:

:

>

w

V»-r3trrrprr:“r:

Ti 1

o łirt

r-N

I

r

; %

I

Èiü

:■

tl,..

I

F

ii..,,..-#'

4,

Sftitï

■

i

&

W»-

f

mmmmî

>

%

%

ê

*

*<Wa.~'*‘!

tW

w,......JM %-

g

W^;--52^

F — J

K@-*

? n

J

ÂSîVft.*

!

'•

gj§Kggjgg88B

0

/

fr.r.

• . .

'

⁴

Biblioteka PoMechn

,ki Ki akowskie)

100000302832

' •

■a*"*”-:

\

Hi

40*’

‘*sr

ÿ

•*

!

•!. .\ ,.

■

K-

r

y

■Irr

n

rr-

«

■

V

'ï

yv ■

r

■

: >

i

te

/

/

i*

<

,>

A

.

SÄ

/ VT* 3c VO

DIE

STRASSEN-BRUCKEN

DER STADT BERLIN.

HERAUSGEGEBEN VOM MAGISTRAT.

ZWEITER BAND.

(TAFELN)

fl

ist*#

der

| 5feBÜiahönAi^a J

Berlin"

VERLAG VON JULIUS SPRINGER.

1902.

XK

KRAKÓW

^/^tthnleĄ^

iv35U'l

**

i'

4k«. Nr.

imj5%

Verzeichniss der Tafeln.

Zugehörige Seiten im ersten Bande

1    Berlin im Jahre 1685 (nach einein von La Vigne verfassten Stadtplane) . . .

2    Berlin im Jahre 1688 (nach einem von Joh. Bernhard Schultz gezeichneten

Plane aus der Vogelschau)...............

3    Unterspree-Brücke (Moltke-Brücke)..............

4    Augusta-Brücke......................

5u.6 Jannowitz-, Marschall- und Admiral-Brücke..........

5: Gesammt-Anordnung.

6: Einzelheiten der Eisen-Konstruktion.

7    Sandkrug-Brücke.....................

8    Königin-Brücke......................

9    Längenprofil der Spree...................

10    Längenprofil des Landwehr-Kanales..............

11    Längenprofile des Berlin-Spandauer Schiffahrts-Kanales, des Spree-Kanales

und des Luisenstädtischen Kanales............

12—14 Oberbaum-Brücke....................

12: Ansicht vom Unterwasser aus; Längenschnitte; Pfeilerquerschnitte.

13: Ansicht vom Oberwasser aus; Grundrisse, Querschnitte durch die Gewölbe Scheitel.

14: Einzelheiten.

15 Waisen-Brücke....................

16—18 Mtihlendamm-Brücken, Fischer-Brücke, Mühlenweg-Brticken

19    Gertrau dten-Brücke..................

20    Kurfürsten-Brücke...................

21    Kaiser Wilhelm-Brücke.................

22    Friedrichs-Brücke...................

23u.24 Eberts-Brücke...................

23 : Allgemeine Anordnung.

24: Einzelheiten der Eisen-Konstruktion.

25—28 Weidendammer Brücke...............

25 : Allgemeine Anordnung.

26: Einzelheiten; Querschnitte und Lampenträger.

27: Einzelheiten; Längenschnitte.

28: Einzelheiten der Pfeiler.

29    Schlüter-Steg ....................

30    Moltke-Brücke....................

31    Luther-Brücke....................

32    Moabiter Brücke.................. .

33    Hansa-Brücke und Jungfern-Steg.............

34    Waldemar-Brücke...................

35u.36 Wasserthor-Brtickc.................

35 : Allgemeine Anordnung.

36: Einzelheiten der Eisen-Konstruktion.

Schlesische Brücke und Oberfreiarchen-Brücko........

Von der Heydt-Brticke.................

Herkules-Brücke..................

Fenn-Brücke und Torfstrassen-Brücke..........

Plan von Berlin (1901)................

4—5

4—5

30—33

34—36

66—69

69—70

71—72

83

83

83

115—124

. . 124—126 .    .    127—137

.    .    137 — 140

.    .    140—145

.    .    145—151

.    .    151—153

. . 153—158

. 158—175

.    .    175—177

. . 177—180 . . 180—182 .    .    182—184

.    .    184 u. 204

.    .    185—186

.    .    186—187

CO CO CO "'T *T

^ O CO OC

. 193—194 . 191—192 . 192—193 203—204 . 210—218

Bemerkungen zu der Tafel 1.

Der ursprüngliche Plan zu der Tafel 1 befindet sich im Hohenzollern-Museum; er umfasst auch die nähere Umgebung von Berlin-Kölln. Die Magistrats-Bibliothek besitzt von diesem Plane eine Abzeichnung, nach welcher die vorliegende Tafel, etwa in dem halben Längen-Masstabe des ursprünglichen Planes, neu gestochen worden ist. Hierbei sind, um dem Leser das Verständniss zu erleichtern, zahlreiche Namen von Strassen, Brücken, Gebäuden und dergleichen mit den jetzt geltenden Bezeichnungen neu eingetragen worden.

Der ursprüngliche Plan enthält anstelle der Ortsbezeichnungen lediglich die im Stiche wiederholten Buchstaben und Zahlen, die erläutert sind durch die im Nachstehenden in der damaligen Schreibweise wiedergegebene

Zeichen-Erkläru n g.*)

Plan Geometral de Berlin e des environs, ms.

14    Dass Zuthauss.

15    Vorstadt <von Strato.

22    St. Georgen Vorstadt.

23    Berlinisch Schützen platz.

24    Spandovoisch Vorstadt.

25    Churfürstin garten.

26    Zügelhütter.

27    Dorotheestadts brück.

28    Schiffbauerey.

29    Leipziger Vorstadt.

30    Cöllnischer Schützen platz. 32 Köpeniks Vorstadt.

39 Thiergarten.

1    Das Jriederichs Werter

2    Die Nederlag. [Stadthaus.

3    Loth Giesserey.

4    Zeug haus.

5    Jägerhoff.

6    Die Schleuss.

7    Stralosisch Thor.

8    St. Georgen Thor.

9    Spandom)Ische Thor.

10    Dass New) Thor.

11    Leipziger Thor.

12    Köpeniksch Thor.

13    Dass Saitshaus.

N.    Mühlenhoff.

O.    H. v. Grumkovos haus.

P.    Gouverneurs haus.

Q.    S. Marie kirch.

W.    Heilig Geist kirch.

R.    Berlinisch Gymnasium.

S.    H. Von Meinders haus.

T.    H. von Fuchs haus.

V. St. Nicolai kirch.

X.    Das Berlinische Stadthaus.

Y.    Der land Schafft.

Z.    Das Cöllnische Stadthaus.

A.    Berlin.

B.    Cölln a. d. Spree.

C.    Friderichs Werter.

D.    Dorothee Stadt.

E.    Dass Schloss.

F.    Schloss platz.

G.    Garten.

H.    Thum kirche.

I.    Stallplatz.

K.    E. St. Peterskirch.

L.    Die lange brück.

M.    Mühlen Dam.

*) Es sind nur diejenigen Zeichen angeführt und erklärt, die sich auf dem auf Tafel 1 wiedergegebenen Theile des Planes befinden.

Tafel 1.

7Î7

d<

ww

A&E0RGEN-Y05Ä1I

axx

«

ÆlSSSS

'■dm

'■

rr<««lSH” SP»

T%fMî w

®5*

■ander -

iflfl 1m§ ÿllÉml

lilii g

iiiiipi

âæ»

x>

JÈ

&K

mt

w»

“Ä

Jks^

r«â*^3: A Z;.

dmiw/ //////M.

Wh

Iith.Anst.vBogdari Gisevius in Berlin W

iT A

-ałlŁ—

mm

î»3

&£;

ÜPI

■J,

Co

Berlin lw Jahre 1685.

mm

V. Xv

me

.'S

ZiMtĄ

»

(Nach La vigne.)

sz_— A

.,—=*sî

--

lÜilâ

JXv»

A -V

Spiimhaua

ÉÜ¥

Na

7000m.

ien^

Die Strassen-Brüc^ken Berlins.

=s»*isiiB    '

8Ä

4:^.

^47-r. -~ ,;-•*'

WmÈïâ

\V

Mener

Markt

nkJ

if

rA=à/

4fe=:

fcolal

To/'

-•

ix!

K'

mu:    **

Xi

«fi

ÙLseumsJ Jnsel

Ä

«ms

I»

il , N

\SL

chen

¹ ' ■ \>

ÉMêm

SB*’

■PS2

wmÈm

”9MSm

w/*

300

il»

•ni

■ê

ülïl

RNi»

i 4ii\0^' J»njÿi, a™«l

É\Hy\y

ni

Hi

O -frie*

OOL

«Ł-.

nÆm

‘VS®

Uipzijer

■SaEPl

600

m im

ode

0016

OOi'

•tOO

300

OOZ

/OO

Ar

'3T

'ÿr-

.dfc=

*8

xi

■Ü*

SL,

■J'- *'/.

s.

^-1.

Âi

.Ai

— —

. -îà^sâ

Wï-

wm

îSdutTbau.

blŁ^ifSsysr _ _

Âfei4æ«i SSÄS

fmBg**** ^ü"^ï

«A-

«V//r

1°;

->v-— —ilfc—

/oo SO o

mt

a-

7/4

tó-

~:,k    —

Jl

-~k-

?y<---

Je

Verlag von Julius Springer in Berlin K

Die Stras sen-Brücken Berlins.

Berlin im Jahre 1688.

(Nach Joh. Bernhard Schultz.)

Tafel 2.

-_~=

ks

Û,

37s/

/ #

Ê/Â

=rJ----— - --——

H

3J

3s=

Jjp;

4

i&-

=,

i fr

m,

>

0^3™

< -

72

51

:■

M

|3

, >

X

■±i~JZ=L-"=+ -

IS

Ä

Ü«

31

3i

,,

i

33%3kf

• J

r-j _r-:V -

6

x.

V '■

jj

^läw|ö«

3M=3te\|3g^3|.,

tT

33x3^

Mi

. II¹"

i\\

II',

Mf/Æiï&Æ

i; - 3

Ä

-ï5=

gplgl

;

'MÊMm

vö^'

' i

3

I

Tm

WjjjM

h

O,

ffiï

\i j A

V*

r

W

iB

ZÜrS

y ¹

■//>

Vu

m

==

!’

IS

à*

3

'fin

w;.

îT-

/A

3h

&' m

'à

0^y ■ ■ A\

///

i

<

B

^§)&ffJ4 Siecfo^w^

ÆmmsjfBüê^Cvf

Jicodicâ Çuroje^à Jvn e<x>J ca/awa    ^

Uetnenlis/imo otri iScîbüf

JmeÆt3bdtf3$§(M$.l4)*

v i%Friderico iii.

'rfâréljBrattùH ^VS\ß' yffrćlicam: dpriKapi &:SilX0»~fV^è: éutf/z. CHivice, jßif&ni. uèm : Casfiiior.-S^màÂnJmor ncc non in Silesia ■ Cnsnat ci I

ScLteîtusœS)uciÆürnr(tii9Jii2nb:Iirinctpi^Qtii JlinKlK <j Camm.Qmii (

! ^cJ/ûfie^uÿiem Mina elüR^&é3no snj$ayensltm ■[<*&&% eiSuIow

{    cèd diccd 'dedicoddoßrf    J

S/u.s

&.ÄÄÄ

erem rtSdrcinłecij-ffiiltf- »/ Coda,

4r

X

m.

\

'\

[c

»

SS

Wr

\W\

r

,\0

\v

UV

m

si..

1

;•••'•;

VA

!S.

ï,?Æ

É/f

;V%

P3É

W.

V

PI

*

fftig

t; ÄJ

1

r"

Pjsgg^pjglSÉ

a æi

5SS

,/!lH

f//////m,

•jä

$)•*]

3

3

J,

P

i";

isnSi

;.,j

— .w,~-!nxr.r:

ijïï

m

7M

m

P

_T    :

---

====t.æ3

=52=^3fSsa&_;

IMÄ

S.s

tejp³⁸

v-3 '

“*s

Ulg

'0M

•SCo

1

73

'S

æj£j

Z^ł(

y

Mq

SM

ïï

ssismss

ss

?’I

•.fcj

rfl

3

ii

ws

f€nf

S'

-V

m

fO|

^1

«

.

;âa

r

U- .

tsêr

m

Si

Pr

\

;>îj

' '

L

tS‘

-

g

y

mmmmm

Vv

-

m

«X

ärJ* 4

#•

3

fX

3

lli

;jjL

«I

-3^

■Jk

Wk

E

w0M,

WÊÊâm

m

r

Mv.

nn^SS^SS j

M

IJillJlij,

n

y

iUfJù

v\\

s-gSSS

f«

,v

If'

SS

1

' 3k

w

vM

id

■

1

ki

l?i»

S

a Wifiîi

*

U

w.

G Cnprfwrflf:

'l^Teuervo:

8

j>

10

Heu

à

P>

V

m

1

1

/

f

l

nkj^cblofi>

«BP

A

!Ëail.liaufî

orium

Qmrfiißtnnm SlJl

er b

.cf er

XlGferéasjerHofi

IzWuMedâîagt

li^ijiścKirfódcrey'

i5

J

Zi

Si

MD

ÿs

CLXX

XYH

:;kÏÏ|8

J

i

V

. :

v :

- ...

dr* sïïMfot

^:ß§m

M

S-S'«S2

w

?*a . 5 ⁴r*

/

r

O

5CS

ereniß:

'■Ss^

r

Ôs>

/y

Si

wr/T ßicjcllrenticrty

j. I

cWÊëSÊ3si

S

T/I

r.

IM

«

<Sv,

Sa-.’s^SÇ^

A

■i

•y

i

i-.-

[Äc

S-igA

—■ ~~ jpwtt

3^

■*=. *0 r?® -

P-Ś

5ŚFA

- <

A

s¥

... n1:-i

w,

Æÿ;

.a.-'

+J-

ÿrS

Ti

mebcimgcUoß mifâclurSpinlia Hinùervÿ ‘

ÉtâdjfâU

ai ß.jffarien Jiirche

«iĄrtie vs^&JUn JU,e a* (HgKerJ^jÿie

Isttyrieh 'WŹri) zifcrclit un^ *S$£tßfJ(irake a? OyÇcrdruten

a S JDorothcjjäll^r j—f- — -V-!)ff)as qcnim^lnaliiOK ÿijmnajîum 30 oas °)X)aißh-hauJl Sl&eMnJiltĄJJLę/S i 3 Ł CVm/c/e Jdßltllauß 35 ißt ptecheiann.

3 yjfcrjieue marcfd.

5 SoerJMulcHeiTnaTcHl.

3 5 ^àerSÎsdmaTcfi ZI QftrJfiMSèam 3 tvieianqc PBrucfCe ZS otf Jfnie JBrucfft aûf}emr)5)eriier +0 klityffwü e'Æ.rucftè

j(ifćhe

Çue-K^hc

■M|

y

\M

i8.

la

auß

+il

+5

r

ior

or

tO

22

«#2iæc

±6LWeUe ćfltgty Vt yfirijllerickcufér ■ ł8 ßcmfHayerey

\

!

\

.3

;

À 1

/Itr

|,

j.

r

%

ś

L',

r?

Ai

»

'-5535

m

SS»

7

/i

i

II

rÂr'Vj

.

^5

n t«

-^"-r

Ąift-

■m

'&Z3

.s ■

•V

IR«

źm.

m

~S' -. »

J

iz

■«y

r

I

A

vida à.

zs^--

W^E.

-ik

-i

SSAAf

s/A_S:

'^

---

-72-

ri

• M ;

N

à».

m

“^5

3^^

'ś^Ę^Ęiy'

wr —ï£â

»«■..-. b

•-...„ fe-.: \V,...

ISS'

y-:.t

a»»

~-r;

. -,

gTTk

SS

fakMsS

SÜHÉ

ïïïiïïiiÂ

B3§

Ir

î!LBl

S

24

m

-,

, .

i

a«-

iiSPWBai

-s;''s■    ,-'v7

®lBiB|HÏ

aBaj

y .•

?1<M

3

k¹» t?2-j

|24

S-;.

B

-—-rxi,-;.',.

....    <HI «T-.

A

Wi

nq

SS

SBC

;

i':¹ - J

■

f

paq

[BÔâââs

iÆHai

3ij

âsê]

J

[bè

¹ M

,n j

/

w

sa

» ■

'"As

_r=^§

T¹

IB

np»

>

%». C73-.

♦s: a4.

^ <

îi

J

SAS,

:sgjÔS2(|

«y

iar

Sf

BE

aüüi

.-V • •Vi‘^ "SLrfSjÂj

ni

ö

ss-

^7—

iMtL?

r I

ï

T

«

k

%

_3335

S.

<

ÊkSÏ

«s,

**=5?

.7 •:...>X

54

V

'■    '•j.r Ë

D f •-

E

V

- W

-■

*S

mTv

s.

- - -,

- >

m

&D:

liSiîMfr

ÂiJîJllpP

W

M

r</l

|HHF

»8.

lîTj

A

■ ;

Ü

Vj H :sj

•al

2

v

.

jjj

fs

2JL

HB B

;b^

7'7'

i s'

O

O

'■

3B1

m

îa'lka

2cfv-=:

z a

7-7,„A

Q

.^. '• :

m

G SC

A3

X

2--

A

^2?-.

: .-

Wm^M

«

Ą

3>:-,:.-s

. U ' •

À2

S

3

ffsSE

i ,3

i

3

8

ATA-

3s7s

«

jâ

"7

JEna

M

III

il

>

■6

N

s™

0

Ja

e

SB

BB]

ml

BH

ÎBbbbi

mąt

K 1

/

fî •

ÜJi

;

^4j

a.

ïa

T⁵

[5]

l'ij-'l

-iffT

ISihifA

"r ""/r

k§

•w

Ta

im

r4

-^5

AA

k7zi.

Mener

Hï

.1

[20^

S

te

■B

B

fili

■filS^Tjap

|ŁBpBĘ-

pt

jnt

ïlij

in?

B8 3HfH3 B

S-ilIpïSIl

3Ï

^5

AAâ£S?iuAr

Ä

UĄ

jź0frf0M

ümâMh

AS

A

!

■Htesi

*T=-.

A • ^: •

j_

arc

s'A

•ÿ:

.i

Ä,

JSBf

^^3

Nbbi

\r.

■I

rîfê

[dh|

W

i.;.

a iT** feA » a

eh

2

MbbI

2|h&

m

2>

I,

ni

iæ

.52

■s7

y,

tel

B8BBtfflBB

'Mi

ni

rn

li

'il

"^77

:XS!S

5ÉÔ*

IfrrźrjM

ASS4

V

\

•y

B0J

w

M»

HÉMl

Ija

-■ïi-î-ïa

.2

9;

ai

ud

fA

j®

Wky-

+ 8

a

sA

Ai

33

sif

i«fi

i4**

MM

JL

!i|

II

H

BÜ-i

mn

m

m

„5

'-

«»8

fl

!//(#

il»

M

¹ ^

4

IB

s

;

5

.

2^7

8XM|

i

t

'7

l5^s

fln

4

fl

»Bl

lÿ

Hj

|39B|

m

s:

.

n

58

3

- 7

IH

A

Ai

mi

IBI

BHi

jn

»S0E

•a

«uSoï

HHIBIIhb

fa® t §

mm

SK

BB

'H’

WhI

jkfii

W-

!!!

RE|B9flBH

IBa

<v!

MSI

^'r

i'

A.,

Wß

Ł

y

3.;

.

B

le

l|l

|9

1

»

*|

un

S

71

.i'i

|Gi

19,

le «3

liiligS

' .7 -■

l!ii

[b|(i

Ib-i1®9!h

¹ f; S

2

7

Hia

i5

bibIb

:

|P®Wa»B

'( I

■

U

UĘ

M

ÎBBBHB]

BfllBÎ]

:r'J i -

/

È

]H.

M;IS,

ni

Pi

i

Jgâcà?

w

l?

W$ĘĘ0*

wmłWZ

mj¹

§s§ï3m

%

A

MH

-t-ai

[E^

¹ Hj

gJÜl

S;vl

’- "s sSA^S^w^s

Ks

e3'-

=x\

1

m

W

fi'L

'3

a : _

Ą

m

,'\j

a

frx

vil

, A

f. i

S4aa.

A#-A

8>

1

i

"A

i-

m—^

iùâ

fe

mups

:;yÿ

'i -

A x

*

IBOB

iBfflBB

nani

IEI

[ïil

KsfßBTid'?

^^9

ÿ^m

r-

m

î£

BQBB

A

|ÔBË' f|f

L.RgE[aBB

m

SB

B B

[HB Hl

3J-A-3

K

U**tc\r-\r$

PS

m

mm

[H H Q î y B B j

pas

issIEî

la⁰;

IB]

’<

«âf

pal

m

v\

ii ;

pąs

Iaa

-s®#*®

L1

Y.

w, n i)

m

M

iS

. ~ -. A

xA'A

.

g

ü

Ajj

aw

s3

B

i

a

yAAy:--

3

/

K'\

if

r

»*'

i.

«

S

.

atet,u-~. —:

X A:A"-"g?*

a.

iSSiBG

;V

üÆl-

3

H-JA:

«r

____ _ 'r«i;.,'^!.'.    _

üass^*

m

71

8

i

B

ïîh

II

■Rera»¹

a i

^•s-

»Bf

' i

f- A

■ --. ' SSS .

/

)+j

i

Ä

■k

.

w

JSW

;•:::

1

t

■t

Ę3

[II!]

ŁT

'

w:

if

A

7S^

i\j

if

îS

3

■***&*.-

77«

ZrJ?^A

V

jWr~3\ Jl. »

s

iiĘĘr

-•A.».L-v<'W    ''■t *.■; ■■v\.-..\^.^^.\ x;v ■,

|3J8lli^3At3 3

3äS?i5

A

6

2:

mmmmmm

i

3,

'7b

t

k.

ISA

M-

-3

s

^«s=

aS

^Ü^Saê

«a;

É3a

S-3j

_- 7S

7v/'

æ-~S

:    if

-C"

7;t"

A

:

3;.-

yT

m

';f<;

/ 3

,

„ v '

A

7ss

. iji

3^

,-^.. a

X

.-;

1

-^5:::-.sï;-.

s

«a

Vi

~îPâs«X

--—r**-— 3-^k .i

^îr.

B

2^3.

tef-3-

•x]

X.

-•

**%

• : TSSS&r

’^r

tu,

A»

•w'3.i';^fe

«fi*

A

m

5?®S£

3;

'T

irr

À

Æ:te37:

r

•A-

te

3

--:3

ÊS-A-t

• A 2

te

»

-' ÀM$*

3    «

3^3®3'

3<-ak9&".

V»

ny.

2=

A

mm

X-

■x.

..Ä-'

-

-, .t S

A 'i

s

l|

■A...

X

3-’

-,-

fer;

Bè,

V

xs-

3^

S ■

'•»Sîî:

-v..--—...

S “**

f»Â

, -jft

- .„a

iÆgfe

L«4.-:

A

3x

X:

^îj

ÏZT

:•

MA

£rfe

^=Tj*

rqe-

3

ÏSl

life'

£fc.!

A. SX

Ł

J.—---CS

•"72

]

33......9

:pîp

Verlag von Julius Springer in BerlinN.

IL,

red iwiïas

nüjoer ejuasrve

(juon o amU3\,Sß cjuoe^posuen

! ai tyffateo fJarpej'is œmula^iecJa

aiifdfiHJL (fU&Jcf* ojûaliotjâcl^alo 4

'(f~foc niffmo^aljolum mmts^ncT^tlrxx Çjdhoriïm J

'rumpeiopi

o enta

on ncec

f Sdusfiï.

t

fîW

man

31

U|

i

'■-ai

wk-qut^la/ew/iam itmeni/^omam

⁷ "    «/J

Jci

mamor«om

a

M!

ÉÜÉ

»4

Meisenbach Riffarth&C?; photolithogr.

#

wm&r-:

mm

vj

*

'S

/670

2040

<\____

WÈ

m3

F^y.-'jÊê'-^rr'r^g

■fer

7230

ATA

Abb.l. 0uersctniitt na ch A-B. 1:40

( in Abb. 18 ).

if, !

970

4030

rsso

«i

' 1:

Gusseisen -

Za

ri

//

i_W.

070

-A--

970

7230

•y

±;

xi

/L

-r

źf

ÄA4

7230

W[

*4730

Abb. 4-7. Kämpfer - Gelenk.

Abb. 8? An siebt von oben.

Abb. 4. Ansicht .

Abb. 5. Schnitt nach a-b (in Abb. 6 ).

Abb. 6.

"i

6,5 G f

Schnitt nach c-ćL

4=

260

s**¹

b).

730

-*1

X#'⁰'

W9'    °

"XM

(in Abb. 5 ).

x\ °

».

>-

Äi|0)|Vv

N&t-A.ZA \©\2

O,

°\

°\

o v<s

O o" \S =sk0^

A-

,5*»

Abb. 15. Längen schnitt. 1:300.

.9. <9. -ł- 36^6

— 4g

i.

--Ó

te

atft=

Ahb. 7.

Schnitt nach e-f (inAbb.5 ).

98

>i

(o

JC.ZZ+36,26

— " KUŚ*-36,16    ""-4

_ rz7,q

.DammJcroTtt +32^2

76400

76400

lo o

Épilll

HMW. 1855+ 32,84 ^    &gA

'AS

M

O'

\\

X;

(Moltke-Brücke ).

Al)b. 8l? Ansicht von unten.

hl

Abb. 2. Längenscbnitt nach C-D. 1:40 (in Abb.i).

M.

Ó9Z

-----'Adl

Z:

,¹1| \,

Xr

7323

JA?A_______

7323

260

76400

t-

5S

Abb. 3. Längeiisehnitt nach B-E 1:40

(inAbb. 1 ).

040

7323

Ö!

Abb. 8d-ll. Scheitel- Gele nk.

940

r“M

!jj!

7323

I-

.A

(323

Abb. 4-14. Ei riz elf te ilert der Haixptträ ger. 1:20.

Abb. 8. Ansicht.

Abb.8? Längenschnitt nach C-D

_|||_( i n Up AbU. 1 ) .§|p Enüriis- W^seru/i

Gusseisav-Plattew

t.TÏ-tzft-î-

U 52-32jhA—

^ ń--Z ^

_o_

_o.

L. 40-40 -6,3

Abb. 9.

Horizontalschnitt naci i-h (in. Abb. 8V)-

Abb. 10.

Ou ors cłu litt nach 1-n (in Abb. 3 ).

Xê?

tą \ ° \

,r~. r,

.40-40-

{ jo o o

iQg;

i pi

■    ;.'W

[ooî

Agi

{o/

{à:

Abb. 17 tt.18. Grundriss-ArLordnung. 1: 200.

Abb. 17. Aufsicht auf die Fahrbahn, ri ri.

t-JTauben- eues Thon

o!

Abb. 84

Scbnitt nach g-h (inAbb. 9 ).

nach n-o

oï

I °yHo ! iccrxxxxx:::x:::]|1oix:

±gg|4e4lfo

Abb. 11. Querschnitte S (in Abb. 8 ).

nach p-q

li

IA

__________'823_________

<40

-k

ÛÏ

o.

Ahb.12.

Horizontal schnitt nach r-s

Gesvn8Unio_

_728q /_ .

v?

CD t—

ro>

771

ri

Abb. 13.

Horizontalschnitt nach t-u

Abb.14. Querschnitt nach v-w ( in Abb. 8 ).

(m Abb. 14 ).

■'ONOllV) \Zq\

hel9lw\i

w\ QuTKO/

iZ \o|[ \\

•-kJ

L OS-63-63,

Abb. 18. Aufsicht auf den Platten- B ela g urid auf das Tragewerk.

-------ç?-------

-----LJ©-----

*V<V

G^r

o”

h»

0‘

•U 52 * 52 ■ 6,*

Abb. IG. Querschnitt nach A-B. 1:200

ÿ ff

i n

-1

■\

-r-?l

-t

( in Abb. 18 ).

.,.90 . _

■p-⁻*

4-

Ti

i

r"

\:

fl

Mm®

;    \!t

13690

4080

SO +36/16

~Zl

•"

lyTM

jA.

nzr

nmrxi

T-T

iz

rooo o

|; ; 11 111111

_L

3000

JL

36ŚOO)

3+80

2234?§>

2230

i:l i T I li || i f]    i,    h ,    h    ,    ii , _

h    iii H    0    HT;    H l2ł-i~tsl    0    0

,3770

20*61 I ' X

7690

v D(or/snAwne +36/16

-rin

Irl

.n

,\

>x

1A

V/.

"^Hnama

0    0 iTE 0

14 730

ff

il

1',

! 71

y/i

”ïy'

irm

<!

OP

__V___GequnsVnU,.

Wm

££■

ee

1:200.

