ffWWWWWWW

WYOZIALY POLITECHNICZNE KRAKOW

BIBLIOTEKA GtÖWNA

L. inw.

28

t;

—-ationen

mit Einschluß der Abortanbgen

',8:ix jijiji • 'ii Vlil-Iij I|i

Von

11

Dr. Ed. Schmitt

s;

III

Mit 123 Abbildungen

WWW

1618

»M

WMWWI

mm"

w

.....

ji!l

üsJ

Hochbautechnische Bibliothek aus der Sammlung Göschen.

Jedes Bändchen eleg. in Leinwand gebunden 80 Pfennig.

Geologie in kurzem Auszug für Schulen und zur Selbstbelehrung zusammengestellt von Professor Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart. Mit 16 Abbildungen und 4 Tafeln mit 51 Figuren. Nr. 13.

Mineralogie von Di. R. Brauns, Professor an der Universität Bonn. Mit 132 Abbildungen. Nr. 29.

Petro

graphie von Dr. W. Bruhns, Professor an der Universität Straßburg i. E. Mit 15 Abbildungen. Nr. 173.

Das Rechnen in der Technik und seine Hilfsmittel (Rechenschieber, Rechentafeln, Rechenmaschinen usw.) von Ingenieur Joh. Eugen Mayer. Mit 30 Abbildungen. Nr. 405.

Technische Tabellen und Formeln von Dr.-Ing.W. Müller, Dipl.-Vfg. am Kgl. Materialprüfungsamt zu Groß-Lichterfelde. Mit 1C6 Figuren. Nr. 579.

Mateiialprüfungswesen. Einführung in die moderne Technik de: Materialprüfung von K. Memmler, Dipl.-Ing., ständiger Mitarbeiter am Kgl. Material - Prüfungsamte zu Groß-Lichterfelde. I: Materialeigenschaften. — Festigkeitsversuche. — Hilfsmittel für Festigkeitsversuche. Mit 58 Figuren. Nr. 311.

-- II i Metallprüfung und Prüfung von Hilfsmaterialien des Maschinenbaues. — Baumaterialprüfung. — Papierprüfung. — Schmiermittelprüfung. — Einiges über Metallographie. Mit 31 Figuren. Nr. 312.

der

Metallographie. Kurze, gemeinfaßliche Darstellung der Lehre von den Metallen und ihren Legierungen unter besonderer Berücksichtigung der Metallmikroskopie von Prof. E. Heyn und Prof. O. Bauer am Kgl. Materialprüfungsamt (Groß-Lichterfelde)

Kgl. Techn. Hochschule zu Berlin. I: Allgemeiner Teil. Mit 45 Abbildungen im Text und 5 Lichtbildern auf 3 Tafeln. Nr. 432.

II: Spezieller Teil. Mit 49 Abbildungen im Text und 37 Lichtbildern auf 19 Tafeln. Nr. 433.

Statik. I: Die Grundlehren der Statik starrer Körper von W. Haubcr, Diplom-Ingenieur in Stuttgart. Mit 82 Figuren. Nr. 178.

— II: Angewandte Statik. Mit 61 Figuren. Nr. 179.

Festigkeitslehre von W. Hauber, Diplom-Ingenieur in Stuttgart. Mit 56 Fig    ' “

Aufgabens

von R. Ha

Hydraulik

guten. N

Kinematik

Hochschu

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

Lösungen

en. Nr. 491.

irt. Mit 44 Fi

er Kgl.Techn.

u°

100000295815

84.

Elastizitätslehre für Ingenieure. I; Grundlagen und Allgemeines über Spannungszustände, Zylinder, Ebene Platten, Torsion, Gekrümmte Träger von

Prof. Dr.-Ing. Max Enßlin an der Kgl. Baugewerkschule Stuttgart und Privatdozent an der Techn. Hochschule Stuttgart. Mit 60 Abbildungen. Nr. 519.

Anorganische Chemie von Dr. Jos. Klein in Mannheim. Nr. 37.

Geometrisches Zeichnen von H. Becker, Architekt und Lehrer an der Baugewerkschule in Magdeburg, neubearbeitet von Professor J. Vonderlinn, Direktor der Kgl. Baugewerkschule in Münster. Mit 290 Figuren und 23 Tafeln im Text. Nr. 58. Schattenkonstruktionen von Professor J. Vonderlinn in Münster. Mit 114 Figuren. Nr. 236.

Parallelperspektive. Rechtwinklige und schiefwinklige Axonometrie von Professor J.Vonderlinn in Münster.Mit 121 Figuren Nr.260.

Zentral-Perspektive von Architekt Hans Freyberger, arbeitet von Piof. J.Vonderlinn in Münster i.W. Mit 132 Fig.

Darstellende Geometrie von Dr. Robert Haußner, Professor an der Universität Jena. I. Mit HO Figuren. Nr. 142.

—    II. Mit 40 Figuren. Nr. 143.

Die Photographie von H. Keßler, Professor an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Mit 3 Taf. und 42 Abb. Nr. 94.

Die Baustoffkunde von Professor H. Haberstroh, Oberlehrer an der Herzogi. Baugewerkschule in Holzminden. Mit 36 Abbild. Nr. 506.

