I Sill

; ï;

ST

TO’

DIE SCHÖNSTEN

MHÜil ■

HAUSTHOREN UND THORE

BERLINS UNI) SEINER UMGEBUNG

AUSGEFÜHRT IN HOLZ

EIN VORLAGENWERR FÜR ARCHITEKTEN UND BAUTISCHLER

NACH DER NATUR EHOTOGRAPHISCH AUFGENOMMEN UND H E R A ü SG EG E B ISN

VO N

iii

EGON HESSLING

fflll

II. SERIE

'V

■R:

40 LI C HTD RUCKT A FE LN

li

fUfe

IL

Bruno Hessling

¥•

mm :

BUCHHANDLUNG FÜR ARCHITEKTUR UND KUNSTGEWERBE

NEW YORK

64 EAST 12™ STREET.

BERLIN

SW. 46, ANHALTS'] R. W,/17.

■

A»

-

r

'

! iää

aT

F 3

Liczba inwentarza

ITUo

Szafa

SI

!

Półka

*

:

Miejsce

//

* /»SRJ,

’ f'

r**

3».    ♦

V ✓

■n

KL '

Srt

*>î>

ffi Vï

rj

$

P:

^ à

JL *■ o

O ~ ■ ’j

“5 ■ ■    »

J ■ *

N» >

© / ;

zur .

«3

’^L

*

■*ï-y.

BIBLIOTEKA

. k. pafet. arza,n^w?1

wKBAKoWia.

v

\

Biblioteka Politechniki Ktakowskie)

V

/

100000298764

C/J

■H

rn

ri

qq

Cd

GO

qq

pq

tq

qq

BERLINS UND SEINER UMGEBUNG

AUSGEFÜHRT IN HOLZ

EIN VORLAGENWERK FÜR ARCHITEKTEN UND BAUTISCHLER

NACH DER NATUR PHOTOGRAPHISCH AUFGENOMMEN UND HERAUSGEGEBEN

VON

EGON HESSLING

II. SERIE

40 LICHTDRUCKTAFELN

biblioteka

C* k. pańsł. S2koł> orzerriysło, ^ w KfiÄKuVVIü.

9091

BI8LJOTHKÂ

üâsîi&wei lûiïi ?nrmy ■*>*

w Hrakif/? <;r

Bruno Hessling

BUCHHANDLUNG FÜR ARCHITEKTUR UND KUNSTGEWERBE

BERLIN

SW. 46, ANHALTSTR. 16/17.

NEW YORK

64 EAST 12TH STREET

KRAKÓW

^•chnici^

III IH^S⁻

Akc. Nr.

bibljoteka

Szktty

P â© «

Hausthüren und Thore

von

EGON HESSLING.

Zweite Serie.

INHALT S-VERZEICHNIS S.

Tafel    1.    Berlin, Mohrenstrasse 12. Entwurf und Ausführung: Henry van der Melde,

Brüssel.

„    2.    Berlin, Kurfürstenstrasse 132. Entwurf: Cremer & Wolffenstein, Architektur-

Bureau, Berlin. — Ausführung: Siebert & Aschenbach, Berlin.

„    3.    Charlottenburg, Banhestrasse 34. Entwurf: Kristeller & Sonnenthal, Baumeister,

Berlin. — Ausführung: M. Wegener, Berlin.

„    4.    Charlottenburg, Kurfürstendamm 217. Entwurf: Chr. H. Seeling, Architekt,

Mitglied der Königlichen Akademie der Künste, Charlottenburg. — Ausführung: Heinr. Mittag, Maurer- u. Zimmermeister, Charlottenburg.

„    5.    Berlin, Lützowplatz G. Entwurf: Kristeller & Sonnenthal, Baumeister, Berlin.—

Ausführung: J. C. Pfaff, Berlin.

„    6.    Berlin, Lützowplatz 3. Entwurf: S. Zadek, Architekt, Charlottenburg. — Aus

führung: G. Kuhnert, Berlin.

„    7.    Berlin, Tauenzienstrasse 14. Entwurf: Messel & Altgelt, Berlin. — Ausführung:

H. & A. Mittag, Charlottenburg.

„    8.    Berlin, Wilhelmstrasse 74. Entwurf und Ausführung: C. Prächtel, Hoftischler

meister, Berlin.

„    9.    Wilmersdorf, Kaiserallee    132.    Entwurf:    Hoffmann & Wüstenhagen, Baugeschäft,

Berlin. — Ausführung: Ernst Mittag, Berlin.

„    10. Berlin, Klopstockstrasse 24. Entwurf: E. Seibertz, Baumeister, Berlin. — Aus

führung: Emil Funcke, Berlin.

„    11.    Berlin,    Thiergartenstrasse 9.    Entwurf:    Otto Rieth, Professor, Berlin. — Aus

führung: F. Wirth’s Söhne, Stuttgart.

„    12.    Berlin,    Klopstockstrasse    20.    Entwurf:    G. Rockstrohen, Architekt, Berlin. —

Ausführung: A. Bünger, Berlin.

„    13.    Berlin,    Klopstockstrasse    19.    Entwurf:    G. Rockstrohen, Architekt, Berlin. —

Ausführung: Gustav Lange, Berlin.

„    14.    Orunewald, Königsallee 35. Entwurf: Karl Ed. Bangert, Baumeister, Berlin. —

Ausführung: Fr. Langemann, Berlin.

„    15.    Orunewald, Königsallee 35. Entwurf: Karl Ed. Bangert, Baumeister, Berlin. —

Ausführung: Fr. Langemann, Berlin.

„    16.    Berlin, Friedrichstrasse 50/51. Entwurf: Cremer & Wolffenstein, Architektur-

Bureau, Berlin. — Ausführung: A. Klempau, Berlin.

„    17.    Gross-Lichterfelde, Zehlendorfer Strasse 15. Entwurf: Meier & Werle, Archi

tekten, Berlin. — Ausführung: August Benzien, Charlottenburg.

„    18.    Orunewald, Winklerstrasse 18. Entwurf: A. Messel, Kgl. Professor, Berlin. —

Ausführung: H. Ennneluth, Berlin.

Tafel 11). Grunewald, Hubertusbader Strasse 2. Entwurf: A. Hartmann, Baumeister, Grune-wald. — Ausführung: J. Kiefer, Spremberg.

„    20. Berlin, Behrenstrasse 22. Entwurf: KristeUer & Sonnentlial, Baumeister, Berlin.