1:20.

1:40.

Ul

, -, tO

73000

20

oOOmm

700 O

[ 11 n 111111

lOO 200    300 400    500 600    700    900 900 tOOO

I .    1 .....!.........1-.....1__

1500

2000mm.

1000

300

, 1-1-

lOOO

2000

3000 rnni

Tafel 4.

j!

«c

Abb. 2. Ansicht.

l: lOO.

Au gusta-Brücke.

■4 !

Abb.4. Querschnitt nach. C~D. 1:100. Abb. 5. Querschnitt nach E-T\

Qi

if-—

s;

[U

j-s-T

KLrTn.XnJT KlrTn

h!

l!

*!

KL. Tr. - Klappen -TYćin

ii

K.U.+3sus*

§

_4

il

Abb.7. Quers chnitt m Abb. 8.

nacl\ c-d.

«H

y.

:i i:

B.-Tn Kr: KT

1:40.

oool

MU

•!

5!

nach. a-o.

Ü;

1\

**»

ig

II

-i

=r

Tr = Boa en - Trag

s ,1

ïi^I

•\\

k:

bei geschlossenere Klappert 2^6

tf

bei geofYrteterL ! Klapp

Gesenktes JT.W* 32,79

Tf. Wv: 18S5+32,9S

GCrZG * U?8S7^£-227WJ.OJJ

"tdf

üa

Abb. 6. Einstell-Vorrichtung.

•s

T1P=

%—»-■

i;

X—■i-

4-

<0

Dont a uiAbb.3u.lO

1:40.

Quersclmitt.

° \q \ ° " o ^ o~yoi

<?«£>

:<o.

$$$$

F=

-<■

YRvre-A

11

.4

CD

?!

03

•jJ

<v

irtAbb.8. 1:40.

•i—

"    »“"Tl

r-

SJ

J3ß_q

7> Ö«

Abb. 13. Ouerscbnxtt nach a-h

te

•i i !°

360

§_

0

8-

in Abb. 8.1: 40.

&\aéz^

°! i*

°j l^!⁰

r'

««

l: 40.

1: ÎOO.

üth Anst.vrBoqdan Gisevius in Berlin "W!

rr

üH

i»!

8!

>: S-Schrauben

Spindûl

\2

eŁ

Ku Ko

<§

Fr-**-

5-

ifei

[oPoocîotJ

009

l"irIT,n

O OOP O

:«! iHi

gfefte⁰!

-r-

! 13

Ü 5 §i

N »*

OLG

S |M

2p£.

5a

11

-M -j.

rö

Wr.JT

! * har

sap

™ Tf ™-¥>r l [

<*

■ LJ

n :

■— I 6 "il S

Wifî

J⁵ s

“icèjj

.J.m. ^«izjn>**v>r

EH3

ii !

■M

Ń s

JpIzctl 3 y+TTurt st.

OLGI

i!

pq!

an

\N~nIV

Aéhse

"i

1*t7Û

m

ir

Abb. 10-12.13 e\vre é un gs -Vorrichtung.

•S

¹, ClLSseis. Kasten

n\

1: 40.

3630

y.

-si-

'S

-s

■f

<S

O'

zm

-v;î

_//

54-

•H

2W

a

Jê

IB-

NI KlĄpjrert - Träger

tL

Kupppen -Tragen

Abb. 11. Grundriss.

Kl

n il * r- £ ^

kdjcùî

-A

Deckel au/ù?klappt

0991

olA

Ol+rl

'■o

*0

■?-

h.

ET

S60

Blech 3 mm st.

OffL

i/Jj

Die Strassen-Brücken Berlins.

Abb. l.Iiänoenschnitt nach A-B. o

tri

i\ i

s 2

1: lOO.

'■

î&

4.

3<'

D_

Abb. 3. Grün dri s s.

•OOt;t

>4

Kästen uf die

llegenMvic/Ue

r:

ffn m

tn

iî

§44

WWmm

OOSK

â.

ölst

il

g OepMpnM*

«    03

1 n ®.

/ass

o<

b;

I i'

S‘9Z9-Z9^

-en

f§

78,5 10 h

o/9r.

Djg

od

GusspleUte

3/os

:lü! !■

»liii

is ;

/i

c

If*' ilSl /.

f 11

i i f !*ïï

Abb.10. Lanąens chmtt.

r*;

EfS

r\

-Brü

U,

r* "i

•s

; «o

k_

i’'

f

r¹

,*

• j.

g;

'Mh

U4J

Verlag von Julius Springer in Berlin K

TafeL 5.

Admiral- Brücke.

Es liegen m Scheitel :

<2

auf* 36,*r7

Abb.l.Schnitt nach A-B.

'À

s® sa

IW I

kiLpsi,

ttSSIIf

-•

*

•>

5i

GesM.W* 32/rr

Cl h*

KM. beträgt also 0,56 rrv

ET

e\'

mm

i:

<r

pnTjpFÏ

ki#

Jjiehtsreżte ( 18J$o)

Abb. 2. Grundriss.

Grundri s s

«?/

in Höhe d.0rd.+ 36,40.

Grundriss

in. Höhe d.0rd.+31,30.

/7

ź3gS&

EEEÉEEEÈEE

wmm.

W/

mm

Ay.

Z'i't '

fr

Arr

o»ÿ'

/i

-<T

w%MvßyM'/.

A.

A-—

, 4 i

r--~_ ; I J g I

■ °0'?/ Æ j. /

Iith.Anst.v:BoqdajL Gisevius in Berlin W.

/"

*r-

/ A*

ft-—.

\\ïul:\\ - A\\e .Nvpvw; r\

«m

0/

Mars c hall - Brücke.

Abb.2.Schnitt nach C~D.

1    KJLdk

Ag® »

MÜ

~T£il

5.

!j

+lzs,oi

Ili

ii

ÏC

Die punAtirteiv Liniert, geben die

Riehtunq der fug av cm.

-m t

m

■Ji I

li J

fei

fflP-

S !|| I J

Ul f| $

I ■!

£s lieg

Dttnunkror ■>. cuu 136,60

iO’ae+.prn

ta e&O ospy yfrojjAq ppyj

Abb.3. Grundriss

in Höhe der 0rd.+33,54.

...w

11

~~

L-

LichhvciLi’ji :

Mitteloffruaicj    ( I9£2)

(zs'si) 'U*bum 11/ OJ/^rPS"

---—/jyfcT-

■gZ

oo'z

'—r---

oo‘z

■t

Amstn, da-

fmufjtbrvjf

----i-"

oo'z

‘ ~ÓOr6Ł

aL

+-

C__JBriLckervA

oo'z

i-

o o z.

4-

oo‘z

Ä'/

Kabel derjeuerH'ehn

Gasrohr

-4

*-

Abb.l. Schnitt nach A-B.

fi

i'

TT

li

◄SStK

ii I

5»;

mm

m Höhe der 0rd.+ 30,34.

! n [11 !

«I

I^SSSKSSSÂlSijjï

WÊmrn.

WA

1:200.

0)

«Ö-I

5 ß

_L_L

Die Strassen-Brücken Berlins.

Jan no Witz - Brücke.

Abb.2. Schnitt nach C-D.

7;

Abb.l.Schnitt nachA-B.

//. U :r/d55*33p8

Spctnmr. 22,19

jÀjdvtnr. ( 21/10

CT-i

r=o_x

m.

•i

t^\

i ?j '

7 : 76,3

i»

ij!

1* *£ł'/ ^    v -*i

Si

î> entrai

+-i

C r3

“i

wk

ÇÙ!

Sparuuveite I9r5^7

(os'81) vjnJHppnT

f £ S3 i-111 U

.<

"f

p#

sind, normal gemes.

•i

da* Mitteln fYhziruf :

=5

äs

ÿss

1-

Ti.

JJammlerane auf*37.73

auf* 37,12

Kn. betriujt also    0,61 in.

Abb. 3. Gnmdris s.

i:

'S

r9

T3

0/

*<■

"jÆS °\C1

4r

.0«

i,«S

-*\

i!>:

#v

:\t

h-;

T"

rz

4j

Schnitt übe

'S

:~.r 2

:• \ IMMârnmm. 'MMMmÆÈm

{{UWWä$«i

ailttlll»:#⁵

mm

g>

äi

■î

D

■y.

Î0

4-

.Sä

j,p un/

limM/nnidę -sw/j/i/JS-rtf ’

ir -if

# %

ese'si

S+G'OZ \

Verlag von Julius Springer m Berlin K

t

Die Strass en-Brücken Berlins.

Jannowitz- Brücke.

Tafel 6.

Abb.i.Träger an cler Bordkante. 1:40.

•IV

in

398,5

/777

Abb. 4. Fahrbahn- Träger der Seit en Öffn ung. 1:40.

1117.

mm,

' / Gufsstue/c

j«--

7777

o_o _o_o _o_ O _o_ O_o_o__o_o

7777

t]-:-

8i?aQ&Q§§g6S6 <£»[ Q^oVo^^Q^ofö^cPoyiC^ä

ö°

•A

[o

7777

. 40/90-1

,.X

OIO oTo o o o oiojllloTo

o!o ’<5tW?1 o o o!oJlltoio

OIO'

. . _ ......- . . . +

^^~o^p"o"o~b"oAdö ^b"o~'o~*o"o"o~o~"oUQ*Jo|oi

o hs; o o o o

7777__________

r:

_________7709 _

ScT o" o"o°0~o"o"o~ cT    Tp- pyo" Qw o'd’oTd'o O O ; O f p_

"    oooffioooooQQ O O O D 1° °

>o o o o o

2Xp

°j

OGOOOOOO

=J

pF

I 70st.

_.B_

[USO-80-10

I 70 70

•mm,

ojo^

.ö|||ö|

olrö]

•- -Gu/sstiiek

1.80-80-70

L SO-120 TO

2!

mm.

JFpZoT

L 80 80-10

A>„Q .O X~Q

V,

JO st.

IV

ÎÎ s

i5io

-2,0

S T- #0 /20 /0

lo||

kotf

!..

Schnitt nach. a-b. /

fr

'sü

Abb. 2. Querschnitt bei Knotenpunkt IV 1:40.

Abb. 5. Horizontalschnitt nach A-B in Abb. 4.

L0IO

■1Ł1 ,

1MMH

1:40.

Normale.

«20

U 80-70

?\!zkk>

IV

in

7 st.

gjq

'Gu/sstiick j , L 80 80-10    ^

1° oj o o o o o o o b

o o o o ofld

Gu/sslüdce

ooooooqoo

ft

oooooooo

oooooooooo

-170 St. SO-120- JO

30-9070

\10st?

iHHi t° °i ° ° ° ° ° °

«oîx

_>1

IV

7*e78

7395

' L 80-120-IO

f* 7/. scAntig ycniexxcn 7393 normalgemessen.

o o o O O jo o 1 oW, ,

-■-T.-T.-rmr;-.— ______jv    jj[- VlO st .

I losfrf

«V0-120-10 vl 250-10

3W\

OOOOOOQOO

ox

I JiirfitwFitr der MitteLöffrumg «= t LichtweiU, der Seitaiöffrumgen— 18500 Radius des Oberyurles jK„ =

Radius des Untergurtes Ru. -Konstrtiktions -Röhe im, Scheitel der MiUclö/liiuncj —

2/000

25039

2*7-273

676»

7So'7o

ui

■I

30st.

\JOst.

80-720-70

Xo

!°

NX

Abb. 3. Querschnitt bei Knotenpunkt V. 1:40.

Er.

191

t°i----------rsre

r Grani/pflaster

W/AY////A

Abb. 6. Querschnitt bei Knotenpunkt m.

1:40.

HHM

, ?A0 _±

__________lesofrprrmd^anesservj^________

^Sss=S!=:zs^ss::ss_^^,HebyehlcdfL Ist.

i, 250 J

Jhl/sstücke/

Wmmrn

ff

nr

. ap\

j o ojlof OI O O^

ÉÈÈÊÉè^

7 st.

⁰ ’l SO-JO

J, t <90 /0

I 70st.

jo :

°|ö

oj

r p;

L SO SO- IO

/ojo °

» 70st.

i io st.

I 70 st a

m.

bfo

; o ; y-SQso-jo

jo ojo*

IjX

|o oj

1° q!I5

7/A

m.

“in

[qITo

L8080-70

,250

: "so S.

70 st.

_Sä L#0-720-70

r?j

7393

’o]

TL

/« 7* sriu-iir/ r/emessen    j

Z39S normal yeniessezt j

L 80-720- 70 L 70 770 /0

MO st .

T-"

oxjjol

V.T070-8

TöT

IgJ

\o[o,/

Top

[q: q_L_r

TÔT

ZaE-

:A

vl 250 /0

^■CibT/pTs

SÄ

enisssen

gemessen.’

70-/0

80-720-10

[o~|t/7Q-70-#

A 70-70 [O

r_-------

ms

7V7V

739S

1²f°.

ZSGO

*----¹

1300

O.K..

■ein oj

As/sA

⁷o vowpuowo

o“ouo“ouo -o'oTo

-----*Q

TTö

Orcl^3G^lh

Nj-

.1730.

7478- scTu'iÿyepjÆssen^ 73S3 norm/iZjemesse/L

W-170 SÙ.

,L 30 120-/0

212SO 70

-v!

Hr"T-------------------

Abb. 4. Querschnitt im Scheitel. 1:40.

Li'

7T~cT~9~ Q'X

2 L 720-80‘J2.

o o o

Kons t/r- Ho he 330

f. J\. k/sen

=iil

s » i    —-r

Abh. 1. Fahrbahn-Ê :■ Träger } d. Mi Ltel ö ff nun eT Î    S

1:40.

aj

ko]

) 23^.

VI

r Önct.+Sfof

K-W

~i 111 i i u ; Ti ; i fi fi u

Schnitt nach, ÿ c - d.

Abh. 3. Auflager des TaArbatm-Trägers. 1:20.

“ ’sstahl Schnitt nach i-k.

Schnitt nach e - f.

7-50 ^

! SŁs i

Marschall -Brückr. - T,

ß.ZO_

loinioi

bi

_______799

...

|2o4°

<o

'S.

Abb. 2.

Stoss des Stehbleches, l: 20.

II ■■

î

°    q>: °

Scheitel-Querschnitt.

22,5

720

2S<>

'tupfènblech. Ss t.

LŁ

LT/g-fis-H.    |

« rt"

Lichlweite der Miltrlo/Yhiuiß « 19 620 Idchtnreite de.r Seitens f/riuncjeiL * 16620

Abb. 6 u.7. L ä n ge ns cf m i t te in Abb. 4 u.8.

1:40.

liS

_ __ i°T

_________-713° .Z_____M .. •—_____^

o in o/q q

. 21.SO SO S

LS

ZML

TTSlT

\WMA+ 3c,36    GraniL/i finster    _ __Damm/rone +36,60

J2L

ąQ;_

_______ mo

__________240Ç..

Tr

io o

rrnT:

oj_sT

Abh. 5. S chxiitt N|Ri°||]o

Lach C-T) in Abh. 4. 1:40.

ig-ÄoMo/oo,

2 \-80-80-8

rrf o- ;

0 1°

oJMo/pTo,

ö'y-"'

II

/ L 710 • 69-Uh    j

pjooooGOo ff-n o o ] o o

-80-80-8

OOO

OO06 OO

Gute Hóffh,. Kr. *+7

000 0-7p-ej-e--0 000

ł-71Q-69-7Ï    _____

000

I JO St.

0T0

^—I—< [)

.V

I«________780__________--------780---------- - - - -----

j 5|    ¥    Jp\    Abb.6 j aachl-T.

T Bari.Nr. 23a

----——-

____730._____

730

.730

7SÛ

I 2\.65E5-8

.1

Schnitt nach g-h.

TL

C BurbuMb. 72

rârf

a ^&so-f-₀

0VQJQ>/0V0“0^ O" Q"o"

o vo~o'o'' o wo lo

S.^Ä-7

%AlpHŚi

O _0 ^O.

O O O p O O

21 90-80-9

I___°1o£2 Lfi5-.7j-»    0S0    :;r~-------ts

Lo-o-o Mllofero o o n AbtIbh-t~^ze_

00 000 00 o ö

id⁰

OIO o o

Û!

.0^0 .0 . O

lO^ o

Ôo®~

'2Let&t

nach G-H.° ⁰

Abb. 7

?..

^GLöTo—"

2 L. 65-75-8

Ta

■tei

VI

VI

7^3

⁷⁷°Po.,o

fi

•Llo^o

r-L80-80-8

_p_o_qT_o_o o

o jS _o_ o o ~

V°

fo

IV

Ll-.^gg

L. 80-80-70'

IV

C.2L.

wst-

óJSISfe»®^ formai

O /e⁹ 'St

2l 80-80-8 —

2LIjo^n-T

S\ 0-23? 2

Ansicht.

o⁽

JL

~-2l 80#0jg_.

-h

:\

Sst.

S"5

III

1: 20.

Abb. 8.    0^

Querschnitt hei Knotenpunkt Ht. j[o«______

Sb

L SO SD 70 « P₀

AjN&JNr.ii

»>

100 O    700    200    300    900    500    600    700    800    .900

1111, l „ „ I I I l I    l I l I I

1: 40

1500

2000

I 72 sĄ

L7S7-SO-70

Sm § A \ E-gĄgiż Slą5° d i^g~öl ⁰ o 10 c

feto ojż^fit

F^Trój idr isTTol

2 C Bnrb. Jr. 8.

To Qö~ö|

O O 5T

=~~r—-p 7T/r-nrpi.7t707./» Sst

\JOi

V72st.

iS

1000

500

7000

20

u >00

t» '-AlfP

J /OStwA o o o

Ahh. 1. Fahrbahn -Träger. 1:40.

—A

A 30-80-70

!±2Rô

OoP^O

il:i

IS,, ja

7750

1 rosi'

f------Sm

'    L7J-7.WO

____722_______

_______722----

_________722;______

T'

______7« 2______

—----7?«--------->r

. ,i msU, i

_____    722

_______7??..

-X-----

7 «S______

t..

- ______

------i?è------------m—x’R—

___

^-.ilaśc i: - ; A r ™L. --

Æ*

7750

V------------1

______1ZÆQ normxzji gemessen.

b -oduo°oT

Q _o o o of>P O O. P O °_

-'o o " o " 00 ,uG5.G5-0_

o|H 01.(1ł>-fi tt-io

Q ~o o o

0ünunVo“Q>,OUO^Ov'O"OU'

"o O O i o O 00 ° ⁰ jZ

uo uo'°b”o^b    o~ o o~ ° ~o q_g_

piło x> o o o

o O o“* O O00Q

’O

O^Q^OKl O O O O O O

O ;PJÔ_

o v o " o ï/èâiïS

---------

________??og___________

7750

J»

IÏéé

2<>O0

2000 normal, gemessen.

"W]

U65-65-70

^Ll6A6,.1'-7Ö

>0'

1.65-65-70 i 70 St.

V5

.?

_o a

big o "o-

Most. I tost.

__    > L ß6-65-8 ft _?

OOP ~oTo O O qLq ⁰

rô-ô-bib-b-i

o o 5”! o b

21

o⁷© °?

fWM

WÊMÊÊÊÊm

L75-7.Ç-#

0 1°

vnofe *-

7/»

JT/O-S/-

XI

? 270-1*1

xn

YTo«

r\pO-72

O O jo    90-/2

'Jî270-75

. 1 700-700-70 r—

K. lf. + 36,97

\ JKons/j: Höhe, 560

li

do i 0"(

Of

1°

L 7.7-7S-S

■X

«W2

___m_____j

Xi

IfL 75- 75-8

1.75-75 8

iZ:X\\v

'■

Abb. 5.

------------- ->|

Quersclmitt im Scheitel.

1:40.

SSAS

i-75-75-8

S-⁹

ffrAY’⁰

l.75-75-3-

:-r

'Mr-

IX

Oj

vm

ir

fi-¹

760-80-/0

31

w-'-

Stützweite. =

VI

Lirhliveite, =

Admiral-Brücke.

Abb. 6. Schnitt nach der Achse des äusseren TBürgersteig-Trägers. 1:40.

OOP;

Upiwrd/NA/o

TÎ

AÏ72

Io

'k ° °

11

°⁰ °j

i° O o]

|i>

700-700-70

<1

\|

ro o o ni

ioc

O t >0

7fi/2

lo £> O O

I ATOgf—JM/A,

j. 1*rO

L65-G5 8A ^A ---------

jp o o

⁰⁰ °!

TL

ÜBS_ _

7/nrtgoGlech - Lasclt e 2070 7872

C Union, Kr. 77

/Ost.

*2/0 »

fWJTÏg ft 7J--7J. IO

Jo:

_g|[ci k

lo o

2 L 65-65

Stich, der Pai'(tbdr2900

",

o-

;L

0^X10 st.

■T

To

rv

Abb. 2. Schnitt nach J-K in Abh. 1.

1:40.

X 150-790 70

>loT°    ^s;

Abh. 4. Ansicht

des äusseren Bürgersteig- Trägers. 1:40.

...722________

7S 7S-/CU \ aw !*

o 0 o rnio

r    7112 st

___.7??.______

900.

______722_________

0000

______772.

o il 50 ',

ft

¹ in

PCS

r~

VM

! TZZxT*⁰ °

o o o o; o ⁰⁰ .

M£

ff)    —

oioooooo O Ó 6 o_

o O?

qxd

TTq

o :o o o 0^0 dvo o    \tàst. \

IrÇ^mv

-----.---Tj JfBSt.

o~ o"o"o:o"ofo lO^OTO-O-e.t “I

⁰ ° vlnCO’H

xu

. 722

02

00

-i

Abb 7. Querschnitt bei Knotenpunkt IV. 1:40.

Aä>,

1/4-J

1.75-15-70,.

|°

d tOSt.

Schnitt nach t -1-m.

m ⁰ Al

um

Tî 1.65^65-70

XXdisen -Scludtbvbikel

ASsis

XI

xn

xur

AT

\Ö

% ; ixg

.et''

vm

Abb. 8. Träger -Konstruktion für die Bürgersteig-Hatten Schnitt nach n—o in Abb. 5.

-2wis~ts5

L. 75-75-10

^giplTd,ojt-

■AHaifcolLSfi

L 75-75 IO

v4U

\bo|

I/O

1.75-75-70

I 7*h

1/Q^fc.iaa

A572

\p65-

11

7s.75.to

iv

y700-100-70_

o„o^ o.

O^ O „ 0y, 0^.0^0„0'0„ Ö/J3

65-65-70

/ i 270-/9

I g °^P öi O-P ? Ol 0 ö ö o ö

ra

VI

Iw xn

1:40.

msl

öd

C<1» pO L£5-£3

ö:?<Mbrö7~ö~

NTiiesir '

C Union Xr-.ti X

loTö]

/Ost.

'o O o o 0 o 0/0

o\

ouou o?o° 0O0UQ°o’

L 75-75-10

’ o ^ oYo¹

o^o?O ”0 uo °Q

¹ L. 75-75-70

\ 'v

970

dcTo\o 0000 o“o X 90-70

L65G5-7d

OOOOOOOOO \o

n i miiniioi ir o o I m

tolo o ^00000 o oj \ooo

CWO* 70

l. 75-75-70

I \.78-7S-M7

y700/

₀₀000°0000000

700/0

o o 0/0

L 15-7*5

X. „n

Ö I o O O 00 o O I    o

k-___ft»——

75-75-70

». 75-75-70

eip^^.

—-911k I-----r—ö O qdü

I

\.ioo-too-io

\70st^

L 75- 75- 70

üoj

I;

±75-75-10

CZioöPi

Oj

;/o

'jo" öl

oe»-n

722.

722

■8

Abb.3. Schnitt nach der Bogenachse des Kahrbahn-Trägers. 1:40.

xn

xm

XIH

U-2-Wg

1 /ok:

kao?..;

¹ "l_ 100-100- 70

\idst7

-75-75 70

Abh.9. Querschnitt bei Knotenpunkt Vm. 1:40.

Verlag vor Julius Springer in Berlin N.

Iith.Anst.vBogdan Gisevius in Berlin W

Tafel 7.

Abb. 2. Äusserer Bürgersteig-Träger. 1:40.

IEC? ce:

FTitte +36,65

H§<

■i

₀ -~ôm

o+c O

o‘

J°

Abb. 5. Schnitt nach A-B. 1:40.

Yp,

Abb. 11.

cd

1:200.

l53*

wMm

fa

Ab b. 12.

i O O Jo O

°X ÇÿS

’«!

fa

Vî

Si

à 4

Ütf

sa

il

i UM

'O)

yx y °| rfa* «;°'°

L °.°“ü O

°:

•■ti

y;4' H

lO

'S

1/2

IP»

Grundriss.

l: 200.

a 'i i

ra:t

58

7P

.'■'4

o"

2 C Burb.Fr. 72 /1881 )

75

4V/1

h\

>1

Hàjujebleehen,

üÜiAnst.vBogdan Gisevius in Berlin W

/f"

«I

?⁷Ï

75

75 75 .

■ü

T3

oz-

il

14

■fi -I

zîx

3t

db-Ąaad J^sf

ÏB

s-

§H

verband

;<

x «»

1,60

8G'i **    śt?'/    ** &ëï

**    097 ’"**    097    ** OO'Z-

LS-

■S

1YX

$<

Sand Krug-Brücke.

O

>ô

S

>o

a 14?™*

R §

02 SS

O'

nd

<à

Y|U» '⁵

1 ^

ii ^

ni

1:40.

-C

■:

0 e»

4nschZussblec7L

:X2

si

° l/S> >Q_ft°Xj

YX<5

»•OP-OP -1

AnschlusswinkeL <^q

■I

4\;

si

■Il

<5

SS]

!■!

YPa

il

mre5g

OL-OŁ-1

>o

_°_.

KO*

%\

Abb. 10. Ouerschnitt.

00S:i

jjyay

ZI

7»

5,50

x-J

Fahrbahn, I5po

i)

Fr fass

oo-ze *Jl 7/ sożym&tg

Ar.Ur+.3Q,'/3

1:200.

8-

05-

«0-

«n-

<0-

•»-

«1-

il

r i\Æ

0-

Abb. 1. Fahrbahn -Träger. 1: 40.

0089

;₀

£

£

L°\ «

\\o\ %

rlS

8\

riiM

èèl

ff-OL-O^Z r4

o

? ttf

/ & / ri

IB

à\

if

-~yîfo

(o/

i-'i

i

N-p

>oop

!° s oN

t° 8 ⁰

Mi

>° '

>0

O

U

;°s

YJ

£

i-

s'

Y---

5tnschLusswtnkeL

WÈÊÈ

N£-4° : :

/O-

&-OL OL, 3

T07

<4

o o

ÿS

i:

1:40.

„\^%i

\°

f‘Y*

Die Strass en-Brücken Berlins.

\MpN

Abb. 3. Schnitt nach a-b.

-t

OV-

rj

MM

o'

360

i.

o ce

;«

IP

<!

0,1

si

41

>°

U y:

o o_°_£ ⁰ o o ^ o

jga

.05

Ko)

1x^1

.jOĄ

Ä* •<?/ ‘Oi J

Y¹

(0/

Abb. 9. Xordliclie Ansicbt .

l: 200.

H. n: V. 1833

Gesenkte*? H. H?+• 325)0

-r

ai *

mi

KariaZsohlft + 28,25 ~~

i!

p S"

il 'J

J'Y

I 0;

-S

5 JL, c r

4j

-S

C/5

8 OP -OP “»

5!

C3

II?

il.

;; -

{?/

XJTpcrprrpc

8> 8

I1Ü

Mi

wm

n>v-4

Verlag von Julius Springer in Berlin TT.

Tafel 8¹'

Jdjfl -yosinrj

'OD

“fl

Schniit nach e-f.

r3

«D

'OU

0)

Vf'

O,

O,

O,

loi loi loi Ify,

£

oj?

o,

I fo/ o|

1=

°| Va"!

©

tfi

OloTo

«|!

?

"3

o    \«f

o    W

bai

11

7“?

$!i

ut?..

AL)b. 4. Verriegelmié. 1:20.

( >o

:~=*- C

çsml

)0

>o

>0*

g: ira

Ö *-X_J

5î1°

mm

ts

Iith Anst.viBogdaii Gisevius in Berlin W.

JT

c>

O?,

I

oJJ

TO

îp

o

S3

)OJ

>o

>o

)0.

FB

Itlfl

lill

-x;

O jO/ oc

Grundriss.

Abb. 3. Grundriss.

1:200.

-<-’ÇB’

l_

00‘*r

aav\o sfwp'B'VSM© snv\-

oA"

J.—

~ob+-----

T^n^eV -A e cWew

1: 200.

Ml

PA

W3

ïsY

5-1

.i

1_i__î_L_n_1

i-S

^jof

JH

—J

>o

30

L- - 230

—ä—-Si

N| *-

Königin-Brücke.

