:;rX

&

5Ä-.

&

■

■

P

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

r

CT

CD

sr-

-2

M

s>

£?3

I

S

«aï

im m

:

Æ

rm?m

:

'

.

• ■ ■•■.iv• *ù%*:•

:?ÿ;:

Üffpl-ri

iv yT*î^?* ;ïife

'

" Jïl' : ....... . .

:

i ' S?

-r. .’.r v “ .    ' . :Àr=:^

•.:r* **’ r- : v-    :

- Élfc - -

.

FÜîffî

::;®

I B

IÈ§

mm

:?SSk?

WMtË

’-rf:

-À

• I M p

- I •. • :■:>■

-»W»¹*

*MÊ

-V.

:i;*

Mgî-K

XX'X'rX ;

Ka^j. w,.

m&M

•■- "

? -;:

________.à„r..

’.-'Mcïk

Mi

»

: .* • •;••: :    cbi:^^&smg:-::z

:

V. '

:Jr

i

H

1

m

.-J;

;

W:f'Ê:W':

. .

/■m,.

:

.

. -------

I :v’! f#

-v:'•

H§g

■m

illtSw

m

M

;itsm$8ää

Wï

:hiï-:

Ś

s

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000297189

Oldenbourgs Technische Handbibliothek.

BAND VI.

Der praktische Bauführer für

Um bauten.

Seine Tätigkeit vor und während der Bauausführung, sowohl in konstruktiver wie in geschäftlicher Beziehung.

Von

F. HINTSCHE,

Architekt und Baumeister.

Mit 63 Textabbildungen und 24 mehrfarbigen lithographischen Tafeln.

Tafelband.

München und Berlin.

Druck und Verlag von R. Oldenbourg.

wo

s|l

isill

-,

KRAKÓW

Tafel-Verzeichnis.

Tafel T

II

III

VI

VIT

VIII

IX

Alter Bestand (Aufnahmspläne) 1:50.

Parterre-Grundriß.

II. Stock-Grundriß.

Façade und Schnitte.

Einreiehung-spläne 1 :100.

4 Grundrisse.

Façade, Schnitte und Situation.

Werkpläne 1:50.

Souterrain - Grundriß.

Parterre - Grundriß I. Stock-Grundriß.

Stiegen-Detailschnitte 1 : 20. Querschnitt.

Tafel

XI : Längenschnitt,

XII : V orderf açade.

XIII    : Fundament-Grundriß.

XIV    : Anschaffungsplan für Stein metzarbeit.

XV : Anschaffungsplan für Steinmetzarbeit.

XVI : Anschaffungsplan für Gußeisensäulen 1 : 20 XVII : Anschaffungsplan für schmiedeiserne Ständer 1 : 20. XVIII: Anschaffungsplan für schraiedeiserne Träger.

XIX : Anschaffungsplan für schmiedeiserne Träger.

XX: Abbolzung von Façaden.

XXI : Abbolzung von Tragmauern.

XXII: Abbolzung von Scheidemauern

XXIII    : Abbolzung von Gewölben und Nachbargebäuden.

XXIV    : Werkplan für Bau- und Nottreppen.

Erläuterungen.

1.    In den Zeichnungen sind öfter wegen Raummangel, um die Deutlichkeit der Ziffern nicht zu beeinträchtigen, Koten unter einem Meter statt mit Dezimalen in einfachen Ziffern angegeben. — Es bedeutet beispielsweise 45 = 0,45 m, 8 = 0,08 m etc.

2.    Schwarze Ziffern sind Koten oder Maße.

3.    Schwarze Ziffern mit schwarzem Kreis sind Höhenkoten der Fußböden. Ziffern mit dem Vorzeichen -j- bedeuten das Maß oberhalb des Wagrisses Ziffern mit Vorzeichen — bedeuten das Maß unterhalb des Wagrisses.

4 Schwarze Ziffern mit rotem Kreis sind die Nummern der Türen und Fenster.

5.    Blaue Ziffern sind die Bezeichnung und Numerierung von Eisenteilen als: Träger, Säulen, Ständer.

6.    Blaue Ziffern mit Kreis bedeuten die Auflagehöhe der Träger, -j- oberhalb und — unterhalb des Wagrisses.

7.    Blaue starke Linien sind Träger und Schlaudern, die in der Decke des angegebenen Geschosses liegen.

8.    Für die Bedeutung der verschiedenen Farben ist eine Skala auf Tafel VI zu finden.

9.    Rote Ziffern mit Vorzeichen R bedeuten die Numerierung der einzelnen Räume.

10.    Stiegen mit roten Rändern sind neue Stiegen.

11.    Stiegen mit gelben Rändern sind alte, zum Abbruch bestimmte Stiegen.

12.    Die Schnittlinien (Linien, wo die zugehörigen Schnitte gedacht sind) sind rot gestrichelt.

13.    Es sind in dem Werk vielfach nur in Süddeutschland gebräuchliche technische Ausdrücke und Bezeichnungen angeführt, die in weiteren Kreisen unverständlich sein dürften.

ln nachstehendem, alphabetisch geordnetem Verzeichnis ist angegeben, was man darunter außerhalb Süddeutschland versteht:

Abbolzung — Absteifung, provisorische Unterstützung.

Auswechselung — Umbauen, alte Baubestandteile durch andere, neue, ersetzen.

Backsteine = Mauersteine.

Bruche = ein kurzes, starkes Tau zur Aufhängung von schweren Baubestandteilen an den Aufzugshaken.

Falzbretter = 3 cm starke Bretter.

Klinkersteine = glashart gebrannte Mauersteine, Qualität wie eisenharte Trottoirsteine.

Kotieren = mit Maßen versehen.

Mittelbretter — 2¹/₂ cm starke Bretter.

Putzlicht oder Mauerlicht = Putz- oder Mauermaß (Breite und

Höhe) von verputzten oder gemauerten Maueröffnungen.

Riemlinge = 5—6 cm Bohlen.

Schlaudern = eiserne Mauer- und Balkenanker.

Schmarze, abschmarzen = eine Mauer behufs späteren Maueranschlusses vertikal mit Zahnverband versehen.

Stockschlaudern = kurze Bandeisen zur Befestigung der Fensterstöcke mit der Mauer.

Stiegenplatzl = Stiegen- oder Treppenpodest.