— Ausführung: A.. Klempau, Berlin.

„    21. , Berlin, Klopstockstrasse 21. Entwurf: E. Seibertz, Baumeister, Berlin. — Aus

führung: Pagenkopf & Heller, Rathenow.

„    22. Berlin, Glogauer Strasse 12. Entwurf: Ludwig Hoffmann. Königl. u. Stadt-Baurath,

Berlin. — Ausführung; 11. & W, Glatzer, Berlin.

„    23. Grunewald, Herthastrasse 17/19. Entwurf: Otto March, Kgl. Baurath, Charlotten

burg. — Ausführung: Georg Kuhnert, Berlin.

„    24. Charlottenburg, Rankestrasse- 10/11. Entwurf: P. Peters, Stadtbauinspektor,

Charlottenburg. — Ausführung: Wilhelm Schröder, Charlottenburg.

„    25. Berlin, Matthäikirchstrasse 33. Entwurf: Kayser & von Groszheim, Kgl. Bau-

rätlie, Berlin. — Ausführung: C. Mecklenburg & Co., Berlin.

„    26. Charlottenburg, Fasanenstrasse 30. Entwurf: Perd. Döbler, Architekt, Berlin. —

Ausführung: Ernst Mittag, Berlin.

„    27'. -Charlottenburg,. Bleibtreustrasse 14. Entwurf: 0. Harnisch und Hartmann-, Berlin.

— Ausführung: Ernst Gossow, Berlin.

- „    28. Berlin, Leipziger Platz 16 j Entwurf: E. Ihne, Kgl. Geh. Hofbaurath und Ilof-

architekt, Berlin. — Ausführung: G. Olm, Berlin.

„    29. .Berlin, Holzmarktstrasse 53. Entwurf: Meier & Werle, Architekten, Berlin. —

Ausführung: Ernst Mittag, Berlin.

,.    30. ’ Berlin, Gertfaudfensirasse 10/12. Entwurf: M. Jacob und G. Rönsch, Architekten,

Berlin. — Ausführung: Ernst Gossow, Tischlermeister und Gustav Lind, Ciseleur,. Berlin.

31.    Berlin, Meineckestrasse 26: Entwurf und Ausführung: Gustav Meyer, Bautischlerei, Berlin.    ' . . . :

32.    Charlottenburg, Grolmaniistrasse 12. Entwurf: Grisebach & Dinklage, Architekten, Chariottenburg. — Ausführung: H. & A. Mittag, Charlottenburg.

„    33. Berlin, Maçissçiistrasse!22. Entwurf:' Walter Werneking, Architekt, Berlin. —

Ausführung: Gebr. Schaar, Berlin.

-'J)

34. Berlin;, Lützoïdplatz:4. .Entwürf: Eugen Kornfeld, Baumeister,- Berlin. ■*— Ausführung: H. Beddemann, Berlin.

„    35. Berlin, Gitschiner.[Strasse 96'. Entwurf: Paul Hoppe, Architekt, Berlin.-^ Aus

führung: C. Raetscli, .Berlin.

3.G.. Berlin,, Handelst}*asse 17. Entwurf: P. BÖtger, Baumeister, Berlin. — Ausführung: G. & H. Schütze, Berlin.

37.    Berlin,    Friedrichstrasse 176/178. Entwurf: Franz    Hildebrandt,    Baumeister,

Berlin. — Ausführung: H. & A. Mittag, Charlbttenburg. :

„ „    38.    Berlin,    Friedrichstrasse 17.6/178. Entwurf: Franz    Hildebrandt,    Baumeister,

Berlin. — Ausführung: H. & A. Mittag, .Charlottenburg.

_n 39. Grunewald;,Bęymestraśse 15.. Entwurf: Cremer & Wolffenstein, Architektur-Bureau, Berlin. — Ausführung: Kimbel & Friederichsen, Berlin.

„    40.    Berlin,    Wilhelmstrasse; 9. \ Entwurf: M. Jacob und    G. Rönsch,    Architekten,

Berlin. — Ausführung: Professor Riegelmann und Ernst Gossow, Berlin.

Serie II.

r >

mWi

Ulli

J

1

\f

* a

. s

„ ' •

• « ■■

1

■ “■>

m i

«

I. mi

jif

3

à

ÉWB1

-

r ?

■

, -ù. „ ^ ij*,

. -sü

He

, Jh

■aUiiMWt    «»■■»•<

IX

sa.

Entwurf und Ausführung: H. Van der Velde, Brüssel.

Berlin, Mohrenstrasse 12.

Tafel i.

■

ft

i/i

-

tî

3 C3

v:".' ;

»j Ot/J

.v

*3 ***3

■*? fii

*

• '

i

'

W

fiWs

<Vv '

ą.

%s

Eł,;

l «lr >' . '^Sc: - .

-Ç>.

'-'O*'

‘•S# w>

\\

; ooo

OOO fe

■ jw'

; v

I «■

%g

1

Éj

» >

vfî,

:%g

3$fl

< <3

Th /

araeaaag;

⁼p-

gü

» >-

ij.

*3Ê

*x

>^v/s

'

Oć<

^oo<

CH>0<

■(MMI

MMi

.i ■

*****

V.ï

Entwurf: Cremer & Wolffenstein, Berlin.

Ausführung: Sichert & Aschenbach, Berlin.

Berlin, Kurfürstenstrasse 132.

:y

■».

/-»-■ V

\

.• ' >

V ^

"■%¥ '

?

;

-

■

Serie II.

Tafel 3.

sjj wr

■M

Spg*æ5^”",r,*r

r*

'V;

m$.

s77>r

lv .

', M

3-

m.

••I

ä,;

<$»

' AiS

«<)

nc

Iłl

:    . s.

a-**«

ümü^s

ixw

•^N

BS

ST

td

,•

vV.

p*->

Entwurf: Kristeller & Sonnenthal, Berlin.

Ausführung: M. Wegener, Berlin.

Charlottenburg, Rankestrasse 34.

*

'.r*

-‘*é

:

» **%

£

L

BIBUO

Pi&fcrairj, • ' ■

■ • W îâê*M}

U: i

2

MMHHK

■.....» I >wmA

Lit

ipg

ilp

--

s-

s-

Qß

•*«

*£&

i sW

@39

■ Ju

fcaafe i

vŚf@S3

Faf TT.

