t- |i [ 4- 4- 4- 4- 4f 4 4- 4    ~ Ż 4 44 4-4—4- 4 H—I—t- 4- 4- 4- 4 |p4 4 4- 4 4 4 4 4 4] | ^9

±4^44ÏV|4|X+4 44TtT4|«444x ±444? Mï+ t:ï :+^

_ J 4:9lIïw7I____________- - LtüSiti______________i9;9- - - -    —_____itültL-------------:------i+S+j....................-------::93c[)

+ 444 4 4 xxiti L Iit- + ±+.+ ++_J.±jâtl-j:- F.-X-Z 99u"

=iS4=

MF-

fT+T 4-44TW?||

\x

-4

fî*4 +-+yyyîlŚ44+1    + X+SfîTXXiXvv+4- +'B+ïTT + + 4f

j -------    ’-;^₊4'-    Wl    Î4+i .    ‘

________________|+ÿ!j±'._______________________________________-itftl_____'____________

4-4 4 4- 4 4 4 4_|'4!ii+i 4 4 4_4_4_-^-_4 4_ 4    4_4_4 _+_t _+_+-+-tlub^+|‘E~- 4__4- +. tlrt _+_4_ +_'|4J;!4j4_4^;4_9;+.-lï-~+-

-+-4 4 4 ü i. 4 4 4 4-ł-H—H 4 4 ~ï| 4—t- +- 4.-(- -+--4-4 4 [ !| -t—4 4 4- 4 4 4 4 4⁻

mirrf+?4V>

nL+>:9:9-

x- I 444-1-44 4 44

in

?!

±.+;+9;

COUPES

DANS L'ENTRE to/SE SUPERIEURE DES PORT/ÇUES .(Echelle E?.o)

Tiq, 6.

Fig. 7 ( V20)

ĆL ’

Fig. 10

Fig. 9.

rrr?

y rfh

(/zo)

(V20)

Iß

Vig.S.

4    4 + 4 4/>/j

+ + n-

4 4 4 4-4 + -4

Figi 1F. ( Vio)

(/ho)

( V20)

xft \

i~Fh \

4 4-

- ""X

•+

:E

ICQ s

ro,

TE3 '

y.

ifh

Sill

\v E

7l

'AnAAAriAAAnj'wi.'iA.'wi rt/lfiAimArrt

Tnt

LEU

nn

F"

jm

TEXT

4.

ÆbZ

v—iSl_èrx

JUL

xor

o Toit g]b

u: tTo o1

i'OÜÜO;

Soi fln

Tnrj jm»

\\\

7\

V"

-4 ~i~ 4 -4 4 ~T~ 4 .4 4 .4

0:0 O O

•*

sYz^r^ggmyu//////////YA^M

:»*«W

wr 1

«itl'OFi

*L—    - flgsfg ..zjz:

FcrnwM^ff

rQ—

O; ü> •"■p>

il

n*

-X-

Presses de Icl Louviere Echelle de V20*

gflję-g <&>

£l

r—r-J-

iiimnirii ’¹11:1111.h

ÿjy

rPi

SL.J

LI

Yj>

O.

\\

l/.

Nj

3%

jm.

‘rv*

/X

U///Æ

Ó.

\\

■ teô..- _i,--i.iûA _

Æeeh

QOZ/t 'd-p

'/Ai

mrî    -----4f - -9ôf‘s----jt

jak

Echafaudage' de ' mon tag er des sas des Foui Luettes

on oi

tn

.M

fmmMi

k-

m,

W/.

fi

Im

-if

i°

\i

si.

•i

1°

■Ö

O,

O,

'O

O/

II'

vJ

4.

.V

fn

ry

:n<

_____ 0

n;

l. ' .'h

,i

'If,

iiN

upe transversale par* Farce despresses

..

=f=r'fTf> 5 f î^air- i

>■

pi

•V*x vW®

. in\ M//n

.i

V,

rt

-d\\ £

!» Y:i mm

ir

A

n\X

il

JV

fis

il

fcjôsE nP L .KJ,

fï ?

rN

il

•i

IjLJh

f\ü

■] !J

JDPcni

.r’TO

\X*

if

ir

==É

nf

<y

fi^sTFF I ni (fwinÉ

enoBłl

JJ....... teJXti

^nwro-Æ

SEn±L:iw

J_-

-r-

Ascenseur de la Louviere

Tn

rFi

!A

F^g

î.

6'3-Â

U.

■o

V/.

si

I_

kù

//

4-

Si

mg:

©I

y.