Tram = Balken, Tramdecke = Balkendecke. Tüi'leibung und Fensterleibung = Flächen in der Mauerdicke von

Tür- und Fensteröffnungen.

Unterfangen — bestehende Mauerfundamente tiefer führen.

•>»<

T

'

'

;

....

Tafel I.

9n~~*

*4'2

6/

9H*Z

S4£

SH

i'/'o,

1.87

SAU

o’/

w

w

%

,ej

Lithographie von Klein & Volbert, München.

O

•)

K

-1. O

M

0^7 'S

<J>

«û

**g£

0)1 .

{&fr$

°>/ Nfc

36’0

H

h-?

Jk

#

O

o,

32 2

SJ/

02‘3

■iL

fl

/+\ rç

4M

-oc

96’O

iw

1

t <g)<g

1.39

N

/

S/

M

87

ri

2.

9S * Z

•op : v

07

2.31

cXÂXe^L ŚB eo'tci/vvc).

oS\*T2>-vvvctj> e.

-+IO '9

6.16

(0

l*î

Cl

w

?0\

3, 67

2.19

2.1Ô

ff

M

g Z.IMV-

Ô

5 /wt^test/

ïM

L

03/

0/

/

o;

-*r

dj

<o

U)

1

><

/

j/

k

Ê/

N7

J;

ZS Z

+4)

*

1,17

H-

10

oo

*

S

(?)

CO

W<X'Z-XcyZ^L^- ëz4i4^9z4^K5.

e/

>

§

' ^

r7

m

/

4

N

V

m

ss¥

ss

S8'0

0)

r

06

JS‘8

Wi

LL'

*

o^ai

! ii

?

6

M

00

2-*r ’*

-*-

s« • z

68 Z

•e

oo

(01 o O °î

60'S

t-fH

»

«

MS

0

4

ce

08 O

0. SO O.IO'

9.7t

2

a

NV

v

•y

Ä

o"

k

à

V.i

‘vy

2.71

o/

6+rL

2.20

S6’S

«

2.8M-O. 88

-3K-

2.. 30

<$

86 i

■»

06*0

N

°?

■Mf

1.70

o. 92

o

06 O

■*■

V?

□

xy ~~

'k

§

ZL'Z

6Î0S

O

.67

H’9

¥

<ä

iS

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

■T.

N

M

82*9

~~ —

1.35

_O. 92

+ ©

-*■

s

ov

1.7S

1.0h-

1-96

I

I

*

<5|)-

r

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

».

S

,^ÜÔTèQ

KRAKÓW

;//ł*ehni6*Ź

Tafel II.

§JZs a6 . SfzswnSzÄo^ I - S toc^ 'iot cyCeA**^ 3:ve?>esv\\

i&ł    'yyv\XXÄ&c& *&c<xcywcccviec o*taXt 3 A,

oł<X/lÄveC*

cm

XI.

7 Va

°j

ors

L--

Lithographie von Klein & Volbert, München

ty

&/

<0|

oj/

nV

<?/

86 'Z

Do

00

W¹

5»

ł£

8T? ~ ¹

fOi

96'S

M|

o

<*i

““

U)

00

cc

0'£

V-

OJ

S9’Z

■*t9

Ï-'

‘*‘14

So 6 * U

1 : 50.

*<

0(

1.10

OJ

0)

<N

95

85

W-

0eni c*ci ii 0c. 0c.

aBeotcn-v0.

O)

OJ

<b/

<0

*}

<o

<9

0)

<b

’*iï

sirr—

06

0L'l

i-

t»y

»!

*/

W

j?/

V.

's W

06

nj

UJ

out-

cO-

II. S-tock.

c\i/

<o/

<ń/

Ö7

^p-f

UJ

OJ

vD

56

<J.T1

Sm

S6

S28 ’3

,06

1.2.1

M-

*gjil

1

>0

èôl

00

86 2

f~W*

2.93

-*tS U

r*

5©

3)

961

-ii-

O)

"zTtä

ST

U)

00

0*8

to

4j

9r

ou

‘łB

sze s

-l. 92.5

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

OS'9

C-Ê--

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO

KRAKOW 1

:

r

Tafel III.

K!

Ui!

23

<o

JZSb.

<3 iS

rvî -'

CTł

cn

r⁴“    ***

- Î5

1°

c^a

un

TLStocĄs

c -~

*" CO

joo

co

CO

sn

OO

cn

Ul II

SL

crr

to

Cs»

T.£t0e&

«’£

5S

oi

£?c*^

«flovwfce^:

Lithographie von Klein &

ou

SH

LS'8

68 'S

ZS’S

06 'I

06 Z ' 0Î

86'Z

IS

O'S

Si

cd

O

co

07.

Io

es»

«3

^)Xy\Y\Â>C^Y\

ĆJ/C-te^Ł ŚBe^ytcuwc)*,

S9*t

<T>    0>

OO v.

OJ* M

Si

Mt

Tis

1.1351

1.39

zl

72

72

llM

HM

Hy

srs

S9'V

7r

8ST

<T>

-trt"

18

■>r

iï

08’!'

ÈN

|Si'

SS

<M

3fr

_2

¹-!(-ir

08 Z-h

IVI

08'P

cW

ST

tn

oi

h ⁰¹

ył*

T=r

1.22.

1.0

nr

-OV

as

2.

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

SST

CT>

72

2?

T-*

dt

ibî

sn ..

Sl

08 T

ts

72

es»

;•

1.135

H-

-hOU

sCX/.

OL

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

ti :

' -, •••

~T

7.

>>

* J

a**    ⁵⁰    O³'

S *    >    c

r *    *    o

\o O' r-

Tafel IV.

^lan    3^14

JCa.'U'Oe 'M.c^tl-yy 0ZD. 0ZD., jfC<xaxpFcvt^c^|ie    12.

AT y W TT '9*yc\*/(>vws3,£

OJ

irn

S-

18

Î¹

dt 1.

§L

3(3

DS

09

<§sOS\s\A>1ZSZ.— Ö^VWl^U^AO .

"V

AI

oyj

*>

Si

___

iî-î

28

■c

^ /WœJteTs'-

Ï7

"O

-Ł.

59 'Z

S/%

N*

rr

£äk'c

?8 e

«'ff.