11

KA'

rfî, « • >

S*

Cffif

11

*iy “ r

ww

n-ifr-

r-

:ii

“NSi

* x

« ( Ç|j.v

,V;

il/

fi

8H

AA

»>

fi

M;

.

res

fvL.

sw

~~JWf

* v J ^

T-t&

■fc-;

pjfe

tell

fi

-•i

fie.*;*

'M.

Mc

f<£

vT^

Ją

•*

I

I

r&:

g>

Wmm"

3âË&JIB*£^339&bë~|

Entwurf: Chr. H. .Seeling, Mitglied d. Kgl. Akademie d. Künste, Charlottenburg.

• Ausführung: Heinr. Mittag, Charlottenburg.

Charlottenburg, Kurfürsten dämm 217.

m

•V

<- ■

■

v

\ \

r

w *

Ci

v ■

.y

- ' '* '" ' ;

Tiré

-

î

4

\

V ¹

X

m «m

If

rapf

WNiMM

<£

Sää

fl

LSI

■Prk

'MÉ

-J

iiiiif ml

iPSfL:

liii

I1L

------

■:: ___________säük

SI

II

-1

__u^ÄMki

Si

... . :vi£Ś

SB

m,.

mm. mm'

■L^_ LwttBamnmasKm&:- ~

MMMMMI

■■jr.cłta^tasianirtiwawiil^ i i <

KfenniSà

iS

Entwurf: Kristeller & Sonnenthal, Berlin. _

Ausführung: I. C. Pfaff, Berlin.

■>

1

JY

fi <»

r\ *

♦ i> »J J

⁴i- '

>*

•Ç

* îk; e

■

?•<

v ■:

;

•i

■

.

f

*

-■

m '

J

w

A

I

/%

\

y

«

K

. • \

|: ^ ‘\.A

'%

* S~7

\

w

#■

•C

! j

77

di;

;

Sr^r

•7,

I

"'V-i -

1.1

Æi

J

’--*S->

lT

7/''

/3SP«

V

; 1777-2; M~> u:- ;7;. v XlTuv

sF

»

)

i

’Ot^T

_g

V

I

fi

"w

f®

k

<31

2

4

m

r.

<3

/SS

5

'

:

5

V

C

i

Sn

j-v

Ł £K

fi

TI«

-

-

\\

xrr

«V

-e

Entwurf: S. Zadek, Charlottenburg.

—.—

i: .f=

-■ ; 1

: U ii

7 ,

jÉpS

f|!

*

V' •>

«

x / i

* / —

/

k

€•

'"?■■ <

#

I

N 1

.....

%

\. 7

izzZ^z - - • : ' ' - #Tr:.

K'¹

/

/

Z ;;

ujy#'

Ausführung: G. Kuhnert, Berlin.

\

lï.

-Y

f»    »

BIBLJOTEKA

Pâfcfwswsj-.«:Pi? 4*71/

w IiFi * Jk ö w I .a„

; ?"

. ; >• '‘Yù-

M'

f

r

■J

wr

'S /

. V \

T

v

« *►>'

ôàj

V

y T

>-«r c

—»

i .

\ ~

\

i

L

\

. S‘

P

Y A

H

[:'>âSS

^ Ś?

r

11"

F T

$ËM

iigi

El* :!

m

I

I

3

■

§

C

~y8——V

.

=

=

I

'■g

I

B

=

Ë

=;if

!

I

l':l I

c'

Ü

|È'

\l

*4

-:

I

£

i

i

f‘l

m

i

1 rLiMm.

|t|

pi

|

II

>-3e——

'

33

1;

r-

il

II

I

~

!:A

l - : .

P

. §

»f mjzj?

4% ’*

$£,....;, r ;    am

~—

——————

__

»*".

fBtot*..

te

Entwurf: Messel & Altgelt, Berlin.

Ausführung: H. & A. Mittag, Charlottenburg.

Berlin, Tauenzienstrasse 14.

ft ' * f \ *

Ui. .j i

w

‘vii ij-----¹

A

■Vv>t

V-

f/i

,

il

*• *

i8Si

W

■ -frfrłni

i

Ll

mmm

i

HÉ B "

•: :t;

*+*>-**)&&

w

wMMmm

!

li.

iE

fi

I

i

i

m

¹—

tä&xU--«. ..■ •

%7r-

s

Ai . mi a rr.A.mïimvn

f ,rv;

wm

üH

i

.

;

1 p

m

3741

.

■

ll

Jgj

.1

-

ś®r

'Â-5

.MJ

£i\

1© ^ 5

TM

c H'Vv \

Sof

■

f

?

/

■\1 i

■

w

1

—----—

^ss;----

— —..... ......-

„

zp.

grgf

i

1

1

_r

!

i

— !

1

I

m

35

&

i

i.

i

1

L,

; r-

n

a

M

sm

Entwurf und Ausführung: C. Prächtel, Hoftischlermeister, Berlin.

i

Vvr

' U o 1

>, t

. t

-

ua :

W

-

i:

‘ :*

-X

: ■" X •.

. ' i.-'

:

‘

•i:

f

S--'    *'

: ToF

api

H

]< t*

■■■■■

ÿ.:

S    -I

■*—

•-.y.

' ï'r

- U. '1- —h

^ >. ^««flsraw:

-a»ńia

*3^- . ;    ■

KâIu^;!

■ !

A. A A. /

La À * -if

fe'MR.efül

4£'

«£-

?ww

iaùKRatu

rr^**s*tsrpsr~

£3

::w

.7/"

TIIZZT

UM!

I u*-...........

son

Lzà

**    ‘ i-

' O'

l'i

- •

■v»

|P7-

Hi

.'-»il

............~r"" '':'¹¹

Bl.

%•*.

Wilmersdorf, Kaiserallee 132.

ts

o ^ n ?

hij .J 1

Brou- «fini

■6

JL

\ mZ

MM

L&

L'-t,

ht

'El

»V

[fli H

si

£4

□M

II

L llprägS

fil ' 'fg

IHilf y

»■nn JJ A

1 Hr

Wl T

¹ I A *

s’

W.’W

khi nn-g

ükbkwh

ihuu

tor ::

©:

BKnfesil

.jpBHâP

W-> ‘

Vf,

eh

?Ê:

L artfil

Tk\\ù.

It 'il* Y?

= ->' nil    3*

88 tt V

$fg

U)

i s ■

‘ Iù*eM*Â *

II

IIBK

;

Ç- U

il.il

f—

H "i

hb I 9

1! il ©il

il

»g

Ér T i

f

_____?

in

Wk

WM

mm

if

MB

IB

11!

ppigH

! w

a

mé

<m

Mil

.^rnrMf-îMW^W

¹⁵ r

Ł,;’ ! 2 1111188

S«?!