₀ üs«r

•&Z\'ft/oud\o

• Sr-SH4ï|:

JŚ !

xj i

IsO

g j\i I

•&§N

:ghj

►4

2!

SX

V%’

i€*il*

LÖH

PC

■I

WW ÆWüIks

AV

Il -

³To o"ô-^

°hTo ° °

i N\

Mil

_____P

+32,77 ÆUTt/SSS

Gesenktes JY. UT

OS2

SOS

LL K

ri

If

Ml

tSL

V" o'rb^,

•««Z? -iftsqvs-riz

ê

o.

oz

w \

A,« ,:4%\

,\:;Vt 5 \%W

xvè\

WW

3:

II

IL

i'

4:-:

*•2

• r?

TJ

L°V.

a-o.

ii

PQ

i=3

m-

sw

II

rë

<VJ

»•

|—ÖÖ

i

X

cfl

ëê’ô

II

|Ê

II

1: 40.

C3

1:40.

■an a

rP

XJ

sa

pój

III

I 8 St.

£3

Juêà

3=2

X-

— rb

ÉÉMI

O'

si

il

3 s Ÿ

rP »1 I

ira:

*!

--tas,-7f H: HTvr tsss--

1: 20.

7000

500

Die Stras s en-Brücken Berlins

11

«S

11

■S

7T.P.32.

■I

-J-,

V/.

l|A

WW

Ja

fel

il

'.o

>>

»I

|»»S4

il

H

H-S-Ł

Lu

Pi

si

i/

Vf

\v

wNÎkvSp

il

0-

700

L

W-

A'n‘

Q7Æi

31

t"

⁶:

T Y-~

_____i

Verlag von Julius Springet in Berlin N.

«I

Km 10

11

12

13

14

15

16

K. U.

+38,92

3 .33-

KIT.

+■35, 13

+39/70

Die Kanalisirung der Unterspree. jys

+37,3/

+3733

+37,00

+35,35

0,66

e______0,94_______

___7,20

O'

+35,72

0.96

+ 3ZJ4

+37,30

----V.Ï7. «T

±______

JL

-37, 29--------

----+57, 28

J,____

+36,+3

*î

1 -Pd?

1—

-jnsèjû

lĄtźcIo/Yrutfuj

+3550

Jtf-I

<y

40

+35 53

JL

+35, 70

7,04

+35, 90

+ 35 77

<s

cf

+35, +9

Si

7,93

r» ‘'hi

Ff «i

’i

V gri +33,

73

0"

+ 35,50

Die DD pp.i ppp p

.. ±*SÛ*.

+35, >t.

+ 35,00

__±35, °7______

î.

+35, 75

._±Âi_L27—

+35, 27

+35, |â?

99

+35,

33

5f

+ 34,90

+34,00

Oil¹' HJimteiPspipe ©

+ 33,92

-----

Jfochrvusseri fa/ul ir    ________

+3M    70___

+34,00

Senkung

des

♦«XÄ . I⁶

+33,00

+32, 60 ------

+32, 73

Hochwassi / 'stand v. 4. April /SSS_

+ 32, _ 34_

+**>»!_

Jtochvrasser-Standes

^    Senkung d. JfocJmrasserstajuLeS

+ 32,00

+3/, . «47

+3J^9Q_

>%?/. > 5?/

31, 99_

■3*

02

Hochwassers tond v. /O. April ISS 5___

---------- -~_+37l    99_

+32, 20

+.

*1» Q>

+.32, /»

■»Jg, OO    4 JgJ [o7

+32, {6_±*2,

70 +32_i. ?5 +

3 8/40

£ ŁS

.,yiv

+0 +32 »/

__JFo:

+æ.

scrstand ir!Q. A) il    ^    +J*?j.g?----

NormawvccsserstaMi+32,28

+32 „ S3_

ł.22,.7»

+37, 92

+ 37, 9+5

Gesenkter* Hoch miss erst and

32/00

+31,00

+ 30, +5

+30, 96

+30, 47

Hörrruu t mssenstcL id.

+30, _ 99    +30, 99    +30, 50

+7Q 57    +30, 52

Ul

+30,

♦JO, _ 67

=L±*-9Q, ■ 401

*>

30 VO

+30,28

rormal-Sohle, +3 j

+ 30,00

\S

JF

JF

+ 29,00

ü§

Fs

FF»

11

Zeic

+ JA |3g.

+ 23, 39

42» *5

— Erklärun

lo.

clie auf Tafel

(JO;

+ 23,70

+ 20/00

Fs

Fl

+ 27,00

26,

'3*0

Diese. Wcgeredile, lic> it +27,00 Meier über Nbvnial-NulL

FuTsaanper-Brücke Dreh - Brücke

.HS*.

47Ä-

300

A".

*?*—

294

955

<-

•f-

659

.239

«L4_

.***.

*£*—> c____qo7__

559

792

376

725

±09

>«

577

27,00

*< •

*02

900

155

Gotzkowsky- Brücke

Hansa-Brücke

—Lessing—Brücke

Moabiter Brücke

Stadtbahn -Brücke FuFsgänger -Steg

Luther- Brücke

Moltke-Brücke

Alsen-Brücke

Krön prinzen-Brücke

Marschall - Brücke

Schlüter-Steg

Stadtbahn -Brücke

Weidendammer Brücke

Eberts-Brücke

ens

Mündung des Kupfererab

+++.*■* »v

Stadtbahn -Brücke

Friedrichs-Brücke

—Kaiser-Wilhelm - Brücke

Kurfürsten-Brücke

Mühlendainm-Schle use

und

Mühlendamm-Brücken

Waisen-Brücke

Jannowitz - Brücke

Michael-Brücke

Schillings-Brücke

Mündung d.Lnisenstädüschen Kanals!

C !

i=*

Eisenbahn -Brücke

Oberba um- Brücke

Obersclüeuse (LLandwehr-Kanals

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21 Km.

700 o

liiiilmi!

Mals stab für die Lanéen. 1: 25000.

Mais stab für die Höhen. 1: 50.

+36,00

+35,00

+ 39,00

+3300

+32,00

+37,00

+30,00

+ 29,00

+23,00

+ 27,00

+ 26,00

+ 25,00

+ 29,00

Km 10

+39,

77

Die Kanal i si runa, der Unterspree.

TLj.imle]p=

Spipee

*_32,og_

* 37,

130,7/0

*27, SO -

+ 37,87

+37,93

+ 37, 59

+3706

+3605

5]

IW------PPP------

30,35

7,30

K.

kJ

*s

7,27

ss‘o T '>

0*1- J-

L 10,70    \

0,56

*36, 76

IL.

T SS’7

+36,

SS i

<4-

"n"

ï*

4 lg

?;§

!i

PMA-----1-4

~+36,79

es'

+ 35) GB A

seo

*35, OS

|.....

.0,77.

-w

L— <vtp_

Ifocl/nressers 1 and rarri_ ö. Ajnjl J< < öS

Gesenkter Ih cJmrtssendand

uVonnahmsf,, rs/a/ul

* 28,7,0

173

950

__________«Sütf

427 _

Ausmimdung, in die Spree Dove-Brücke_

+35,GO

35,

■KSaç «*7

+35, er

T“

*37, 75

--*35) 7(7 -

*32, G5_

*32, 77

•0,SSm, - S •ntoing dest och wasserst 1 ncles

*!

3S, 75

\L m

Dir : eh 0riebe, -ge

tsi.se.

--Tiÿ 4.7

_ï_

ZurZeh

■dlwelhiip ^MLan uail

*33, OS

massgebende untere, Gr : tsefügdie . 1^nstruktio7yr:Ü7dakante___

Der Urban-Hafen

C *33,57

*33, _ : 3

j*33.30_

*33. 3‘t

— *Fs, ÜT

Ł__

k-

UDie

Olb bjP“

Spipee

* 377,70 J f. WrrtSSS

Hoclurasserstand vom bjAprijjsss

■33,_ _ fc£_

32,70 (H.Wr. 7895**32 18)

*32, 73

*32: 2/

+32, 2S

Gesenk fi r Hoehtmsscrs ; and.

*32,23

32,00

+30,37

oi’

+ 32,03

0'

Senkung des Hodara s sens tardes-1,OS m

32, 78 H.We 789S

*32,

70

*32, 32

'f Wir 1805-*32,7/6

■32,57, (;es, // ffr

70

+32,29 AT W

iVoj v/i/dji assei \\ ttuid

+32,

tYormale

SohĄ

III!

111

sN

IM«

il

0\

Kanal-Sohle

■*23,00

Ze ic ei. - E rMärun g :

*30,37 Höft v, tage der . )a. 1 ml ro tes

H J ff- //<y, 7? Wasserstau i

___0,56

+36,97

Höhe n age der 1 Ion s tru UL ms - Unterkante

Diest

über der .Kanal-Achse

Die Masse sind in Metern angegeben.

Die Angabt n. der Höhenlage beziehen sieh auf Ni mmal-NulL. Die Kilometer -, Itatiom rum r mt.y rieht derjenigen 1er Königlichen MinisteriaL-Ban-Kom nission.

N. W=jVor Tfudwasserstc r d

Hegt +27,0)0 Meter über NormaL-Ngll

Ç-------

March -Brücke

629

7039

— -----

_____918.

Charlottenburger Brücke

mit beweglichen Klappen

399

Stadtbahn -Brücke

L'ntere Schleuse

920

305

Lichtenstein-Brücke

mr-Hr

Cornelius-Brücke

|Si

Herkules-Brücke

Lützow-Brücke

rf

Von der Heydt-Brücke

itr

Victoria-Brücke__

Potsdamer Brücke

Augusta-Brücke mitbewegl.Klappen

li/ann seebahn-Brücke_

~BrUckwder Potsdamer EisenbahnUJÜjr~~“

Ringbahn -Brücke    *

Schöneberger Brücke

rf

Brücke der Anhalter Eisenbahn jß

339___

976

477

-t*U—>*-

722.

.9ß»

Möckern -Brücke

306

902

->

Grossbeeren -Brücke

Belle Alliance-Brücke

Waterl oo-Brücke

Bärwald-Brücke

Hub-Brücke am Urban-Hafen

I    * 'ö

Mündung des Luisenstädtischen Kairê i⁰»

ife !s I

f !» I

i i t i

-r-f

Ad m i r a I - B rücke

353

><

rv

Cottbus er Brücke

335___

______

373

Thielen-Brücke

Wiener Brücke_______

Brücke der Gör/itzer Eisenbahn

Schlesische Brücke Obere Schleuse

+2500

+2900

0 Km

+38/10

+ 37,00

+36/70

+35/10

434,00

+ 33,00

+32,00

+ 31,00

+30,00

+28,00

+ 28,00

Km 4

Die Kanalisirunö der Unterspree.

\_XT+ 38,30

Das Längcnppofil des Landwehr-Kanales ist auf Tafel 10 besonders dargestelll.

IDeip IBcDiPÜnini^S]psiimdDiTiii(E7P SccIhifflFsiIliiiptlS) = IKsumsiR

+37,30

OKrn

Km 2

/T. #1 +3.9,74

+33,10

ID ceip Sjpipe (0 = jKćEiTnejl

. IDcbip

ILimi©(Binistädlltis(Blhie

Kfflumail

+ 3ą,2S

+38,00

+ 36,3/

+36,65

+36,03

+36/73

+36, 86

+ 37,00

+36,63

+ 36,40

_0,63_

+ 35,77

+35, 56

+35,

ä!

ni

■4

*36,39

+36,40

+36,37

+36,41

+36,45

+36,55

+36,40

+ 36,43

s'

+35,94

~iz: zl““"XK

+ d?6> öö

+35,

__j

0'

+36, OO

0,35

■5

+36,21

i,

+ 36,32

fl

-i

ze⁷(S

°,S5

H-

L_____

*33, 99

*35,99

+35, 60

-+35.2T

+3558

+35,

60

+35, 60

*33,

~L.

•f

«!

t_______Q,ss______

+ 33, 46'

+ 3.?, 13_

+35,07

Wfc#

+.Ï.7,

%\

+.75 02

+34, 85

+34y    70

,7 lf.wr.*n

P4

+33,07

+36, 15

+ 36/10

+ 36,00

%\* 35,75

i i

i__s

♦.7.5 IO

0'

*35,9Z

*35,! W>

Sj

«I

■i,

+ .74-, »7

+ 35/10

■3*20

8,20

«Î

+.3 ! /M H.WV. ,355

+ 34,00

ITochn : äsct» *t?/< 1855

+ 3i 27

IT. HC V. 1855

3\%1'5

*32^0

+ 31,35

+30,46

+ 28,21

745

586

56.

+32, : o__

Nord-Hat erL

+31,io

+30, i 7

I*'

>1

Hochwasser von 1855

Gesenktes Hochwasser__

*30,90

+ 32 r5

+32,86

Thoi¹

Humbol

Haft

+ 32,35

■ >6 Ges en, ~ Vormolw

+ .Ï2,

+c?£/CO

+32,01

+ 32 >7

Gesenktes Voc/mm^er \+3iiZ

Frühe. • >■? haelis • -s schitYh, ins ’ochiru iser *31 77

Enj|e -Be I«'ii

Ji

•sen, •. es Roda \ asser______

■jy.ia : r Tiöehstt i schiffba, ; >• //< •hirast er tenu t Wasser    ____

♦ ■3g 30 *32 20 *32 03

VT« (1 ['] aJ v.

-3 : 'a f Ges.Tï.W.

*3’..2§W.W.

+ 33,00

+32/10

+31,00

GY

+30,49

>.9g/» + . H ',40

W,28

Solfie v3Q,c

\\

SS

+30,00

+ 29,00

,22

+ 28, 22

SS

+2:

N.

s$

416

1022

Diesk Wagawht&

li

Mündung des Verbindungs-Kanals

Brücke bei d. Föhrer Str. ( Entwurf) Hölzerne Hilts-brücke t'ür Kussgänger~TT

VA

fTTT"

268

384

'S

n=

rg d«>

•1 t

LU

___

liegt +

»SS...

22/

i«

Meitr über

-Z»_

M.

Uli

+ 28,00

jVorr, tal -I Tull

JPP...

______4 ?<t_____

124    133

^    224 }i

250

SN

<s

+27,J9 all

165

2/0

266

JŁ-.

727

516

881

4 ..I-k

674

Torfstrassen -Brücke

Ringbahn-Brücke

Fenn - Bpi'icUr

Eisenbahn-Dreh -Brücke

Kieler Brücke

.3

o

Sandkrug-Brücke

il

Stadtbahn - Brücke

<E-

jo

:E

DÛ

O)

CO

(Neue Alsen-Brücke)

£7

I

.s ^

f“ ^

|s I ,

|g 5

-< z <%

Eiserne Brücke

itbeweql.KIappen

Schloss-Brücke

mit bewegLKIappen

Schleusen-Brücke

mit beweglichen Klappen

Stadt-Schleuse

Grosse Jungfern-Brücke

Kmnsniripn- 7nrj — RriirUp _

Gertraudten-Brücke

Grunstrassen- Brücke

ien

mi

Rofsstrassen-Brücke

Jnsel-Brucke

Abzwriguuą aus der Spree

(Miseif - Schmttpunkt ).

Ausniiindung in den Landwehr-Kanal

Gasrohr-Brücke _ |i

354

822

61 2

386

II

Tr

Wasserthor-Brücke

<ü

Lui sen-Brücke

Oranien-Brücke

mit bewegt.Klappen

Waldemar-Brücke

Königin-Brücke mit bewegLKIappen Elisabeth-Brücke

Adalbert-Brücke

mit beweglichen Klappen

Melchior-Brücke

Köpenicker Brücke Köpenicker Schleuse Zwi 11 in g s - B rücke n

MiU,e der Oberspree

( Schillings-Brücke)

0 Km

Km 2

0 Km

Km 2

roo o

liiu|itti i

Mals stab für die Längen. 1:25000.

2000

Mafsstab für die Höhen. 1: 50.

-s"

m

Die S tras s en-Brücken Berlins.

Oberbaum-Brücke.

Tafel 12.

Blatt 1.

TO

«

... ; ;

■TTÎ1

ÊÈ

Abb. 1. Ansicht vom Unterwasser aus.

ii

M

Äi

mm

pili

, "V-r-î«'■*£“.’*Tlng~~ ~ -•-• - --—--• ~    ' " ~    u»»--«»—-J" iMiini i»^’    ' 1,1 T -t

:ü

Sä

£|a am ^ gM am p⁻“

tnr: ::

IjjEl

Abb. 2. Längen schnitt in der Brücken ach se.

JJ1

t-

,    r,'j

isUr

li

,, ..

i- -

mich der Warschauer Str.

P r%

I .ff ._M

iS

; /-i '

ils

.(

%gaBl

>«

tïïSûT-

■i

JJIL

3L

m

-A

IPiS

jcrz* 3s,si

4'?y

essfifl

K.U.+35,3G

■t.;

ĄA:--

bp

V F:1IfcU

W/

os

IPfl

äMHSMi

-T—r-—i r/nôt-

JCLZ+as^e

K.ir.+3s,si

m

n ■ "kgagg

rach der Falken s tein—Str.

________3Ä-—

' '.'taj

tß'OO

rj;

V':

134770

:u:+35j7s^

J*oo________

:._1

+33,3.9

^+33,3»

70,00

33,39

76,00___

7,30

+ 23,60

23TSO/ZZ

Abb. 6 U.7.

Horizonlalschriitte durch d en No rcltl unm.

Abb. 7 nach |5—h

Abb. 6 nach, e — £

in. Abb.3 ti.4.

mmmmmm.

4/ Ë

gb°°

*23,00

m.

Wm.

w^mmÊÈT

+24,00

hßSjdo

+2 5,SO

\0

4,

Abb. 3. Ouerseh nitt nach a-b i durch Fhisspteiler D in Abb. 6 u.7.

_h

-4-

n.

_h

Abb. 4.

Schnitt Tiach c-d_ iń Abb. 6 u .7.

_a

4,(,o    o,.

\o

7,30

Jo _a_[

o,so

b_

in

-T—

Là lg)

Lf_

_e_

_f_

1,30

— h-

Abb. 12. Längenschnitt nach G- H - J -K—L—M in Abb. 13.

3,00

rr-

Abb. 8-11.

Itorizontalschiütte durch den Siidthurm Abb. 8 nach, i—k.

Abb. 9 nach 1— in

c •-

c___

s’>0

JO,3S

3,00

in Abb. 12.

liR

te_

-V]

ÄSÄAMAamaÄM

$n

JT.W+32,33

4,70

-A-h

+ 2900

w,

•7

mmmmm

-rScio/L.

mm

Si

—Ä??

1/C7Z+36,S3

vw-

fe;

A- Jl, ,'i.

pfeygBlj

W/A

JCXK* 33,96

+ 26,00

■'to

.2M9

+33,39*

33,33

K.IK+95,57 !

\lf. jy+ 32,53

oo

76,077

1-f° ---------

=4±

wmmm

Abb.lO nach, xi- o

jX__U—

Abb. 5.

Querschnitt durch Elus spici 1er B.

Abb. 11 nach p-q

in Abb. 12.

um

pi

w^/wmwÆÛ. L

wmmmmê

Abb. 13..Horizontalschnitt nach A-B-C—T)— E— F in Abb. 12.

li

JTolxpPlaster t3 aiv Tioc/c

W / I₉565.....4£9

0565 tests

n. nr+ 32,53

wk

■Ml

IL

+26,00 5

M

VZA

m.

II

:u

_.M._

A)

....... .....

W'

[Ml

TT 11 il TT!

Berns: In, dem, Thcile A-B ist die untere Ansicht/ der Gexrolbe dar gestellte

1:375.

70

20

30

Die Strasseii-Brücken Berlins.

Tafel 13.

Ober bäum-Brücke.

Blatt 2.

.8

r::

Abb.l. Ge s arami- An sicht

WÊL

vom Oberwasser aus

WMÉÊ

HÜsli

WM

Za

J-,2

CF

A4

....

LP.aa.aj

-s?

...

Irr

m c⁵

w«

■i

A.

jfc

j-* -i

. j..,!

;.a

pMi

Mi

Ad

'Z-b

B—r

ui

iWÈÊÉBÊ

Yl

\II

Abb. 2. Ho ri v, on tais chxiitt nach A—B.

Abb. 2 u

. 3. Grumłris s -Anordnung.

Die, Granltplatten> das JBiirgersteiges mul die, HbderfuUung sind, fbrtgéL

/,

Äs

-i?

S’pree

Abb. 3. Horizontal schnitt nach C—D.

Aufsicht auf die Fahrbahn, und Bürgersteige.

w!

w!

S!

!L

(Ü

!i !

wl\

L>

Si

Wasser-Bofyn

s:

LI

Im

r_l

iïl

lii

Lf

li

C \Kt ma ’elx r2>ę ■*

( \Kanxleleibe. ••

//

li!

i li • U

Fahrbahn -Mittellinie, Brücken -Achse,

—Wr—i—

lii

iii

! !i

4

iriirr

i l! !    !

TT

«'»«__________

IH—

* <?

-+ü

Jdpo______

-A-

_______ dp o

—!K—-gr~.....f—t

üj

I*¹' È

II

iii

i! i

Bll

II!

III

lii

li!

ni

'i

⁷ i

i €mł

,w

!. 4

i# A

h/

sÆ-

‘rf-y

<4

AA ..

V\

l>?o

ł,

A4*

A/

■A

TÎT

NT®" B

UilSSt7',J

tf

«.........M * I

g'V

FF

A4

_Ai- :    x⁷

aÄns~ Mittellinie, Brücken,-Achse

-4

wm

K-

Was

t==

di

r£7i

i]

4.:

li

li

:=S===^=i=

Wj

The

50

Ul li

Abb. 4. Querschnitt nach E -F

X*    in Abb. 2 u.3.

Uj

3,00

.41. ^4

Elektrische

Hochbahn

Abb. 5. Querschnitt nach G—II in Abb. 3.

Elektrische

Hochbahn fl

Abb. 6. Querschnitt nach A—K in Abb. 3.

Abb.7. Querschnitt nach L- M in Abb. 3.

r Abderfenng mit Kupfer über dem, Kiesbeton,

X«łM«W

ii

r">4o

ii

IV. Jjr

\4f*>

/4-.3S

mi

rv. Gs.

3.73 -g <

wm

____Mer,93

i?%fyzss7JrA i

Jjâ*>

W. Gs.

S,13

L . amł

[____ 3,70

L.JL2Lr

so

36, sr

7433

-------T-

3,40

130,73

ft: Aa-.

Brüstung i

***.

<!

iv hr

1436,473

,Jlies~ Beton

\    + 36.42S

74,33

3,40

Wi.

=F*

Wasserspeier c

SH

rTn'TTrm

th~

Ha

37,73

^7,00

27,00

29,90

-J

fit- Wasserrohr

Gs.- Gasrohr'

io

1:375.

20

30

40

30 m.

Tafel 14.

FogenLbcht

AsphaltfdzplcUten -Abdeckung

II

'0,285

<8:

ni

07#t*rt

i

<!

“r*

—

Abb. 2. Querschnitt

durch die ü.Fluss-Öffnung.

<Ą

X orra al - Pro fil

der elektrischen Hochbahn

von Siemens & Halske

/,so

»rp'^

■ wpyi^Qäff

*..l

il

3, +q.

Æ*?.

t ..... , |    ü

; ■'mr-xpw j    tt

H-

f »s»T

U+»

Â|

I-

TnuGimyjaptif'

MS______i_;_____J

31*1

É==3

Oberbaum-Brücke.

Blatt 3.

Einz el h eiten.

■A-

5Ü

,+

mm

Hl IbbUndaLeinc -p-'im. Kloster-Fon not : 28,5-73^ '3,0

raSäoa

t:

s,

Oor7;f

'/J

«H5TTÔ1

FLusspfeiler B.

Abb. 4 und 5.Einzelheiten des Geländers an der Unterwasserseite.

fias

AUK.S.fescMtt nach a:b (in Abb.4).

Siu ot

IP

=3

LA

Iith.Anst.vBogdajL Gisevius in Berlin. W.

aus.

A¹

Abb. 4. Ansicht/ vom Bürgersteige

1 : lOO.

o,5 o

, 1,, ■ ■ 1

Abb. 1.

Ansicht des Flusspfeilers B vom Oberwasser aus.

Ââââ &aaą

es

iSvrf

KH

KH

K. H

KH

KH

'A\

X.

Öffnung IH.

//.

2,738

».

ÄSÄÄ

KH

kTh

oe'i

31

xUl

Ml

Die Strass en-Brücken Berlins.

: ==r

=Ff-

. ',30

4öo

_+,qo

ÎMW

X'1'r

El

Flusspfeiler B.

Abb. 3. Längen schnitt durch die Hochbahn und den Kreuz gang.

_0,<*2« _ ^_________Z/733______

\v>

Xi

2,738

1«=--==

____2,76+___

3tzi

, 0,823

JhUxftiicherL.

Glühlampe?

w&

Abdeckung mit Kupfer

aso

la

JE—I

Si

<E

<nir

i

If:

+ 33,33'

Öffnung II

.• lsso.zss'

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Die Strassen-Briicken Berlins.

Wais en-Brücke.

Tafel 15.

if

M-

Äbb.l. Längen schnitt in der Dammkrone. 1: 200.

jpDuBS

i.yApPT Ąp.l pPpTfr-! m'v: fl (pp rpaui\, ,,

Ja

mSÊÈ ÉÉéb-......Mm""% - - " '

WMÊÆÊÊSÊÊÊÊÊt

35, j80

'ŹŹ.S

i«

i\

JM

+_*?

-7L03.OQ-

fl

ff”

mmmm

■■s■

ïéÉk06

₊»

i?

•U+

Jl§:±

:i~_    til:

p.

ff

4?<s%

lUV/-'-

+JtzÆ

*2?JO

■y?

P§

pus

ppi

'y'

Hl

tIÄ

zulmnft.üßsrlinie,

;;

#1

IP

© , © /l n M

fl!

■s

+2600

+ 28, SO

Abü. 2. Grundriss-^ Anordnung. 1:200.

fl!

Ja*-

N:

'j)7Kfxr. BohLwerk

,Ä

IInt her Mc in-Sandstein

Ul

jLi»*

!..

V-?-

Gr, s7mih leïqJx rr

t..........~~~......-........................~~~^L~r,r~'~.......    ~~;    .....~~.....ÿ~ ~"’r^3&

,.P. p.

lancUlabir

-Fundament

pîlp

Bi j! ï\

WV%

S" i

13rücken. - o,zo^ąso o,so

GnxnxApflasfN

fl fl!

B !

Horizontalschnitt durch den

%. yu p %, \

'f\\.

ŚS\

C\

6,30

Tr t

:_,Tk_____

-Cß-

VY.

ekel. Î

%

3,00 A

'■

P,

Horizontalschnitt unter dem Hauptgesims.

yy

DA

------j

.Ul

.11.

Achse.

ts,+e

20,00

p.

wi

21,53

27,60___

«*

•    »    *l\

Morizontalschnitt unter dem Kämpfer. A*

26.S6

Ißi rJds ch eAÀT

i.

11

fi.

MB

Ab b. 8. Au fs i eilt auf den

----------&

\P

MAP._______

h-

/ętTo

SX GranUplattcnb el ag.

._j|

1:500.

A

il

£60

JL

_ .MiTTimn miii i ml    ......,■_, _.

iTnTrTTTTTrrmwiiïi wirr i itmYtn i i n^irrmimiuJTi

7:33

° p^i

\l

MilATTirWTr

l ir¹ wtil

1:39

e,oo

...i

-MA'O .

iä

L,_______AM.

jA3£~

tj

U5

_1_____

<i:W>

>-

----Y---------3f--------

7:39

A:

GennćiIb es lim.

o-⁶⁰ AQA^AP M -»■■------o-ó—o----j—o----

Ü.-Z1S0    7.-00 Jt-Z1S,S

=r"TÆ

V^6»]

•A—

ool:i

7:33

Neue Friedrich-

Platz

Strasse

Jtothor Main,

-SanêLsieirv

je

Jdreiamiiqci' Goslcandclalyer

r-

L:

ngnTrrrn

L i—j ^—r-

i li i 11X1 i i

I    1 I I I 1 l#l{T I M II I II MII II ,1,1,1,1,1 m U J ,1,1,1,1,1J JL-ŒÜI

II    i 11 i i i r 111111 ri ^<i 1111 1111 ii QXi Ù J111 i$rrXilu,

■¹1¹ ■¹¹¹,¹ ■ ! I >¹ 1 1 ¹ I I 1 1 ¹ 1 ^1 ' ' ' ' ' ¹¹ M ? TT TT Tira

ijii m\ i

II I T l I T

heransnelvmhare

Granitylatten;

01

Abb. 3. Schnitt nach A~B.

i: 200.