- ~rr

Sł (■

co

4*

TJ /|} *

10

(*

)J

Lithographie von Klein & Volbert, München.

im

•V

<o

'■Sts Jfr Ąs

SUvtrtc^TC- — Ö^vvrui^v»-d.

I ! Tl

i ?i

I Wi

-JL *

10

; s

in*

N \\

' mm

IB

4*

!l!J:

f*

M

b.F

F-3i;

öf

.i

afl

CÏ

li

o.

u>:

?=*

'i *

"if-

Al

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

Dr;

_,,*J

' / /S

A.

P7.

t»

r~i

--S--

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

i

• -i

KRAKÓW

&Wfechnic*$^

!

(

A I^e_L

HT

ojsr

■"* 1t.

OS ô^y-

Lithographie von Klein & Volbert, München.

12.

ïrî

r <5Uvn?^>/W xie« ’^CewiO'

^V.    j

S>T* A9*

^fai4    3^^ ^ïC'KI'vGcM/lr

3fat^oe Sco    0^. 0Z7.,    ^Zy'Z

HH

4f

ZV h*f

yy dy sv^' --x>'

j>r? »4-9.

>r? **-8

TT

tjÜc^¹ U c

EfEu

OO

*û

\YW

*ô

dl

cJ*

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

08 Z

067

0’6

on

cx>

en

ÈÏ

i—I

-U-

iPi

sz.

HŁ

:-mzLm

“^nrflp

München und Berlin W. 10.

Verlag von R. Oldenbourg,

î

»

i

i

;

y

\

i

\

.

*

•i

\

KRAKÓW

Tafel VI.

P^t3.

cBt^;£. OTï^*<»^vt>. 'I : 5tO.

pêr

[?■

0.

/KTt

^L-VÖud

P<£l>3.

: 52,0.

ML

Ca>

W-

-H

1.

fcöi

U«L

jL2u

12

44

<r

Nu T ö¥

60

JT

Lithographie von Klein & Volbert, München.

24

:::

• 8:

S]

Id 17.5

R3i

«4J

s

■=»!

Lohs_ 1- 20

'KSK

-—^9^

»-0-

R.a.

s>

Th

--*

75,, 0. SO } Q. 42.5

'5W-U

■Z9 0 'śz osz-o

jsz-oi

^I vn lsci i i 0^. 0^.

^cywX&'iyZsCVwv -&'zyvwvc)'t\tt>. 1 : 50.

//

©?6

-?o

ŚT/

•âP/«

O*

//

/r.5

(© /

L.

+-

X65.

5 21

oz

Igte ^

51k

Xäl

0.45

asl

rO-4S

1.91

oerz

co

S.IS-tz*

5. Mi

ESE

2. 4^5

JTLJ±1

JÈÜ

Ł. 4-5

g. 77S

CS#

~j

io

Cs|

-XL

3. 65

jo

»T

2.03

-1. 48

ln

IS

s.

ES’

qu^

ł⁻

(g) sj

i.33

sott -p

Xo

19

S 17L©£JS

0-75

S‘ 16 S

cs#

S,

<Ni|

S3

PSt.

8.8*4.

0.3S, 035 , 0.6215 ,

9. VI

>•75

o^pT

sjo

s e.

LS

S 6.

2.03

0.48

35 jj 0.35 . 0.62.5

‘9    >1

(^)

^ZEK

f^⁷

0.75

R.1.

SS'S

8-h t-

P.St.-i

<@>

"Ssmt

1 .405

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

\AS~ &>sC<xZ<X/.

fôÆST- 1 (*Z&wi/e^nX'y\

ś?^sTzk£<?wvdsC42swisesV\JC' „

] £fe^fc<m/

] (EK&L&Ts <3^>,^<vfcouwô*

] &s\Os<&w    /

S8888?l

iL«,

0.75

7Ls

5|

ŁO

<r»

«=>

<=>

4. 64-5

Ml l.v

-1. 33

Ob

vn

ST

+-

2., oa

le

an

35

ag

-I

fwöt

C.,

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

Î.AKÔ« )

â°meci\^'

*

Tafel VII.

’O

Ni

>\

ta

fl

fl' ''T

AfVMta liïW-\i ri ¹

.«* ÎK

oo

60

Lithographie von Klein & Volbert, München.

I »0

■n

gfisiß

|o» ® • * °e0

r ta S N 1 rL- N

E6'0 r-

l^T

P 3 0. 60

ci

N7 (0

/ *>/

Ml

û,

ta

*3

£6T~o

I®

-äfc-

<M

‘0 d>

Ift 7*

M ta

£6’C

C>/

P 18

10

PT7^

0.52

1.1Ł

l+j

a.

«?/ Q,

V)

iM

os i

r.

V 0.5V

o“,

?»

I/O)

te&Jt* Snfâ

[si/\r

«JT

fie]

HL»

O.

03 O

St 3

fi

SH

loi

c 1s,

P 2,

O. 60

5 /vwetdix.

,N

Id]

ta T ?b

ta

ifs

09 TrlÔT

U s -~-

r*

ta

JB

Cfe-

SM

SS /u

P. 3

Z . 4-5

ta

*o> : ».

si

10

O)

5/Wta

^ ' /<N/cv/ !

Oj

N/ •!

/ta

<0

V/

ts

VS

\ * ? *ï

f>3

ta N

11

oj

svr—

ta

P11

PIO

o. 92

F3<

àA

Cii.

RP1.

hi b

2.03

1.33

1. 4-0 5

f00

fi

Î0 «

<n "■ en

N i 01 01 d ^

CTi

<0/ +7 K

ta

ta,

ta

A3 ‘O

ta ta

t£

ta

ta

ta/

f.

«V

ta

ta" -

•5

7. 34-

[-11 e

fle-1

ta

2.

0.55

9.71

N

U)

ff>

fl

/?

00

• ta.

V*

ss'o m

0'

00

to

8.

fl

fl*

ta

V.

RPZ

/■

ta

N.

P‘

ao

C0

2.03

V.<5f

V,

$Vq

O)

Si

ta

Pl-L

SS 'V

=3

p)

Pi:

£T

CM

ta

«I

00

■łf-

(^10)

i. WS

îp;

-IO

)S

OS

ta

's

jHs

O)

csi

SS ' i>

1.33

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

>?