Gl

ny>

Y/

22

O0ÿ¥0O^

j* °°£*eol

°cU

o ⁰ o- o

/o Ö o o o_o_o_o_—

Gx

o'

>/

N-

- dY

ün

■c

Wft

Il\w

EE

Ö3

:i

fî—-C C-D

ti—o    a—b    s—B    n—e

n-

7E3

*oog

*1    T

OOJ * OU).

Ferme Ffl

Fig. 2.

Mouvement d'arrêts automatique des sas des YcrutùietUs ouu bas des leur course^

J,J/?    y/nclsvp

' fou f car table des presses - //t¹/O

7S

D—0 D——C

(D

0-D    D—C    n—B ß—0

D—C    B"-"fl    B—G    Ö-—fi

f;6-

9..?-

t]

I

'='

Ü8

-fx-

tes

®fei

cr

4L

k.

~E ch elles du '/vo

JTcAustZe eût ^ t

r^/y

W.::i

<S)x>

pÿjo.rsr. pzeo

ÎS

'■i.

"'■s

Jiî

lo

il

<>

n.

sN

'dfn

M

-    \ ' :Ms

m»-

X')

■'V

Lh

i§

tw j c

]T

; o o ©ut

i °o⁰o⁰P

-»05*3 ~ - H

ÊS

B (§)

o O,

Y? O&l

i : rfTi

iô ÖT :......

-M

IL . uî-'0a_ ij

.K Xi ix! pj fxl - r<i RT

il

ns Xn "j

:.....:hnfcn

:v=-

- go-

Xi

‘i

-l,W

.1

-----2,jûfiû

)'L

SN

-B+-

R.

Er

ru ■

tr=»

>\i

t-

"J

-J

O»».

ntMi

mm

(i*

^sco-___

*

• i-J

i©

■T

;:*= i V£ ::v.vi.v:-:i ;

AŚ

Cl

□i

fe

jg

_ü

\~f — T~

V.

Li

Rü>

1“

ES®

,1,

r~"?

oog-

'i

-ą^eaa:

osi "i

Hl

i ! :|

4,-Süß.

©!

o;

;■

TS5$ ~~t

pfr

■ i

E£

-^P"'

ijÿ-* fVÏ R|vr> Ä>J    Ö3

?>j

ciiji

éiH

■~ ~

•M«ii

Vi

Vtfß-

t⁻

iE

!U

il.:

■FT s

jj

.,V

- tdl

r-L-i—^_WSW

Pld7i ge/ieral de é'Ascenseur l'/3oo)

JL

1 !!

LijSoa— .

R/

// t

■'.R

XS

-V

- - oirsXç --

/'

//

’t

xi

fc?

rpr

P/an des portes arec le mécanisme dacc/vc/iage. (¹/so)

Cxüxpccx

!i ! !

~0T5£J

I.

■ï-

TT

i'

.!

;»

TT

_ . iM-Sû____

Tï

---

PT?

xn>r<chH

iü'

ü:

c.

t-----

-----

^ÊQfl___________I

t—

r"J

é-

Tl'

C-jL—_____

*ni

_ _SL9âS___

iŁi-AA

te?5K£=f;5

' / I

[J męy&ff: >■■-:-■ >v \v= \v-

J¹» -R-r-R——- —

■^É I

-r+

-----[ -TOTü^---

_______JL&oo^_______J

Elevation de Paboul dit raccordement nièlalli -.

•j

que avec sa jjorÇc fermée. lirai.

Echelle j 1 : S O

Ascenseur de la Louvière

»■ V-“*r' | **“ p!

rV^>:<?s=-

-H

1i

•i

i !i

TÏ

I.

©1

i.

• Ë:Xi

SPS

iv3ftü_

ÛO to I V

rr

il

'©

■ y

•fi

: r»

■“i

i____

X X

:5 o

/'

-f -

---

U---isG0---*|

wm

•Scr ;

JûO

©.

____1

\J

mm®

■J

II

lîîIfîlH

Presse poitr La. manœuvres dit coùz-d’Ai>al ■ ( zo )

-_J i

Jsßö..

TT-'^S

a i L S» * &> i ! f.---

Pf-i

“I-I

<4

■“

••

SÉ

■■

r'A

MU.

;y:

I r~Tx;

; *; ! !

ccoonxC

.i

x IÄ6 « 6X P. ^ x 10 I

Ui

ôfxoog

!\

C°s/i)

'-aj&ftßA. 9cfnof)

-_:c

x-

V*

TÏ

■r-

--j- -

«Sfl

lr

Ir

fto

qo'^orj'T

too

01-

iOO

x ICO

/-tt

Q/

~ - i?£ -lu

P

VJ

6ER

û\

EH

IVgfh«

xc

Détails de l ’accrochape des portes

cfcbeffi. p- -j O

%

TTi

T:

'»»qiûî^p ^P^sû?'