Abb. 4. S chnitt nach C ~D. 1:200.

K—

+ßSM.

>A

Ate

16,80

17,80

-H

r-

ęgo

t^SO-1

±â6,ÿ/.^

i 3SAPÄ

7:700

■M

+ 32,08

-ep-

1/100

y ■.

iSlw

082

/■60

Abb.7. Schnitt nach G-H.

l: 200.

+03,97):

+.00,00

+ 00.00

W.St.+-82,W

K+,

Ao_

Abb. 5.

Schnitt nach E —F. tlnterstrom. 1:200.

| I

A 1 !

ftM I S i 1

+?-%$*-

Abb. 6.

Schnitt nach E-!F.

Elektriz itiits

+ 38,11.

+ 38J7__

Oberstrom. 1: 200.

■    1:700 t3ff,

WĘĘjĘĘm?*

■■■

'SyYś

ji    ki

m±3635    /.J O    +

f;

I:SO

éH

mm

H. tV. +32.W

25,są

21.20

4-36,31

±J£PP-

: nu [

s+36/ï

i : wo

\ï*&so_

[F

mmmm

Ï7.000P-

*00.28]

AT

mmmm

Mm

WÊÊ:\.......

BE:S^Æ==

mU

tZ2ü»_i

üiel

76

1:200.

^ y 1 i ?    ? î f T i f ? T

l: 500.

20 m,

J

+-?JÆ\

±?00O

-4-

i.

+2S,Sp\

IO 9 8308^321 O I I I 1 I I I I I I I

to

20

30

ttOrrv

+2GQ0-

Verlag von Julius Springer in Berlin K

Iitii.Anst.v;iBogdan Gisevius in Berlin W.

Abb. 1.

Normal- Quers chnitt durch das Widerlager des Grossen Gerinnes.

m

Y 0,25

,,N:

°,c

11

fr

nach dencKöUniediK, FisehmarhU -<---

AsphaltbetoiL

1: 58,8 opuT 45. 8 0 >

Ijgi

§§

TTecUrgelexdc

Fcdergdeiik

10.7S

H. ff.+32,40

Grosses-Gerinne----

Abb. 2. Längenschnitt nach A-B in der Achse des Mühlendammes.

_____l/S^gufSßOm*---------

Granitpflaster TEL

+ 35,18

7:175.4- auf 21.Q5S,

? ^    A *3 si .-a td ddA d A

«14»

’+ioe/

«Jd»

MM

ÎÊMÈÈ0;

8l

! JC17+ 35,73

jH

m

ym

SS-’

t+33,0»

$ 1 32,40 H O. li ’

4    ___— H.l'

------

7'-

mm

=1

Kleines-Gerinne

±ansk

____________________-------------

Mühl end amm - S e hl eus e

+ 3o.w U.VT.

g||

È

É&

ss

II

à.

ÜB!

f;

ft

Wm

Nbb

‘WW:

17&_

Y-tüsea.

_v

Bern Zwischen,Je zwei HcuipUräejerw der Fahrbahnen, über dem Grossen und, dem, Kleinen Gerinne, liegt ein Zwischenlangstrdger.

ST&S

Abb. 3. Grundriss der Mühlen dam in-Brücken mit dem Anschlüsse der Fischer-Brücke.

\\ XXXX    Städtisches Sparkassen-Geääude.

»»i

/■‘ßf_____b

EorcllTchd

V*,** Tianflufhj /

Nx

ix\\"^Abb. ;

.Aß*

T~

=F=

T"

Ifc

i Stadt.. Wasserwerke

ädt. Gaswerke

-V

Li

vxb

" r\~ Cb

MTV

**■

aZ

ST

Tr. 11

derAE.G.

_____^JhßOQ.________

-V-

^Bordkante

-&Ą

,!

TI

81

1___________

\>

\\

1>

Ni

b-i-

Tr. IV

.--\-

l?p7-______|-----------

li

SichlbGse 1««

-I-\—I—r

“T

r~

\\

#/!

Gros se s\Ge rinne

xv /(Entfernung der Querlr'äqer .1,06 nv )

!\

\ ^    v\

Kleines \ Gerinne f

"    Tr. lr

.XlßJA

V.

\T

\v

N!

\\

i*

X (Entfernung der Çud'trâger =1,06 m)

\y

\\^

A^l

___________ms_________

V-

Tr. VT

________X?/™____________-

■\

Muhle/utcanm -

JS

TT

5f

H!

Abb. 4.

Normal - Querschnitt duretv das südliche Widerlager der Fischer-BrLicke.

Feder gelenk

Xv

N, G*

Federgt

VA⁷

JA

oo'st

Ą/

A\ ,

Oßz

Tr. y 11,

±z

..:J

Abb.7. Querschnitt durch die Stützmauer an der Schleusen-Jnsel.

ZT

8:

ÇJ \

XXj

\i

Tr. vor

0-

(Ł

Vxvx

•: À

T:

Abb. 5.

Pfe ilerjiriiiidund der Fischer-Brüche (Normaler Schritt).

Æ

+20.50

\ \x\X,_______________mt_______

.i.3

X.

ni

zx

Wß-

bSS

Ax~

Wk

ft

-Jt

Bordkante,

______ *&*- 3

Tr. JE_

____5

Engl. Gasanstalt

itädt. Gaswerke

+ 33,00

ifĘ

s.

/f/Ą

±28J>3

10,057

Kabel J. Post, u-der * Feuerwehr

^~V

Z\

.x.

\ fr.X

bx

9,86

"W'\

\jAg*

\±2S,00

\*2Sjog_

s$S

ML_____

/'FedergeZenk

-\-

_________JĄ?£.____

\ ilh sch hiss 1 Träger    <

A\;

\-3k ÄVA \ ,\\\

-25F

Sudlidte XBauflitekb___\

:xb

fdK

Standbild des (MaeJtxjralhi Albrecht* ‘

t-----bb

-v—

-it~

/ Standbild des \3Jterkgrafefv Haldmraj'

; Anschluss am, + Mühlen darnni

Abb. 6. Län^enschnitt in der Achse der Fischer-Brücke.

________________^____________7SJ7S__________________________________

^ÏTrTii i'FTTTftfhLrYTn[iy^

i '    I«--—-ai    i ¹

>Z5-'Ż'

fl

' \-Federgdedk \

bo

ï

bx

Ai $ Hb

Ir

l.

Zß.to

VlS

--4M

JVomidL Hasser

+ 32,28

⁷X²⁰__________

XQ,99L

lWi

x>

Abb. 3.

Querschnitt nach c-d im Fl. Gerinne Ufermauer am Schleusenoberhaupt.

fi

x >b

Ni/

10-\ '■\k

+ 33,00

)X

K-J

%r

\ve

ir

-b

+ 20,K3

mmrnwmmm

bb

isaii

mm

mmmm

Xi

■i.

E-

+ 2Î/0

iÄ

xxLbbbbb

i\

L*Ä»

L*m»-

1:200.

i T 1 Î f .1

bbLI

"Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Abt). 3.

Abt>. 1. Fussgänger-Brücke über dem Grossen Gerinne.

Abb. 1-3. Läng en schnitte in der Aclise des Miihlenweges.

l: 200.

Abb. 2. Brücke über dem Kleinen Gerinne

für leichtes Fuhrwerk ( 10t).

1:200.

Brüeke über der Schleuse für leichtes Fuhrwerk ( 10t ).

1: 200.

Tafel 17.

Slip II

SS

.u

ie

35,

fZÄ

+36,56. Ą

27,50________

Höchstes Ober -Wasser +32,90

---------------■----

HU

llife

II

\+S&g’

Ęk

mm

11.0. Tik+32,9Q

É§S?.

v\v '

+3Ł

9|

"Grosses Gerinne

Kleines Gerinne

PH

k

1

ah-

||j§j

(Still

I i

95

Ætkt-35,78

WÊm-

. JJ.ee ;

a: /;, n: +sms

■*!

PJ.7À

Abb. 4.

PH Querschnitt nach a-b in Abb. 5.

? am Grossen Gerinne. 1:200.

+33,77

H.0.ïir+32,*⁰

i#SiF

TT. O. W+32*0

y,ÿ//r,

Y//2.60/

*20,30

{0,16

i?.08 12 6^80

■f

MÊM

■Ni

''1ÊÊKÈË&

='AHr-

Schleuse

.Vleilr. V. n%SO.*Q    ^

H. U. Wk+30,70___

ïÉ;

m.

+ 26,30 "

il

WÆ%

Wmm

ë:

WM

mŁ

+ 28,10

yt-*,

°,’:i

V/

y.

wmMrn.

WW/

m.

y.

lo.ie

0.0,08 +2080

+ 26,00

llr*

WÊW

k:

+2$°?/

+ ?5,O0

+ 25,00. y

+ 2Ą50|

+25,50

1+25,00

f -+3.5,00

Abb. 5. Grundriss-Anordnung der Tu s s ganger-Brücke über dem Grossen Gerinne.

r)Ta:^=a_    1:200.    /U

Z-„

Abb. 6. Grundriss -Anordnung der Brücke über dem Kleinen Gerinne. 1:200.

-+23J0Q.

+ms

«Sä£

Abb. 8.

Querschnitt der Futtermauer zwis eben Kl. Gerinne u. Schleuse. 1:200.

hclcJi de/*

<-----

Breiten. Str.

JimM

Mi

soi

ft

1,35

l?P_.i

Li?ku

*2.0.00

Abb.7. Grundriss-Anordnung der Brücke über der Schleuse.

JUL, ___ W

1:200. _

WMmx$W.

Heues Mauerwerk

Ww^-⁰-

«i

+3300 i

« ',520    . 2,202 .J

21500

ßriickei '._ - _

tO/25' l

05

QJ

0)

Lt-w

e^in

jiniuoL) SJ

kn

fis Cs

T*-lęo

_    -- + 'PO

c?3

■

mm

■MSk

b>.

WoirJ

-M.

.i_______________

Fester Hoftrauer

u??>

Schleusen -

gl

9,60

Altes Fundament

11t

r+2JL®»

Abb. 11. Querschnitt durch die Brücke über der Schleuse.

1:20.

£L__

!___ä

Abb. 9. Einzelheiten der Bürgersteig-Konsole in Abb. 14.

1:20.

so Schnitt nach c-U.

Si.L

Abb. 10. Quersclinitt durch die Brücke über dem Kleinen Gerinne.

1:40.

,    +,55,036

Ijl

ai

Ä

1550

A:

Ankerplatte

...i

r-------

+ jftg »____

5jpT

+ 3*fi6

_____7.500__________________

:    +3^83__^

i§!g| W r

BIO o OOP o o o o ojo O O

Io O 275 L___

0 Og.___I____

0-Q_ Q _Q_ _q -Q--o    Ö

o j ol

OjOOOOOOO oo o

J'<⁰.

360

27jW?

S-^A’q _o_

s..... lüi ¹

ÖOOO^OOOOOQ|0Q

bÄT

0|J|°

I ,\:P. 23

HÄ

o o

Jo

-----

70 SV

' ;k

c.

kW⁹

*è

b?z

f-

-7900 lis Mitte

f 7.

•A.

O.

•4-

'Q.

/bi

6ZOÏ

Si

70 St.

sS

lili

tSO-SO'G

L. 70+70 9

'•

I«-

toqo

2260

¥30

-25

■J

7780

+ 33,89

*700

7350

oi

■J

2700

jof

fOj.

Mt±33im

1130

i.

780

Ą-,

&i—V-

o! !

.— LS0-8O+7O    i

900

i '1250 70

tun

W!

Abb. 12? Längenschnitt

1:200.

durch die Schleuse.

1:326 n

,.JFm25

o.

1:706

_____17,79___________

M/ühlenweg-B rücke

.............5,21........

-A

Abb. 13 nach A~B.

Querschnitte 1: 200.

Abb. 14

32,00

A.

na cli C~X).

Abb. 121¹ Längenschnitt^n durch die Schleuse.

l: I 200.

6,365 _ L. 1: 50

Mühlendamm -Brücke

-----2,50

tSMŁ. *36.57

~T

7.25

♦oi,;

7/4Ö

7.»0

7.40

7/7fO

7.-W7

l:W)

töi

4,15

7,50

,3e,d\

+>5Z_______1

»I

+35,28

+35,85

-Konsol - Tr:

6,+C

W.

' ‘ 0,1 'f ~ł* UnterhauptTder Schleuse

2,+3

-___20-----

Of77\

._»♦«—.JSgL---------------«*----------

II

Sili,

n+.r

_______73^5_________

CS

fr

tll

+ 33rOQ

r~

- i ;

____i

HbrnuiL Obej»-]'fassen +32,28

[®

+33,001

+32,28

SrQ°,7.7,

£1

Formai Oben-IVctss

=====

! ' rX-'-X

Hiedri/jstes Unter-Wasser +30,90

+30,90

mm

+ 30,90

'tjoy/y

n. 77

É»®

Umlauf

I Umlauf

+ 2780

+ 28,10

+ 28,10

'S

Y2GĄ

V%V/

PP

⁷A

?»

WM

K<9i

ps

I.

UUSkS

ri-r/"

K -’ A

+23£0

<£33

L£2>À’

1+2000

as

',is

1+.23U

W4

s ::

A#

l* w.⁰⁰

(I

<srx;3

1:20.

1:40.

1:200.

0,5

______1-

1,0

0,5

3rn,

10

15

20rrv

Verlag von Julius Springer in Berlin N

4? 072 Kl£A-

- Asphdlt-Beloii „

2 cm Kies -

Abl>.I-3.Fussgänger-Brüeke über dem Grossen Gerinne im Zuge des Mühlenweges. 1: 40.

Abb.l. innere Seitenansicht des Hauptträgers.

°c

Fischer-Brücke.

Abb.3. Querschnitt in der Mitte.

Schnitt nach s-X^.

⁷⁰

S chnitt nach.

Abb. 2.

Querschnitt vor dem Endpfosten.

litte

Li?

»r

’To

Mt

Ł. G5-GS-9

I G0-70

nh

mm*

I SO'7Ol 2l 150 72 ^/

4M,.

y-8.

2 1250-/2

-,

.J:

II

i—

JL

Schnitt xiach.

Ir

1.66 €53fl

17*0 76

Schnitt nach. rj-ü.

//

±±ss_

ff

fl

M 7^-/0% * Lss-eso '

U..

Schnitt nach tx-j3 2*

IggśggSSIl———f

i ÜL'l'-rÿ.-ry''»

LLIS-S-.’

\rf

ô| [o    I” 2 \ 300 /2

,'fFutterstuck. so-o

1:

simsiT-

____/ Gia-tctehse.___ .

i—ö~ö~r~ö—s-

Schnitt nach i-h.

“ L 65-65-9

4M-

2292

1.

2292

Stülxu'eiie, 2750*

/:/37,3

-5—5-y-8~"T

₀ O O O Ö"oT~Q~D~oÖo'

Ei..

■5^0

LU

f"

70

4...

| \.t>5-659

\r

rJCiesbeion,

— | 70

^2 crn Gussasph/*lt

O O O O 0,0 o & o O o o

2 LGS-6SO

2292

ajr

ÏÏE2Ï21

*517

2i.es-ess

*506

Tbl

W-

,i

Abb. 12-16.MüKLertdamm-Brücke über dem Grossen Gerinne. 1:40.

( Südseite.)

______________

o ojo o

O OlO O    ,0^

o olo o ;

ół-śM

00J00 Sj o oto o

oi

%/°//

Abb. 12. Querschnitt.*------

_____________

i ,v n-. 23

oö|o o 00100

_oj

o 01.0 000

011110

_0_OOP

OOOO

! Io 010 Ql _

d o o |o o o

0<

P\ !°]

p4l°i

[Oi

JJngL Gas-Jnst.

A__XjV\ « ! V

Spx

1.80 720-IO,

2600

-£

Lamelle,

250-70

2600

f Stein/)risrne/e

II

»i

/Q

/°,

mmm.

__

ioFE?

V/,

2 zM.Pn/2

ZM.Pr. 72h°\o

Stadt,. Oasn-e/’kc

p ^ zM.Pn/2

AlB

?ÇQO_

füö-äo.m-yöo~ö-öoT

# W

7850

Abb.17. Querschnitt durch die Fis eher-Brücke (an der dritten Stutzenreilie v.Mühlendamme aus ) 1:40.

(Westseite)    *■-----------

________________________________________;    77000

fiu

HL

ïéÉ: ’f/ljllyscftlixss^ n-inlte^L 80-/20• io

Po

Co

>P

| i AUg. \Éflektr. Ges.

00

fc

•!

!” t/ff

I.

' jo fo 3 loü

f\°

3 .°y i

JŁJ .A

rL7fö-<»t>/Ö

■>kr

/O/a0

Y»°

71/0

_________-ooo________

7: SO

jo 2 cM72 (abnehmbar)

Stäxll.

Gaswerke

U-

ró'°QlBo.o<i

#yp

/jlQo .________J

\o\

SSO

Abb. 4-6. Geländer-Befestigung bei d.Mühlendanun-Brücke

über dem Grossen Gerinne. 1:8.

Abb. 4.

Querschnitt.

Hl

W/.

' 'v|

JVccch denvZängs-zuQi gefalle.gehobelte/ Platte/

LÆPr. 72

Abb. o. Längenschnitt nach a-b inAbb.4.

777

770

£>■

775

cd|

/SO

PT

_d_

7%,

Abb. 6.

Schnitt nach c-d.

[schwach leoruscher\j j Stahlstifl 7 mm / /-|----

Stil, mied vy .. sliirJcc '—/

n iedestiickt •

~~7.

••

v-

jA

Q.

Ï70

3I

Abi).7-11. Pendelsäulen der Fis eher-Brücke. 1: 20.

Abb.7. Längenschnitt.

Abb. 8. Querschnitt.

ob p o

w Gusseisen,

?!

•53

Ki

tl

i-

§gi

mm.

520

2 GO

300

fj

tm-

TheiZ v. wechselnder

Höhe 225-997

[-20

W\

■Miln tt w Mf

^ilrfiTifltitir IriiiTnrr

M/X

41

iïf

Abb. 9. Grundriss d.Sattelstückes £ d. Fahrbahn-Träger.

(C 5)

fl

fU§)

@11?

Tr

Ł. pO-LCAu/lager Stein

© jcodP ®) 8

Abb.10.

Grundriss

der

Fussplatte

Abb.lL j Schnitt nach e-f in Abb. 7.

Abb. 18. Querschnitt durch die Mühlendamm-Brücke über der Schleuse. 1:40.

ovs

Fa i

%l|i

Stciclt. Wasserwerke

4°

o] |0

'■>0!

ot

AM.Pr.20    Gaswerke

mmmm.

'AMPr. 20/70

Steinpflaster-

75000

1: JOO

■H

Ki

A !°

2zM.Pe.12

*!

Si    1 Ł-to

t \ a\ OO

800

7667

0-80-/0

1667

; jo

Tö~

jp:

jö||F

ET

,2 an dies IsphaZt-

!°iv

-4

‘ l 80 80 70

7666

1.

7<vo

I /Ü M

⁰ ujnEj

720-80- 70

780

.11 iĄzso

2 cATZM 72

Abb.19u.20.Jn der Trägei’iichturtg btuvegUches Lager.

Abb.20. Längen schnitt.

\ 3ib r~

Abb. 19. Querschnitt.

"V

<6

S¹—f]    Jtnmerkun/f :

&^A±/'/?e/ den. aZlseżtżęj bexireglichen Ha. -lyerTL hier Spielraum.

Fćr~n i—txi

L—j

Abb. 21.1ängenscbnitt.

Ir

II

Abb. 19 - 24. Auflager der Mülüendamm-Brücke

über dem Grossen Gerinne (Südseite) 1:20.

Abb. 22. Ouerschnih

Abb.23.Längenschnitt. Abb.24.Querschnitt.

■TtRf

41

<1

Seitlich bewegliches Jicuj er

E40

__«I

■p

Vollständig -festes Lager

28*0

/o

’ai,

--

\xO\

•r

V3r

_________

_______________

'o

oi

Abb. 13 n. 14.Fahrbahn-Träger.

r-----⁻ ° p m—*—”—7

Abb.14®    ° ° ^LLfsichjt.

Abb.l3^ Schnitt nach

io

IW

28*0

vCoü

PlB'j

\o ^

>°

oj

o oLo]o o o o o o o o o o llo

_ ü⁰⁰_

■ oojo'o

.. Q_QIQO_______

o oio o

löo;o q o ojó o 5

60-80-70

______Ü&S-

ooooo Q|Q

o ojo o ćTćfio o

28*0

TTjM^jErjö

«j—-s-irioo

■$    q o_i_o_ o

/O

U&d-LSjO-SO-70 d2\ 770-72

g-h.

Feder 70 mm St. fStahlJ

860

lsilusr

Abb. 13—16. Fe der-Gelenke.

'2L 70-70'9

Abb. 25-27. Einzelheiten der herausnehmbaren Fahrbahntafein

int Krenzdamme: Mühlendaxnm-Fischer-Tlrücke.

Abb. 25. Aufsicht. 1: 200.

ooooooiooo

’L

Abb. 19? Grundriss der Lager-Platte

îbüMtAIol 1

|rrZJlZL||| ej    Abb. 21“

î    il Grundriss der

t__ ???— J

-xy~

Abb. 23?

Schnitt nach i-k.

Abb. 26. Querschnitt nachl-m in Abb. 25. 1:40.

Al___| Lager-Platte.

Abb. 27. Läng eus ch n i tt. nach n- o in Abb. 25. 1:40.

7: 700

Abb. 13. Querschnitt.

7 : 700

Abb. 14. Längens chnitt.

Abb.15 u.16. Bür^erstei^-Trä^

Abb.15. Querscbnitt.

jl M.PT23 °

er.

Abb. 16. L an gens chnitt.

_rt_

Ti-iU/r/- IX

V.o

hrenefa

^ 3C .V7P./2

..73*.-

Spi

°is

ÜU L°l

°/

wi

9fo/

-4—y₀7

(o\ o o|o o \ A o o i o o \0\ -

\°\ f₀

\o\ Lj \o\ °

\o V⁰f

\o)P"

70

-°V°b

_.h_

⁰ i°

ctócJ K) O cpto'j b o o îdflb o *o o

**w

° i°

c?

0,j

\°\

i

io

Vo

OOP

o joi ’o o

o .Ich b o

Vo

\o o ol ö ü O o o( o o o( o o o( o o 0₍

m

O o o( o o 0 o b o

r °

p o

p °

p⁰

o o

I----

o & t) o o o

o, Fulterbfecfty.

?\~9

Q„© O

łl

StaLdieder to

o uFulterblerh to

Trupt-J- X_

Abschluss - Träger d. f isch er -Brücke

:A‘. .■ A .    . I 'cl . .1    ,4 •

;oi

Vo\

o!

>o)

t. f

II

Lp.

°\

i°\

lo'/o/

1.80’ 80-70

_________²¹¹⁰⁰ __

Gaswerke

Post

Haupltr-är/ei- H t der- nsehèr-Briidee

Io O O O ÿ o

fo

o o\_

o o|o o o o o oio o/o) \ O h1    r^7/" /

_ßfc

O O O O O O O/ o

.o

'S

°° Îo O o {

I I

IC

p\

K?l_

Vo\

p\

o\

~ö

'-I

Hai t/n h i^ er IX

O }0

p\o

V°F

d ’o /o/

7060

7060

yO

yO o d

/o

o>

o>

370

3/0

20

Oo

,MJ|L .

\°

o o o ’o o o

oo^o o;o o o⁽ b o~ö|o

w-

°fo

: X?

Yo

B ^ ft

AH

'JL

•yz M.pr.72

f'o ⁰

\ 300-70 1.80-80-70

2 \ 220-70

vO

OOP

oj|o o_o o, o^o^o Po.o,

3p7°

’o /o otjbo (o/

O^O^Q 0^0-0 o o.o.

1:40.

500

LU 1 I I i 1

700 O

7000

2000

3000

*000 mm,

7000

1:200.

1: 8.

5000

70000mm/

700

SO

700

200

300

500 mm

OO O 700

|(iii!niil    1_

200    300

l: 20.

*tOO 500    600    700

l i I I

800    .900    7000

7500 mm

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Tafel 19.

Kv.

II'

N -T

mm

§&

Tl

|î ^prm ^ijKspiu_IL

S.C

—«J

75TTT o! o

r~ mi ®

o»<>-

, 16 mnv Selu'cmben

Bl il

*X

mmâ

■■■If

«J°

oooz

■i

jd

ô -i

KiesbeloTL

fôVc^

M\

Abb. 2. Län^ensclrTtitt.

LO

rH :

Èltli

ri'

plllfll

mmmmm

foH°l\

t\i\

Abb. 10. Längenscimitt.

1:30.

à il

«S

"!

U?

;ij°

i:

UL-

C.

il

lith. Aast.v:Bogdan Giseyius in Berlin W

p iK-fr *

5 II ł!l

I

C/3

°!⁰oV\V'

tu®

222S

*-

8-

8-

s ! is

é i F

<! H"

Si

Gertraud ten - Brücke.

i ./A

fS

I#

SSy

Abb.8 nach G.-II

(in Abb. 14).

oyN'

il

il

&-

8-

S—

8-

S-si

U{

S-T

'•r>

!!i

(fi

l^n

CT

■sa

>m$S4

f:o'v

!Ér

«1

'Cf i

Abb. 5-8. Querschnitte.

Abb.6 nach C-D .. Abb.7nadiE-F

*0*1 l"

(in Abb. 13 ).

270

Ł.J

Ws°Â*Æ

1: 150.

•o

to

et

T3

il

Gel enlwe rb i nd i i ri g beiC.

Ni

Epi

Abb.lO).

=?

O'rZ >

(in Abb. 10 ).

\4li-

Abh. 12.

/.»<>«

Schnitt nach P-O

(in Abb.lO).

AbB.l. Ouerschnitt im Sclieitel.

15

s®

1:150.

Normal tzpom.

52

is

if

= 1»

i'

Crj -

Abb. 4—14.

r-n

•OS: I

Abb. 5 nach A-B

■(orqqy nt)

_N_

ei*

Abb. 11.

JN»i!

iK

K!

Kl

v: ;

* s pK[

«-

Ä'OO

i'

CO

Ci —

CO

Abb.4.Mittleres Auflag

1:9

3*??

Schnitt nach X~0

(in Atib.lO ).

Abb.U. Schnitt nach R—S-T-U-V(ir>

itt

s-

bei B.

"MH

or

?ç

lÿS

ooc : T

8-

«i-

3—

»!

OÔr    ^(70/

c*

^mMuiWp vqn)f \Î51

'pqrnp-utpAu/jmtf¹, ^ ¹

Die Strass en-Drücken Berlins.

11-

Il i

ly.iMisrvrnypfny y

n-^»i8Ï

ifli

Isondseite

'vr'or?

K--H

Or'O

OO'Z

nn<r>

~ 7:?==

§É

te

\\

if

s ______

.a f T

t i

<D. i

i⁵

_ij

il

'en

-c

CO

ooc : t

§L

>•

•-

OÔ'Z * * oo z

ro

ł—<»■

Bemerlmn^ :

ciai

,<nu

20mrrb Niete

20 mm- rtrrsenTde Nietes

•    20 mm Schnaube/i

0    20 mm. oliuecu-eJite ■S'chraüben

\]\₀\o o4o\s\ ,

va

°o\^

T'

IJtEl

o&z \ H oo'z

Htf-f

ooï > ’oo'z : *

o !<>

üg

il

*t-------------psrM't-------

/-H

.-/-4

Abb. 9.

EiicLauflagep bei A.

I:

îl

fn

ÏS v\

tü

m

HJ ■

--

gfR^:

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

/

Die Stras sen-Brücken Berlins.

Kurfürsten-B rücke.

Tafel 20.

Abb. 1.Längenschnitt des südlichen Bürgersteiges nach A-h. 1:225.

Abi». 2. Längen schnitt in fahrbahninitte nach C-D. 1:225.

Abb. 3.. Querschnitt in Mitte einer Seitenöffhun g. 1:225.

Abb.4. Querschnitt durch    Abb. 5. Querschnitt, durch

die Mitte des Denkmal- den nördlichen Vorbau

nach G⁻II.

Vorbaues nach JK~F. 1: 225.

.'in, r.

□Im Hai

amr

«SSÈ

V-_***-

.JPSO

mß.

■■U

mm

V*4S/S7

TÆmm

W**/

—-

ei

-- ----- ~

_______1*9-0_______

+ 36,za

mo

______3jQQ___y:_____,

-    + 36,+s{

036/TS

Jli

'*////&

\A

sM

+ <32,2;?

mJSĘmm

Die, innere Bogenlaibung isC noch, der JflBpse geformt    l't i ó ■ ^

i 035,33

____3i.3Q-~____jU-----*«*.

______e*QÆ_____

f&r r

3,66

iO^EZES

-35,33

mąk

'U-

\ ^+35,67^^'

*33,23

5,9+9

r

~«.*r

+ 32ĄŁ3

mmÊ

Hl

-+ 36,309

5,909

ii

JOizrzpferHjiżś _ _ ^_3z,67

__________Z$o________

-ji—'7-------ftp-

li \

—H-

-i

U 3167

f?

ii-

__________________-

y 30,96

V’

■r ,ł

Ępo_

WMf.