ß VI

A |j| MU

n %mm

E SKI! «na* I 'Ä $8BT *

ni

i: 1 S »MS

4j

is^exi m

S :- V-'cjx' ®    _<tr- -••'•** |]

: .?*^feî|îÿ5l! 4i|

mniï

il • m

9m

\\sm

!î . mumm

I U Mr-:

i- i

IÄ«

4--

■J-łr-Sgg«BŁ-

** • C-» *

If i

S ■ —a

[|J V

•flMK

>ùÊm

■_________1

RBg

EaSS

Si

: J.Jj

'J ’

4-

SsW v

^ ».

S»

■ V

. -

11

„rVSfj*

si

CT*

*

a£ 03 r³* D3 -■s &LC

r

4 ,*T3> ? '.

md

&

»s

*>■'

:

y

K.

k

‘

è*=5s

V

jćf

-

Il I

I fe?.,;.

i

>ï

Ù ^

n

%

<

-

■ /

■ q

m\

&r ■

HWj

r

- ~l 1

tfr | ’

tfi

&>}

SuV.;

ém/r

Et

m .ftW i

L lit n

HMaI*

f*j

mf •--

'lY - -

m

\ '

k

Ir

\

in

L;i

/

»V*

4

V/. •

• T *1

-W*'

■■

Entwurf: Otto Rieth, Professor, Berlin.

Ausführung: F. Wirth’s Söhne, Stuttgart.

Berlin, Thiergartenstrasse 9.

11

Q »,

« <*>

GP

r* -s

H s? r & E o

6 -..... ' W

i -r- i ?:-

w \ > ■"

*•>

*s

Io

Serie II.

Tafel 12.

Sv

”<C

Wjgi

>'

*1

/Ç

qV.

'Z.

><

■jT.ü*

«r

w;

*=

fiirw

p%

vV

r-

u;

-¹ t*,r-

’i

*t.

'V:

v. j

Mi

„m

Mą

s»aj« „

jtós^ip^

i-' f •, ~p. *\*>*3r f SL%i ■    . y- \

W(    .r ,    '% Ap

r    -t-i--’-nn ernn n ta n-nun.»Tn-^TT*-»r-ir'-

c§^T?ur~?“r:~

fl

X-S

Sv

*3srTM

sr-ą

M.

jif "

GiT/TÜVlTiKl fc-TilnlLjK v^'

ft»'l

*-Ss

3Ê5

>3

N\ v .V

ss

«ar

ISS

PPS

■i y

ii#H

if4i

1.1 *

«I»..

Hm

;-t

äMJfi

V'

^AÄäy¹!

| â

T"‘i

».* ’

Ir

•v

\«.

•>f

'Cr

h,

I rl

S#-

Sisals

nvw«

rs^ïvâ

Ü

xw    ' Jr^

KèiLask.. ,. . J

#Ü

«iSjfe,

SSf

r«:

>j

!*•».

/.

• >■

Ausführung: A. Bünger, Berlin.

* *3

fv

•t v

J 4

E

£

a % ©

S

âkJ l

H ^

Ł ... q '

■ €• -» fü ■

| H *

9. «*£■

fc *f ’■

r

.3T

ci

IX

. v

H

A

.

A

f /

J

//•'

*!

;ą

r.

Fi

U

Ri

s *1

1

i

•Y

►

X

1

Ł

■y

m

-r

fc.4

Ü

h

j

VA /

,

-Xl

«W*

vV

i;

y

M*

€

-

U

«sr ’w

R

m

j

£5

P>.

© ’

lv

-/•“• •»••    ■ -......-r

{11

M

::

■

'

i

v 1

a

j

'v A;:

C.

\

iisf»

5,

A : . fr

y*“™•■•*

pîys

m

o

! V

<" M*

s,

1

ir

w

4

ira

Ł

L

{-m

Ü

fl

*1

""X igi

»

■ / ^

î ,Mys

;

:

■

I fc .

Ć

M

\ I Æk

01

.<r

.

M |;| i

:RÏ!. » ¹ Î?

i

■

frä

/

b

-¹

xlik,

m

mm

r

m

|| ’ j| Il *

*

JZbA&a.

ïfi

f't- - "- - - -

Y .

54’

‘BjggSI

!

I

“—••»•w» «»Toa»~~-'*»ił*

>

ftt V. *

•rx

4

\

icT

■m

■

' - ' ■*

Ausführung: Gustav Lange, Berlin.

<

:u

»

•'

■v

;V

0

r* \

»

o O »

©\bUO’s:

- r

' ■

‘ '!

i*'-''

;

I

' ■/<

rv.

)yr

?$■

ê

*WT *.

Ć0-

'

.

\\ \ ;

a

Ig

mmm

BHÜii

wmEBsam

m

'1

:My

■^4

;

, JJSZ

\

Ihm

m

mes

?

■

ûéM JjSfaEssBg-.

A

m

mm

:

%

m

•**

B

W

«

M

■

«

- I

r« j|

is

if i

Û

, .

I

- . . £ i

: £ i

I f

\3

m i

L •-⁻-⁻-=

Wi

ia£

(I

%

----

■

m

-

Ausführung: Fr. Langemann, Berlin.

Grunewald, Königsallee 35.

V

v f’r) ;

U O 1

e >

ŸÏ&'Ml - \

.

V

\

’ -

;C—'

\

V

I

K

■ ■

\

V

:

m

fM

[ ?

f

»

; SÏ

1P

<ri

f ,    - ,

f

N

■

'r :

MF

Entwurf: Karl Ecl. Bangert, Berlin.

Entwurf: Karl Ecl. Bangert, Berlin.

Ausführung: Fr. Langemann, Berlin.

Grunewald, Königsallee 35.

■

"r-

ft C* f\ i

* »

i

w SCgmäiitZ

■ r

-

*

'

.Î

v

••4

■

!

HAUSTHÜREN UND THORE.

>X-

TZ

>u* •    . ta ï-v-î «►***£<> -

•• ■ 1-Ih «r< rar Hka»-----•-«**.».*.

: : ; :

m.

K-ł-'

Si

5H3«

f'k

LT

■MM

rn

Üi

fr«»

%ââ&j&ÈÊÊSfàtâMitil\t\ M^ÊiÊttÊÊÊIÊÈSUtlÊitÊÈÊÈlÊâÊÊiiBâÊIÊlIÉÊÊÊàÈÊÊÊÎÊÊâÊÊÊÊÊlÊSi j&ä

Ausführung: A. Klempau, Berlin.