Die Industrie der Silikate, der künstlichen Bausteine und des Mörtels von Dr. Gustav Rauter. I: Glaskeramische Industrie. Mit 12 Tafeln. Nr. 233.

—    II: Die Industrie der künstlichen Bausteine und des Mörtels. Mit

12 Tafeln. Nr. 234.

neube-Nr. 57.

und

Vermessungskunde von Dipl.-Ing. Oberlehrer P.Werkmeister. 2 Bändchen. Mit 255 Abb. Nr. 468, 469.

Maurer- und Steinhauerarbeiten von Prof. Dr. phil. u. Dr.-Ing. Eduard Schmitt in Darmstadt. 3 Bändchen. Mit vielen Abbildungen. Nr. 419—421.

Zimmerarbeiten von Carl Opitz, Oberlehrer an der Kais. Technischen Schule in Straßburg i. E. I: Allgemeines. Balkenlagen, Zwischendecken und Deckenbildungen, hölzerne Fußböden, Fachwerkswände, Hänge- und Sprengewerke. Mit 169 Abbild. Nr. 489.

— II: Dächer, Wandbekleidungen, Simsschalungen, Block-, Bohlen-und Bretterwände, Zäune, Türen, Tore, Tribünen und Baugerüste. Mit 167 Abb. Nr. 490.

Tischler- (Schreiner-) Arbeiten I: Materialien,Handwerkszeuge, Maschinen, Einzel-Verbindungen, Fußböden,Fenster,Fensterladen, Treppen, Aborte von Professor E. Viehweger, Architekt in Köln. Mit 628 Figuren auf 75 Tafeln. Nr. 502.

Eisenkonstruktionen im Hochbau. Kurzgefaßtes Handbuch mit Beispielen von Ingenieur Karl Schindler. Mit 115 Figuren. Nr.322.

Der Eisenbetonbau von Regierungsbaumeister Karl Rößle. Mit 75 Abbildungen. Nr. 349.

Wenden 1

Das Veranschlagen im Hochbau. Kurzgefaßtes Handbuch über das Wesen des Kostenanschlages von Emil Beutinger, Architekt B.D.A., Assistent an der Technischen Hochschule in Darmstadt. Mit 16 Figuren. Nr. 385.

Heizung und Lüftung von Ingenieur Johannes Körting. 1: Das Wesen und die Berechnung der Heizungs- und Liiftungsanlagen. Mit 34 Figuren. Nr. 342.

— II: Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlagen.Mit 191 Figuren. Nr. 343.

Gas- und Wasserinstallationen mit Einschluß der Abortanlagen von Prof. Dr. phil. u. Dr.-Ing. Eduard Schmitt in Darmstadt. Mit 119 Abbildungen. Nr. 412.

Bauführung von Emil Beutinger, Architekt B.D.A., Assistent an der Techn. Hochschule in Darmstadt. Mit 20 Figuren. Nr. 399. Industrielle und gewerbliche Bauten (Speicher, Lagerhäuser und Fabriken) von Architekt Heinrich Salzmann in Düsseldorf. I: Allgemeines über Anlage und Konstruktion der industriellen und gewerblichen Bauten. Nr. 511.

—    II: Speicher und Lagerhäuser. Mit 121 Figuren. Nr. 512.

Die Baukunst des Schulhauses von Prof. Dr.-Ing. Ernst Vetterlein in Darmstadt. I: Das Schulhaus. Mit 38 Abb. Nr. 443.

—    II: Die Schulräume — Die Nebenanlagen. Mit 31 Abb. Nr. 444. Öffentliche Bade- und Schwimmanstalten von Dr. Carl

Wolfs, Stadt-Oberbaurat in Hannover. Mit 50 Figuren. Nr. 380. Gasthäuser und Hotels von Architekt Max Wühler in Düsseldorf. I: Die Bestandteile und die Einrichtung des Gasthauses. Mit 70 Figuren. Nr. 525.

—    II: Die verschiedenen Arten von Gasthäusern. Mit 82 Fig. Nr. 526.

Weitere Bände sind in Vorbereitung.

11mm

Sammlung

Röschen ///,/ y

Gas- und Wasserinstallationen

Mit Einschluß der

Abortanlagen

Von

Dr. phil. u. Dr.-Ing. Eduard Schmitt

in Darmstadt

Mit 123 Abbildungen

Neudruck

a/Y.

Berlin und Leipzig

G. J. Göschen’sche Verlagshandlung G. m. b. H.

1912

Die Abbildungen im vorliegenden Bande sind zum Teil nach Originalzeichnungen des Verfassers, zum Teil nach illustrierten Preislisten deutscher und ameiikanischer Installationsfirmen und nach dem „Handbuch der Architektur“ ausgeführt

t.

C-

SS

CT-

kerei in Leipzig’

Druck der Spamerschen Buch»

Akc. llr.

Inhaltsverz eichnis.

I. Abschnitt.

Anlagen zum Beleuchten, Heizen und Kochen mit Steinkohlengas.

Kap. 1. Erhellung der Bäume mittels Leuchtgases.

Leuchtgas ... ....................

Ältere Art der Gasbeleuchtung..............

Gasglühlicht......................

Hängendes Gasglühlicht.................

Azetylenlicht......................

Anordnung der Rohrleitungen..............