[7

Wj&Q/fO

HÄ

j: j ;

II

SEi£-

IZ

mi

-o,ao

wił

I«

77l77\vl a I--------------SohJbe,\+zs,07    - ------ —»

If    i    ⁺²*ü|

pf    i    li

mm

isp

A«'

ii!

fi

«4«

■I

•w

to

SI»?.....*«-.

mts

Sohle

SPHÄ1ÄSI8I11P

t+27,13

Lata 750.2»

i§

....................... T-JgałZe—\*tAfO=.

1!    ^ i

+*0*9.7.

+20,97'

+ 2,0,97—1f

*20,97

$11 37,82

+ 37l02

Abb. 9. Querschnitt in Briickenmitte. pqj 1:225.

~t—V“

____3^0

n!

Abb. 6. Aufsicht auf die Brückenbahn.

1:225.

0,15- ■

0,15-

Abb. 7. Horiz ontals chnitt in Wass erh öhe (+30,67 ).

1:225.

■/2S\

1:70

___10.00______________________------

+ ^2 irglAwlLultfilz-Abdzukuju,' '+Æ&

. 3j_9p--------x-

LH_

0,75'

+35,67

PI

§é

i-

fc

t-0,00

0,30

,76

..flhfrqlheatirni-----------

Ahh. 10.

Quersdhnitq^«^P

der Hügel.

1:225.

źt___

TWk'v-' %iÂ

* \tjpm

-f 33.27-

:"A3r —

H.W.+32,

A.

'32,ao

Wâ

II

t?ÏÂ9,

il

Wf

r.

ÆP./J^e •

2,;:

-hUlctĄMictetrtfger

O.WfQf

75,00

-4i^

UE

t)¹

«il

il

v®i

X.P.2bz -

fl

•p -

5oAZ^ T28,07

lOTP

m-

FS

Hi

Ci

n¹¹¹ i^À ^ '1!i    A    ,

jirüdeuL-___” A_.._iA!UjAliA-A:AlA.AaU¹iLiFATMA^.liiiA.JłM.SiAiAi;ii!jMUrili!L Ji'Ait ZCj. ._CL ----

y/\

«i

o!

■â

t:7-

Ajl

OO

1!

Achse_____8[___

crUöthauslas.s

\JP

Abb. 11. Lehrgerüst der Seitenöffnung, Quers chnitt. r.iso.

\o_2Jb97

30 St

+ 35,60

1QO-1Q&AÔ'

II

II

zidftzt

■M

â£_

\±**k»7

y*s5,ao

“KSI

__________*690—

-A-— J    !    X

U-----------------«p------------i—

g , - o.ïo

11

10 St.

l!

l!

L-49S-______j«—*2*4 U—.M*?— ^L—— A-

_ A«____

i!

:<

30

3:

Il

ii

F»

o 32,20

;ro_

\ Werke,

11

-J-. I

______ l _ ~E*m£l}rlSniei+3TjS7_

...... I------BW/ŚOS7

o,W-“

:ojKr

05*4 ’

l'Jngli.ichl', Gasanstalt

s%.

a?; a

Städtische Gasanstalt

rżą-—

r-

«..

mi Sir    ^

-~~4

fl

O*

_,I__

PvK]

_K

4HR

_ürf lin

"T

"crf

im

______________/.dmrpjbestirrg________

Solde *2SA? -

=n

Abh. 8.

Aufsicht auf den Gnwölh er ticken.

1:225.

t;

_J1._

Votrl

*»j.

il

P.⁷i

LZ-

0,30

7,.7.

SS«-; °AO

0,90

Fundamente,

Abb. 19. Schnitte durch. Geländer und Hauptgesims. 1:75.

IfPP

R1'.

HH

3?    ‘

Ahb.12. Lehrgerüst der Seitenöffnungen Theil des Längenscbnittes. 1:150.

A;

Kön/sl.

Ober-Marstalp.

■j

.^o j    |. f. jj:

i—

mm.

WÊÊÊm

'50,23^    0,67

___7,25_

30^23, _ 0,67

Ufermauer am Mar stall.

Abb. 17. S chnitt nach J-K

a' î

Abb. 18. Schnitt nach h⁻M

z/zz/zaymżv7Ż,    :

^Gexvolbê&timi >    £

A*f;

> ona

HÜ

-Sil

L-j

imn

Z/ÆZ/X

tjOO

13^

in Abb. 9:

1:150.

0,50«, p|

«i

Theil II.

I.

; v0

KJ

Theil I.

3,00

k--

2,75

3,70

Theil UT.

1,90_____^

Ahb. 13. Lehrgerüst der Mittel Öffnung. Längenschnitt. 1:150.

Theil IV

TlieilV.

WBBk

Wk

7ZJ

WMM

73,00

hSO

■■

(6

Abb. 14. Querschnitt des Lehrgerüstes der Mittelöffnimg. Theil W.

1:150.

Querschnitte des Lehrgerüstes der Mittel Öffnung.

Abb 15. Theil I.IHuM

Abh. 16. Theil U.

1:150.

»1

iMÄ

o. 25

il

■■■

fl

Vz3

•v.

II

sz

wrn^L.

+ą$tyArZ*ml¹T -h

-fis

■ '5.^5    •

2/26

vl

II

+ 32,23

4-32,28

8

+ 50,î0^|

ł 50,«7

WMfoi

II

+ 32,20

Ulli 11,11 JL

l27io‘

Vta,

zlał

:%7

osp

ê°*L-.

7,575

13,09

77

. 32,20

30

*'OK

T.

-rN i

A=:= I “

;=

zv-

7:

E=

:ü

==»

!;

*1'

î?is=i

:r

Ç*i

Ni

3037

-rT~T:r-|.

P -2-V

xi

___.

A-l________l'«Ł®e._____

®«di-_______Ojoàs,._____'

» »    A    Æwr

xämpfy-uiLx ï*A__aA"î------

\&tT£Ei

2SJ07

fi

11

*3J,6J_ _

ii

: v.iô^—7

; ' Z’

»-

llM

____________*,P0_______

a^l____³,£7777-------

_ o-m

.y.

- .10,17

Ç'

i¹

: <r-A '

if

Z+27.20

łO&* ?

-M

•:

iJ

ÉÉ

iE?

II

0,/5-“_

■-Z-

/i

*1ę§

wm

■ IJ 14 l7[i E UTi7l!3ïi7î7if77QIt17'7n'7171-IHIinzi7LL4nA IllUf-U f-PTTT⁷-fff¥TL7:r~ I77:-

ii

:i:r3

E

Sohle

-f~ń30

*23,770

hi

__Ji+_25,80

1:150.

7    65 O

| /1 n I 11111

•V

1.

70

1:225.

:......? ; î ? r f t : f f r

75

Verlag von Julius Sjringer in Berlin B.

r ü ms

■

%

Tafel 21.

jJ4x

f' .    ¹

xp^----

fi

*>

If

85

S

'V

fe

%-

ri

II

i/

S:

mm

m|4

I te

I-

li

!:

Hf: m

if x.a

\\m

ą|

4!

Abb. 9 u. 10. Geländer.

Abb. 9. Ansicht.

il'

ai

B|

Wi

ft

1 : 40.

S:

0,7*t

Ab b. 4. Aufsicht.

<K9'0

~Tiëb M 8Z‘Ö ■*!*' SC'O -’l I I*------*i

i-

Oprersauue, _

ITTI

i:

rxxrîixirrr* -

zöä¹^

41:

XTËÎ

,Vr.

"ôôî?

IitkAnst.vBogdajL Gisevius m Berlm W

n|

fif#

a-,-

r §

o_

fcc'

p 4

SH

•i

-ci)

li «

S»

- VthIt r

HHI

3Ï._

fcraH

M

\i

/"

■x

IrW:

La'/.

«r

fÉt

//\-' ■■• -

§6

''JA

Abb. 2.

ta

K-f

i-

mm

™a

.ggB

J.

II

/i

Kaiser Wilhelm-Brücke.

K-f

rm

tnr

rrt

ht

ÏA

il

hst

r-'

K"f

Kl

| B

4 o

111 oi

'00

:0

(U

• M

rô

"0

IK

ÜlW

wpa

gi i

--Wr

r

fi

*i

-4

r

• <UUOZ

! =bv

1_

il

»i

i$:l SS

S7Ä

«î

XL

111

14

WĄ

3k'

S-

LI

!i

B 4;

».

i' t,

%

~w

X\

■■

ïï

”T'

-cf'

/MO

41 s

Iv4x rx

—L-T-Zrrr/rrz⁷

mmmêà

ai

11

I i ui

11

Xi

Abb. 8.

11

N;,

"m

r-V

SJ

ï~

&• 'CD

f-

Æ ftf

1-jT

CO

rP

<1

■:-

fi

ir r—

§L?.

_i_*

if

MF

y?iXm>4

*•

Tk

i#

.... clC

—.....r i »

.

\Xiv,

|ü

/.o-

-V

fi

-------£ŻŹ££

\\

«i

v;

\S%

4m

II

i¹1¹ Fi i i ¹

j.s-ivVAV-

i:~ÏW

: ?

ii u .a-Viinj -fl⁷ ’PV]L

“ wmzm

'f/y,

■? 090 oz‘o

Abb. 3. Grundriss.

1:200.

Ol 6    &

oz'o

//

I

Wzû

wk

Ww//

//,

a 4- S 6    7

!-----jTTiTjTrrrj

Ak . c,s

: 3S

I⁷”

lii

Abb. 7.

Kl

—K-----------^

??    ' m

Ö

F'

i.

Die Stras sen-Brücken Berlins.

l'T 1

/.

O'

rH

flM

#4

N -it

!*■ ■:

? r «î

ô.

r:

Irru

n'Tt

i>‘ «

r •«

ł: j

vu

Abb. 5 u.6.

==

I I P:

Lehrgerüst der Sei ten Öffnung.

Abb. 6.

Abb. 5.

ü'

SfUf^-T^g

= s: n

3M=4

A*

ij>?"

Ÿrv°r

KN

;;

1

l—

jMiü

y 1_

-X'

00'0i=*2£

--------------

■t

Achse den Burgstrasse/

Verlag von Julius Springer in Bsrim N.

NationaJ-

Gallerie

-mmzz

mmm■

ü-;

lilii

p*’»üaÄ«

i!

lL+2v*f *²-*i30:

a!

7: 28,8 oji

mm

an

\V.

kl

IT

mxm

*i+32,4S

*31,30

fi’N

S#¹

»fl

-,

Ü1 .

y_+2±oo

öi

durch den Bürgersteig.

pq!

Æg_

i*--

k________3,95

-ßj*_____4*____

______iM?_______

j/

:i

Friedrichs - Brücke.

Abb. 1. L äugen schnitt

durch die Fahrbahn.

pm!

i—i—i TOmaunommonomt!

i----------------_+:m.m -______ ~ “T

ü«

11

IS-

■?%**

N _ *31,50

--------fL ,

—:~ lT~rr:

___;lI?5

BP*"

P^;

1-*23,00

435,36

l!"

i\*+SZ,76 '

________/7'k"______

Norm.. Wi + 30,6/

\ü

5n

y//;

ietoi

^ ¹ sssr

tM 1 iPi

±3101

,+ßJiQO----------

nwnurrri^nr^nmgmnn^^mprgwr

MHil

\+3

$1

_______«■«>_

-Ts

ipipfiiiii

N

mÊÊÊ^P

ÂïlÉ

Wm/xm,

y 13cm Uölzdcdcc Jliesbeton

I»

§hii

11²⁰

>/

0,20

²*-⁰⁰

+ 23,60 _

'WWifwMetWMWé. 1

1*21, SO

Abb. 2. Aufsicht auf das Widerlager und Gewölbe.

f--p_

Abb. 3. Horizontalschnitt durch, die Kämpfer.

o

Ord.+ 32,48.

3QP

±PrrUpf„Jtl,

f!

Ws

3,80

■>,91

Wcu't/icizuTT' «S'aruZsteiiv

Q=±

2,00

ît

*<PA

//

k    2.20

8z

National

Ctzdowcc -Sandstein-

v,±±m

es*

mà

%y.

der _ jStirwiuju/eJ '

0,75

{JM,

y.

Gallerie

S*

6.75

TW

S pr e e

Sis

,9,30

i«

\\

\\ \\

P-ÏÏ

.._T.„**«?.! ..L|—

■1

73,50

to

tf

__________

3,00

;4

r%oo

Yi

CO

kV

L>

i<4- . 3*0

'2P

v- \\

i \ ■

tf

§L

Ulfe

Pq

hie

±;:

Wk

SS

-u.

mm

_ Q ^ ticken,

ff

Mu

'S

Post

rUf-----

Hi!i

i> Ga+srohr

7-36,66

Abb. 4. Ouerschnitte

----------\ | \

r i, jl sip

nach A-B.

...3«?.________

/: 62,5

IËËË

7,50

/: /SO

nxdtäiskctbeL

irr

______ilL,

Achse

ii

ii

y%

+ 33/1

nach C ~D. d*

...___&?*._______f.

li»

Abb. 6. Schnitt nach G“II.

Abb. 5. Ouerschnitt nach E~F.

■¥36,76

+ 36,23

/; *,2,33

7:29

leuer-H-ehi-kabtl

illîiÉ

Wcirthau.cn Sandstein.

:050

Jir

li:

J5.QO_____________

1,1+35    ±20    /, >+35 ^

bi ,■ v”

o, Æk

k ly

H—il

gl

PH

il

!■

Bl

15,56

+ 5-.96

--f;

________tßl*²-____

_______9Æ_________

..........¹1

H. W.*32,!6

Kämp ferhojte

‘fêÊÈÊÈÊÈË^

H. n:+32,/c

Kampferhołu, +7*2,96 ^ Y //■ ll' + .H.IS j

-El

“H

ZZT“

pc_;

brz:

i;

_.____,    \SohZe +28,'fü

^MNI

si

28'tO

PÜ

¥37.00 JS/M

dl7/Y/I.ljl. •*-3Q,6/l::m l:    ^ ¥3 0 0

or/ni

W.¥3Q,67

.1!

'»ÜV

V/

mr

V,

W',

ii

;•

wmmmmk

V/⁶.

W±m,

•s

1:200.

+ 2930 1

+29,00

mr±ß— '    xf-

h -.....    Ł-

/ 05 o

3    9£67

1____L -1_______I___-1-

_L_

70    11    12

' - _

73

1*r

75    16    77    18    79

m_______L_ J__L.

20 17t

//\

p*ß7ß?

i;

*27,50

I +2950

Verlag von Julius Springer m Berlin H.

Die Stras s en-Brüchen Berlins.

Eberts-Brücke.

Tafel 23.

blatt 1.

nach A-B.

Abb. 1.1 j an g en s chu i tte 1: 200.

nach C-D.

. |brj

\z-t

ft

ifc-¹

Am Kupfer graben

jLMffilaMMi M

Im

Wmm

n i mm

IM

*+34,68

-«•Ta-

r]'+’

39 \ 07 \

_X

ff

!!

Granit

70,60

+ 30.

'S,

\ti

///

0,20

ICPIZU

i nF

II,

G<>

ÜL

fi

-.UL ,

fes

j +35,271

3ok²_

■Sj-

ÆW\+ 32071

29,fO

KW1.+30,52

Ul

Ti

'■pU

□ACPI—i

■isr»

+34,03

!l

fr

>3â

■33,35

ii

li

70,50

Blendbogen

if

-pyArtill eri e-S Ira sse

\0

b>

i?

T > i L

mmĄ -M

+30,52

y??,

SołdeA+2839

=ft

I;

yśi

idoli/,

i,

(A

a;

1

gl:

mmmm

±26,39

fi

fê

i W    P-i

c+?sr

+ 24,39

ii

i-

Va

''-/Z

26.39

+ 24,89

\L__±24,39

Äbb. 2. Grunclriss

1: 200.

Abb. 3. Aufsicht

Gewölbeslim.

1: 200.

m.

---------

üfl

ii

- --T-3,603-

3,735-

\>

"3

iltT

MO

73'= E

~~ J =-=•= :

■3

■«■asUaws w4l

S= =E

IÉi

Rohileitiuig der Ober-PostdirGktion.

| Horiz ontal s clinitt

II

INT

\ /i [\ ti f\ 7i i\ /\ r\ —z

Gasrohr der ”stcLdl. Gaswerke

~ Kabel der Berliner JUlekłriatd ts - Werlce

nach N-0.

Vi

TT

70, SO

Schî/¥tt7irl&- Sitfn.nL..

(GUJiUcht) ^

BS

!*

II

L.g»hê_e

\ TIK TIK 7

N 71K 71K 7] K 71 p7

7 xll7 nJU \ll7 \ll7 A -|7^ \ ,/ p. -| A \ A \

îck^titüieL ^

\ 71K 71 fs 71 f\ 71 fs

s;

au

.eiiu

Go wo Ib eriickehk

fii

H6

0,70

L.

0,73.* I

9,30

f-

liU

osto

fee

E0

r\ T⁵

Li

.. ..L

T-

LU. J

i;

ax;

2,30

• Ver'iikalkreuze /

-AArxrrtX—■

___S,50

auf die Fahrbahn..

:7: nt |

Ho IzpJ'luÆ t&n. i

il : iifi

i i    i

I 'ff

■pS

/: .

■V"

~Wb

Ta

I¹

j*

TA

-I?-

\0S7__3\23_

, hl /

t if: J

/A / /

//

tTt

».

Gewölbestim,

L..x

1:200.

<î

ï o,s O

In nlmtl

.1

9    70

I ~ I

20:

ii

f,

i.-feA-AT

// U

//

i._Y

7    0*5 O

1 «... I .... I

1:100.

/Oms

V'

Abb.4. Querschnitte

nach E-F.

i: îoo.

nach G-H.

407?

■ 37

7:40

+36/29

■»jrĄ/y

/.'HO

+36/22

\+T3anyÏÏoLzpf_'Laster U 5 mi Kies be ton, ï-9_Çpr JlsphcCltbetoTV

Â*L

■H

3,00

1)110

1.

Luisen -Schule

Kabel //.Berliner

Klektj'U'itätsJVeike

Ko hrleilung der

Ober-PosUlireJdwTi

.. Q

U- -

:/7

Q )-iQiQ

+ 35*

3,23

\ 7:40

Gasrohr d.stddl.

Gaswerke

0.69

nach J-K.

-----5>K-----

*'+35,75

tT T\irfx

5,50

7.770

Abb. 5.

m,

() uers chuitte

1:100.

nach L-M.

P.

h_

h A'.

PP

i mm

il li

j Gasrohr tLstddl. j Gaswerke

RoTudeituiig der j Ober-Postdiiektiony

/Kabel der Kerliner y+ElektriciiiLtsJi rerke

tü

si

//

'èr/Û

A?

..TfT«

:\

~r

ZL

.;7

.=

=P

A~PAl

iÙ

_L

♦ 33,346-

âjês-Stichboàén ■

il

ÆE

2,3®

/M.

iiw±

T"

37"

«ml

,.oo ,

M°/

32,07

"? •

E===3

TK

ijn

mil

~r

..

TP

3T^₊

t*p

N.W,

SO

.52

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Iith. Anst vBogdan Gisevius m Berlin W

\

Die Strass en-BrüclxerL Berlins.

Eberts -Brücke.

Blatt 2.

Tafel 24.

Abb. 1.Träger unter der östlichen Bordkante.

Schnitt nach c-d in Abb. 9.

5357

Schnitt nach a-b in. Abb. 9.

ni

1:40.

VI

VIII

IX

XI

rftürfh

5ßA.-

?§#?

hlrfti

iflLifll

81P

/ °:TÉ°:p

[T:o5;Tv CflXXXCæïTXCI f «°WmC€I?l

3!

5-5wc?j:ct?o

"n n OOP otH'^ OOOOO °’7

o o o TT

StfS 000000000

ooooo

-qö-5-5

SfSooooooo

TEL

iS]-

N?

ho^Vo o o o.P_o_o 2.-Ö 9.    a °

?!

li o ,°-0H.or°:°3r°:°~£:°:°iAgŁŁŁgAś

° Ü ⁰ !    \_8oß0^io--——o « 0~

SS

:.-y- °-Q-°- Ö-Q- ? °_°_ S°A%

D-

ôÿfc,

mm

SU

IX

i SZU

Hl

T3

jbof

oocUj.

7500

7500

■•3k-

7500

30000

§*

7500

->

:■

1SOO

1SOO

,i-

1500

'S^ggS^Z

eop

l'o

£3=

Abb.2.Träger unter der westlichen Bordkante.

1:40.

il

ui.

|i[ob

iii

S* ■

£X

o ||°Pk

Schnitt

f 1 nach l-m.

Schnitt nach e-f-g-h.

“—    ^5    et    ÆKPjn. .    —    1°!Î    !°l|    •»    o ;|g.£L.°^AL    _ j°-

t£°

o¹

I⁰|l

BUehsłOrkz /2

■X

*'o

.9 A

Schnitt nach i-k.

°lll°

loi °

L.

" kA ^y àboy ,_r A A ‘

I i-L=n

*96'

O io i o£

SX

■a

î° '

VII

vin

L 65-65-9

IX

XI

■S_o °-°-9-2. -g-P-°-Q-2 j-2-

'ÔïïôlqlL

Abb. 4.

.    Befestigung    p--i ,,

d.Geländerpfostens. jj| |@ | 1: 20.

o o O |0 o|_|Lgglo_Q o_o..

°    o_°_L°-°||[tg °L£.

o_ 0.15oinros

iii

330

60°

te

TT

|R

’oj

LI

Östlicher

Bürgersteig

t~~Ą—ffl Abb. 5. Querschnitt bei Kriotenpuiikt X. i I %L*„    1:40.

[2Lffß-S5-0

»Hg|MÜF§

Niet-Dui'chinessej’ ) Jn den, Anschlüssen de/' Vertikalen 25mm. in den Hcuif/LLi'iigern, :( Alle/' iibr'ige/i Niete

Abb. 3. Träger unter der Fahrbahn. 1:40.

1S mm.

Abb. 8. Aufsicht auf den Fa h rb ali n träger. 1:40.

o/o o o

rr

2 L 65-65-p-

ffd

II

I *100 /2

cSyO O O

7500

1500

7500

"o"

:    c^oToTgT

~S "^o

in o h-5 o-o-§-l-i

r«    :

0*0

□CA:/? 70

L 7GO

-70 -72 (Stosm vinJeeL)

0^0

_hfipz._

o o o o o o o o

_^TThl

OOP O o

jgr.7<7

2300

tZ-ifSU-.-j

Abb. 6. Querschnitt hei Knotenpunkt W. 1:40

♦t    rBL 65-85-9

Abb.9. Grundriss. 1:40.

. j_______?"»-

<

•0

'CjljÖ o óWo O

o< b;

2300

ei

Schnitt durch die

Fahrbahn.

li

1283

o O O O O X> CŸ

s«r.

l2L 65-65-9

auf die Fahrbahn;

il J

b jo o o oV r

î: jo o o il

li

o o o ° o o\ o o

Wee-

t?“4

•d

L 720-80-70

:''''Ix

iinzW

l i;:4‘

,ü

:]

L80-80-70

c-----

° ° °z^

fef

en unter

°\° ° ° y a

der Bordkante^sS

•An° ° -⁰ °/°

-ejp

ëïïè

^Rid.

720 80-10

160-80-72

L. 160-80-12

•7JZ

y-

,2 L 66-85-9

>!P o?

~Tö~

2+0

«3007 Vy

- I ksüsSS

2750

...

2300

■*i

\‘t 00-72

L 6'.5.6ö-^

L 65 -65 -9

3:1 m

V]o f

I fM

| io ojooi ; jo ojooi

3C KT? 16

trs'A

ryi

^Abb. 7. Querschnitt bei Knotenpunkt 0 (östlich).

,    —:^a^x₃,

|    A 1    pëlAÜ a-----

---b

ör/ojrs

■4

1330

_65-ß5-9 _

1:40.

Ai.

ejje

OO

;l

-■

©i!©

V.

w&

IłSL^O-SO-ZC

/ 2P3I5 I j

L XO-ftO-IO^

~ ,«£|

2L 65-65-9

ml

2 L 65 65-9

2SÖ

eil©

-O-

' L 720-80 - 70 < ----------

2750

"T

4L80-80-70

2300

A-l° g{gj

J‘l

Jol

~^ln

à=±i

l ° o olyol⁰o|o °o\°J o~ Äusserer .Biingerateigträger

Pff

o„o o„o Q»o

0^0 0^0

0^.0 0^0 o„o 0^0 Cu o

0^0 o”c 0"q,

uo olJo 6Jo ouo ou o

o uo 0^0 0^0 o^0^3

0^.0 o„o o „o 0^0

jj, ^o^o^o o°o o^

o o f o o o 0(00000 o o 1000 olo 0000

o° s o° :

00 001

1°

ut:

Abh. 10.

Schnitt in der Bogenachsey

\    1:40.    AZ

li-

7500

W-

AL

Al

6ś-e5~śm

II

IgA

-2^-0.

° A o yo~⁵A°hV"~oV—-7

SflE

31

ii

i;

II

U o \° o°do° o°L O^

ZluIUllL

700

400 Soo 600

L...... .1________i_

700    800    900

1:20.

7000

Schnitt durch die Trâécr unter dem Bürgersteig.

1500

2000 m-m.

IOOO

500

1:40.

1000

2000

3000mm

____I

Abb. 1. L ü n gens cl i n i tt durch, die Fahrbahn. L: 200.

Blatt 1.

Bemerkung : Die Buckelplalten sind fortgeLa LaJigsgefdllc, / .* hO

SS*ÜTL

nach der Stadtbahn

Etes-Beton.

Holzpflaster au/'Hisenbcion ,2 an hoch-

^Holzpflaster auf.Kiesl>eJon, 16 cm hoch

7,203    7,203 ,

H------>K----->J

Abb. 2. L an gens chn i tt durch den westlich eu Bürgersteig. 1:200. ^ärufsgefaUe, I: ho

m%mm

P#!¹

mää

1,5+-

Ti-. 4^4 ’-AI l

<3

kJ*

! Ce^fc ! ,/?t j ÄK t3S,3>    j

-t

T.

kl

_______*5*?._________

-------*-----------MtfL----Jj,-------------

.    IQ.Z'rS

2

i>/■(!/! 1/-/Y../-> c,n suw/e

Gelenk¹

- ?■«?*

. 2, WO,

ZAOti

B.TL

JH

nach dem Wedding

wXm

___ H-W.g2,OG

—M—

ÜP

Jfj'H

8P

.Vovku

’x'i

SSN

&S

jjf

«n

ff

Äf

ff

TH%

mm

\3

• 1/

\»

ff

Ä-.

C.

Cdv.

$mp5ps

•29,93

o--

*23,VJ

■xr>

.Abb. 3. Aufsicht auf die Brückentafel.

cElektr. Kandelaber

•Mittellini.es des Geländern

1V7

Av

0\

0 \

Abb. 3-6. Grundriss-Anordnung.

1:200.

Abb. 5. Unter - Ansicht.

«È

ifl

PK

ff

\<£

IC

_G_

hl

AĘleklr Kandelaber

Schi Ab

s\\J

-:ł*

pH

Ai

v\~T

U LJ Jl

4 El

L.

\.

jo?Td

ij.Tr.l WC

■■!

ra

tuai l;5j

IbAiï

dti

lr=n

Ü3 f'rc

Ui

"A

VN

-r-v

ytna

See

Kabel der AUge/ntincn Kiektricitdts -Werke'

:À

<bt

Aj

JET

OBOHH

__,

Ai

ÉA

\y

Bötdt

nc

rA

T------

Ti-. fiî

WVß

ïA

^¥f\U

—x-

WIA®

|r\

Stadt. Gaswerke Engl. Gas-Anstalt Städt. Wasserurei'Jee.

\w

v\ '

EEEE

OEC

I r. Tr 4

L I

~VrT

\V\

BEBBE

SE

Hniiekat

EjEIHEE

\w

PlE

v-\

it

=4

v;

\\

51

jBHDB

IAIOE

..

F=

VA

R\\

5H._.

i\

s*

TF^

W.V.

'—Achse

■ t \ \\

iS

K Tr. s

hl

or

uLs

.V

rr.

../AA. , __î«t

AfL.

T.s

mZdvEx

~^r

AVI

- —---\_______ tn,7«

fiingtjjfanytrj- B chtriiga

fQ

JH*-

r. Tri7 i

ÄVTW

WF ^PO~W

\\

Tv

5Z

ME

<2-

w. v:

IT Tß 8

:r_f

V\ /

ZiBUTIinat

I„.