, v '■

i

i*

!

*.*

( t ' * < ł !

' r ij ęj J

.

'W    *v lO»

>

é

a*L-

SU-¹

:/ U/*.

' ffe²⁰»!

fÆA M

K

wÊmXM

PT.

SSL ggrf

fi»

Il ;

±LÎ Jt

?â 11

|yjp; i fnlWWiPMB

m. lilBpE

Kja

ïyk

L*. ..

udi

J»

' ■.

il

mm

mm

§§|

' 'W

li

NE

i -P .-R

SWÄ5J»

^k.

vV

SS

?®sw»

mt.

i mm i®!

:

If

" T- *A

\ ;'f/

i ;. zgfâ

i?

|É

T#S*

#2

$ég

,Ajâ

il

'SB

le -

■A

l s-

sim

i-.

W,

dISf

S sO

Ml

: ::

itar

*

■W92

' £: •

p&2 wg|g*s rvjym| gar

■mBs msid

nrnag

S®3fe

<>

.ra

w*S

Entwurf: Meier & Werle, Berlin.

Ausführung: August Bénzien, Charlottenburg.

-VS

V"

t-rJ>

C %■

•>

w»

-f

-I â

« VJ

-"• 03

^ O« s""

* 'rA: C-$ ftv O

•• ^

“5

LU

«a æ sâ ;p

•.y

*

oT

s£

Ss

J

m

■'u-SSd

?

—--....... - ■

&Ł    ~*32J

.

--i_

m

\l

I*-

Ui

II" '

•X '

vE ■;

■

3ÉS

■ Mf.

.

f

gPS

as

Al

j&mi

m

P

1

eZi :

X

i 7:~ ; ‘

«

A

—

*

■ ■

'

SSS.

S&.-ÀÂJ

*

T'.' El

Lj

’ ■ : ~

»M

zw

_ ________ ■

\

I

-.-r

k

’f

__

i

m

•J

w

Ausführung: H. Emmeluth, Berlin.

::

>

.

>•

■V

(» /-

J

■■

)

;.>fr

■>.

..V

-

, J ’ \

/

/

x

//

^ y?

i

M

'/T

w

13,

\

/

A

. '

i VA

\i

A

Jùr""

V

l\

' k\

i

5wg«iMS

/

Mi

Sii

'y

p£2^

Ml

ÿmtWïr

Ł-ął^r^

lKm*

•m&sœi

1

U

1

U U

Hi

ülss

b

. ^x

X .

u i

m

P

j

«N

(‘?

"V'X'N

/f

/

. i

i

\

»I

I

T

m

te

II

;

\

RpL*»

G

'

f >

l v; _ I

*

H%n

■ 4, .; iÿfc

*V^^:tC- ' ' ' V®^,-

■ -i

'K'.'vjÊ'

■■■■Hi

Entwurf: A. Hartmann, Grunewald.

Ausführung: I. Kiefer, Spremberg.

O

C *

Vv 1

O

* >

K '*&

> ■"    ’ !i.Ą

i    w v „

%fu/    'w w'3U

i

: ' * V

j* '

\

i

V*.

f

Serie II.

Tafel 20.

K si

*ï\

àA

«f

^ !fvÇ

■ /N

3«

'V£««Œ

ï✓'A

g§

- ,!

-'.*, ' A. ‘ >.~

71. "v

SSS9SB9

ml

<*~Ç

Hż*

a -,

yj

dil

- . "/ç^fT' T-^^'v" j^-W-    • -    -

lu '"Rss

i "ê

¹ « iiT

■-

Ć2>

IJ

iHtj

lati

¹ asp

t y\'$Ą

iJlte

mm

Hg&a.

§m

____ , : .

Vî

Ajff '■

Ausführung: A. Klempau, Berlin.

o

* *

* *

(j

ts

i

*

&

;..

•

*•:.

N**

r. „JP*

èft¹

JT

4jàr

V/

05*

-Â-

^Hs#?

¥è

IfT

Ai

gS

ïpâJf

Wi

%A

A'

gW

\jf

iw

v*.

«T

....

nfinnnn

Mir' ni

#'

\,l

rv

OC-

jv|p‘

(0

3C ] 3C

ac

35

r*.

«r

F*

!...

4i

* :W

K.

J|0

*41

lia

.... j

Entwurf: E. Seibertz, Berlin,

Ausführung: Pagenkopf & Heller, Rathenow.

Berlin, Klopstockstrasse 21.

.

u

0

«** ^

/> *

i

: "ï ..‘,f;

V

bi&uoteka

^nnsiir.^ hxinytM

liraUo wie*

w

il •*■ s

■

> /

as

p

1

■ i

!

j

\

I

j

Wf

V- "’-v

/

I:

Li i

a

7

1

\

t\

y

i\

¹ i

i

■

F’

1

H

Æ

'——~—-~^

.uw» 'I

I&&

A > i

: y

ssl

A

?

■—¹•

rY

<

f

'

Äü.-:

\

*

• 7

7

A*

7

- ®te .■■■■• ?

assaa-«»¹" ■

A

\ \

m

'

####### # # # # J».» * # «LÄ t

■

i:::;.:;

. g

—-/

\

\

-

■ /

(/ /

/'

» <

/

£

^r—

7

/

/

/

/

■MtaMMMHMnHHM»

py

ii

i

/

J

'L

/

/

/

7

/ y

„

-i.- //

/'

/

/

i—~~

i

Entwurf: Ludwig Hoffmann, Kgl. u. Stadt-Baurath, Berlin.

Ausführung: R. & W. Glatzer, Berlin.

y

p r* *

*/ O t> J

.

■T

B13UQTEKA

ftetwtvq $z.u;?f ftzçayihwil

w &.CrâLcowt*#

i

■ ^

za %

TA

\

r

1

-■

mm

L

i

—

I

MM

T'

ik

T

llgp

-

i|

I

\\

i

m

%

*

«

-

Entwurf: Otto March, Kgl. Baurath, Charlottenburg.

Ausführung: Georg Kuhnert, Berlin.

■

r

À

■*'

f • ••

sf ■*•

‘ï

^ V

' s

y

\*m

teîi: ai V ' ■ ■■■ ■■

Vf.'