.ta

86 0

PS

d|

oo

Ai

1ËJP

Ł.P8

P/l

0.7S

ta

ta

k-

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

^OÓTEK^

KRAKÔV/

Tafel VIII.

S6'0

«v/

to/ ł»i

N

śi

81

\ î T

\

i

dni

SW1

I

N

Lithographie von Klein & Volbert, München.

li

o'/l N‘

i

w

\

I

OTT

h-5 iJ

■

«

<$

T

<0

-tąU-l »

JSjf

Unr

~tl

'•8

■*

w

fiu

rœsï

*ti'S

S

«0

7» fi

o’,

H¹

H

SI- X

<31

i*)

«

•1. 2.0

Ê

07

w

s¹

I

I. cB^ock.

*oP : ^

a

N/ N

«V

W

&

o

«

«0/

W

O/

s7

,07

w

/

0 7.

?

o o

!S

w

15.

3.26

Q. 4-4-

I

«

/

A7 «y // >

w

w/

W

4

/

/

50®f

jj ’i

K

■?

«

<b

«5

N

O’

% U £

w u

u on

o

\

■S..J.

X 5

Yt

r7.

2.815

m.

*r4Ä

I

ÇV

/

/

I

*<?•

?

srW

/

i,

8L x

i

X7a

»

$

s

&

Ny

«To*/

38 S

I

w

M K

(hr^è)

9.74

2.4-7

*

=3r=-3

Î

È

1.25

Cg] ~f{

m.'i.l

t

9

3

til

/<v7

H

6X

",• Mwsn i

■ •• .•:.v.;r,¹w«

07

3

‘9

PSy. 2..

0

O;

ty

o7

v

v

§

'vo

v

Rl 2.

I?

01]

m si

N:

5

V

M

El

rn

o

r

r-

V

V

H

V

3.26

2. ans

v

v

V

4

?5 K I^a; ! z

jŁ—7-

IO

öS

V

v

V

OS

i»

V

V

«

-s-

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

86'0

a

t-

—

/

J <30

I

K

<r

Oj

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

%

K RAKÓW

*

^®//#echn\S

*<3

Tafel IX.

^ : ^<0.

fi ixx/vix) iA^s tx CKT-eXCenoXé^iXe^ S SX2/ ^/awHHt- xAe^w 3T/vcxtyeA/v\/ S Ah~j\5, aa/. 75Ce.ZŁesv!>Azie<yeA'vvT>xxArvcye/.

1-395 4tv> PTTc*/i^e^3£4£C<frL>.

15_J

jj: ^4<>^a^U^rv^ 5W^n/ — SXvex^«-'

oEi^r; V-

1:10.

5^S*£C-*I ■* 9 ^ ^ Z. 3

i-)

s*-*i

k;

eJ—

=ï

T -ZJ-

/'S si 2X\

S‘8L

'9

•ów : v-

^ jL_i

«M

Sä

*■

s>-

CD

S|fV

r *t

S. lg

c.

M. 5

5 [6

Lithographie von Klein & Volbert, München.

zo

jl5j

ai

ÏÏ

CF4L^ : 7.

-i : ao.

SsC&lAAÂXi. d-e^L ^DyCeÄ^^OO'VVdl^LxxÄtix^VI/ xie^/ S-tiex^e w -cLeix Sofvia/CAtt/i/VtxxL' xl ~ &

STĆef. T3X.

37

[O

Sù

M=>

CM|

K-

I SX 1

I

ÏR5iS

^etow

SJS

<wv

8.

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

1: 10.

PjDexrfLx» ł-wCLLi-i-e^ cx^iox>fwvLłł /vuxeft^ vixjï.. S/o6xvUżfcfWvve xx.~&

<ZJ^cf.VT.

vva/ .

-    en

n/,£ßi/ßm<l/= & ÔViowÆ'M 6-o-<l« w

O, & G-we-ofXLc'Axvi, 0^>Le^vvv€vvi^|

p, XeïA€e/ixivi.vv<^ xi^/L SXec&v^.ô^f^ixi/vtx^vvj

SV'O

t *S d

jo rW₇

S5

La

to

CSJ

JeJ

fEi

ov : v

>0

in

"v -tT-sL

4e-___3(_\

SV 1 ^,6

Ç*il-cM/L «n^» 'Yx/^£>

~s>Ag<yyv 9~£ 'l

,9:3

Tp|

3

r- J^-

LJ

4=-

Ul

4 : 50.

3.Y7 •

r.Stooft^iEwsvaÄc»^.

£Ebn1>. fEx/fe-X:

■I

-1!

fl

X3L

5k

1h-

s.

SV

S.

1 : 10.

-LH

513

SW

i4-

€t

TT

10

-, i

/OW

S12

I: 1

13_J

K>

O

*0S - |r :^Ç^*WXIC

6Î1

ea

ev

17

16

SW

'tll'

SV

11.

27

-K—

JL

[2,

TT

co

4-

iL

S . 89

■1 87;

[2

*»

1.65

X-feÎÊ

IV

ŚL

•*7

Êmmmmt —«*    3

2,

I    CR^£Cg/ix ^ r~

o* tKnA^ßx?/D :

MCM

joi

O-.

*2

O. 66

CO

CO

«o

J?5

<=^

k-

HZ]

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

f

tßxSOUK«-

KRAKÓW

^gechnic»^

TTafel X.

zvv

-)

'r

_iL

sn

eei.

-ir

IS'l

30 Igo

us

06

»!

ou

zs’z

S)

Si

)ï

-Mry-

LTV

CT>

co

l°

Lithographie von Klein & Volbert, München.

■łf

5 /vnetor-'

ou

O’)

■W‘1

oi i s

—X

&Axe/t&ç£v\x\,tyL cv—'ù.

1 : 5o* -

si/

ZE

■if-

~r

es ’i

3E

-a-

VJ

ZC

60')'

02

II

St

f-

~str

—X

t>=»

un

cvi

SX»

Oi.

ot

88 'S

O

CO

SS’S

IC

2 El

Hintsche. Bauführer für Umbauten.

¥-

09

*5T

Tj_L

en

!ro

88’)

60

i)’L

■H

VS

s

csi

99’Z

160

60

*1

4-

30

:_ -

___H

75

o5

4——j

-4-........⁹⁰ —fĄ~

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

*

V.*

KRAKÓW

Tafel XI.