\ \\

Üb

-Üt

Engl. Gas-Anstalt

, Städt. Gaswerke, ^    , L- x 7

\__________——-------zdeuemreh/'-Kabel

\ Ober-Post-Direklion

=HF ÿ ‘ ■■» ■■ r-i-^--k

tedjesduLcht

-*!*“

___

N|

Vv

Va

%ÿ

w*.

'% "■ /•t

\>

-K

! jjp-zfeZerc#

-----yj-------lÜT-ttV-

Mittellinie des Geländers

jt

Eingdtängten \ XBlechlrcujer

’³'Z'rS

3t

R-TrlO

■ GeZenJc

Kandelaber

-J

V.-'

N<

wx y rj** irw

,/A

'a/

//

Abb. 4. Aufsicht auf die F ahrbahn- Träger.

Abb. 6. Horizontalschnitt nach. A~B in Abb. 2.

di:

Geländer -

BP

d/meTiJcante

₇ +36,75

Holzpflaster /G cjtl hoch.

.•'Â

Gbüsmitte.

INS

A3

I, .a»r. *____><?*______L___________2Ląp___________L-.....

-i.s

-F. Tr.

----?J*o------------___________SPP_____

_________?'GQ______

:: ■    ¹ : TJ:L E2 ^E.'¹. : "1A 3" A¹ ' Ąl ■ ' ■ ■

F. Tr.

____________ZiGO_____

2./GO

.....

o O j:

ZjGO

tT

.£S4L

i'

Achse,

V'

II

t"-

- .«oo___________

Abb. 7. Querschnitt durch, den Brückexv-Scheitel. 1:100.

_______Z?«?________

B.Tr.=T3iIrgersteig-Träger

Erklärung der Abki ir z u n gei i :

vr

O'o o

iS]

Eisen. -BetoTL über der Seiten, - Öffnung- Kies-Beton über der Mittel - Öffnung

id ml ud mlHdliAiuluiluümml i]

lii !

iiîïiïï

UutUjMMjfe

~T

_______

vy/yy/MmMimm

An

_Ls;

äl

II

Granitplattm-Träger

F. Tr.» F abrbalie-Träger

Querträger

9-

Tr 1 MI 5.Ti-

L. =

Leitimgs- Träcjer o. W. \L oberer WindveibancL

u .W \r.= unterer WbidverbaruL

Anker der Bürgersteig-Tr Konsol-Träger

Ab -

Ls = .Längsträger \V. V.= Windverb and Suckelplatten,

Ap = Anker der Fidir-bahn-lh A.V> Ausdeknurujs-VbrricJitunff

13-

.u

Stadt . Gaswerke.

-Łngl. Gas-Anstalt

Städt. Wasserwerke

F.

F. T r.

F.Tr.

F.Tr. 6

F. Tr 7

F Tri 8

Engl. Gas-dnstalt

lT

Stadt. Gastverke

Ober-Post- Direkt.

B.

Tr.9MB.Tr.

■ir.

äs

; aS

rri

••

1:200.

Z3^S07SS/0

I- i I ! I 1 i ! V

15

20 771.

JDlIl

CD

ist

ggf

OD

ns«

i3 = »

liHïiTiiTÆE

Abb.8. Querschnitt über einem Flusspfeiler.

1:100.

<r

\    0,5 o

U-i-i i 111111

1:100.

•V

70 m.

<.-GpO_

Cto

f-jr — »I*-

77SO

V-

o o ôT

O O Q !

s?

AT

L 730-700-

ojfog

oV Rif

W plp

oW°

i.

Si

<0i

o;

°c

L°

Lo

— 4>| /dr

<5*/o

-fl

- b •#> > 2»____j

73SO

700

o! o

!° <

Q o O Q ,(3

[cT O

pf""ö~ Ö T) p~

D\Ô^\ n q

Abb.l. 0 uerschnitt itu Brückenscheitel.

ÓOOO

7200

-*k-

>i

« 400. j

ni/iuye

Stadt. Gaswerke

Enpt. Gas~Ansta2t’

Stadt. Wasserwerke,

S2S

SOS

2000

SOS

El

><

o_

ôi

O O O O O.j.O OOP

fjoo

Abb. 2. Querschnitt über dem Flusspfeiler.

Unterbau, Fur dm eLeklr. ZichUräger (vgl. Abb. 12 u. J3 J

.o\

\°\o\

o.

'q.

'6,

AjO'-.O-.ol JlAT /

JCÆA»

1.720-30-/2

o°|Ôq!

\n

«J. . oso

L 120 -30 /2 '

0_

Rohrleitungen wie in Abb /

cf

SI

JCJVlb. 70-

Stehbleche. sso-ro

yON

b7

loi

o.ooooooooô"

o\°

ojo o o d\o\o\

>o\

2SOO

,o\

B.Tr. 2

•2

\o\

\°\

.9-

\o\

'ô

E Tr. 3

io\j

L-

'r.-itso

zeoo

•S.

zeoo:

’o

.9-

-9

Ś' r

V.

¹2l7S

o₍

>.)■

Weidendammer Brücke.

Fahrbahn -Dreitn 72W<7.

° IP' |l9- TiNiTr-. 26T

olłTo

O OjO O

oojoo

öölö'o'ö’o

30-30-9

Oj

oji

Blatt 2.

QD

r. "■

-£_0

O.

^ Stehbleehe/ 70-s7.

>-700-70

-A

JO

o o ob o o oo ocTöto

oooooooo

1300

Wmmm.

rnzmm

—Eisenbeton, ^KLesbetorv

ooo

ooo

iO

/— I 70 St.

Q-o.a..

F. Tr. 4

°<

o"

I-

.9-

o.

zeoo

Abb. 5 u.6.Anschluss des Trägers 11 an den Bürgersteig-Träger 10.

Abb. 5. Ansicht.

Abb.ll—15. Lampenträger.

ÔVÔVÔVÔ

Tr.ll

M»

3C ÆJb-.tO-

'o wO" Q O o

owo wo O O o Cflp o o O O O O o OOP

o O 0/

/o o

\o ?

.9

«a

pi il

qo |a

cf

O

°<

°c

P"

_b_

B.Tr.10

Abb.ll.

Langeas chnitt.

Abb. 12.

Ansicht.

tl

/i

il

!l

•i

Lto

SsTo^-—_

⁼⁼⁼⁼^T§CsIIo~'n

o⁽

rJ19

°ii r

4 u

If

v\

LJ

_________________

fbstez* ZichtpicnJet

^ 7330

_____72

-11.

Abb. 6. S clinitt nach a -b.

!<

LJ

IO

'o

O'

r.

■L 720-30- 73

o.

l>

JCS.

lO

h_

P_{-

Abb. 3 n. 4. Verankerung der Hauptträger 1 bis 4 am südlich eit Brücken ende.

cx

Sclmitt nach- i-k.

3S

O,

»ooocj

To]

jOj.

■:-.L

jo o o o~ö]

b|

hi

b!

O!

Li

Abb. 3. Quers clmitt.

21/ \

ojB.Tî

'.1.

B. Tr. 2>i—

_r_

io

•/

Ol

Oj

;°i

II O O Ol

£L o„o.oi

w n w I jo o o ia

1Zttl*r.3t6j H--jo O O joC

L0_0 O ja

°1

°j : D!f#o

f/w

/ i°

Ą I d

I! i°

Ï0 o o o

Pi ?

— O OOj-öT-'-j i “^S) o o o oj j j a )

ln

)°

IF.Tr

Pj \0 o oj \ o

Io o

O O oio O O O 0|0||Ho|oter6 toi

EtB

ojo oi ; o ooRFSioj oFoötööö öofo oTö'

O Oj

Q 0:0 O Q OjO OOjOO O O |o op öl

o/o

;oo

*o o

0 / |°

oj \o o

°l

O Q.iQ OOO

ö o o Ol

fi!ü

o ^.o

O oj

0A>!

jqD

i°

|9

3.

>oc

Oj

I 9 st.

—IO

1°

F Tel

Oj

Io o o

Oj i tost:

aB Bh

IO

Io

5 !Q

jo o d o p

|° o j °. \4

io o

.o

°1 o öß\ 0| 0^01 bl do oi

tar i 'trw ■

u-yj

JCAtlbi 2S

1=^

1°

°)S

ojs

Abb. 7-10.

Feder gelenk der Bürgersteig-Träger.

00/00

11

t» o o| i° p ®No lo jo o jq

Oj

° i

Sit

o_qą

Ja

f SO

Abb.7. Ansicht.

Abb. 8. Schnitt nach c-cL— e-f.

_.1_.

\C U iciujewickb

>~ Kunstguss

Ai

Stahlblechs ziæ Aufnahme p des Te/rw&aùo'-Schubes ^

'A    IO St.

r' —

mm

IO o

é-|

mm.

7y//.

Wrn

Ro'

JcATAh 2s

TT

JL:-

TT

Sm

liüjôsae

°< P ° à AAil Iler 707Twn st.

lia

230    !

o o)

C<

^__h_

Stahlfeder IO mm &L_

o<

C(

Oj.

O Oj

'Öl

)Ol

foo

.Jii

ip

QQ !l j!}QQ

-L 7SO-rOO-7-^

Schnitt nach 1-m.

Winde z. Aufziehen djÆ4jb/' ^ ^ elektrischen Lampen IJlryjf}/ „

r:

u so-so-ro

f;

•!

Kunstguss

-----o

jm

l! \ A QJj

m--------'

■ u w:

Jt* e vis i o 7is — KcltlccL

' o "o iol jö

d !ö

'o~o

ipogoE

Abb. 9. Schnitt nach g-h.

Schnitt nach p - er.

X/.

■A

Wp£°7

Abb. 4. Grundriss.

Abb. 13. Schnitt nach n-o.

zso

B.

TrlO.

L°o°

X o

o.

"n

I o ! o-

Ol

Ol

CL

1’

S-

"5ä o7

i°

:r:ï:

o_i>_

O.

’od\

o,

°J/o g/o °

o °S

W;

tffy.2

/■'Ówl OAO^^P

b«/

«?

Abb. 10. AnTsi cht.

-Ls

vo\o\ Æ \oioO

im

/oj

/oi

'''' ;/

(KopT

'M.

Ï)0 P 3

I©

7 "©T

’o;

ooo!

/°9\

Ab

Ab

Ar

“o ~Q 'O/

i .O

zaIKlU'

(A

o,

r'⁵⁼"J AliŁlellinie, des Geländers

1=

q! o o

'    ?d;

&£o_

schnitt nach r-s-t in Abb. 3.

Schnitt nach u-v—w-x in Abb. 3.

Bem : Die, JUpfcL&nung der Abkürzungen ist cuuf Talki 25gegeben.

to

Ab

Èâ

okjoiHM.

\o°°

\qO°

ó'

1: 40.

700 O

SOO

7000

2000

3000

OOOO mm

ç-

/

Die Strass en-Brücken Berlins.

Weidendammer Brücke.

Tafel 27.

Blatt 3.

Abb A Aufsicht auf den Obergurt.

:T

Abb. 2. Län genselmi tt zwischen zwei Fahrbahn-Trägern

vom südlichen Ende bis zur Mitte der brücke.

TZ 9 TO

r\175-72

| OSO 12

II

L (inqxcfc/dHe 1:40

Obe/K/ui'lp IcUten -SLöss

IV

VI

080-/2

asche-12 st.

o o —91.

oi ° o °

V öJ|"dUko\ JO o djXAXo !o o| | okomo''

o o jaHtef °

:/7£T-/2„ 4,0 7777

O ilfo vq^^SvÖ » I »?    JL NlJ^

ofo__j

oMIpo

2 F

o~ •"o"

ou

o 0,0 o o

<- OL 720-80-72

T7ST2

ai

\ 80 -70

•o

°"5

oU"'oT

~o°~

~or

o ° ❖ cjbÈJk. o 96-là- o ° ! o___

sfesfe

ojlfö' P

lO\

L°c

pc

p'

)q

>o

>cv

2 1330-10

°J

>o

A-'f

! 0 #

/§£⁰Xo°°

(omp °Xp /

Vp O^^O/X

\5o% 2l/2\o /XX

'itehbleeh -Stoss

■>

>0

o__O

VoA° °T

om ° \p

JD

I 72

, 01.120-8072

⁷~ ö    O    W--—

Jf* p__O__o

\B,uckelplaJtcn, 5mm. st. 21330-IO

o o

d b

o⁽ ’o

rt\

\ 380-70

VII

080- 12

o O    o.    O _O

oA ol    o    o

ÄPNq \

_o

Ver

»?

-^o

oi o 000

v 330

ojo

Ollfö

jqjIPq

ofo

1380/O

VIII

IX

OA

-2l72

-c

380-70

<•1380-/0

,\380-/9

XI

l3gon

\Q o o o o o\o o o qxoJ_q

,0/

■~ö“

0.0 o ó o O

Oe \p

o jo

*»-•

2F. 773-72- q(

XfWWo

o ! Ol Op |o! ojo o ! Ol o o

c"ô“ô

21^230 72 -j

;o o p O ;\o o

| o o I o O l\ X

! O O II O

0^0

J:

o.

'    1    ⁽2 1350-10

'o

o:

ogo

°«l°

_o.

OJ

°ï°

X”

o-\ imo\

o'Iolid o! o o | dj o ! o o jljljjj olj o j

iæ±xo.°ofoüi

l/7.r_,    •' Ùo- Y-

A°

<0

*<

730

?o

■6- o ~—-

₀ A -2F. 175-72

____o 1.720-80-12

o oyo o

0000

O U80-80-70

ol

’6j|ô

A|| ^ - O J'' 175-12

_________I&O.________

-4

-------

r-_____    .    1 Abb. 3. Aufsicht

auf den. Querträger.

nach i-k.

.KrllplaUrhen

fT,

- V, /;/»

■-fa

2 1350-\70

Ÿo^ao

o ⁰ 'o

°-°7ld

°l° O- ° - o i O

___7500

75 --    ⁰    '

iViiuù'ei'b

,    o^°-ol°

2iZs'-JùiotenbleeÂ    ,soo

(1720,

-><•-

°Wo-°

o_

1.980-70

Abb. 5. Lager der Fah rbahn-Trąder i den Flusspfeilern.

5-7rXb%

-'I :

•i-

Jo

i/o

Oj

qT.o

. o „ ⁰ o ⁰ o

P.

LtJJ20-5o-72

2112 YO o

138 O ■ /y ÿ

'FFP.._

rûT

ÇZ180Ï/O

OuerscHrUtt\

I nach a>®§àv \

QSPf

|®i

■Clj)

/1»

» V-

o'°

âk

Op

o>

*<

°1

•t»

Yo

o\o^

V\

P_

L»

\ : 0T0 o I o o|p__

7300

-7500_____p

•iO.

■b

'•slo o. S.

o\

2 I 72

Querschnitt nach e-f.

-i

1°

0/

-P

WtO-72j>

t 3.90 -

fc

*1/2

Jo

Zio o-

o i o

Ol 9₆-

Ouerschnitt nach g-h.

'cl⁰ ^ ⁰

°|\ o ✓

fol

o.

• \°7

o'/.

VI7

OjlfO

-'ij

)“ “O ” ”0 - "o ' ’o "    ¹ oj j/

O    0,0 o ° I

.7'O    3 ¹ g.JC/ZOy SOI2₀

q\o o o o

⁰ °x ° °. °

oi

XJ

Anschluss an. C-D

-4

Abb.4. Querträger.f^!

X? " ^ ³°° &Co~ 5-o- :o: 8 lo 7-7    :    TKVr:2 r-

080-72

________ew. .

%r-~

Sol

00

>1

!°

__5 w

O ⁰ O* kliloj

,°

>°'Ü

2 L80-80-70

xn

°< k

o o

1-70-70-0

----------1300..

°. lao/o

7 ¹⁰1 j

Qi^ölp °1

* -nT

>'0

703-70

OO I o

'9

.70

■/•a?«__________

,° ,»l* I

:piü

afcMj

\ 380-70.

xm

I 080-12

xrv

V .|3

: i S

Länqsge/aU& 7:00 _^ ^

lo_

:|1

!®

7ÖO

rp

tsiö

'«ii

JT?

_Sj

XVI

\080-J2,

? Abb. 6.Bewegliches Lager der Fahrbaiui-Träger auf dem nördlichen Laitdp±eiler.

XVII

ol 98-72

- i w ,

' 38Q./J,    ^—

*'Wo°x

0X0 o

S°\o]o o

Ste/ibl.-

Zasâun

-—MO-

Tä SlehblecA -j|P 7-aschen

\    15*0

J>

1300

ojo^

_o_

■:

r-

Ij o

Jj

°° V A

- 070 o / /o ⁰

sjUjł*

o\V

o\

P'

O |o ⁰⁰

zTtns-tt \°

°o)

o °\° o

J'*³⁰'’⁰

/ö«'⁰

xvnr

XIX

Längenschnitt nactjLp-q in Abb.8.

•t7° .j St«/il-ltlec/>

70 780

175

■72, O^

}o

o ⁰ o ! oj o Ô" o

I o o o

oj o o O

ojo o ojo o

ojo o

o|[o

°|

ofo

O c Ollfo

O ⁰ O °.o    °

"q    - Oq Ł. 720-080-720

o__o__o_

jF775-72

WrJZŁ

o ■ ’-'O

[< >

o.

⁰ 2^o

2 F775-/2 -Q

o\ o

o o\ o

0 Ö iÖ|ÖJ|p|| O o\

⁰    °«rt '    ⁰

d o ,^o o⁽

000

o_

O O_o_

°'o'°ok i|o~⁰_p

^oToUV

o⁽

Ö|f(

: • v

m

o o

P .ofo

0    0 2 1280 /0    In

0.0    ⁰ P

ol !2

OL 720-80-72    ~ - r „ 1 - - -

_ o OvO.°.-0-

72

a st.

Länc/Sfjelalle- /: w>

.9.

.|ö

ofto

II

7500

S Op

Ô ⁰

Anschluss au A-B

X‘

X[o<

Jo>

jFyłteiring 72 st.

Horiz o ntalshkn itt

nach 1—ttl.

ä\l2.

.12

\ 380-1*

o#V o o o o o o O

ojffll o

°' ^ F205-12

o III o

°|4

o ifl [0 ;

°J

80-80,

7500■*p_

ij£[

7500

X.

12

"X

‘'<o

*1

7300____

<?

^ O L80-80-1

N».P- - 9- _k V\ 0|0

7500

■< :>t

Ofo.

^Tölo

12

_q.

__

•<?

1500

ol

oj

■v>

o,

1500

'{38 o’"

ö'

\Tn ' ° o °\° °

\ O ⁰ 'V-A

,,\ge ■ ’XA---kXT-

—- To \

g\ '7

o°

;o

₂ StfhtlcC

° o.°

57» o.lYQsig

Ol

1380

Td

Abb.7. Querträger ( Fe dengele rikej

am

o 1,0 o

o<

cf

'•

|o I Io

p p

ol fo

sV V    q Tp ■iM,ae

pJctp.

o!o

1300

:KJ- J..888

■o;

VI

00000

2F175-12.

O jo

7070

Ot >o

0< r o o

mmmmmi

o o o o o o o o o ⁰

ÜFlif

°c 2 \ .930 /2

000

o#o

° 0,0 00 0000

⁽2L 720-80-72

7500

T. 175-72

jojjoj

F80-70

M

|oLo!-+W

3ß

o

a

o.

..

o*

[O

⁰ rj

1500

---------o

q------------«w____

Lo -

7.y

Va V

°(

fe!<

-np :c« o.

I]

'O'

____rJ 280-15

w

7V7-o'o o °    °r.

'TjLtW«>,s    °

2/72

^-{300-7*

O___O

Lü/iysi/e/îille i. go

'o 0 o o o o o

c, '2F. 85-10 >0 2 FT7S-12

2.®~2

00

°/F70

21/2

\+'

2008

PI

s\ <

F. 205-70

z.i_

°]

F.80 J0- q

°l°l

S----------s

,o^q

Festes Lager

7.0. ^00 o 00 o o o

~^70    760-70

is

OOO

_q q

ion

OOP J3—O—O-i-QiÜlokP. 0 \Ö

U“'» asidis .£. ..v

F80-70

ff:

>    2 F. 83-1.9

O »_ J _

’o

OL8080-70-₀l

2122Q. jZ    S

o O O 0    0^0.0 o

[o

² L 120-80-12

° „ O - o . ÖT~Ö o~ o _0

’o

o oXL wiu'° 01    —--

O—■— .2-972. o. oj

-ź—^—LS-O ojo o -qT----⁻----

ZAJE^àJ-lo

)° /° O ~o

ÆJ/ Horizontal schnitt

JĘf\uo

5i⁰9⁰.ol°ol. 1

nach r-s.

OtP

P#o

;F80-10

Horiz ontals chnitt nach, t—u.

H-

9Lą°o% °J l

Horizontalschnitt s■ [jo^J o„⁰„o.oiŸxAFt

nach v-w.

i»

V*

Abb. 10. Landenschnitt östlich

. 1280 • 75 X

|Q o o o

olo

o o O O O O O OOOOOOQO

L°

vl-

O ÖX.

. o o q

O P^\ vO o o

1300 I*

pd

3 .3

o o o\

*-■

.9 1°

o o

oß

" i. :°o

OFl9

5 fe-

2006

Inschluss art E—F

⁵d

2 F. 79

o    o

oj 5

OL80-80 70

. 2+0?_______

ro'rx

x°

ol

W|

■oife

2006

rö'ö'o o>

Xof

xx==

oP

óX|

Oj

"o,

oP

'51°,

r-

»280

PC’

pi

1:40.

Ji80-lS

7000

1-1-

500

7000

2000

3000

: iXgX

o"ovpo"o^

äjtsjo“ ouo⁰o“<Yp

ö|o°,-^soso?» łf

o Io 0    0    0 i Effl»

0000 o ;o 9

ov ou 0000

OOOO

'o V ^0^0 "0^0° p~" O '"o^c' q ⁰ ^ ^

°    ⁰ o oh>«A/2 °    ⁰

n O    17. O o O ⁰

o|lÖ'>/«».«.    „

0 o ol !O 0    ⁰___

vv

ygt /5O-tfOO-/0Q    o p

F170-70^0

“oj ^ ^ O •

o ! oj o p

TV 7Al 1208012J

X

© ©i

ï'afl

_°7

r OSO;,

i,i'M

// L 720 80-¹²

AP

o 0 o o o o o o

P_o

Querschnitt nach n-o in Abb. 2, Knotenpunkt XX und Abb. 8.

2-4r

7300

o"o~'o"o~o

JVinJiclstoss-ZasfJien.

Querschnitt nach x-y.

v\

•?! /° o°A I

#1;

lialplä liehen.

vYLäi

**

®/^I IL j x^gj

IP

iü

J⁸

7500

___________ OWK-Si ⁷⁰

7500

7500

0\

Abb.8. HorizmutaiscTmitt durcit das Federgelenk. J der Fa 1 nti ah n -Träger. [ ~”H

uo“o

0.X

LJ8S2.

vF

Tzy?,

.1_

IZ3

/A«i?____________

VIII

o    O    <?z L 750?100 70°

o o ö ö ö o jfo ^ pyp

0000

A------------

7500

1500

Abb.9.Querträger zwischen den. eingehängtenTheilen der Fahrbahn-Träger.

—......V^?________^

'UiuJceZplaHc 5 sl. —cjlnT ^    (

: o.-r

— I to

7. L

030

cq_o 9' •Q---    P    q q|o]op-Q.^ O

W2 SuJiblecfue- /Ost.

X °

o. J|Pj!o

oj

jo

I io

jOOOOOOQ Oo __o O

Wk

jo

_o_q

2000

IXe IXŁ IX K?

I 280-75

\ 280-75

WA

__ V 2006

_oVo~Tq

Oo

Pi

o‘

ZF85-70s ^ 2 F. 85 79 - ₀<

-fe-

Sf

tt

2F.I75- 72 2F.85-10

O ‘-'d'^dyb "o wo^ 3 O

‘•2L

’₀ ^ 2 ÏÏ 775-12

!°

o?

q ’o oho

-t

0000

0000000 000

6" o ~o o o o_o_

olo

O,

720-80-72

Stehblech. 300 1*

»1°

2006

°c

-ö<

- o

,5

<3

^°~o-~sy

⁰ o 0/

⁰ ■ o>A

S°Tö7ö~-y-

Ao

|f^io

von Träger 10. Bürgersteig-Träger 10 vom südlichen .Ende bis zur Mitte der Brücke

mit den. Anschlüssen der Träger 11 bis 16 für die Abschrägung am Weidendamme.

MEüi1, xiii xiii a„ J

ITlju „ o o o 0 OOO

Stahl-Blech /Ost.

-L 70-70-8

wm

L80-80 70

h, /.ürii/syc/aUe A-w

1350-75

TT^rT

o fo

ja

:

-1

r*¹®'

'o

70

J Q,z]?775-72.

h' 2K85-J9

000

000

|Q 0^,0

2 I 220-12

o*

o^

⁰⁰

>o

O O O O I

O O cm

o o

•■K

;:o o

öl

SIS

o |p

p.

ofô o q

^kTlcc

o o o °lïo o

b-4

Lo

lo

°<

ooo

[O

IO

sagg

usoAoo-i*

72\

1203

Öl

ol

°1

Oj

Ulndcrr-baA-l

-n~Q .    Ł

Inf

!o o!

>o

J o o o o L2l 150-700-10 7203

2LISO^OOJ*.

-- n 0_Q.

Wo

Joj

o«

OJ

oj

ol

°1

°1

.co

\ 350-15

Abb. 11.

Querschnitt nach rj — il in Abb. 12.

OOOO nun

Ü! ;2L

.0*

• p ol

o<

O O 'v

V °i >°

h ’o

i,.—-~gg.--\. °

\o‘ ’o ' O fo 2

dp

i'4

ÎCT

80-80-/0\0

QX

\tfVo

0'

RA750

L80-80 70 0 OOO Ô

”1

rpvlov,owo o o o o o o

\350-75

o o O O OjOO O o o

J203

77-1 70

70,

A on Q-W.

oJ

° >°

0< 1°

6<

720?

°I )°

°1 °

>0

I 3SO TS

r"i"~^........~~...........

bol

Oi

I >1

Pi

. ,1

Tq°d

P.

>q

■o

'9?......JPlirq

ojIfo ollfo

to

55°!

X<yf

roofl---—

q ojo o

°MSZ--1s

C ö_öJ2

____p.

*208

oll b

/ . hdULJ äVTyi

Horizontais chn i tt/\ XA^ä^yiiach cc - ß.

o.°.

1° o ⁰

■0j

oN

N!

°l

■J1

1°

Po

J JtJr \o/

»- ■--~V»^--s=-..r'V^=L=.r

g°olHlo-°o

2 F 85 11 O

Pp

1203

\°

o O fc O oj-O b b o o* o

ojo

OHO

ojo

2 F775'

o'

o'

2F. 775-12' 0 2F85-/O A

SS^SId.

1°

[o

OOO

o O ojo O o o o o • o o o

~x 1- !20#0-rz

— 1300-70

O Q|

°y~z:

o° o _ o /

wfÆmmm

\350-15;

C..j

----------Qi

0-0 ,o „° -° ~c

1350-15

Ofo

o ° oj

o‘

’o

°i°

°i°

110 st.

o‘

o!

■'i

’o

»O

offl?

2006 <

/<

an

° ° 0000°0Q0

1203

--------I 70 y------

o_ Q

o o oppPA

Abb. 12.Ansicht des Trägers 18.

;r

L80-80-701

008

T-f ■

fl i°

F2OS.IO' -i F85-70* ‘

r^°Va

|° O o Pq 0T0

ojfio

ofo

°1

[°—

P^'-—----S-------------XL.-.....X./AXA

Jo ^ o “o w 0^0

0-0,

oi

I 770-/0

V

ro

IX,

/< ) o o

o o . ,

/ o o 6 ;

;4'

bl

Ol

7*

°i

1350-75

0000000

2 L 750 700- IO

___rJ&F.

JL..

2 L 150-100-70

o o o o ö

‘o

o o 0T0

ô'tlrô*

¹ \ 350-75

\o

0,

■/

Ol

2 L80-80-70

77030

”0^

2209__

0.0.0

o o: 0.0

o‘

•('

\o

°(

°d

/o*

o₍

oP

'ér

2007

2 L80 80-/0

I 80 -/0

0^0^ O0\O^ o.

/o

O^ O/

.!§i

o¹ à

°«

°<

"b

>o

Vo

2<

F 85-70

JL

^Anschluss tut G-H

—>1

'o To”o'

oio-o-q

Schnitt nach

y-S.