■«

SS’-

V .. 1|

BHBH>* ’KSt- "wW HB - -Cti-Mml ■ - - — tfi»* - y-v-*

uiC JŁ lf '. :

1.......__

- jJu»' B

Z⁹^s*~*

. -?

V.'SWi

ymsi&fr

7>*

s^i

^@*4 SM®!

msm

B...

••f '

tv.

sÿ

■v

■f

L :-?** vv ^ _

iLÉ*

-’ wmm*m

V'«

I2f

i^h-

CCT

«!

&s f*'

ł*;j

«■j

XX

feXf,

•Ï

” 1, »

*■

V,

1 li

v

I¹

II I

j»

Ef*

ff

ff

«pi

J. » r\

N

!1

.*,■

■X

BR

•-i

Pi

..

11

m\

Entwurf: P. Peters, Stadtbauinspector, Charlottenburg.

Ausführung: W. Schröder, Charlottenburg.

(' ‘‘ o <

* r U O |

.    • -îf' -

Si '< 'A ' ?. jJ;X ']    ••    ■

-7

Vi iV

7

-'fppg;

A

■

■

{7

r \-

\

Œ.

%:L

»

7

-4

PS

Ail

wi

74

Ä

£

.r

à

§

■ v .

! A K

! o

-V

; . fl

«

! ^

9

$

m

t

■V

\

!•*

j <7

-

A

'

4

:W

E ■

£ '

g A

: w,

il

■û

11! r

m

$

&

y

^ --

s

£

9

I

I :    &

' t

1 1 *

hl

*

§

5

g

¥

«

£ ⁹

tu

■•• —• S# ;

g

«

¥

£

*

?

¥■ I

«

«

¥

«

9

C:

¥

v>

ff

¥

¥

«

'.V •

li,

r—

Ai*-

m

«HP

¹ ■ —" ^ c.

Entwurf: Kayser & von Groszheim, Kgl. Bauräthe, Berlin.

Ausführung: C. Mecklenburg & Co., Berlin.

■ )

,

■>»

y

.

p *m f> *

i.r *J I

t '

*v:.î K>vr/•

''hy

:

v V-

"H'

Sr

».

mi

' ç~~

- vc :\ ' IL

Kil

u :f

\wsr*

te-

I-

i %â

l’ùi

tr

j;

tü

i:S;

' : :

'GE

iif

SKi»

>"V> V v <r V

11;

?

à

! fi

/j

nyi

»«

iśsigsi mmMMR

•sfcas

La.®.'.

f.;

K&Li -

E§3ïfi‘?

HigÉL .-• -;•

.;Â

- • • '• /•:

..smpr ~

wËm**™**?

assSBBË

Entwurf: Ferd. Döbler, Berlin.

Ausführung: Ernst Mittag, Berlin.

Charlottenburg, Fasanenstrasse 30.

‘ Av

^ :

'mmo

B13UOTEKA

w S£rftte®wl#*

i

*

N.

W^V'

ÄV

** V -

I4./

A^zZ±, 'jt» ^

At-JF

y <S.\

p.

>V

>~3-

fns^n

V ÏK

. ; '-w,

Si

5*

ïi

Ji

s':

r'^V?

U

4

%

I

«»«fi

SS

iëi

•j

si:

! ■■

^ŚSfSmP

IL

P$|

f.

m"

fe'; '

jk

„ ___

•«*#*

13.«

'êÊM

Entwurf: O. Harnisch und Hartmann, Berlin.

Ausführung: Ernst Gossow, Berlin.

li

-y.

•s

>v

n f\ ⁴

•<\r ij *> i

r.r*

■ ‘V-v

BBUOTEKA

•V/ ; iftóowle.

yl.

'W

%■:

f

7

;

KaST*

.

,48

/

¹

%

sä

J

r

r

\

..

>5

?

#1 ,

I m

im

\YM

PPP

WWMß

M

i

r

T fi

/~ï

i

/

f

/

m

.

0.

...

2

2

»

m mtm

■

jmmmmmmmmmmmm

:

;

■<

••• ' W- "

ISItMnMnMiMrnBWB Mnv»n v/r. \>/r. n.-r. wr.v

SST

«r

IÉL

;

§

......

\

\

••

m

m

« >

VwSSSiïstlm

-

I’ ——

F "&/

* l!

I!

Il

l!

i

a

1

m

,r( i:iï:( türCri rX r<ü( tü.

m

m

m

n

n

a

smwm

__

I I

i

s

I :

?

■a :

;

lM

■ I

t!

1

1

1

1

__

Tl.;

Entwurf: Ernst Urne, Kgl. Geh. Hofbaurath u. Hofarchitekt, Berlin.

Ausführung: G. Olm, Berlin.

Berlin, Leipziger Platz 16.

v r 'v

*> v/ i

*g:; -

■Xi

PH

1

minii

niiiiii

tL

0* .

r

B

Ll>

ff ■

T ST

131

Bl

a

»

P ■ '- Ł

¹

u?

m

0

CO

HK

r ^ s?? -f

r

P-

l

m

W

L:

m

\

:

Entwurf: Meier & Werle, Berlin.

Ausführung: Ernst Mittag, Berlin.

f

J

•"•i-

■ T.(

■

c'

0 ' * r\ »

<- t %J ąj j

■\t f;

B1BU0TEKA

F*Vïîesv,’Û| Sï'. :j Fi?. 3jibwi(

w Krakowi©,

i-i GM-

ÿ

/

■4-:

i

•; ;v:

: -i

-

'

$-**?■ i

i „

'

"* ””'

. . . . ^ ^ ^ 1^

■H»¹ MM

MM» M

L

a*

F

>.

V

:

MM

I

!

uN-i*

rm

!

-

■HK

.**»■*?

■

-— ■♦■—■ .....■—

-4L

: '

kf-

fs,

.

¹

Pîi

m •

M

|jgggH

*, -

“Ä

.. .

i

V

m

< -,

6

£<

v:

:

I

«

vmrwm

W,r«t,

i ... ■.

r*‘s

'

?

-

/S\

;

fe‘

;fec ':

U

7--V3

-

■ U ■ i

•4'

Entwurf: M. Jacob und G. Rönsch, Berlin.

Ausführung: Ernst Gossow und Gust. Lind, Berlin.

Berlin, Gertraudenstrasse 10/12.

. <"» n *

' y o j

Bist. JOT: :ka

te’-::-T

.

V' '

N r,j

- —    uv

v^'

Mû

■§ßH i:3

äS

LU.V.j

■//

VA

mm

..Uly

====-fy

[fl

V.-

• r’.,

*    . ;Ç£ .