Führung der Rohrleitungen................

Material der Rohrleitungen ...............

Verlegen und Prüfen der Rohrleitungen..........

Lichtmengen und Rohrweiten................

Beleuchtungskörper...................

Druckregler.......................

Gasmesser.......................

Kap. 2. Gasheizeinrichtungen (Gasöfen).

Wertschätzung .....................

Konstruktionsbedingungen................

Reflektoröfen......................

ÖfenTmit Glühsteinen..................

Geschlossene Öfen....................

Kap. 3. Gaskocheinrichtungen (Gaskocher u. Gasherde).

Wertschätzung.....................

Konstruktion......................

Literatur.........................

Seite

11

12

13

15

16

18

. 21

23

. 26

27

28

30

31

34

34

38

39

42

II. Abschnitt.

Wasserversorgung der Gebäude.

Kap. I. Wasserentnahme und Wasserbedarf.

Wasserentnahme.................

Wasserbedarf..................

44

Kap. 2. Wasserzuführung und Hausrohrnetz.

Anschlußleitung................

Rohrleitungen ................

Material der Rohrleitungen ..........

Verlegen der Rohrleitungen...........

Zubehör...................

Wassermesser.................

Kap. 3. Waschtoiletten.

Waschbecken und Untersatz..........

Zufluß-, Überlauf- und Abflußleitung......

Massenwaschtische ..............

Kap. 4. Badeeinrichtungen.

Badewanne..................

Kalt- und Warmwasserzulauf .........

Badeöfen...................

Überlauf- und Abflußleitung..........

Literatur....................

Seite

46

46

48

49

50

51

53

54

57

58

61

62

67

67

III. Abschnitt. Entwässerung der Gebäude.

Kap. 1. Entwässerung im allgemeinen.

Fortschaffung der Abwasser usw.........

Hausrohrnetz.................

Kap. 2. Einzelheiten.

Material und Weite derlRohrleitungen.....

Verlegen und Prüfen des Rohrnetzes......

Hauskanal und Anschlußleitung........

69

71

72

74

75

Kap. 3. Zubehör.

Durchspülung und Lüftung des Rohrnetzes; Geruch Verschlüsse 77

Besondere Anlagen und Einrichtungen............C?

Ausgüsse und Spüleinrichtungen; Fußboden- und Hofeinläufe .    83

80

IV. Abschnitt.

Abort- und Pissoiranlagen.

Kap. 1. Aborte im allgemeinen.

Zweck und Verschiedenheit..............

Abortraum......................

Abortsitz und -gefäß..................

Abortrohre......................

Kap. 2. Aborte ohne Wasserspülung (Trockenaborte).

Ohne Geruchverschluß.................

Mit Geruchverschluß .................

Ol Ol 05 Ol

Seite

Kap. 3. Spülaborte (Waterclosets oder Wasserklosetts).

Wesen und Verschiedenheit...............

Spüleinrichtung.....................

Unmittelbare Spülung (ohne Spülkasten bzw. -Zisterne) . . .    103

Spülung mittels Spülkastens Spülung mittels Spülzisteme

Massenaborte.......

Lüftung.........

101

102

100

180

109

111

Kap. 4. Pissoire. Allgemeines . . Spülung .... Einzelpissoire . Massenpissoire . Einnenpissoire . Trogpissoire . . Beckenpissoire . Lüftung ....

Literatur ....

in

112

113

115

116

118

119

120

120

Register

121

I. Abschnitt.

Anlagen zum Beleuchten, Heizen und Kochen mit Steinkohlengas.

1. Kapitel. Erhellung der Räume mittels Leuchtgases.

Leuchtgas.

Das Steinkohlengas oder, wie es auch häufig genannt wird, das Leuchtgas wird meistens in besonderen Anstalten, seien es städtische oder private, erzeugt, mittels Rohrleitungen durch die Straßen geleitet und schließlich denjenigen Gebäuden zugeführt, in denen es bei Dunkelheit zur Erhellung der Räume dienen soll. Nur verhältnismäßig selten stellen sich größere Fabriken, andere industrielle Anlagen, ausgedehnte Bahnhöfe u. dgl. das von ihnen benötigte Leuchtgas selbst her; in der Regel geschieht dies in solchen Fällen, wo die betreffende Fabrikation usw. Abfallstoffe liefert, die sich zur Gaserzeugung wohl eignen, oder wenn die nächstgelegene Gaserzeugungsstelle sich in sehr weiter Entfernung vom Verbrauchsorte befindet.

Das Leuchtgas kann in zweifacher Weise als Lichtquelle dienstbar gemacht werden: entweder ist der Kohlenstoff, der in der Flamme selbst durch Zerfall der schweren Kohlenwasserstoffe ausgeschieden wird, der lichtspendende Körper, oder andere Stoffe werden durch die Gasflamme zum Glühen gebracht, wodurch sie lichtgebend werden. Das erstere Verfahren ist das ältere und ist gegenwärtig nur wenig im Gebrauch; es ist zum großen Teile durch das Glühlicht verdrängt.

Ältere Art der Gasbeleuchtung.

Die älteren Gasbeleuchtungseinrichtungen waren Brenner aus Metall, Porzellan oder Speckstein; letztere

833

Fig. 1.

Fig. 3.