\° ⁰ O'O “2-\ &0-1*

UH*

öTooo o

1203

T*

sichbU*

7!

1203

—

o 0,0 o O- €>j O O o ojo o

oooo

O Ol

• o !

ooo

Horizontalscbnitt nach L-rt.

1° A° ,o °

ko o o o

L° o u/o o "x q o fo

■r

O]

oT

i <%n>< 7^-

ML 4 '”

°<j|k° h/o c3*X: ' llf -    n ,

••

oTo/o-O-O.O-Q-Q-O-O-O-Q-O-Q-⁰ - ° - Q ~p - ° 2\° IV

J uo' ~o~ ''oV

-P---P--P__rP.

WinJeellasthe 19 st) /

CG

ö 5 öj ö

O _ -O 1Q- . fo o    ow ”oJu [ oJ ą

.0.

/d.

70

o\°

OOOO O’Q'or

.oß

-.---------?*?_?__________

.0 „O-OLO-O-O-Q-O

c 180-70

O-O-Oy

o „o „o

Iho

’o

Öl

O _0 .O „0;x> 0.0 0_0

i=^=^^r-^ • 'S'-'

PÄ°

Iith Anst-vrBogdan. Gisehus in Berlin W

%

Tafel 28.

III

0 itc r s ch ni tte,

Abb. 4 nach K—L

l!

<ó

li

WÊË"

Bp........

Si

Abb.IO.L ärigens chnitt

nach S -T in Abb. 8.

Wm

WYa

Ml

1®,

IBl

Abb. 14. Querschnitt nach AJ-13

in Abb. 13.

th

Hi

Abb.3 nach H-J

!i

mu

sili -

§g|i

■1

VlMlKiillli

Iith Anst.vBogdan Gisevius in Berlin w.

11

I?

--

PB

Â!

51«

Si

Weidendammer Brücke.

Blatt 4.

Abb. 1-4 xl.6. Nördlicher Landpfeiler.

Abb.2.Län^cnschnitt nach C-D-E-F-G in Abb. 6.

B.Tr.9 B.Tr.10.

F.Tr.6

i".

L_

jriit Druckluft gegründet

Abb. 9. Ouers chnitt

nach Q-R in Abb. 7.

II

al

B,

HH

mm

Wm

.„.j

m.

w.

mm

wmm

7%

« WM

émm

_J

r™~

||§

]1

YM/,

\N

'WŚmk

I !

fl

i !

tg

1: 200.

V'

ÉÉ£è$ââ£&â$k

ilU

s^U-l

xâ"

•si-

S«

4^

|§|§§§Ij|

Mè

5?»*g

-ï

t;.- -/-

&/

ÎEHïi

%

£IZH

V ''5?

rl ÊtiMÉ

14

•*!

-4

<i

-i

Sti

8-

0)-

N-

<0-

Abb. 6. Horizontalschnitt nach O-P in Abb. 2.

f:

I,

’i

J,

pT'x

«I

"i

Ifj**

Abb. 7-10. Südlicher Strompfeiler.

Abb. 8. Aufsicht.

II

tÜ/

Uli lilliilm

m§

L-jSI 1

Abb. 13. Aufsicht.

Ht-

3i

'T

m-

i l

ë&- -

ima

iHRIr

H“’

”'ü

N'I

-4

2,207

-4

5!

"1

**!

U §'

*W

Mi

IfTT

HT

B.Tr.l

Apvips-aßyj^ng

il

O --

'A

1!

r:î

Ml

§4

ii! iii

i rrn~v

si ! I

'4

«er

_____*v*Ol__________

Abb. 7. Horizontalschnitt nach W—X in Abb. 9.

il!

M,

-,

Abb. 5 ti.11-14. Südlicher Landpfeiler.

AbJ>. 12. Horizontal s clhnilt nacliY-Z in Abb.ll.

2 °i

-w—r

-*

«S!

■ ~4

ii

■»!

«-J

HŒi

41

fi

i-

-WB--

iFfin

-A*

W,

ül

\LT

l" /l—I

Ml.

ïïl

.LE..

nr

nr

I $

?ra

Die Strass en-Brücken Berlins.

Abb.l. Querschnitt nach A-H

lTL Abb. 6.

Wm

h-Hi

♦ 32,25

+ 33,5#

MMMM/.

W/.

Ît5|

f 1 ;l

j»—

ÔP'Ï?

i*?

.4

«I

il

I II»

Abb. 5. Querschnitt nach M~X

in Abb. 12.

5l

«i

MMM

wm

;•

Abb.ll.Querschnitt nach U-V

Si

al h¹! i

I

I:

in Abb. 12.

Il

n§

ma

SC

/Ą

Verlag von Julius Sjrrmger in BeTÜn K.

Tafel 29.

fl

yf

a;

/e e e*f

il

®®

R[

®®

vl/

<D

Iith. Aast v Bogdan GisevLus ui'Berlin. W.

9 'qqv

Ouerscbnitt

nahe dem Auflager.

1:40.

km

-WW

/où

A(

■-

oz qqv

Ÿ2i

1°

Querschnitt bei Knotenpunkt VT.

■>'

1:40.

'i^qqv

nsicht des Geländers.

er V

®]è

1:40.

Abb. 22. Quertraé

& 6> . :

gt 1

$ <D

1:40.

(D « ( ca-.:

s; S

Sisal :i

TO

® ®

q> (D 0

§;⁵;

ÿ«L®

't®

Fïef

S3

',9 9 9 ;

ÎQ O.

H

».

«ta»

zisl yz -»

Z/'ÏL-Pl *»"

jŁil—EBE

r®⁵

«S

1°

i°

o\o oLK

° o/o

Schlüter- Steg.

⁰1 ° i

kü

o ;,ô i

oooi

O | 'Q. lo O Oj

Fl

o\SL?l o\0 °\ n \ o ’ \o\o °

teks

/O

/Q

ÖTÖTÖ

Abb. 4.

Knotenpunkt XL.

1: 40.

./OO'¹

üJVo >T.c3T oT

«°°°

.o.

-,

I°.2!

,o\o\p'

i°

SJ

oW

yickwx'stàfung s. Abb. G u. 20.

Abb. 5. Lânêenschrutt.

1:40.

Mf€

I 1° Olo'

..msJsZqM

I O io.'c o/pwJ)

°o°

}%£h.

/Y’0 oj

//° o II

o/p o/ M

o.

ers.

!ûl)

ra

L’⁹o-s₀

W !■

llftwi

•2so.

'oj

sMet—

• oroî©!:

IQOOj

Ą-4

Abb. 10.

A

Si

.«jL n*TTT    *"!

■WE ~---

Abb. 3.

Knotenpunkt I

1°

1:40.

(oX

;æ

Abh. 8-10.

v'

M

ta

w

1®| i®|

^ M

1®! H

f! H U p|

Y\ '?

||®1 l®l

li i M

ri H

ri S®

|®S i®j

!®i H

Abb. 17-19. Landpfeiler

am S cli i Hh ane r dämm e.

Schnitt nach c-d

Schnitt nach a-b

-O

S*

IM*—

ÜÜ

lu

Abb.

1: 200.

osz

Kl

II; f--"-s

WŹ,

f"

ŁLJ

UJ

03 M Qj ••

T3 :

f. ai I 0) ⁰³

sliM3 !i®i u

•V

lÜIIIIÜi'llfc

mm

Abb.19. Aufsicht

n‘

B⁻

TÿWA:

r:

r?. u

L,

[M

TT

>1

¹ \o o'

° °l ? o o!

Mi

O? n/ ⁰

\cVv «/o f

°o7o

îâW

i tD^

|r î

q

!f! H P J

••

GO

hJ

loi J

H H

i®| i®i l«j kd! i®! P¹,

Abb. 13. Knotenpunkt AI.

1:40.

l'uni

—f£—

FOI

o o o

o°o

>?

^e^qsrs

I,

ÜOtÀ *!

=*=*=

I èci '

Js-‘

;i

58

,1

Èsss

J 0 O 3

rô'5

o'o

rki vki ^T¹

FTl-én§;s?:

Si®i i®

? loi cio' ®

3!«iî'j2

Mil

es

>É

«OD

:Cd

1:40.

<jj ® â ®

H.

ÎTTt

0) (U

(D <D ’C/Z

1-

Il l-

| 6^

! CM

Ce

Tl<g

O j pf O_

O j O'Kp O C \o/-ooi oof\

bi

pïlT ^    F"

»j 'O'J    Cß (    <D 0

jgjkjjT

ï :40.

6*

1:500.

8 a jo

\o __ I O^pj^Q. Q|j \ i;l o Qi3F

Mc\o 0X\ T

Z/Ol-OL 1

—oigma

o!~(^Tÿkf

Lll_ "1

T;

rôôj

° 1 o J o i o I, o o]

ïî°r

¹ io7°, 3o/ O

Abb. 8.

“TP    rp^.v “i - ■-----

sïËes

■Sb

hie Strass en-Briicken Berlins.

Ö«

*T3

©

■S

Knotenpunkt 0.

°i

f°

WWW

«i

spl ld,

?rl S t>

3W i®¹

? ' MO Ą fû^-«-I °, i p ii« 5 s N U pi 3s ^ 1

If

H3 §

%-

•v

1: 40.

/o

20 a'

ü°

1° ol°

Æ>| g,*!)

I-

».

r\\\°

«Mo

i>\*

[o

i°

‘Z&o

\zs°

So

Ko

®0

:t>

1:40.

il

°\8

(okolo o/0 \v \o o oo ,

O ./o/

Ml J

«I ; t

: a,

BŚŻ *

OZ*r

--*    §;    J

S    t,;    Sól

ol

»

• /c

13 ;

läichbreiU\

®1 l®i i®i 1®J

RJ//Ï;

/ M © ;A |

o h 'op.sÿ'l

/ § ; ,2 s, M' i

'o][ '    tJl

I • L¹

- Ni-

iîrôîïr

-I

40.

Ml

JOËÉt

PI «J

I ! ü h

°i

(6

M

'd!° °U§

m

I

"’C-gpj

rG

1:20.

!%J l'frifH"

S

s ikt,

« UÈT 1

;W i

>_ ■ ___

,_,A r ou ** ô/rg

:j

(kissstahl

IÄ-

m Ąa

>W 3 x

pi®pi

i¹

1W

;o o o o

01°

jo ol <5

lO o/o

ô'ôhjj

o°⁰/ ol

'Ol

5 i

à o.

² <- &0-&O/O

!®i ',®i |®i l®!

M l®

31®! i®! a

ih j«

jp i®|S |®1 !®|J LLLj

F'

■bl's

1/

'■

SSîlB

°J| S

° olo

■J

gxpW-J-⁰-?]⁰

3    of -

40.

I poi ą

IsJsËMM

c W—T⁻pJ i-, o

5    °

f© I . /O O/o

^ Yo°A°

r-* Â^loolo

rû<$

o'ojô

o I

fo_o/o

au 90-90

!|Jïl :2

^ Wi

ïi

CÖ *'

0) ₈

nd «j

2    asVl/Ç,»!

cal ;

@ s 5

£>

Rit

■ || Kz -

if, H?

fi «

ZH'Z

zv’c*

C/2    .

I I 75

! ! è-3

TS

;irg

S,,33

» . s-

I I t3 ti

M d S n

I

5/3 «

: I î2 -§ 1

j/

OJ»

<wtx

\i

li

\\

/i

? ;

!zi

.6

l!^;A

-7 • ’ ' ■

tr>

I

Ig; ^

Ki ^

•JV/l-sß^stPf^U ^

2&SS .

>-

en

aï

«I

Die Strassen-Brücken Berlins.

d ureli d en Tahrdamm.

Moltke-Brücke.

Abb. 1. Längenschnltt

(nach A-B ) durcli den Bürgersteig.

Tafel 30.

Greif

^Kandelaber-Vnterbaxe

n!

I

40

Ä

G .

40

rnmal^lcziniFZjiGicncziniülcnrziig] ] pj

[î^iaes^l

M 1 PI

m

Mi

.AAe

:§ââ§2

D

WM

XaeS^

m

qIpbbmbs

CAA

WM/MMĘŁ

r\xM.

1||11|1|

-    ' \- ti.

TmJ

r7S$îw

• vM

2

I Ü

'Aa

*35,76

imm

Wi

-

_______________AJ

+35,90 J

taST:

jy.-frzooTyS#

>ji3+,+53

C

"M.

I

•:

if\37__ + i 37.91

'

■

\

\

'

GÇ.=7,69-^-f

-Ä

A

-JJ5J&________

O'

c

\

*

\

i-Â«*-*

-

m

1

m*

%

m

JT.WS+ 31.99 ----

76,32

H

ci

S'

ü'

NV

Ą-

.V

WA

.sol

SŚ

1

M

'4

•i

i

m

i

i

Pother JtfaiiL -Sandstein,

rr

... J

II

P

NNN

■■

\

\

Æ WT * 3Q,V9

■J

A

fl

JS

V

M

:ii;

.? 1 feslp

I

4 pil

■yÇvfS

II

+ 26,50

i

m

i

M

\

i

I

I

M

I

i

" v

N

«

A

,ê

SV>

ISO

“5

A

i

m

I

m

ü-

%

ü²°

i

i

«3

i

y.

k

J2-/.SÄ

s»

A

A

Il

RothrrfMain,- jp Sandstein.

n

h

ÆeJxtricitdts-Kabel

Gasrohr 0,96-o,96 a

I

:<>

Ahb.2. Querschnitt nach C-D.

I fl

j 11

Stadt. Wasserrohr OfGO&

Kandelaber- Ledit nn

fl

mi

Ahb. 3. Querschnitt nach E~P.

2Ç69

m

+ 37,0* *+3692

* 37,00

— .v« • •    ■ -cj

A

13 cm s t.    l I

^ CD    R .

II

5,50

________ÆÂ>__________

D.r

EE

\+37,19

+37,29

Zïm.

v,/.

â«>.

.....1

.ï"

-------->-C------

__________

Hjinüelaber- Unterbeut

mm

Abl). 4. Querschnitt nach G⁻H.

■mm

Qś

-,o

•Vv

SI

v

1,39

X³sï%

,luilt

+ 37,19

■

□

;>v

mm

m

..... x_

'Wmm

SUi

P

00**37,39

□

-

ü

»

M

JS$$J

Äbb. 5. Aufsicht.

Greif

KanfLelabcr

\ \

Z

2,95

:

«

i

i i T

2,35

Jlaneleleibcn

| " • ^

WÆv//f'//, '/■ ////tä

Tj

izzz

dm

T

2,35

Greif'

Ëéésr——    ••■ÆË^sf    ......~ie==s»

S

¹

I

il

\\\M

> .* 20<?

ÏÏS

\

1

ïï

Si]

irnmtumm

+32.7C

\

mm n n miinm'i \ immnh i i i

l i ! r I I I I 1

h Ahi mmiii n m n h i munmmnżStr

■VrWtWWY/// / / / / / / /'

\ v~\ \ \ w MViim < ■■, ■■ ?.2^\,"unm

TTI m ! I 1

I

T

t IMW \

nuUlUWWWWW

X

\

Ab b. 7. Schnitt

durch, das Geländer nach a-h.

imm

\

\

\

wy.}

uć

\

\

\

■

\

\

ŒM

V

.

:

\

. fn

\

■

tel

\

\

Moltke -

V

\

i’

Brücken. -

m

1

10,37

y

JÜ

■■Il

I

1    \ i ü

lilii

1111 II 1

«ft*?* *.. -<@1- —> ^ Ï f'²⁰*

§

-X

Alt-

Ae7isey

BHS

m.

16,92

■

Strasse

H

H

©

1

I

1

1/oafciA

K IKbÿg

111111

ü /Ą7<>

V

-

I

\

<v,

/-

0/03''

\

<VW

msm WÊËÊÊI

I

i\J

i

«

0,20

«

■

1

i§g|

S

i

i\l

Ö

\

A

/§w_-

2

. ■ ■ r,

1:40.

L

•r*

£

1

rT£*L' f-2

A

r

■

H

■

Hill

111

■lli

P

0,75

1

T'

o./j-

-

O*

w ,0 20

!

Q~*

Abb. 6.

■

Gewölbe#birn

T«

H

Grundriss.

Ü

v—0.

. ,0.20

eeäs

0,20

:

jm

PPahLkopfhöhe +32,99 Pfahlspilze *■ 29,15

«

O

G

________9

1 :200.

Verlag von Julius Springer in Berlin N

7 0,5 O

3

5    6    7 S 9    70

i i i t 1    .....L_

15

20 m

Ii.th.Anst vrBogdan. Giseüus m Berlin W

*

\

Die Strass en-Brücken Berlins.

's

Tafel 31.

Luther-Brücke.

Abb. 1. Län geirs clmitt

durcli die Mitte der Pahrbahn.

durch die Mitte des Bürgersteig

es.

Ql

JL

JL

JL

. Œ==

zzy

SJÊ

<k

jgg«™

;Ś'?3S^ŚS5S'S

W/

XX-

+1G

's

ml

W/

§!2!

*,*,

mm

WÊÊÈÈr ntÄ^

i!

■ÎT

n,24

~T

JÏ.WI+31.9S

£ ,n

. ^ Reudaeitzer und 'yf\Wdrducue/t Sandstein

K----

fmk

%oo

K.W.t 30.9s

i?M

,J|-,

17,21t-

MSm

Al

4

\'&-

m.

11

llül

--

rH—

v8

f<

7.

WWWMi

>.

wmm...

iiÄ^pÄI I

k---------    ----------s

—    -------------- ---------- Sohle . 2470    __________________M-

P jily

?•:

v/S

'/>

Y/%

0,7£

Abb. 2. Auf sicht

I 1 In

=9=

!P

»üüji_

'lÊiiimMÊÊÊËÊiÊUÊiÈiHiimsik

mm

riicJccnflucht

Dreiarmixjej' Gas - Kandelaber

,x_>

ÏZ

Tj

p]i

:c*i

Fi

t!

')

IW

Hl!)

«N

ff

j_

□ <p □

//

//

Fv

'1

ii

Ihm h

Wh

I /    & / /Resjervirl

Sinorr\aurPpJ^xedcabeLruich, Schloss BtlLevuA.

UW

Strassen

si

ci

Iahen

□/

Sir, issen 'fand, dabei >

ä- / l N[ /

//

•?<

'/

Brüchen- j[j

___Il

//

//

i!

ii

i i ,, / /P1 i H‘ il/

auf das Mauerwerk '^ ^^(ohrte Hinterfüllung ).

* -ii /

//

//

//

i i i i i i ! /

/ //

/1 i :

i \ i

hi!

' #y_

_î

/ I I , ,( t -if f :i

/| Ni ¹ î :1 I ;

k ! 1 f= I

M    If ! ! ut

B-NI if il ! ! ä ■

/ I [f'T'-M I -J

/ I l! : ?*•>

r.

i£|j33ï

■Trtt,

pmi

II

ii

äi

i:

II

J.i

IL

II !

hiVrWr-

■f-    :i-

I jf

Graui/pffasfer

'M i!l b

____*______

I    N¹ ■' ' rn-'j,' 'l|!l

ii

-----m.

/7,SS

li

TF

Je

-- -- -

7tvT*H. -

l,-N "

tft

Wi

____ÜI___!4___L'____'IL.____UU_____Il___

/7,24c

il

lia

,ii'

NI

si

•il

fi

__-Achse,

•H

'claberspeisoJicf

Abb. 3.

Querschnitt durch einen Flusspfeiler.

Abb. 4 u. 5. Ouerscbnitte

3ETJ

>V

rr—

_____1Ź?°___________

jEPtz wenlatan

Reserrint

einer

Äbb. 4 durch, die Mitte Seitenöffnung.

(ind. Senkrechte zur Brücken.-Achse gedreht)

Abb. 5

durch die Mitte der Brücke.

-?,8°

Att_

Abb. 6.

Geländer im Brückenscheitel.

1: 50.

t-

wwv

Wk

cm

1-----------■;

+36,£S    +3600

h>;W iSillhf-r-f ~ .....

Alt- IVa/'thuLLcr Sandstein. ^

m,

CD

k>l

j Qll

h. mit 3i,3s

D;

.Y.hl ! »30/is

W f31.9sVdl.W.

i'——jr-

4U3joS

jr.w:+3i,9s

JJie nicht srh/'iit'firtcn Theile sind vergoldet.

ii

Cf

jY.tCe.ląis

Ei

•f

1: 50.

o,s

2,70,

"m

<£■

Y*//,

YYYY,

%

/$

f/y/.

7.;

mmm.

2?

fZ

w/y.

mm wmĘĘmm

> 2%GO

UUÜÜllUllUUUÜlÜUlMÜliUUliiii

■iv

1 ąs O

1:200.

A7

20771

Liik.Anst.’vrBogclan. GiseviusmBeTlm W

à E I

x

à

m

Die S tras seii -Brü cken Berlins.

Moabiter Brücke.

TT

Abb. 1. Längen schnitt nach der Mittellinie des Eahrdainmes.

1: 200.

nt, 2

_7.' f,2

f^&ffTTTr

A.___

^7 43g, 10

sk3y.Z6Zn.-

ni^lELSpppp

y/s

\jà

äm

+ 3*^6

t’to/l '"

j.

5i

+32,45

yjlasalt -tara

L.___2.-Ł7___

+3.7,22

7/'/07

mÊÊF^

+-T2,,,s<

yy

mv:+3i,9z

J"'] +31,30

—:»i»a

KTUCł3Q,»7

Il

t*5»

WËMh WB

+28,60 --1

É;

+ 26, GO

+ 24, 40

ZZ—-zSohle + 2s,oo

\+28,00

j tĄ;

/ r

; G'

mkmmm

26,30

+ 24. 40

Abb. 3. Horizontalschnitt nach A-B in Abb. 1.

1:200.

3o₀

<*

Wasserleitung

//

I)«

17,875

..s

fm i ¹J m

§|N Pflaster' il. Uniefbethmg ,’siruL /ôrtx^eùi).

! !

©/

t

Vi

A-

*/

Pt

CO./

u---

7#

i'

JTïP'

S* 1 fif

ri

iJli

rr⁻'

!■;

IV

fi

PHI

________

VA

Al

-ißhß

■ .Hz

l-

w fm

//%

__

Holzpflaster. ; '

! ! :t,7 .

fl II

Kandelaber/

in

!/i

,<f/ ,/

§!

i_

«\!

~T

_J

T7

UL

jr

51=

( BrüekensUrrv

Abb. 5. Aufsicht auf die Eahrbahn. 1: 200.

Abb. 6. Querschnitt. 1:40.

Konstruktion der Kandelaber-Unterstützung.

Abb. 9 u.10 am Ufer.

Abb. 6-8 auf den Eluss-Pfeilern.

Abb. 7. Grundris s. 1:40.

Abb. 8. Lan gens chnitt. 1:40.

'Kies -Betöre

|]°T;óif °*°    °' ° --?u° ° ° °jt^|° ° °’ o

o ololQ^o o o»o„o ° Ug°°!£!_P °-°

Q oJo[<b" o o o o o o 6 ow ó\ o Qi o| o cUo'

Mio oUo- oo >»    °

i n r¹-

SSIE?

⁰ !.!

iaa=

E

~5°"

'ł

«!

ti\

<fi

;EU

.Łj

fr jn

rTdOalifh^lbcŁcc/cuiiff

^

Arftr w/fym 3iĄm___iAfi

7/1 lit XSs.J ;■///S\ Ql^ T -X

Lj

V/Xf/.

sss

w*

Abb. 2.Längenschnitt nach der Mittellinie des Bürgersteiges. 1: 200.

3J

Tafel 32.

w-

*+32,43

nw. +.U.9-L

..." ~ AuU

/■y

■A

2 G,30

-A

•' lży

.......ü A

8

fe

il

............-..llll&jliill

iSôidameujiiTig càm    f normal gemessen)

Ź5

El

Abb. 4. 11 o ri zon la 1 s chrri tt nach C~D in Abb. 2.

jBcLsaZt-Jj aarau

17, ,

139

1:200.

il

fÜÜ

gffllP

Kothauslass der stä-dt-Kiuiahsationjf

N\N

1/ Abb. 11-14. Geländer-Einzelheiten. 1:60.

P/

Abb. il. Querschnitt.

Abb. 13.

Aus s en-Ansicht.

Abb. 15. Querschnitt

Abb. 16. Querschnitt

%.'5L - ' ^Basait- Î77

Viar*- “

vu

Abb. 12. Grundriss.

\m

io,

sz'i

17

7,00

1,00

__I

durch den Scheitel W der Mittel Öffnung.

durch einen Elusspfeiler.

Abb. IS u. 16 sind uv die, Senkrechte/ zur Brild/zav-Achse, gedreht.

ÏJ

S.JU

___

-----ÄSpjL

'+36*0    ‘

19,80

11,00

>i

+3B.13

+33,62G

■36,2

.A

Abb. 14. Jnnen-Ansicht.

Abb. 9. 1:200.

Kcuidelaberso ekeb

KW* 31,92⁽

Ippdogpr

yn\:+30A7__

W£> H.W+31,92

r +3J,30 M. \ lmv:*30.‘,7

r#

Gully-

+28,00

»I

«_V 4u +28,00

Ol

ÜPf

Abb. 10. 1:200.

H;

fl

rT ■

. . y. .

+2030

1: 40.

1: 200.

WMMMm

,s

20 m.

Iith.Anst.irfBogdaa Giseńus in Berlin W

t

+36,67,

'O 33

pi65

vflasten \

pqi

+ 36,èo

-'T-

ti.

N

śr

Abb. 1. Ansicht.

Abb. 2. Längen schnitt.

IJKr +33,.

6,68

■y.

-■

ß02_

10,60

_______Ä_____

F'i

-f JCIT.*<3s,os

70, SO

St os s

_____»*?._________

il JO

9,07

jirtker .

30#

-304

...

! II. H3 31,30 aber MX

'$Èmk

êmê:

PtüS mm*-

i X HT* 30,90 über JW.

Il___p#P___

Abb. 3. Schnitt nach A-B im Zuge der Lade s tras se. __10,00___

FF?

ui

nü

spim

SP

IgpV

IF

...

rÂFJ

«i

1rozr.

il

t,02slW_ 2,Z5

llpoy

,*%o

Abb. 5. Scłmittnach C-D

Abb. 4. Rechtes Landjoch.

am linken Ufer.

2,50

'•Sri

2I*.J

f4XW

-T⁻

Abb. 6. S chnitt nach E -E

in der Burchfahrts Öffnung.

________________10,00___

2ł50

*01

fil

;-4;: j

%7

.*«»

30f

L 4

il

’&A

un. -,

t, -ł

PI

îpp'!

1,123 . ,,ns

.e®..

w4

MMM

MMMMI

MIM

ÆW+SI^O übrrXS: :-

tl

Vr

..

’c

sr.w*3jtno

Überm

jV HA 30M? übcr.7tt- ~

rTf :

ÆHÜ30,^6

[ &£<?/■ ÆiH

F) Dil/jer

üi Hp

I*

iss

püf m

PP

fA

MP

Ipl

FF

MPjM

Pi

Pi

Brücken -

SchJeswiger Ulen

Pli

:i

ÎFT

den

EES

i i    Ab b. 7. Au fs i cb t    ;    i

=[i-Lj.^.LnjhLmiLLLi-LiimmLLijm.iJij^.m.muiiiujbUi.]iiLiij.iij.mjiiJhJ.F.miiiiiijji[mmmi|Lmhihiiiiiiiiu.Łij.Liiiiu.LUiU|

7p,SO

7 BS

ip^so

7T1

n?

j!

mrr

Achse,

JJ auf die Balkenlage j j

li

j jj LevetzowA Strasse

ąuf dęn

obie

RD

dkg.

"mn

VI A|

4 4 il

wo

= cr

j'-«"

V°.

OL

t,

■/

<0

BRFf

feE

5L

Ul

077#

»Abb. 9. Aufsicht auf die Brücke.

DüJccr-

Der Jungfern - Steg. 1

Trepp enazifgang

Abb.4. Joch.lI.

Abb. 7. JochU

■s—

.V • ■

kW,VW¹.

P,

Abb 1. Ansicht ^

"I

Pi

Abb. 2. Längenschnitt.

i Lf

B-

KM

\v

Zur

Jungfern -hei de

_jr

Abb. 5.

Schnitt nach A⁻B.

Abb. 6.

Scbnitt nach C-D.

,77

7-20-

+30,55

r.too

1:100

16,55

'W/W

rfH -in

HaJ=ö=4=

j:2o

3,pO

»!

Abb. 10. Grundriss des Treidelweges.

'■<u

Abb. 8. S chnitt nach E -E.

SA“

-20

%!

*3Z, 7*

,Sh,

\*/s

•fj f

⁷%7

JT.W. +32,30

Berlin.

s:

___3,50

,3/z7

SÎ

N'.!