5St.i.

A

y

CTS :

3

zflrm

F £. /. â

S

4

4

33

4-

’ OTi - V

Tâ

k

ifcO

1-0

/

Z.

/

/

F3-U'M

y

^23

TIBl

cO

oo

to

15

b*4

I

Lr

SÏ

SZ

90

&s

15

Lithographie von Klein & Volbert, München.

K

s

k

39 S

JfcS

S+i

J_60

^4—

PS

«

F

î°

O

sä

4-

F

^Irntci 11 ^TC. 0*Z^.

*0—o

’oÇ : i'

=¥

V)

H

30

jts__L

5

«

H

H

H

tm

9t

%

CU

3

3

I

(

ci

s

v>

A

45

3

a sv’¹'

o

Ż

ci

</)

eu

c

\Z

LSI

08

On

*

"I

3

SOI

L l

•hS’2

+

601

oe

Tn f

o

i

U'Z

ir

ZS'Î

fs

U’Z

0

S

H

IO

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

i F

■T

Oil

01

M

L

1

ZS'Z

+

n

SS’U

■ih

o

?

O

es

U

O

fO

-Hl

ITi

te

I

S

n

J*5

1

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

^uctek7\

KRAKOW

^uctek7\

KRAKÓW

5?« lechniç^

m

ł

I

*

VŁ

WKm

Tafel XII.

PSi

¥

" i r~si9

k_J _    :_ k_iJ

oo

fr

J±5

*1-04-

w

fr

-1. Oh-

<A>

to

Lithographie von Klein & Volbert, München.

=s

«

—

=

u

L

a.

» i

t

5 /rvui^.

^fin t^ci ii ^TC. 0^C.

<sX)o‘z3&/z,- &<xç<x3<^.

*OjÇ : v

t

1

□

:

U

$

K

a

LS

vl

il

L

L

Jî'Z

8$‘î

F I«l R M A

oo

CO

P*

S£9 'S

2.. 735

T A

□ [F I» R M A

SS

S|

u>

Ol

€

Z

SO • u

-I. 25

2.. 635

fr

V

o

2, -vaE

*6

CO

fsO

s

s

I I I I I I I I I

-10

S-H

mil

\

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

15

,■

MMR’

'■JW*

**

i

-4

J'. C^-

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

KRAKÓW !

fc/.

Tafel XIII.

60

■6i

Lithographie von Klein & Volbert, München.

15

--t.o

tn

-1.0S

ST

sov

uo

72.5

09

2.. 39

5

eo

m

N

o

t*|

0Z5. 0^.

1 : 50.

/

/

/

/

/

/

/

/

4P/

Y-V/Ô5

8S

;/

/

■

SioTTTsv

<0

4

□ =

- O

lis

in

«VJ

7.^0

-1.-10

»5

Slë

IL

st±

-i-.b

m

-22_C

m

_a

■*

S

7.^8

9>

'l. 60

3

33.5

85

S V ■ Z

XL ' 6

M3

*5+

Z

O

3> 02.5

Ś

/

/

'El

/

;

T

SSL z

0L

V

/

ai

/

/

/

/

/

Tf=/

>35^

Sîi

ÎO

IP

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

06

s

Verlag von R. Oidenbourg, München und Berlin W. tO.

I

* ..

I

Kraków

^•S^echniel''®.

*AIX Wex

Zi 'S

IL

■*

(o

l'y.

jrx^îx-__

Jr-

S68 O

a. or-

4X

XX

Xi

7“

tj-4.

6!

Vil

tHt©

sv

00

O. 71

i. 32

Xi x.

•—s-^ Tfi

in

ifi

+tU

(M

Xi v>.

S+t

SS

95

i0

Si-

«Ot

sO

Ci

30

f-

8?

- £_

IÛ

Ti

S-ei

-!»

Lithographie von Klein & Volbert, München.

59

SL

^i in i^ci ii

S-tcXXVX1XxX-2S>CUX'C>k^i-'t2-XV.

*jp23 :

^yr-VVVlii'T-'V-Â^ .

X i x>.

X i -w.

to

CTT

si*.

X i -rl/

r-

r-

O. 1-05

6. 055

O. 895

'''T&OzZs&Zy —

SZ9 '0

if-

5?

•O-UL

EX

liS'O in

O. 625

-je-

II. -o

■f-

08

â/uvui^

II

L-r

v>

zs

co

6$

W: ôTs’ov

=• ibwbî

21-‘8

Ht

‘“Aj£

iE SV

zs

Si T'92

jo>

S9

io

■e

SL

08

(r

-v

siTos

K-

o?

SS

sz

-3

(0-

J'

in

2l

2L

tt

SU

00

>i ît- L

7C

O)

VO

Sa

r»

11

U9__J

f¹

ił-5

75

15

ot

CW

Si

{-

88

■*

0>

«o

\ f_

<£

T3 _

X"!    •

SL

08

09

Si.

lii

"7r

0.5

(-

n-0

S9

86

(r

98 T Ll

W⁻*

VL

1r

60>

ip

0.895

1~ -1

-îr

XÜ~

in

in

0.71

.. 00

r-

V} s

LVf

ui

81

«/•

w - * /%

E-1 ê.

Pi X*/.

55

80

’ïi

J5L

U-25

U)

V/

~K

ZS-h’O WO

9U 0

■î⁻

66

8vo sro'

LL'O

zvo oz'o

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

T3X

1___L

Xi z

0.75

AL

Xi

Æi

Pi^

Pi Z.

Pi >C

Pi xx-

•I

tn,

i!

S68’0 iSS'O 8S8‘0    8 SS '0 8SfO gSfO 8SS'0    8S8*0

ZSL'O

9 VL’O

9 Vi'O

9 VL '0

ZV'S

-Jf-

SS‘0

* 88'0 ;flî8'0 * SSS’O ;t SSS’O T SSE’O * SîEO SSS’O

86-0

Vi’O

VL’O

Vi'O

680

60 'V

sv-ti

02*0

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

%

f

^ucT-t^

KRAKÓW

A

S^echn'tc*£

4

t'

%

■

f

• i

i

s

%

r

ł.

;

(r

zqs

-5k-

SU ’4|

ZSZ'O

9kL*0

jj«..