T---:

Entwurf und Ausführung: Gustav Meyer, Berlin.

■ify-.

o ¹

' i- Xß o 1

:

■i

V,;.

.

jjP

i'.,-

4t

m

'4

T.?

v- r.

A.

Ou

Sx

sy

\\

k V -/ ,

P WJ X

/Æ

K' /

■I

a-.

IjÊÿ

V^.

\ *

\ ■ x.

a»

Ł-

V-'

A-J

XV

»HP

■p

■nipji

■niPSS

tSti

cC

- w

't**

%■:

Hcw .

V* ⁴

ii

f

'fri

r.

L_i

0

fe

«un

» mmx

( i üi

il

/ÆA

W7/éh

7é

II

■ \i

. VL-Ajagan

'1

Entwurf: Grisebach & Dinklage, Charlottenburg.

Ausführung: H. & A. Mittag, Charlottenburg.

{>

i

% F

vj tT

P»

V-* »

,r/

" :

S?. t?

i

w

.

Serie IL

Tafel 33.

t

y/.

y

Xx

Sj

M

y )/ (

►

^v*

o

<// ; f æ

w ^

'V' >

■■;

-,

i

. ■

i*

y

.F’-.- *

t ■

ß tê

■

r ■■

~Xi

? »iöt ä

»T"--:,

W,

4$ ■ ^gfsSSfc-v

.

'4^-W

f .« t’ t

T

•î\

.

H

;##V

Jf . 5. viü

1 /

!s«

\

y_7

i

I

/

y-

y

V'

J

’ B '

/

■

mai

1

1

**

\

i^iPSfS

/

m.

mi

>}

Ik

-

m

■s

i '

¹

I :

*

n

%

&

/

s J

.•• ;

;

i

i“

9

%

4P

N

;•»

ï

lî

-

I

»'W Levy

iw

2^ES*!:Ï5S?

rjF* If *

iFi'ïia&âïâ

$

1

Entwurf : Walter Werneking-, Berlin.

Ausführung: Gebr. Schaar, Berlin.

O

■s

w»

BiBUOtekA

h'.;!;,-;-.....j;

vsr IiraS£®wiô»

i

*

-1 "fr

,

«

kt^¹

N

Ä 1

A

V/

m/i

ś

/•

lii

ii

w

V

■ł

y

il'

III

n*

>

Û

#

i

Ip

m

m

PWW

■

%

% %

=====

■ê

/ Tv 7^

v

«ss

M ^ ■■*

r »

i 'v •

MM

vSvCSJi.vw.VS:

'W â

yv

; !

325m

fi;«

- -

J

n

/

*

¥

⁰ i; ^ i

? f

B13UOTEKÄ,

?s 1 •

■ >y,

S :' !

I,

i -. '    ‘

ï

K:

V

I

1

I

9

K

P

h

rVï

k

"

¹

⁷

»

~V :

Çy

f Vi

L

ï\

►v -r ■

«a*

3

ff

m

U* y

§r

^ >

0

\S

H.

\

s

is

- IL’ —

Zti

tiî

îi&

ï

<

11

r>\

l” /

m

—.,

•«

il

I#

...

, Il

zSr.;L~.T-

tt

llf

it

1

1 H

1

M

a

Met

Nachla;

J

a

—

I

». .A'“

■v

te

r

■S|

!

Ę

.

■IllItSl'Ilîlll

Il

1

#:

I

. PB Wi .

11

I.

i

j

Entwurf: Paul Hoppe, Berlin.

Ausführung: C. Raetsch, Berlin.

Berlin, Gitschiner Strasse 96.

i

\ m

ff O. I

i>t> ]

•i

B1BU0TEKA

PaÂîteüvoj SiHcfs P,’:.u î'î'.a

>

X:

'■'ri

(

I,';

V-

' !

i

ł

? ■

r

;

.ł

'K

.»M

•:T

i

\n

/

■#\

'■X'. •:

śsśsgfe

2*4

II

'U

■    rvT""

■    £ ■/

WM

ÀW -m.

Tw

v^y

*4r

»V

''

Dl

Êr.

h-

$££

*5=^*-

A'' i

jCU-a;™

tÿj

Id

V'vVi

MF

"3,1<Ł

'S

A<

xy

5gV

HS

i'-1

i

\ ä gfjli

-M-H

‘X

§§:*'

LQJ

saP*

i]

nmt

FęJłj

WA

*>,•.d&aa, ■,*. -Uâaüa^h./vkv .... •

' X (i

&4 • s§n

a®

*S-~ ./

I»

■%.

==

J    Jv

M    *

I-c, ^

%ju '

4'

/I

jpfei/

■

'■

T • •

V

,-r

/ > c* s '

♦' /

WJ

. '[tV ;

:.a;

*• ■;*

dB5»

:v.

'T

: X

ri>\

>•, ' •

i

>

A*-' V*

-ê

J-

¹

X’

;V

\

X

>

,V:

\

\

?rr ■ ^

Serie II.

Tafel 37.

p

f

® i

i

ü

f.

r~A

>>

/

r

i

/,

i

f' .

.

U¹

* v

If

H

7

ï

+*• **

1

■ ./

. ;

J

y

(lV

ev<r^~mxr

Ą

V- Æ

r'-'Æ

srw-

m

S&

n\

f

%;

■iŻaT 'riymt*!

■\VN

y

m

, : T

11

*

\ï\3

i

r

f

F i

t!

%

'r^v/4

^ _

“ tt    «fflwiw.y :

PIT

~"T‘'    <%*

‘ :A

■ jä

. r'

Ml ..I

J S ï

’

1

: -

r.î

•1

[•

\

a

mSi *K ;i=Ä Aw'AKi-tfSV'

*

;: ¹

m

in

IM

r»

■: .1

-r-.-a

■ ?    . mBf

.il

&

m

»

■m

fijäj

feyi

ä.

isü

t

IS

Ife

j ^ «1 'v ■ >C

Äte

I t I

rtj

;v„

* i l£ Èi

¹ i ßP'r. ¹

A

IWv

,4 $

fclfif.v BP

-    i

ri

l'p. V

V

• r

*

1 • ? m

?

US»

1

Ausführung: H. & A. Mittag, Charlottenburg.