⁶/g

Chaussee nach Saatwinkel

+ 33,56

2,75

'13s

Ai**v

____SO»_________

F#

~T

__________

-Ù

F' F

f--------{«»-

N.W+ 3Q,SS

Kanalj

%7

jäfPpp

ZOO-

$s>

Abh. 3.

Sclmitt nach G-R.

BhfFI

tp

^rücken-Achse__

( JinJues Ufer )

li

mA

72

*32,30

+>63j

J-Z.+

2,r«5‘

>L

70,70

IT

I¹

±30,35

U.

•''3 j

il -:—

- A- - **r_ - -    ------*«?—

I    12.36

|V

VIT i

W!

ii

VF

*2.9,2.1

--A-

____ł-/e_____

_____.«*_____

2.07 _

ly Jochl. ,

jjocbU.

I Hoch

El.

Joch

IE

Abb. 11. Grundriss des Treidelweges. T    fij'iic/t/i-.ü/isc (redites Üfcr) p

.itzr-

«,92

>1

nr

.5

:.i

t-.

3t7S.

IV

1:200.

1 0,5 O

UL-L

70

1—1

1S

Tafel 34.

Luis en - Ufer

:v

iÉfe

Wi

4=y

i

h:

M-

s.

il

$<$$$

■t.

, Mi LM.

■bhMI

' ~~ÆÈ

S-il

Achse,

jjtfn/aßsno

::

i?

§1

IllÉ

Iith.Anst.v:Bogdan. Gisevius in Berlin W

g*

V-

■Ę:

Jt/nus-og

il

Waldemar-Brücke.

Äbb.4. Längenschnitt nach der Brückenachse. 1: 200.

si

WM.

ĘŹĘĘ' f»*ïwppw

s;

s*-'

H    1—*—•

g;

K:

m.

Abb. 5. Quers chnitt im S ch.ei.tel.

1: 200.

*—»-

«i

Ml

il

ënfojffrjf) ■. uipMJ&rrdj p pqnjf.

ij»

ici ’

rarfe

gfr

Hi

Abb.6. Grundriss, i : 200.

Horizontal schnitt nach C-D

Ss

Horiz ontalschuitt nach A-B

(m Abb. 5 ).

( in Abb. 5 ).

SS

II

~»k~—

^4 ¹

eo'oi

TO'ê/

\V?.\xv\x |f    Wdysxxai

ri 8

55'

si

";><

V^'-------\-T

----

"I¹—ëê'i ³

f-i-

--------._5,

—s

nn

Ht

-I

-*

A⁹.²

Elisabeth- Ufer

: M

iP

WMĘ&&ĘĘZ.

J ~$l

+‘ f

4=4*i

jlllli

^jji-vîzqvsïrsr

il

JI

hie Strass en-Brüchen Berlins.

Abb. 1-3.Einzelheiten des Geländers und Bogenträgers.

1:40.

C(

r'

<wss

0,96

;v

rtj

Mi

tt

Abb.l. An siebt.

mm

was«

CTC

»Ü •

Abb. 3.

Ansicht imBrückenscheitel.

tSTïV

J

1:40.

1:200.

0,3€

Abb. S)

Abb. 2.

Schnitt

nach a-"b.

o(^J

»frîS-7

s'o

[miljml__ I I ...J________J____L______L_ I I I I

Verlag von Julius Springer m Berlin U

Tafel 35.

5<rW

•lą/n-uasm?

Müij

■■■

JglgP

11

-v

H

’Ib

si

j

«s

c/

\A

Schnitt nach CAD.

i.

•;

-v

-LU SL

72,20

■'<

i.

Iż£h.Artst.vBoqc[an. Giseviusin Berlin W

ilüi

200.

T----

,.i_

W,

Bt

:::

Was serthor-Brücke.

i mm

Schnitt nach E-F.

r£v

ÎS

iii

Abb. 3. Grundriss—Anordnung.

sX

1:200.

■Si11

«i.-'

ê.li

—+

* «wfif’ awâi* ' ssei

~X-

90»

=ł=

o<'J

■V.T*

:+

9ZO+⁷!

X'

/y

aarpsirpivV r fâj^pvY

SES

-F

<8\ jet

»h*

/y

Si",

•i

■i K'< t nütl i

rf-i

1:200.

*N

■H

'■wr

’é

V>|

Si

1 0,5 O 1    2    3 *t S G 7    8    9    70

11111111111 i ; i ! i i i i i i

I'

SS

0=

I;

CR)

ss®§!'

-■ilLv

-i

!b

Eü

In

nach A-B.

oe'a

::

Abb. 1.

200.

•h i ri

Die Strassen-Brücken Berlins.

Schnitt

Abb. 4.

sji

§ si

CM

œl

Abb. 4 u. 5. Geländer-Einzelheit en.

f=

'ixjZ

1: 40.

Abla. 5.

(Mi

1:40.

<*^5«e==zîatr^=*a<t

i)

IP

«Ta

lii

77

/a J

a®—~~

O O (O

O o o |o

\:

•Ajg?

o o oLo

**

PP

zj

C‘7

r.

Verlag von Julius Springer in Berlin K

Tafel 36.

KZZK+3SAO

FR

/*œiv:

--tmpru/gr

lO ot

I o o“ÿ <y

!!

coffà

C*rGZ

•01)

N¹

oy;>v

? y

-i êa

I"°"!

2Je

o'“o‘'owo,Jo''o''crl<r <r:r₀ ijjj ₀

m

tv

o|

zyzz

/Z+V

l: 200.

99ÏZ

Z909

+&OŻ

Ł99Z

\    909?

HV +sjz

in

ri

{zco/

il

U ’ :§«

g! w

i S

1 nd

§

I jh

ï S

1; «

Soi/’

- 5

I CO

' 4 ! 3

sr

à?

si

v,

,°

4iJ

<8: 8:

i-

Querschnitte der Dogenträg

_2S

B. T.

fi a*“*!

°âM

ii

ff

a !o A

■»"

T*

4-

Jh

w-

Æ

lith Anst.TBogdan. Gisevius in Berlin Wi

ty/

sj

ss _

Üafe

0_O„O„OR) O

S?

9‘99Z/ >

.•»w

’oTôoY o

‘i*«*

a«/

"ô\o“ô\o⁴

009

p o| o O O

’rFçFcFoioT

V<P

~w

.H

Xa

TÂŸt

ÿo °oWir ow

A.

AA

W xq-î

a#

2Sl

V>jP „oŁpI

Ol-OS-OVÏ

ćt;

AjA⁵ °

dro

o o”o o o o © Ö

>s

nd

mm

Was serth or-Brücke.

Blatt 2.

Abb. 3. Anschluss der Fahrbahn

1: 40.

das bew^egliche Auflager.

an

1:40.

i:i

wM

Pi

^PbrFvijj I |

“mlllliiilL

Schnitt nacli a-ö.

i si

d :/ !

rF

-Mi

■L~

©I

°i

i

m

=•

o!tô~5

Wte

FP

R

fl

y

I lli

ft-lTTÿ-g

I9.S.O.O.

q (5“Ô"<5 o

■-

e«™

ii»_________

JIM ^ k

o¹¹ i;

Abb. 10. Fahrbahn- Träger.

1: 40.

Æ-|

r2

!»!

!°i

!°i

-op !

ä i

i. •# s

■ »

uâ '::

ł\o

ii°

°i

M-

0/09-09-!

^0    -g;yo°o⁰s°i|° °;°

5:

o

Ed

1:40.

iS

;s

i i |

■æ

|f

i- :lmK SJ

^Ë;ÿtilksï

Ansicht

i L_b

eines Gitterstäbes.

AZ2T

Oh

tquers chnitte de s Yrei\ste inrn gsb alkens.

m Feld 2.

M T.

" s/r *    f«*-!

Xs.fL

-î

Aüi

i

M

&Lf

p ooercoo

Æfg?

H if dib fflio

Ô iTil O

=00

D

in Feld 1.

ÎML

Xït

5    V JehJ

'S    i Simm .

eJ'si . a -UL—I i

.0

ir.T.

lo_V o o\ Offl

!âo >p o cA~^

o 0,0.

"Si"

i

1i”

51

&—»ö»s|

i°₀i

ail 1

O'

ns-te

isi

-ïS'.sii

zoe/

⁺ł

r?

'F

IPI

illo.F

TP

Ï:

ifWte^ra

i ; J<° o °N H o/ oeoff-i °

« »“».».»"'a a o.

Ö-------Ó99 — t?

O rtwT'l    o

o'o o o ©~?

J? PQ-

ojoVouo'?:, m @    ?°a    M x°x xo^. y^A ^

-^-H\VÂVAVÂVAVÀVPyÀV/WP\|-

p-oyFo-p; W W W$ W W W W__W ^

\owcAuouowcT

in

».

18

4o

'T

O UQ Q¹ O

roy-wr

o o o o ö o oo.ofb ô 5

O O^C II0/-09-oi/-* jfè

r-

2|2

oilij°

«g»

°r

o Sjio

°!i°

4“

°oiÜ!°o

ï:

o *o

H-r

°|°

°|°

- 'é-

oiiio

°r

oliii °i

jjîj

°|°

Ai

(rilte/'Stiibd

oilll o

°o|!ii°o

lit

ciTo

«g»

°JJ!

°l°

d iill o

oos:r

I-

r*¹ Ko

0^°P [P^°,

•QwQ^O" |t>^

\/p^o

lit

!|!o

!|!°

Üio

]ll°

°°L

°i

1-

°o

So

999Zl~---

;©

C

ôS/i

Ml f-jj- - --jüü-

■g

-KT

er.

Die Strassen-Brücken Berlins.

Abb. 1. -Bürgers teig -Träg

1: 40.

'o

; ;Ô

<€y\

A!

Fpcf

ç |A?>

5i U®

pfoj^P,

'o

Obergurt

390

A.

łf

Abb 2. Längen schnitt nach C-D. 1:40.

rąas^

il -£

jD

Abb. 6. Querschnitt am Auflager. 1:40.

ce

CJ

Abb.9. Beweglich

Auflager.

:-

il

1: 40.

p'/20

v^-<»

: foiwn F

F!

S!

y-o-fo

1°**

ÔZ‘*J

pA:

|o o o |o

,j

:|ii

!j!o°

r.

°©

io

o|||o

o.!! q

’» g -P -gi-o-d-o-a^a-fl '» S » ’A IJorjououdJir-g^

1:40.

s-

:=j Ni"

i K

LŁ-.I

al

■ Il

S ^

^ ^    O ScS ! O O U0 r**!#*⁻ O o“ ©Ud“©U3U0

“ I :-'-:"~-t-H\\/A\/A\| -y

⁰⁰ Tl ¥. 9. 9.    °„ °!    4°J V.°y \°1 S ° JL «Ab» d_o_o_o_o_o_o

ji S f*-"

< £

o p o qlo"o ojouQ°o o f

-d

‘2

Xo_0 o.

?»

O O O O'O o o

A»

XcX Q u

S.°!a

ofoóń

12

g î o o o o o

CXicA o Ąr

A?-*------------*!

::X

f«r

t=

SV.YV

°oi

°J

Abb.7.

Pestes Auflaae

fi

1: 40.

Ai

Yerlaq von Julius Sjrinqer in Berlin K

%

i .

Tafel 37.

■&

TI

oo'y

ÖÖrS/

»

.01

Soz _

Mil

!:

:!

il

J"

Ri

ÜJ

- F“

Abb.3. Grundriss-Anordnung.

3i

rzr:

r=

=4=

§’:

1= i

IiHi-AnstYBogdan. Gisesius in Berlin W

-*3--

^v.xreNi

I” ÓSI

OS'/

os-/ " T-àëi I

=4=

Ci

-----

«■/

êfï

___«iüt

--=ëM

-1"-'

i--"-

1]

---ö

£■=

r:j

Schlesische Brücke.

MÈ

- OO/ :/

- -s

Si

■.i

6VV7

öbte

03

r~

I?

x ®te

s|s

a£s

•:

i §;

r;

1!

*iS

OS •/

: 'S

=$

6»«/ :/

os:t

0)

: of» ï: i »--*?

«V/

mm

IpPti

li

§!

■p ony .n/ojyytnyjs-pyiny \ <

<nyoJSvyy\ *styojST)f) i

11

Abb. 1. L än gens chnitt.

-¹

«o»

I?

ss

..1

J]

m \ Ï:

Mêm ï

fl;

ff

'ipÄ

Abb.2. Querschnitt.

f*

-I

i§?ć

ia

Die Strass en-Brücken Berlins.

Ï-’

epp

0'

öi'g

||

Hf

*-î

■n(t>j!.-»0 ; * Mftxu»sjnrji ! +

r-r

k£

îi< ą

Ih»

“HT-WWIWl

.mnpjp Mp spqnji &nni SunnjiyjHM xuiiurjöjj

Ober-Freiarchen-Brücke.

Abb. 2. Längenscbnitt.

00/:/

^^Ê§§§33

mmmm 1

J +2S.**2

y *27,00

SOnt

OOL U

sa

V.

P1P'¹

IS

<•

+ 2Z?2J

Sdmittwińkcl zfris<9u7tJ!^Ł/7i£pxiben~ und-Brüçkerv-Achse - 819 \+35,33

+HZOO'

005 =I

1 Abb.l. Querscbnitt.

§5 a

_________«-«g. ______

';tLL—bs.a

^ .Ł---~

?!*l—

⁷⁻⁷

•r S 6    7 S 9 IO

i i I i i I__l_

/OSO    1    2,    3

11111111111    I    I    I

■f

fl

Mi

süLôïfcS

WÈÊÉBBBBS&

1*3553

to

mm

■■

xn%

0.1.1

Verlag von Julius Springer m Berlin 11.

... .

Tafel 38.

W-W“?«?; ayojs-vff-/pzriS' i |l

t "'j

-----GSTo

•§liSÿ

i-

Ih

ill

;i >

Abb. 4. Querschnitt

durch den Scheitel.

1: 200.

III

i: m

SMi

11

lit

'IR

il

i-1

if

Abb. 5-9. Einzelheiten

'Cl )

•-3

nach a —h.

/r‘oe + j

Abb. 7. Schnitt nach e -f.

© y⁵'* y ©

Q'ÆQ—J

0,/r0

ïWtoksi

<u

'S

33

t>

Ifl

Abh. 5. Schnitt

1113

•D

o-

\V\vR

ü

1SIPI

11»

Abb. 6. Schnitt nach c-d.

o,*to

öl

Abb. 8 u. 9. Geländer-Querschnitte.!:50.

Abb. 9. Schnitt nach x-k

j?

a.

Abb. 8. Sclinitt nach, g-h

«TV

j/r

XX

Iith.Anst.TBogdan GiseiausinBepliaVC

«■M

illP

S:

e;

fi

<n/o.L&*yvjL fpips |

^1/ou.mg jpv}s \ t. m?- nptr^’-o^g'^ $

£ÔVX$n |

si M

üo.

I ist&

-S«¹-

5]

X-''=

F’

Von der Heydt-Brücke.

1:200.

Abb. 1 u. 2. Längenschnitte

n-

Königin Augusta-Str.

WT C

:i •

> .1 -

WW

T.

a>

■ :( 1

:P

oi

r3

MW

>-.T'

>'Tr

K---:

d 1 1;

WW

■P»

ÿmmfi

: 7- ,

mlM

m

SsS

Xp

ITT

Vi

xX

m-

4 'PiirA

I ±ü

i» ^ •:

VT*;

1 j

p; tü

I

ât

"i

is

x'X-" '

i;

n;

Die Strassen-Briicken Berlins.

Abb. 1. durcir die Fahrbahn nach A-B.

;> :r '

vt<

vx ■:

^:r-

MI- '

vit •;

IX' ■

irr:'

MW

1VT i

t?

<b

rO

0)

:§

Ë    !

■    -9

mkl

Imm

PHk| i ÄÄLi i#

I1ÉI !ft«ï'

hH|

àmmmm

i    ^ CSsks/yyli

Die Lcujerfiujen der IVzder'laner Ticxferv crrtrüCherrLcL senk -

recht zur DmcTchnie

Abb. 3. Grundriss-Anordnung. 1:200.

Aufsicht auf die Fahrbahn.

Gewölbe.

Hother ^TuTThscmxLsteiJi/

fi

W;

i'

%L

■i

P-

«■Ml

Aufsicht auf das

Si

' 1 1 'I i ■ I

i-

1:

.il

1-1

io‘e

mkm

xyi sü§=

i 1 ii

, 1

-------rr"Ä»'^—r|t

% I f\fji

os'e

IÉÈ1

^fpupb# ^ipl

«I

_ -Brückeivstirrv__

Horiz oritalschnitt

durch das Widerlager.

a-

Jsriicken&Łim

IP

11

11

II

11

i*

CP

1: 200.

8-

il

il

i--}, --

'i

gTI

<0 _

'A.

00

li

i

Igś

IIa

il

r'<7

il

:i

x-^xxX

xx^i

=■

Scfr°ne

v"

if-

üfer

bergeV

<11

Verlag von Julius Springer in Berlin N.

Tafel 39.

FS

Friedrich Wilhelm-

Strasse

lith. Anst.YBoqdan Gisevius in Berlin W

P!

Abb. 2. Längensclmitt nach C~D.

";-i

- M-U

p ■■

;i ::i

■»R

mi

'• r!

K-1

.'-'H'

'ï

)■ -1

mmm

:|ggl

wml

PPte

\ ÊM;

p:

1SSK1II

■Il

+32,61

il

s.

II

§§§

il

si

ïfe

>-

te te

sss

il

sir

Vf

s_

i:

p;i;

tes

lEü

Us

Herkules - Brücke.

SI:

I!

P

¹

!*>-

----

FteteFtete

s/

■ fS

îsi

fi:

FS

âei

r"-

pâ

Vv

oe'e

- ■*->

-■

f-

mmii

Remerkung: /)ie eingeklammerten, Afaasse sind, normal gemessen..

sas

i : 200.

,&-

2-

Abh.3. Aufsicht auf die Brücke.

es

SP

Et

£S|

Fc⁵

■ 031

ÉÉ

1%

PP

<-

::U

il

12,83

ÜC|gÿ|

w-

SE

îS

"\ Sf-

IM

SU!

sss

\ù

li I

B

m9 1/tefi-

(tglMj

**{0

"l‘u

fe

SS

■Ep

Ep

Pte

pq

I i

WH J-

'S

Kanalsohle.

*1

„J

S"

s>

S:

S:

SP

tes

»,

'S

S:

.■ti

liii

te

I te

il

SP

>K

l-l-

11

+ 23,8/

ïi

^î!

:>

r-i

!§

Si

IE'

8P

...

11

di

"f-

Die Strassen-Brücken Berlins.

Ri

i?

■

IE

"E

lp

Ml

S? »

g.

üi

HE

Verlag von Julius Spinger in Berlin N.

HHHh . , ; I Ê ÜÉ IÉH •    ••

Die Stras s en-Brücken Berlins.

Torfstras sen - Brücke.

Abb. 1- 4.

Tafel 40.

Fenn - Brücke.

Abb. 5-9.

Abb. 1.Lan^enschnitt nach. G- H.

Abb. 5. Läugenschnitt nach. A~B.

Abb. 6. Querschnitt nach C-D.

Iw

i.

mm

VI

T/,QO

SS

Goa

I 44

K-------

■nagst

mi

HHpl

■■N

Ü§||||

mm

ÜÉ&

:-V:

mmmmm

Wmm

mtissam-*

SR

//'

'•V,

A,

Ui

m

JC.tr*.-is.se

tfPlf

trniù

Wmm

iw

ft

tl

ppp

+ 30,47 3+30,3742

Sil

W*

: tU

Ë9;

II.

WUiU

*t=

+ 32,13 + 31,9

0-

~ ffoc/irrztsser’ t~3 A90 -

Norm. >ü♦ 30,47

+ 2S,9dU

■1:

i»c,

hk

-A

■WR

’A

A:

£1

*27,(JO

\TjSQ

*22«?

'0.16

dlNnd^Mll

'A

A

Abb. 2. Querschnitt | nach E -F.

±2S,QO\

\    +25,50

+ 26,Są_J

+23,00

Abb. 4.

Schnitt nach a-h.

il

A/

Abb. 7.

Grundri s s - Aitordmm g.

Abb. 8. Geländer-Abschluss. 1: 50.

±36,66

161

Y 36,00

rT¹

__

CK.r,r.*3ss«

mz:3Är~izr

mm

Êm$

tfi#A

mmm

Ui

---tC. .    ---

a2t6J-

+31,88 p

issit

Horizontais chnitt unter den Abdeckplatten.

I«

31,30,.

?.ies.

in

R\

Norm W* 30,47

♦ axeotj

mm

Horiz ontal s chnitt in Höhe der 0rd.+32,13 mit Unteransicht der Gewölbelaibung.

SFR

76

m.j

\\

* 27,00_

5-7

ł 23. SO

+ 2Ą<90

A?

Al

îagS!

TITO

3>V

TOrnarcoarrr

Post

WN

ArA

^2/iöf41ydrÄd/? ^

Abb. 3.

Grundris s -Anordnung.

Horizontalschnitt in Höhe der 0rd .+31,90 mit, Unteransicht der Gewölbe-laibu ng und Aufsicht auf die Wölb -und Kampf er steine.

Ho riz oivtals chni tt ixrHöhe der 0rd.+31,90.

----------7475_________

Wms^mgfe?ä

',2.ł U

A:

------wo

\.

imfc

iS

iV

u.

__

°"n

nf

WÊÊm.

w\

\\\

t ti

mm

\4

_ A__ßrii

Mil

i=S

AüvvwAav\

V\«®

-uA

7/

•a;

-AP

r-s

'S

---Tl--

______________V-

36,73

" Tm

Tili

i_____\p_J___LLm

JT H:!-    <-

Ear...........

i â Sa¹ \

fr

V-

13,78

20,90

Achse,

■fft

______

’IP

-4

7#

—-I/«»

/■

I--À-

■I i i

M.........1

Briic/tCTv-

±,

\kjê

Ii

•TT---

____

--1LQ ²

//

!j

//

7/

Abb. 9. Geländer-Mittelfeld . 1: 50.

y o o o i rjÄM

2&8S

“Üi

-A

//

sf

/::■

!h

./

//

/N,

//

//

’l

S:

\__

EEEE±

i-.

v-

|V.

<£cr.? -j

-7J70._____

/!

,    --J— -

-t.—

mmmm

pl!iil^iui;. |    innrni'i—77]Aj--—TT

/////

/7

//

//

«>•

\\

V-

WZZZZTTg

mm

Aufsicht auf den Bürgersteig h \ und die Fahrbahn.

Horizontalschnitt in Höhe der 0rd.+29,40.

tiiiiiiinnn

CT

=3

iz

Aufsicht auf das fertige Bauwerk.

Ho riz ontal s chni tt inllöhe der 0rd.+ 36,62.

0,^

1:50.

3 TJX/

1:200.

i oiîsfsejsoio

[linllllll    I    I    I    I    I    1    1    1    I    I

X5

Verlag vor Julius Sjrmger in Berlin N.

lith Anst.xBogdan Gisevius in Berlin W

%

V:

'**

xz

' .......

il

Sa

4^

:-.!V

- v 4i *• ii i i *3

r.

4 4 -    '*1,

Die Strassen - Brücken sind durch rothe Farbe hervorgehoben.

y~^ htißnia*

'7

K„

' I

St p.

7'4>vw *

S //

mmm

Pankow NM IL

1QD

s/⁴®-------^-w-

ÏS|'4>

\OQQ'

rr

r⁻

«L

-'O.,

% ' .J,

V L

4D i

4¹ À* 4

VZ

4

Z n-jr

ll

44

U V

i*J y N^ f

Va ü 1,

\ a •'■' *-44

H E J DE

\4, . 4    4,

Ü 4 ⁴V':a 4⁴ ’V '

i ÜTn^A »' ⁴ jl 4 4 f\if\Na 4. • 4 * 4 4

■ ‘7

JS

/ •ri    . -ri

■<• . -= .

4\

4 44

i\

L>

Vt

^rr" J * <

-J~rN*A2

î$pi-

sis sensee

% Z

Brunnen / PSarz >

X#

>üz

4*4

V‘4

.4 4

4^-4 4⁴

, Planta^/,

fw

8i\xZ

/ MB®-——v>    \

Rhf' GasZibrę-^

LL

te-guTm

<44

^4    ' 4 J^/riàtzl dß’

AP⁴^

44

44

zÿ

/Z-'

< \ -y

4> Y

»/«.Z

ati

---iLjtfettelbeck

L?0$L

Ł^hfleo!I®5śS5 iï83j!g ■

i^gg- p^c N

edding&j.

s/C. j

s# « £

:i

^VL/

TlabtlL '

■"m/i

v.

5?

L'Y

v.'

f/BS

3S

LsLz? «I

s.

•FbIiF. Boussel Sir.

L—

Putlîtz Sfr». g^glj

sgliPS^z

sy\*

/m\ m

«4^/Mï!

SordteLLs ja,. vZ^otIz’'

1 ..iiszz

Stâ&t. &œs-AnstciLt

B h F.

ensee

1    "^>0^;

V 2Teu KfmefZ'^'-;, Z SoJtonlunLS en\l

e,

PT-

■i

N/

iśSMŁ

sz\

Co^

/lira

</*

.<

UnionPL

—T7co/

an

<1;

il

ÉîôsSsï

r~

Salden

DûnL

cô

/r-

rw^affl J

[se

Kaserne.

%T

.'^4^nr Garde

'J \ V

ZZo>

''a>:

<$$

iSPiEr

4L

J Æ«Ł^-łggg|7

ś r?!

4:.⁴'-

ZLtec

“ÄaS,;LL .r°bre,i

«ÄS

r,⁸    '

092

en

/tù

«T

w<3ïüo

isZ?d

\u-/i.

•Toïï

x.

?r&|

3Bü- v schinéPI.^.-

yÜlgenustàdi ¹ Krankenhs.

Zè?

r\

■A

lexand r.\" \c XvPlA \3

;0

!?■

a t t V \fï®ÔN£M,

V* t .t'

s/

r /tL

'cïït⁷/

'cr7

-O

Sô

OSynafoj,* J /

V,

Ka

\X.‘

po/L

K-

Mk

L/

iejk_

Sp|7^V

;%W0k

fÈ&îifé

'Jûstend, Th, J

rs

Ï4CA

tZ

''i’⁵⁵ï4;Z

/<'/

Z'

fcêS

W:

if;

74Ki-

^8/

_Stral. Br\

m./

>1

F.Mtv

::Z

lanitw

ri;

WM

Bismarck-

^\Cüst \ PI.

rinepvî

?gLpo

'eL

; in 9b

■KWW^Z <

■^sF

,;Z-

A%v

laiwist

?8

«r*

h F.

.fe ZooloAGtn.

1 r-n---

U Bhf.S

jSaviJi

r2Â®

”*    /5/

‘A

/o:

2.

fw

Zv

ESDBiw^

ReiehsDTTick.

A../

L;

hr

kSï»

,Jj>oUoTh~

»ujtkaî^.

tS'/î

Sè

VL4«

!S

g>

%>

\«r

' '7

a/f

si.

sischer

hf.

ar^

)prn^sb"gr.

Hst.WsBschr.S^

A

j^S^Ęr'

f&fc

OSA

/if^TŚjaeug.

&* lit

•/

IÄ¹

VÄ

⁷ JZ/Zh

\fcjsfos

tfan

BUŁ

HJ

pzS^W

SE^Js

wäs« ^

■ÆæA*

'Ä

t/»

w

x- Ait ■

Y,

/O

■v;

Platz

Oą

F77,o7Zs,f/

?sSàô

7&VU

w%

BhfT^C

\ Stral.-Rummelsb'éZi

Jf

^Fèr

o;

fc»HS

L!

‘■‘S’«

fÆ

'•-■s

W^=śe[

>i&trw

M

/02(--

pZîÇ;

'Jwserne.

ch i nej

SK

*N

s>

dlüch.Pi.

A'

L,

Spr«w.

L-

P*£l8

P/J

feüLbe.LL®/

>•5^

■Theai.

Ä'

J*

^iésiJUL

Z/O

ÙrViM

nj^Ælmâ

CfeCf

Las*

ifirdp

Nach einem, Pleuve; von Julius Straube verkleinert;.

7«

te:

4?^ŚS&

$*

Taxai

'Wk**$s*Z

Yerlag von Julius SjTingeT in Berlin 1T.

700

7-500

2000

2500

9M0 m.

PBotoB&ogr.-viBogdan Giseviusm Berlin. W.

■

- -. ■' • ■

'

KRAKÓW J

c h n i c

6.

B

TMî

. 61

\

-V

i

<

•.

.. /'"Il ’î,'% «. »}Z.    .k £,.....Ââ - *L‘,‘

k

'Â;': ' r '

\ : .

ë

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW '

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

K3 5221

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

Bibliotek

* Politecli