Fig. 2.

Einloch- und Flachbrenner.

haben sich am besten bewährt. Für geringe Lichtmengen benutzte man Einlochbrenner (Fig. 1), für größere Flachbrenner, deren es zwei Arten gibt: den Schnitt- oder Fledermausbrenner (Fig. 2) und den Zweiloch- oder Fischschwanzbrenner (Fig. 3). Der Schnittbrenner läßt sich mit Hilfe eines Blechstreifens leicht reinigen. Offene Gasflammen treten immer mehr in den Hintergrund und werden binnen kurzem wohl bald ganz verschwunden sein.

Fig. 4.

Argandbrenner.

Um der Flamme mehr Luft zuzuführen, hat man ihr die Böhrenform gegeben, und um seitliche Luftströmungen abzuhalten, wurde sie mit einem Zugglas versehen; hierdurch entstanden die Argandbrenner (Fig. 4), welche zwar wesentlich mehr Gas verbrauchten, aber eine viel höhere Leuchtkraft entwickelten.

Das Zugglas G wirkt wie ein Schornstein; die Verbren-nungsluftjwird durch den Blechkegel D zugeführt; das Gas

bewegt sich durch die Röhrchen a, a nach dem ringförmigen Hohlraum B, von dem es bei b durch zahlreiche (18 bis 40) Löcher zur Flamme gelangt. Über dem Brenner vereinigen sich die einzelnen Gasstrahlen zur röhrenförmig gestalteten Flamme. Bisweilen hat man statt der vielen Löcher einen ringförmigen Schlitz angeordnet.

ffl

Ifl

Später traten die Regenerativlampen ans, bei denen behufs Erhöhung der Leuchtkraft (bei verhältnismäßig geringem Gasverbrauch) sowohl das Gas, als auch die der Flamme zuzuführende Luft vorgewärmt wurden, und zwar durch die Wärme der Verbrennungsgase; die Gasflammen waren nach unten gerichtet. Am bekanntesten sind die von Siemens und die von

Wenham konstruierten Lampen

dieser Art. Fig. 5 zeigt eine

Siemenssche Regenerativlampe. Fig. 5. Regenerativlampe

Das Gasglühlicht hat auch diese Beleuchtungseinrichtungen verdrängt.

von Siemens.

Gasglühlicht.

Der größte Umschwung in der Art der Gasbeleuchtung wurde Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts hervorgerufen durch die Erfindung des sog. Au erlicht es. Auer v. Welsbach führte den ihm patentierten Glühstrumpf ein, den er durch einen Bunsenbrenner, der bekanntlich nur schwach leuchtet, aber eine große

Heizkraft entwickelt, zum Weißglühen brachte. Der Strumpf war ein röhrenförmiges Gewebe aus Wolle oder Baumwolle, das mit verschiedenen Stoffen (Zirkon, Lanthan, Erbium, Yttrium usw.) getränkt war; dieses Gewebe wurde durch die Bunsenflamme verbrannt, und vom übriggebliebenen Glühkörper wurde ein ruhiges Licht ausgestrahlt.

Diese ersten Glühstrümpfe wiesen verschiedeneMängel und Gebrechen auf, so daß die Atter-Gesellschaft selbst, aber auch andere Erfinder, eine große Zahl von Verbesserungen daran anbrachten. Letztere wurden namentlich zahlreich und fruchtbar, als 1898 Auers Patent für erloschen erklärt wurde. Das von den Glühlichtlampen ausgehende Licht wirft seine Strahlen namentlich nach oben, zum Teil auch nach der Seite hin.

Die neueren Glühstrümpfe haben in der Regel die Form eines Schlauches, der sich nach oben zu verengl und aus einem Gewebe von tunlichst reiner Pflanzenfase gebildet wird; dieses wird mit geeigneten Leuchtsalzer (Erdmetalle, wie Thorium, Cerium usw.) getränkt, darauf ausgereckt und getrocknet; schließlich wird eine Asbestöse angebracht. Der obere Teil des Strumpfes wird durch eine Bunsenflamme erhitzt und so zum Weißglühen gebracht; für das Gewebe wird vielfach Baumwollstrickgarn benutzt.

Unter normalen Verhältnissen ist gegenwärtig das Gasglühlicht die billigste Quelle künstlichen Lichtes; es erfordert geringere Betriebskosten, als Petroleum- und elektrisches Licht. Das Gasglühlicht beherrscht augenblicklich das Feld; die unmittelbar leuchtende Gasflamme wird wohl binnen kurzem ganz verschwunden sein. Gasglühlichtbrenner sind jetzt in den verschiedensten Größen zu haben: vom Babybrenner und der Gas-glühlichtkerze an bis zum hochleuchtenden Intensivbrenner. Am meisten werden der normale Auerbrenner und der Liliputbrenner verwendet.

Hängendes Gasglühlicht.

)'-0-

kW

Hl

Verschiedene neuere Erfindungen, wie Salzenberg-Kugellicht, Hydro preßgaslicht, Mille ni umlicht, Pharoslicht, Selaslicht und Keithlicht, welche ihr Entstehen hauptsächlich dem Bestreben verdanken, eine dem elektrischen Bogenlicht mindestens ebenbürtige Gasglühlampe zu schaffen, seien hier nur genannt, weil ihre Verbreitung nicht groß ist; hingegen muß noch vom hängenden Gasglühlicht oder Invertlicht und vom Azetylenlicht gesprochen werden.