L4

ïüi

■T

ni

SR cri-—

kl

mr

tfl

4-

■pSFT}---

* .{ukvllMIVUfc.p

iiZ

Ek

Hangar p' /oco/AMt _J

82

m-*

_pXv_-

spf-Jra

X r--*!- - -ftek

"nTnmfl

IOH 'Jlliifiilłiinii.,.,

tel

la

\x

-C

T-

T-

ran

kl-

~L_h

ss

Ef

a.

Cl-T Z.

-C

i-

SB

■4T

-f

TUT:

r»-

iv'

Ui

<!

.1.—i-

S.

wufc 4Ą . dans l aqueduc de vtaanae

’N

f^Ł *

łffrtp

i!

!!

"Il

frÿvinn *nt

—• nęć----—^ -#7?r

■r/«

^1»

Cl

-k

S;»'-¹'»- V^Q,

ki

Plan des fouilles de 7a cale. Igj,)

Fy.P.

/v

!t' "W

W,

kl

ti

___iis.........

l==

L_..4=

fl

T-

îlt

f-------—J- -----'— r~......

I*--n»»---r------oser--t—-----ois--

-m

X f }f :k^44J|

- J-« «    vv 4'pnrv vNsMi

■°, - -- “y

tU'j-----

__J. 585__

— -ra>T----

—• s* ■?!---

ôoc-tf— T — —

5‘°.Q___xf____

_ _ _.J.ACC____

--y-—^—f-

ns —

Porte du Barrage de garde

(joupe CD.

Coupe CF.

sk;

......

! i iii

■!

;»N

I

U*f 2—

Ltri t7

I“ ,i

11

---------Iptm-----

-^-r ojir "ô1pt!lié>j i » -jui»; «ifak't

o o —«r ■ - o ' r i    ___i__

Êi

4h—

. • 3

j-

4 4 mi •*ITfF i 'H

;T-

HS

+ łr-------

rV-'sj=-C    ^

FT

Hx.

I'

S<~-

r*** U

rf n

r?

r--

ftM

il.....L 'r ’Xf ':«!-

fl

JH

.¥

v,

w**“

x:

•k‘

N .    /    f—II— fj-ÏJ—

\    /    ki-r-rt-

/ '(nj;    ______

y;.; ;

Planche N° 28

i i"

steil

__________Il I»_____^

ypr -^r

BPïj [i!

| üq a« -, J»?, : 4*1 j vj y iîo_ | 25q-\ : j

JM

-----’f oçs------

Jp/émlion amont d'un tanin cl

-t-H

• t»

°'T

rr

RS

â

mmf

«s

...i

’V-

it

Sx

\ k «

i.«

X'

ni

11

üi iir

il

¹ Ił

>T

‘ Wti

te nr

-X

“WoT

düsc/r^ulUUaUSA//^-.

01 U

Profil sur CO

M    ¥?    6    s    ?    Ci

lî    «8 s    T¹    r    k    * f

r:m

r Si

^ -==k=r

ü-

Fia. J3.

~rat

/Y/. !0

t - --siTrki

iliïlïil'fiÏ! L.. _____

Barrage de garde

_ ß-,piio__

f.

i"

02*?7

-^S.oo À f.QO*____?5 ûo---

mmmmi

-K

'id

Épi f

'ZU

-----^--16,00----'--y

W‘f(~

! SS P

---1

$•%

' mmmm

v.l

feff

II

- *•

?*

’VLSSSïE.ï

(05'fî)

nojcf ai/il

.r

Oüiyoes des Pitsrrees de ConsoluCctlion

i° °

<»fsr

---?(*«

---- <r*i----

Ordotui-duierrain.

fcń

lt.75 *r y______

tÆEX

Profit j Sur A ß

fliOUty

üj* o

Fig. 1Z .

im

sa

t'xfitlf rm

nVklf^Xi! il ^ &|

■' iMtf i I-

lfeiil ilu

M»

^ejsovidtlU ’l'ioiwtc Uo    J# coHÂ#itd«b«M

* îdsn du reutblai consolide.

liiÂà

ygi

ISI

-:i

:--l

k/v /jlf/fî (lo.SS)

P ^ I

Si!

|k-

I

k?/

II

X.

pîïipk! |H !

Pfjk

(fcil

i-

&p

S.

Plan indiquant la situation du renibi/xc et les èboulejnents qui se sont produits ert Haut /âôd.

( -J— >

1 2000 *

mÊÊÊËm

kk

MÛ.

r ‘ T2lE -

IqE

hqT

___L

Çuirpe suivront A JB.