■'

i

V

:

( f />

"^1

>•

m

m

f

■ - <- tór

-J

y r - à; ' ■ c    :

I

i ¹

/

s- ■

■s/A

m

<

IM

WJ

IPIII;'

,

W.‘ )

%

wm

1

m

TTmTlmYl

W

~y--

Ip

|f:.

w

§m

xv-

%

*

■ m

' I

JL^_L m

*ą

o

9

►

i 3!

ig

r

■t teAv

rj ;

Jjg

y

vj

.

bja

»

V V/- -

gr

isS

\’i

1

CT

pPppp

ME

t à

frr

Hi 1.

~—nw

ré

m

dl

>

S*3E?

m

m

i^ica

m

Wm

f

¹

mmmmmm

A

sa

i?

,A

>

ife

C/ ;

Wv

^ *

fcU

I

r

Ausführung: H. & A. Mittag, Charlottenburg.

J

■ f

....■

. -*••■

"' Æ**¹

s-

•«•-■■■>

«

•* ^

**?

c* ?

O O 1

q?TS

3SÏ

Dl ⁴

3 ;i fc

r"

crs _

© m

<⁵ n %

r- Cl ^

wt

«■

-, At~

te

i

a

*

EF

;

*

ff

%

»

k

'l

*

»

»

H

H,„f, s*Êà£G

Bjjjg —

/

&

T*

m

L >

mi

J' /

' -s

■

s j

E*!a3

*■ 1

*

%- t

V

V

\ x

>

. /

, *

iß

—

a

__

*

»

___:_

.'6. *■&»«■■»

;

Vé

fi

'

_____

13®

—«“—frSr

A

Y

'

&

m.

U

jjSms

âi

Entwurf: Cremer & Wolffenstein, Berlin.

%

%

«2

a A §

% %Ê

o

ï'-4'

OH, '

’ *ïï

: >;

y,

•Läü-ib

s»*

ą

*

1

g? iüiâÉgâj ■'-•

.

V

IH

Ausführung: Kimbel & Friederichsen, Berlin.

Grunewald, Beymestrasse 15.

/'nv

s

■' "•

> • "v: ;-c.; ;

:s.:

a r r

*.S

\j o i

ï

y '

\rr'\ < -

'n - '

■

#

0

a

S».

! v P

'•’ •* "ü

Ls

#

hf®.

£

AfflJr4

*

#

m

;

1

h

H.

m

m

I

i

i

m

B

>>

J

IILdpi

aa»- /~»sn

%

K

11

'm

yLW, v

m

zes3

.0

'■■■•••• • .. - • • • . . - - . .*.Vv' '• ' V

ai '

~

m

D3t1

n

'

m

~

L_

W

1

•V.

BBRtócs

Entwurf: M. Jacob und G. Rönsch, Berlin.

Ausführung: Prof. Riegelmann und E. Gossow, Berlin.

Berlin, Wilhelmstrasse 9.

'.f

* ^

V»

C* '

W>*

"■. n

Â

■ ; -■ j

V: --

o ■■ -

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

Bruno Hesslin»

.1142 25

BUCHHANDLUNG FÜR ARCHITEKTUR UND

Kdn., Czapskich 4 — 678. 1. XII. 52. 10.000

ii

BERLIN S.W. 46, Anhalt-Strasse 16/17. — NEW YORK, 64 East i2th- Street.

TAI

iill

Gothische

Holz - Architektur

Gothische

Bautischler - Arbeiten

Gekehlte Balken, Geschnitzte Friese, Träger, Ständer, Holzplafonds,Wandvertäfelungen, Hängewerke, Zimmerthüren, Hausthüren und Thore, Fenster, Holzgiebel, Erker, Balkons, Dachfenster, Thurmspitzen, Ladenvorbaue und sonstige Details in Holz

Ein Vorlagewerk

Thüren, Wandverkleidungen,

Plafonds, Erker, Geländer und alle sonstigen •Holzarbeiten des inneren Ausbaues

von

A. HUBER

Architekt und Lehrer für Holzarchitektur an der Kunstgewerheschule

30 Tafeln

Erste Serie

in Mainz.

für

Preis Mk. 18,——.

Architekten, Bautischler, Zimmermeister u. Schulen

von

G. G. UNGEWITTER

Architekt.

Einfache

Bautischler - Arbeiten

48 Tafeln

Preis Mk. 30,--

Entwürfe für Schule und Praxis

ron

Die

Arbeiten des Bautischlers

ANTON HUBER

Architekt und Lehrer für Holzarchitektur an der Kunstgewerbeschule in Mainz.

im Style der deutschen Renaissance Zimmerthüren, Hausthüren, Wandverkleidungen, Holzplafonds, Erker, Schaufenster, Gallerie- und Treppengeländer, Laden- und Restaurations-Einrichtungen und alle sonstigen Holzarbeiten des inneren Ausbaues

ERSTER THEIL:

Der innere Ausbau.

Zimmerthüren aller Art, Decken, Täfelungen, Windfänge, Stoss- und Abschlussthüren, Glas-thüren für Balkon und Vorplatz etc.

48 Tafeln in Mappe Mk. 24,—.

lli

:;\p

von

ANTON HUBER

Architekt und Lehrer für Holzarchitektur an der Kunstgewerbeschule in Mainz.

(zugleich Allerlei Schreinwerk IV. Serie)

60 Lichtdrucktafeln Gr. Folio. In Mappe Mk. 60, — .

Äussere

Holz - Architektur

Entwürfe

von

Einzelheiten

Gebäuden, Gebäudetheilen und Einzelarchitekturen in Holz

der

von

Holz - Architektur

W. MINETTI

Architekt.

im Style der deutschen Renaissance

Gesimse, Pilaster, Säulen, Stützen, Füsse, Konsolen, Füllungen, Spitzen, Kartuschen, Flachornamente, Profile und sonstige Motive in natürlicher Grösse zu directer Verwerthung

2 Serien «à 50 Tafeln mit erläuterndem Text Preis pro Serie Mk. 30,—.

Gothische Ornamente

“■KV

von

ANTON HUBER

Architekt.

Einzelheiten der berühmtesten Baudenkmäler des Mittelalters in Frankreich und England. Aufgenommen und gezeichnet

von

(zugleich Allerlei Schreinwerk III. Serie! 48 Tafeln in Mappe Mk. 60, -

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Ausführlicher reich illusti ■>

100000298764

luuaiuy oiuiii iiiiwi hvvvi

A. PUGIN

Architekt.

ktafeln. Preis in Mappe Mk. 24,—.

• -,

iten gern zu. Diensten. =

' •. .