7*

Fig. 6. Invertbrenner.

Ein Hauptvorteil der elektrischen Beleuchtungskörper liegt darin, daß sie die entwickelten Lichtmengen nach unten ausstrahlen. Letzteres auch bei den Gasglühlampen zu erreichen, führte zur Konstruktion der sog. Invert-brenner, welche bereits in ziemlich mannigfaltigen Formen geliefert werden und in den Lampen nach unten gerichtet sind. Fig. 6 veranschaulicht eine solche Lampe.

An der abwärts gelegenen Mündung des nach unten gerichteten Bunsenbrenners befindet sich der Glühstrumpf b; dieser wird durch die Flamme zum Glühen gebracht. Die Verbrennungsluft tritt in die Glaskugel / von oben ein, wird nach dem Zugschornstein a c, der am Unterrande trichterartig erweitert ist, geleitet und so zum Glühstrumpf geführt.

12 Beleuchten, Heizen und Kochen mit Leuchtgas, f

In Fig. 7 ist ein anderer Beleuchtungskörper dieser Art dargestellt.

Azetylenlicht.

Iggg

Fig. 7. Hängendes Gasglühlicht.

Am Schluß des vorigen Jahrhunderts wurde das Azetylen, das durch Zersetzung von Kalziumkarbid mit Wasser entsteht, als Leuchtstoff bekannt und erweckte in weiten Kreisen große Hoffnungen, die sich allerdings in nur beschränktem Maße erfüllten. Immerhin kommt es in denjenigen Fällen, wo man kein Steinkohlengas haben kann, also in größeren baulichen Anlagen (Anstalten aller Art, Fabriken, Gasthöfen) und selbst in kleineren Ortschaften, wohl in Frage. Man muß nur darauf bedacht sein, daß durch geeignete Einrichtungen Explosionen ausgeschlossen sind; denn solche entstehen bei starker Erhitzung des Aze-für Azet^enUcht. tylens (bei 780 Grad) ziemlich leicht und sind bei Gegenwart von Luft heftig.

Zweilochbrenner sind im allgemeinen die geeignetsten Fig. 8 zeigt den Brenner der Allgemeinen Karbid- und Azetylengesellschaft.

Zwei Metallrohre sind so gegeneinander gestellt, wie Fig. 8 zeigt; an ihren freien Enden sind die aus Speckstein hergestellten Brenner angebracht. Durch vier Luftlöcher tritt die

Luft zum zuströmenden Azetylengas; die beiden Gasstrahlen stoßen aufeinander und erzeugen eine Schmetterlingsflamme.

Anordnung der Rohrleitungen.

An derjenigen Stelle des zu beleuchtenden Gebäudes, an der in dieses die Gaszuleitung von der Straße her einzuführen ist und von welcher aus die Rohrleitungen zu den verschiedenen Verbrauchsstellen ausgehen sollen (in der Regel im Kellergeschoß), wird der sog. Gasmesser angeordnet; mittels des letzteren wird die im Gebäude verbrauchte Gasmenge gemessen und danach bezahlt.

Dies trifft indes nur dann zu, wenn in dem betreffenden Gebäude nur ein Gaskonsument vorhanden ist. Wenn es deren mehrere gibt, so muß für jeden davon ein besonderer Gasmesser aufgestellt werden.

Hierbei kann man entweder in der Weise vorgehen, daß man an einer geeigneten (meist im Kellergeschoß gelegenen) Zentralstelle sämtliche Gasmesser aufstellt und von jedem die Rohrleitung nach der betreffenden zu beleuchtenden Raumgruppe (Wohnung) führt. Oder innerhalb jeder dieser Raumgruppen ist der zugehörige Gasmesser angebracht, und die Gashauptzuleitung wird im Gebäude mit ausreichender Lichtweite so hochgeführt, daß jeder Gasmesser durch ein Zweigrohr damit in Verbindung gesetzt werden kann. Das erstere Verfahren ist im allgemeinen aus dem Grunde vorzuziehen, weil dabei das zugeführte Leuchtgas sofort nach dem Eintritt in das Gebäude gemessen wird.

Wenn die zu erhellenden Räume vom Gasmesser aus in einer Reihe nebeneinander angeordnet sind, so führt man diesen Räumen entlang einen Hauptrohrstrang und läßt von letzterem in jeden Raum eine besondere Zweigleitung abgehen. Falls aber, wie dies meist der Fall ist, diese Räume in verschiedenen Reihen neben- und übereinander gelegen sind, so müssen die geeigneten Stellen für mehrere Hauptrohrstränge aufgesucht werden, von denen dann in die Einzelräume die Zweigrohre abgehen. Ist das Gebäude sehr ausgedehnt und werden seine Räume nicht durchweg gleichzeitig beleuchtet, so empfiehlt es sich, die Rohrleitungen miteinander zu einem Kreislaufnetz zu verbinden, so daß an die meisten Verbrauchsstellen das Gas entweder von der einen oder von der anderen Seite, unter Umständen von beiden Seiten zugleich, zufließen kann. Man erreicht dadurch noch den weiteren Vorteil, daß man im Bedarfsfälle (Reparaturen usw.) einzelne Gebäudeteile ganz auszuschalten in der Lage ist.