( Tco)

- --------------ii.fo--

- -H

/■>

1°

i I;

Mi

‘r

<5 4

? i

T¹

SS

Tźssej-e/fe levante (Elévation^) Cid) ■

sur le barrage de garde

fietoil

!&

C j; h*

-j? y f

ÏE

_ ?IX!X) ■ iatoJjt lia plofend. 1". &S___

Jlivecw-t dlc Jiocvvojectton. .

î “ SfVZ sp-Tî-in »p40fTmsjû.iï>j-

Demi jjivfii en Travers du Canälen re/nMad

Ftq.i.

m

Distancespartielles__lü.scj iŁmjjŁflaJ-^s.ao_p2auuL jüd/l p2S-<iß les.oa- iis.vjpç.oa^p.aa

Distances eumnim    i ta.sn I 6i.s& Ug.sh i IIS.SQ isa.îa i I6ł SO i )fti so ! aisso l 2}ä5o JCS so

Flf-Z

■■

Y hauteurs o.oai.î llonÿueui-s o,üooZ,5 3

ïk^uLXl

»/

Ascenseur Hydraulique DES FONTINETTES.

Coupc transversale AD.

Profil en long .

f*

Èhsmw-ÀtJialake iîû.

nahmt

o s ri t

ni.So i 3»-5o

“TOTWSr

Lli-O

Canal, d'amener. ot'eaM. en anto/il die Z' Ascenseur.

U:

i'

il

iïi

-UlIlilÜÜ! :ü

«ftl H

Fy.S.

sei So! Jt? so.

L*a.'AćuA*4A

» s-T

r-r?

Ht

11

S

03

R»

■H

p-

H-

fi

uf

2

(5

a

a»

»

Cl

■

^SÖÖTi^ KRAKÓW

*

Hjp7

y

■

• .

-

-,

—

—

"IWłłU - l-JŁ

-------- ■ --—-- /

J

F

■*&»    t

.

t

-

/

¹ *

.

%

#

'

4*

!.

\

V

v

»

-

.

-

«

»

\

i

'

--

*'

> ■■

* '

f

/ •

:■

*

-

* ■ ..

*T ' ’ /■

'

I ■

V- •"

*

*

.* ■ .

I

«

?

■

» ’ - •'

' V ■ •’

., - ^ . ••

*

\

■*

i

*

; ‘

-•*

• * :

■

f

„5-

⁻

. i

*

4

,*

i

/

*

/.

#

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE'

%

RTPT IflTri^łi ni

T-

I*

9-

*c

V/i

s

fc?

53^ ,y

*****

IV-35226

%

• i

Ę,

-

4t

I

4

fa/.

Ü»

t

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XIL 52.

■.v

*

iv*

*

/«

n%

*

«

V

U

•j

►

I

*Y

/ *

*W?,

ß

a '

i s/f

xJHT'<#

4»

A

t

’H

i

K

i -î©?4

ł

•5

V

T

t

«

’Â

>

4

V

if

i

4

t

i

4.

■3#'

■4

\

Ir

Y i %

v

4

*

r

;■.

l/j

A/

•*

v

«* i

»

4

r

4

>

r

ws

A

>

w ê*

B

*-J,

x

■+

,.4

----•«••--,jB

^ >

VJ,

r

-

>

>U

’fW*'ß

f

>f, 1

- .

V

i-if

?

JH

M >

W c

>

4

/ *

A/T'-'

*:

£

4

V#,

~

>

%

¥

1*

‘:A ■

¥

4

lü

''A,

i

«

■I

\

m

*

«

V-

T>

■*>

-

*>

a

I»

agM&yt

::

<>

Ą

t

•V.

SU

-

ï

•4

%

:

■

y

•S

V.

->v

-•

y

M

P

'\

«fcÿ

.»

\

Vvj

Sir '•

C

. :

'

V~

■Cm

I

■>■

/

Wj

*»

I

H

‘/ÿf t

"rV

A

■

*

Tff

V

s

0

3*

S

ą

r

V

k

'

-a

■

./*

■.

>*5»

j»» * •*•

-

1

>~<>W.!r

¥

’iT;

*

^v«

4

% F

'

3| *^fc

»i

JîT%

u/

fl

■.

4 r

\

■

t

#

-af¹

V

V

f.

X

%

i

sr

y

ł

#A-,i

.

,

>

%*fc

.

*

,

* J

■

jt

-4

V

‘tr

U

W

w-

4

X ’

■*

«ù

if

f;

V v.

1

9|.

A v

4É

ł.

;

5 *$

K .

• À

-

n

Bihliofekd Politechniki Krakowskie)

*

9

100000302827

<•

0

A -J

J?

à

•-3W

f

Ce

é

/ ë

: fr*i

4

^ ■    . .JÉ.