9 WO

9M.’0

860

-7v--

WO

WO

60*t

220

S6S'0

ZSS'O ' 8SS 0 ' 858 0

8SS⁻0 ] 8SS-0 ,f 8SS'0 ⁵‘ 8S£'0 t

SS'G

8S0 SSS'O ' SSS'O 9S80 ‘ SSS'O ' SSS’O S'CS'O

68‘0

<<i

SP

-î

1S

c

•jj

7.V -V-

X3X)

VO

T3 <?

i3l

^4-5

13 -OU*

P3a

P3 o

60

OS

60

P3-0,.

f-

2S

I % «-

i-

T"

.£2

cO

<tf

"V'fc I

O I 82

s:

^Bvuvô/ê

13^.

yfto'vujX

ß/

islrfr

1:25.

öyjU'^tn'veLrAiVd.

O . 82

S’-"

en

ca

SS,9 s

07

lA.

.X,

t-

09 0

10-4

s-f?

N>

co

3t

^T^U-UwdyX-VA-^

I 4^n4-l-

/vł>ve^

I3xu

-ß

■ P3-&.

£F<3ux-L>:

HL

~£%Z>

P2- c

H-5

09

P2^

60 X

P2^x.

(NÎ

5Î

-co-r -T

X2

ff

0.355

fl

-1. 4-45

\/

Sff

<-

3&vo v wt

9 wo

*'

:\m

OS

LI

(■

5!

>?

wo sz'o    IL' o

ZS'O

-)

->

00

iD

4-

4-

(*5

’V I"

s-n

55

ul

■f

<\j*

&L 23

Jou|<

⁽sq

Hj

Oo

LO

t-

20

z5\^vx-äAcAx .

SU ’l

ez

55

25

80

oz

er»

en

00

or>

*=

68

ifc5_

151 x).

V5

Ł 20

jg - cit

9-^-

+■

N-

JE

iec

L23

ffl

-H

to

S-°

00

09

x\

OO

OO

3Ë

P°U³

18 k

S|

<*>

s-n

Î5

en

en

¥-

gi

Xê.

to

Cn

oo

tä

SU

8.

su

@yuuwu<AU>/* .

4-T>

Lf)

09

H-

8,

4-

Pîî- /Ok.

■i

r-

co

ol

SS

sz

39

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

SŁ

Z.5

32

SX

su

eo

co

04

15

to

en

89

37

TEL

23

P3X

15

?=r-

S-łT

S/z^^-u-u^Lr-i-ćud

AL

CP

89

JL

P3Ac, a.

SU

S+l

- -4

^ ^vva-T.<X-i>uo.>

ÎÎ0

68

09

* 15

P3^

10

50

60

S-O

(-

SS

82

->

»“

s«

xLMi

1,-0

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

■

*; t

KRAKÓW

Xafel XVI.

_CD[ s"_

-fehp‘-

Ô/&wwc s&\&A    /rutcfi/

n= ■■    T 4~ f&'&W'

C i* ^ <i£^^ve/yny

o

oo

to

<jO

4 ES

<N

TW

3l0

fJtecV.

•e

+4

3£

il*

S.SX.i.

-l.st

-h

2, /wvete^'.

Lithographie von Klein & Volbert, München.

•os :

a© *fKB ,, o^ vłłJ(4

cXetetc'-w

^Lox-cL«^ (%no.

&c-U^w 0F<>.

i <5-Kclo^/.

-«il tpi

rT

*»

Si

iLp-jF-m

ili

WH

(Ds&esz. ~

s>T23

-P-

Jr

r«

1 Wr^

3S

rr.4te

ite

it

0F

s—

5üîü;i

TJIIIIil

(5?^c4    v-cSvk,

te

-i

cO

OO

oo

col

(O

Cr»

>ê

! ! o £&x4t^

an

RTw

4'

vy<§ s

U Su

. s iM g i. iets t ^ = =F==i

«X5

Ô^g^vvvci^ : ^ ^ & ■

4fe

<5Wu>.

i*

P fll£

Q/ŁĄsVV%<XflcX>&* C' ~<) -

te

S=

ni¹

te-

-«t- -t“- ty*-

y.twnt

HJ

U!

r»-.

if

S-swvmA' tte*> - -^y /wclc& -rte-e^i Xfteô'afos&vx/.

<-Tt

5IjC3^

C-rt    —

W-i

3h

oo

Tl

fe

o-

'71|g

^ ^4vŚ^T? S Ł 3 ^44

I-

CO

Crt

F⁵

Pî -i

:he

r®

-e

ILŁkffl

r-

St

e:

3. SX/.*2,

l.St.

s\/

■o

'\A0\£9'C0$?r-j—J-^-x'VL^C^Cr T t ^

,yyvx>i^ ^ — -sk : -y

1    11^ s t

£'

or»

CM

ML

fi

3E

3ï

ÔyLOVW< -qp--

te

LO

crM

a:

-H

0.5

O'L

U'Z

S9'E

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

<^C>Ł<3L-C^' iîXvii».

5j3.r.

«■o

⁶rs1

S‘S6

09'Z

ML' S

-if-

6S

Co

oo

i.

CO

CO

i_n

A-

T¹

10

<N

üpr

2BE

22.

MK

ôF

■ V ' TS* r

1.5^.

.....CV-_

&Qçi

7 TT.

\S*s.

a;

Verlag von R. Oldenbourg, München und

<fP>oTÈq*

KRAKÓW

*echn\

«te

Tafel XVII.

20-j.

"Sï~

ä^-tjfce-vv

13

"13

•a €

10

(Ok

f 8^1

to

co

CO

CO|

CO

to

■H

fë

CO

co

Sh

'*$2>xcLe't-' Ćft-wo.

ćBu^u&cuieia/

---5t

ÜJ

30

s-h

ïz

smo

o>

cri

H-

Û®tvrul^tâ4

oo

JtS-

/fe^cucl^w

60

Lithographie von Klein & Volbert, München.

h-

*Oj© *1G ,lo<:TlllJCo

*o& ; L

tpO^(g> *| 0'VH't- -2>    ‘'Vt'V'O'ZZ-^'FI-Oig»

'Z^0Zł-'t>}'<g V\\SZ^<Zy3Q'3X\\*Xp <g>

i- 'V'XS'g

^2

v *t '*$ '&

ZO.5^.