In der meist kurzen Leitung, welche vom Straßenrohrstrang zu dem zu beleuchtenden Gebäude, bzw.* zu seinem Gasmesser führt, sollte stets ein Haupthahn, der wenn möglich auch außerhalb des Gebäudes zugänglich sein möchte, vorgesehen werden, damit man erforderlichenfalls das Zuströmen des Gases nach dem Gebäude gänzlich abschließen kann. In ausgedehnteren Gebäude-anlagen empfiehlt es sich, an einzelnen, hierzu besonders geeigneten Punkten ähnliche Haupthähne anzuordnen, um unter Umständen den einen oder den anderen Gebäudeteil ausschalten zu können.

Das Leuchtgas führt stets bald größere, bald kleinere Mengen von Wasserdampf mit sich. In kälteren Räumen verdichtet sich dieser unter Umständen ganz oder teilweise. Deshalb sind die Rohrleitungen derart zu führen, daß das so gebildete Wasser nach dem Gasmesser zurückfließen kann, was man dadurch erzielt, daß man sie von letzterem an stetig ansteigen läßt. Dies ist aus örtlichen Ursachen nicht immer möglich. Alsdann muß man an hierzu geeigneten Stellen Wassersammler, Wassersäcke oder Siphons anordnen, aus denen man durch

öffnen eines Hahnes das angesammelte Wasser ablassen kann. Hindert ein Unterzug oder ein anderer Träger die erwünschte Führung der Leitung, so kann man, wie durch Fig. 9 veranschaulicht, verfahren.

Fig. 9.

Geht eine Leitung aus einem warmen in einen kalten Raum, so muß sie Gefälle nach ersterem erhalten und auch in diesem der Wassersack angebracht werden.

In die Leitung ODE, welche um den Unterzug A herum zu führen ist, wird bei B ein T-Stück eingeschaltet, aus dem man erforderlichenfalls bei a (durch öffnen eines dort angebrachten Stöpsels) das Wasser abläßt.

Führung der Rohrleitungen.

Rohrleitungen in den Fußboden zu legen, muß man. wenn irgend möglich, vermeiden. Zwingen örtliche Gründe dazu, dann sorge man dafür, daß man stets zu ihnen gelangen kann, z. B. durch schmale Fußbodenbretter, die mittels Holzschrauben befestigt werden und leicht abgehoben werden können u. dgl.

man es

Am meisten werden die Leitungen an den Wänden hochgeführt (Steigleitungen) und verzweigen sich an den Decken (Zweig- oder Verteilungsleitungen). Auch in diesem Falle empfiehlt es sich, sie so zu legen, daß sie leicht zugänglich, aber auch derart, daß sie nicht gar zu sichtbar sind; deshalb legt man sie gern in die Ecken, welche Wände oder Wände und Decken miteinander bilden. Sollen die Gasrohre aus Schönheitsrücksichten nicht sichtbar sein, so werden sie wohl auch im Wandputz verborgen, was aber nicht zu empfehlen ist, weil die Zugänglichkeit arg beeinträchtigt wird. Muß indes tun, so nehme man verzinkte eiserne Rohre und

bestreiche sie noch mit einer Rostschutzfarbe. Für die Steigleitungen werden vielfach beim Aufführen der Mauern Rinnen ausgespart, in welche die Gasrohre, unter Umständen noch andere Leitungen, gelegt und die durch ein vorgesetztes und abnehmbares Brett abgeschlossen werden.

In der Steigleitung ist in jedem Stockwerk ein Abstellhahn anzubringen.

Die Führung der Rohrleitungen durch unzugängliche Zwischenräume soll man tunlichst vermeiden; in keinem Falle dürfen in solchen Räumen Verbindungsstücke angebracht werden. Durch Schornsteine, Lüftungsschlote und -kanäle u. dgl. sollen Gasrohre gleichfalls nicht geführt werden.

Des guten Aussehens wegen werden alle Rohrstränge, sofern die Raumgestalt nicht anders bedingt, geradlinig und senkrecht zu den Decken und Wänden geführt; ebenso bewirke man sämtliche Abzweigungen unter rechtem Winkel.

Material der Rohrleitungen.

Für die Leitungen wurden früher vielfach Bleirohre angewendet, die in ungemein einfacher Weise Richtungsänderungen und auch Abzweigungen gestatten. Da sie sich aber zwischen den Befestigungsstellen durchhängen, so gewährt die Leitung bald ein äußerst unschönes Aussehen; auch widerstehen sie äußeren Angriffen (Stößen, Schlägen u. dgl.) nur wenig, wodurch der Rohrquerschnitt in bedeutendem Maße herabgemindert wird; bei * Ausbruch eines Feuers sind leicht Gasexplosionen möglich. In manchen Städten ist die Verwendung von Blei-rohren nicht gestattet.

Gegenwärtig werden fast ausschließlich gezogene schmiedeeiserne Bohre angewendet; nur für Leitungen von großer Weite kommt Gußeisen in Frage. Sie haben die nötige Festigkeit, gestatten einfache Verbindungen und Befestigung und gewähren beim Ausbrechen eines Feuers weitgehende Sicherheit. Leuchtgas explodiert selbst in glühenden Leitungen nicht; es kann erst ausströmen, bzw. sich entzünden, sobald die Leitung ab-schmilzt oder sonst defekt wird. In manchen Städten ist die Verwendung solcher Bohre geradezu vorgeschrieben.

Die schmiedeeisernen Bohre werden meist nach ihrer hebten Weite in englischem Zollmaß, seltener Millimetermaß bezeichnet; für die üblichen Bohrdurchmesser diene die folgende Tabelle:

Gewicht

Lichte Weite

Äußerer

Durchmesser

00_jd<__00_M T# Tji « rf    Ol    Ol

H H CO rK 03    iHr-ICO »H i-» CO i-l

hhhh(MC^(M(MCOCO^

OOO-lCSOJOlÜl^WOJtCM-'M

b io k oo oi h Qo oi h V b <i oi w h

OSOOOlOOlOOOOlOOlOOOOlOO

I—¹ H-¹

^ K) 00 K) 05 CO ® H 00 H W 050 05 W O Ol Ol Ol Ol Ol Ol Ol

Ol

^SoO^Sr^^ScDlOCOOr-^OlOi-^lOlC ö' d¹ d h h cf w io © i> as oT o h m

Kilogr. für 1 lauf. Meter

engl. Zoll

Millimeter

Millimeter

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

Mit Rücksicht auf Frost dürfen bei Leitungen im Freien Rohre unter 19 mm lichter Weite keine Anwendung finden.

Kupferne Rohre werden nur selten verwendet und sind in manchen Städten gar nicht gestattet. Gummischläuche sind bloß zur Überleitung des Gases nach kleineren, versetzbaren Beleuchtungskörpern (Lampen) und nur dann zulässig, wenn jeder einzelne Schlauch durch einen in der festen Leitung befindlichen Hahn abgeschlossen werden kann und wenn es sich nicht um besonders feuergefährliche Räume (Warenhäuser u. dgl.) handelt.

Verlegen und Prüfen der Rohrleitungen.

Die Rohrstränge werden mit Hilfe von Rohrhaken (Fig. 10), bisweilen auch Klammern, an den jj Wänden und Gewölben, ferner mittels Rohr-i| bänder an den Holzdecken befestigt. Bei MM Leitungen von größerem Durchmesser ge-ifl pik schiebt dies auch mittels Rohrschellen.

Fig. io.

Die Verbindung der einzelnen Rohrstücke miteinander geschieht mit Hilfe von Muffen Rohrhaken. (Fig. 11), die mit Gewinde versehen sind und in welche die Rohrenden, an die gleichfalls Gewinde angeschnitten werden — unter Verwendung von Hanf und Mennige, bzw. anderem geeigneten Kitt —

_    eingeschraubt werden. Wechselt

Fig. 11.

Muffen.

Fig. 12.

m ! j rp die Rohrweite, so wird die Verbindung mittels Verjüngungsmuffen (Fig. 12) bewirkt.

Sind Blei- und Eisenrohre miteinander zu verbinden, so darf dies nicht durch unmittelbares Anlöten ersterer an letztere geschehen; viel-

mehr ist das Bleirohr an einen Messingstutzen anzulöten und dieser mit dem Eisenrohr zu verschrauben.

Bichtungsänderungen werden entweder durch Biegen der Bohre, meistens aber unter Verwendung von Bogen (Fig. 13) oder Kniestücken (Fig. 14) vollzogen; Abzweigungen machen T-Stücke (Fig. 15) oder Kreuzstücke

Fig. 15. T-Stück.

Fig. 13. Bogenstück.

Fig. 14. Kniestück.

Fig. 16. Kreuzstück.

(Fig. 16) notwendig. Endabschlüsse werden durch Stöpsel oder Pflöcke (Fig. 18) oder duch Kappen (Fig. 17) hervorgebracht.

Fig. 17. Fig. 18. Kappe. Pflock.

Wenn Gasrohrleitungen auch noch so sorgfältig hergestellt werden, so ist niemals Gewähr vorhanden, daß sie völlig dicht sind. Deshalb müssen solche Leitungen stets auf ihre Dichtigkeit geprüft werden, und zwar nicht bloß nach ihrer Vollendung, sondern auch während ihres Verlegens. Vielfach ist es üblich, daß der Monteur, sobald er eine Bohrverbindung ausgeführt hat, die Luft aus dem am anderen Ende verschlossenen Bohrstrang saugt und dann an das freie Ende die Zunge legt; läßt sich letztere nach einiger Zeit nur schwer abheben, so gilt die Leitung als genügend dicht. Doch entbehrt ein solches Verfahren der nötigen Zuverlässigkeit, die nur durch ein Manometer zu erreichen ist. Dieses wird gleich beim Beginn der Arbeit mittels Schlauchhahnes mit dem zuerst

verlegten Rohrstrang verbunden und bleibt bis zur Fertigstellung der Anlage sitzen; in geeigneten Zeitabschnitten wird die Prüfung auf Dichtigkeit vorgenommen. Ein einschlägiges Wassermanometer stellt Fig. 19 im lotrechten Schnitt dar.