20

SU

03

ĆX/vJuO.

I. S,Vo-c£i/

Tl.

bo

-13

I.

E>

aê4

l^--l

¥■

su

su

36

CM

CO

■e4

{SWi-a.

4-

CO

CO

~!

cô

<T>

<N

IP®

30

oi

-V*

h-S

o>

cô

*-5K

CO

^T""ê

K-

S-h

Yr

S-h

LD

S-h

PM |Jk"

Hintsehe, Bauführer für Umbauten.

§>£*\^x&^scs

gseAX&w’ ~ @Lvu$. *3*. &Ł.1 8c £?. cvt.2-. ^xytdi&i' (5Cwo.

2- <SU>ûi'C'&'.

JE. St.

VtJÏ

rsl

S 5^.1.

Ś4

SZ

Y-

2-6 Xo-uv^

25_^

Be

Aïs

25

ifl

—ii-

S8’£

CM

CM

0O

OO

<»

CO

oo

N>

X.<§bM&

6*C

ts»

4-

2U

co

/r-hA-*

co

CM I

o.i xr

T⁷

'10

'T“

LO

Ift

o--

i Q~*r ⁷1 oz f'v.

ITn

40

52

37

itO

sTi

□ TT

09

"N

20

Ç;

«-

& - £ UO U    A

-t"

o-h

24-

fà

1X>

co

oo

U»

Ôo

C>

Ç6‘V

Sîwwcl-

-A

up

3IC

os

CÄ

4-0

09

75

ou

or

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

*

KRAKOW

•îsSÿ/echm

"IIIAX l^ej_

&yXX<k-^ >2- "1 ‘ZsTCQCr 3hx>£\^£ôsC&V&t/

98‘i'

XJl/WV

■<zsc£K\X&esv\s

U)

r*

5.

89 ’l

$V0

S 10

6. 10 - -15

£B.0^cte' 3/ZscL<^ye/z/ /tvn-ben/ yêivnd^lq/.

'%$2v*vfe-e-£-

s&c&l<xJÖC' Zs 1 ’Z'^COC

ł*

P.2

1.10

I«

^Sïrvxoàxï^t^

P. 17

^ioJ

o<

il d

1. 40

09 *4

T.

*> ♦

9l. SL.

Cltl

cHe cVvcj i47&tv    eB'i/Cc^e'r, o fvpve ©T^cijl^fciC'

EL*

-~r-

R1.3

2.89

P.4-

-âtuocfva j> J" n wcj

-H

35

4—■-■r~

-L^ 4 20 j

.....H. '

$~<7^'0%-\sesv\s'.

-LL-

~s r

S 4.

2.875

— 39

68 'S

Ö-+7 ■ V

■4

_i

I*

£7>Lc^ : 9.

3.035

LO

CO

ro

cn

(Hi

5-

S-*t8 0

in

szo'i-

-hU

*S>

“I

L_

so •-+,

«93

OS - 0S'L

1. 30

S 25

-hz S

s 23

80

'■-•4P.- 50

S/zsv\svk}l/zAsz^>.

P.4-

^    P.4-.

1.25

7. 28

k-

.20

7.82

ss

sïp

-iii-

: 2-.

2.57 -62

to

to

fO

ro

6.38

Cy C, 'SSVny

2.995

C- C

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

/wwtei' d /Wteł^t-^•eovwKvCew' ^ywcl- .c«>nłim«te»<

S 9.

75

2 .875

S 17-

S 18.

S 19.

r os f

06

30

OS V

's

1.

"L'L S

*WS S

S 20

1.01

2. 06

3rA*<y\ 'tO.

52.

|e

— S7

15 U20

Lithographie von Klein & Velbert, München.

^y'

sdi&Ks <3źx^<kscy<2szs 8 So 8

! fl-

CO

<-o

g •'I5I

P 12

i1.

5vi

,-OL, OL-

P. 16

39

JL

14-

PJ

92

3.29

2.24

p.is

zs

Cc

|K

P. 29

/r

*v

L JL

=nr

P. 28

—III—

cr>

Cü

***/ 5

^32

-d-

CL-

92.

OVld

in

P. 9

92

CM

vO

P-8. P8a

92

pi

CU+ JJ.

or+i

08'9

10

P.

LA

Cr>

-i_22

Sl

33

CM

CM

?3r

4,

'9

oo

LO

30

p.

K?

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

■y'

KRAKOW

(■

*>-

-

Tafel XIX.

iS

-9

k 02 i

ïSJ

R 37

s:

1.5*2-

(^LstCe'

^u-wOw ^ivruü^;

co

iCau

G>*

LO

07

oz

Loi

-4

<s»'

-Ljbê__

^ros

P 47.

P. **e.

P 4-9.

TFT^p''. 'is.

15

€ZX ZZI

■A

0z

X 21.

+■

si

N>

or

22

Lithographie von Klein & Volbert, München.

Oo

cri

jF"

cî

1.24.

P. 26

-#■

2.90

R 26

06 Z

^ICuvêan 0X^. 0^C.

STr^icj, e^-ôl ^ocfi ci | |vtncj

-h2 ’L

30

*-

4e-30,

0000

20

20

16

■+

1

5. 80

1. S 9

P33 - 36 ,'CLe^pe^v-

/Mua- P 39

P. 39,4-0,4-1 ^iwvtetv

ÏS3

CO

CO

CV|

88

5-90

P. 36

<b <6

9-~

R 4-1

o-h y

p. 39

2.01

S9 "4

2.01

95

<î>

<b

06 'S

■e^lagj

-----3

Ô^n^w^t^iaa.

XïL

I- T

■ 65

66

99

99

O)

S0

99

21    5c-£l/wvtL- -C/L—"ê .

o| I 22 T 23

H ¹⁰ i ~T""

120

TZ

<1

ô;

C,

3~As<fr'. '4%'.

<S

1.27

P-27

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

(B<>WvV ^Lwvtci/ d /VHoX~[r'V\~*Z/ *j0aZ ^V71-'LCvC<>VV'' ^/VtV^ O ^Vt-'tv

P. 26 a.

P. 2 6 a

77vo^.

^yc>v^vu^t>iaa.

86 ’ S

1-27

“iir

Ht

85

P. 35

86

T 8-h

cb

âi4vwcbi v-a,a .

*9-

50

7®;

197

io »

7£.

75

JL

61-T    99 f^êuT

60 nr» 90 ""

-| H

021 6H 8H

f§]*T

4F" <T

<b

06 2

1.59

nr

>tc

85

P. 3*1-

P. 33

■4L ~ OW

2S • 2 UW 2“

ki

4-0

77

OZ

k-

K-

Lie

OVT Olj

loo ,0 o 10 0*00

4-. 36-

3.11

~35~T

I 7a

6- 60

US

75

OS‘U

os

3~sVCÿ. iS ^ <9kwa-'L«3-&X>.

I 18,19,20

«J

■P

:71F

ro

*—«l sa

4-5

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. 10.

.Y

■ • ‘.---

«

i

f

-i

KRAKÓW

e c h n i c

* 5*

Tafel XX.

t&XsGsC&S.

TT>

e

fl

rr—i

•4 • i

ł

II

eŁT

If

>6

l

kV

Lithographie von Klein & Volbert, München.

-yt Xest/

a:

x    /

Q

nr

‘ie 'i© Hlxj iiivto

Ö O

CD „ CD

1

•op : L

IT. <^toc4/.

n

O

jn

El

ï

'/O

^7 ~L V in t^'X VM I. c^ttTC il.

1

S

O

o

E6E

n

O

:

?

y**/

j ==L

i

T

-4?

3

2

O

JO

\sC\/

T

U

T

r

"

O

o

o

s

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

r

r

/

K

I

r

o

jn

O

T

_

OL

und Berlin W. 10.

7

»]

/

7

rTTTiîi

?

i

-

C-£-"

Verlag von R. Oldenbourg, München

' 1    ■•i-'

.1

^pLICT£^

KRAKÓW

^sSÿaehnictîS

\

Ï

Tafel XXI.

3

ï

w

I

I

II

Lithographie von Klein & Volbert, München.

II

tl

{

s 4 c

4

4CLs

Z

5 /vwÆtiî'î^.

,-&e/z, c5^>ckc|/vykx^a^/Zs,

T

1 : ^o.

czo

n

o

3

Çi/i^s%sWsd/zAsS/2> H ^:

^    }-• —~

Z3

F

O

r

le )

iLun

ïï

il

rz

n

<5Wv^-

m

f

CT

a

ffi

JE

-e>

I

sC\s

T

TU

i

-r-

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

I

or

lu

I

iï

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

KRAKÓW

Ùfiîechnxct^

TIXX I^^_L

lë

oLc'f'T/Vvi'fc'fc''

«S^Lo^C^^

&

TX&X/

'x>' L

T A

E

I T

VN

V'

ia

F

Lithographie von Klein & Volbert, München.

Vs

^TtLmyßci/ix 0i^L. 0^.

§> cA^TS^yVVt^yVl^ZyVL .

«S^'ßlyVvi'bb (P -^D.

e

>ß

von

•op : l

TTT

~t\ I —

Lß

\

o

-ł>.

Lß

3

5 /vtvete«/

7>-

<?

2>

\

.xx*

TT. 5ioc^/.

ii i n .□. J3.

W

TT T

X _L_I_

3

3

(SL&'fc&'ùzr'vm<j

rt

HM

•i

B

ii

rr

S

pFTiT

IM

&s%sVW^<\sTAsi>/$ .

A

^ T-1

~a~ t

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

•■^KS 3T

-ftft

TT

[

X. S'LO'oCxi

r

JHli

twnfau&itvtçy

i*-

]A/

-f

fi

:2

□.

Cr

7"

5~H

r

■Z

Lé

TM 3

\<x^

1

S

3Œ

n

O

Ol'

Verlag von R. Oldenbourg, München und Berlin W. IO.

*    ,c*$*

KRA

olifechv

Tafel XXIII.

9 •

HL. Sfr.

Sfr

I.SŁ&C&'

V

/

0

t3Ux^fr:

I

m-

.

$

:

Lithographie von Klein & Volbert, München.

V

'p

<0

!

OĆ-

pc

■

■

i

N-

1

?

VH4<X

tv: Stoo&

ui

III .

cfcfrcy. &.

i I •

fr

X. SXo+ofk'.

ko

l

0

£ »»

IS

*

'S

c

D

o

<SM> C><vf^

!

1 : 50.

V

10

s

R—-

1

4’

4X

O.

1

€)

^ewävv

Hn

v/^

3

75"

r#

^1

5L4__

0

,-rv

t>OM

«V'l

.*

»

7

3 h

I

i*

I

K

I

*

' OOV 'fr

’+t

ÖS

5

x~

*

?

ft

N

9/

oo

Hintsche. Bauführer für Umbauten.

o

«*r

oc

£

I I

I I

*

»

4*

x: '

und Berlin W. 1 O.

|0

5

c*

ft

*>

t

«

I

$

•OCX

11.

S^vcx.O.

■I

f--—

$

Verlag von R. Oldenbourg, München

*pïïoït^

KRAKÓW

^''eehmeł*^

/

Tafel XXIV.

Dû

±=lA

rą—^

fl¹*0=4=,

-£a-

TTT

AD\

•s «5

»3

â^Cè^wcUe^r>'.

x>\vwes

77

\0

o7 xuw

\q

ie>

il

Lithographie von Klein & Volbert, München.

(5lvw<jsAoAfl> sv^y/w

f©

rw

cO

ł

fi

Vv

'//

<'/

0/LWV'VcU44td

O

fl

\H

Y\

AS

w~

Fr

m

<7

s>l

TL

<4>

iz:'

ôj

(9Uv<vvcA^ y<w>w (7

/O^i/n^ Ô^ww<ks&%s

.6.

AA

f$°i

O*

p\

H7Ï\

•i_âl

V%

4\V

•*l

ih

05

•*

•£

•*C

Hintsche, Bauführer für Umbauten.

T.

und Berlin W. 1 O.

Jt~

'O^nu'S

+r

/L/.....PT

0 S 01

Htl

»g

•*

*~~ TT    C-e-

Verlag von R. Oldenbourg, München

\CTEiq⁵

KRAKÓW

Ć?^echn'c^S

8-96

Wm

B

m

iü

mm

■

■ .

.

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

ifiWkl

100000297189

H’