Ein kleiner zylindrischer Behälter J ist allseitig luftdicht geschlossen und mit Wasser gefüllt; in seiner Achse durch -dringt ein Glasrohr L den Deckel und reicht in die Wasserfüllung hinein. Im Deckel sind zwei weitere Öffnungen B, B vorhanden, deren eine an den Anfang der Rohrleitung angeschlossen wird; an der anderen wird ein Mundstück angebracht. Soll eine Prüfung der Rohrleitung stattfinden, so wird in das Mundstück kräftig eingeblasen; infolgedessen steigt das Wasser im Glasrohr L in die Höhe. Nun wird die Leitung mittels eines Hahnes oder auch nur mittels des Daumens geschlossen und hierauf der Wasserstand im Glasrohr beobachtet. Ändert er sich nicht, so ist die erforderliche Dichtigkeit erreicht worden; sinkt er aber, so müssen undichte Stellen vorhanden sein.

Fig. 19. Wassermanometer.

Um Undichtigkeiten aufzufinden, bestreiche man die verdächtigen Stellen mit Seifenwasser; wo etwas Luft ausströmt,

¹ H zeigt sich eine Blase.

Sachgemäßer als das Einblasen der Luft in die Leitung ist die Benutzung einer mit Windkessel versehenen Druckpumpe; diese ist so lange in Tätigkeit zu setzen, bis das an ihr »angebrachte Manometer 25 cm Quecksilbersäule¹) anzeigt. Während je nachErfordernis durch Nachpumpen diese Spannung erhalten wird, kann man sich, indem man alle einzelnen Auslässe nacheinander öffnet, vom Zustand der Leitung überzeugen.

!) Dies entspricht */s Atmosphäre Überdruck der inneren Luftspannung über den äußeren Atmosphärendruck.

Natürlich müssen die vorgeführten Prüfungsarbeiten vorgenommen werden, bevor die Rohrleitungen irgend einen Anstrich oder irgend eine Bedeckung erhalten haben, bzw. eingeputzt worden sind.

Lichtmengen und Rohrweiten.

Der Helligkeitsgrad, der durch eine Lichtquelle an einer bestimmten Stelle des zu erhellenden Raumes erzeugt wird, wird nach sog. Meter-Normalkerzen oder kurzweg Meterkerzen gemessen und ausgedrückt. So bezeichnet man denjenigen Erhellungsgrad, den eine sog. Normalkerze an einer Stelle des zu beleuchtenden Raumes hervorruft, die 1 m von ihr entfernt ist. Die Normalkerze ist die Lichteinheit, nach der man die Leuchtkraft einer Lichtquelle zu messen pflegt. Der „Deutsche Verein von Gas- und Wasserfachmännern66 hat 1890 die sog. Hefnerlampe, auch Hefnerkerze genannt, als Lichteinheit angenommen; sie führt ihre Bezeichnung nach ihrem Erfinder und ist die Leuchtkraft einer freibrennenden Flamme, welche aus dem Querschnitt eines massiven, mit Amylazetat gesättigten Dochtröhrchens aus Neusilber von 8 mm innerem, 8,3 mm äußerem Durchmesser und 25 mm freistehender Länge vollkommen ausfüllt, bei einer Flammenhöhe von 40 mm vom Rande des Dochtröhrchens aus und wenigstens 10 Minuten nach dem Anzünden gemessen¹).

Für eine Stelle eines Raumes, an der man deutlich lesen oder eine anderweitige Tätigkeit, welche anstrengendes Sehen bedingt, soll ausüben können, ist ein Helligkeitsgrad von 50 Meter-Normalkerzen- erwünscht;

*) Mit dieser Normalkerze wird gegenwärtig fast in ganz Deutschland gemessen. In anderen Ländern hat man anderweitige Normalkerzen aufgestellt.

10 Meter-Normalkerzen sind das Mindestmaß, welches unbedingt vorhanden sein muß. Nennt man nun den Rauminhalt des zu erhellenden Raumes R, so kann man für mittlere Verhältnisse und mittlere Ansprüche die erforderliche Zahl n von Meter-Normalkerzen berechnen nach der Formel:

"    (1,3 bis 2,5) + 0,0005 R '

hierbei ist eine zweckmäßige Verteilung der Flammen und eine geeignete Höhenlage letzterer über dem Fußboden angenommen. Ist H die Höhe des Raumes, so berechnet sich die vorteilhafteste Höhe Ji der Lichtquelle über dem Fußboden aus der Formel:

Ji — (1,3 bis 1,6 Meter) + 0,25 H Meter.

Kennt man nun die Lichtmenge, welche an einer bestimmten Stelle des zu erhellenden Raumes notwendig ist, und kennt man die Leuchtkraft der in Anwendung zu bringenden Beleuchtungskörper, so läßt sich in einfacher Weise deren erforderliche Anzahl berechnen. Die anzuwendenden Rohrweiten können nach nebenstehender vom „Deutschen Verein von Gas- und Wasserfachmännern“ empfohlenen Tabelle ermittelt werden.

Dazu ist zu bemerken, daß man bei Bestimmung der Rohrweiten nicht zu ängstlich und zu sparsam vorgehen solle, weil man Rücksicht zu nehmen hat auf etwaige Erweiterungen der Anlage u. dgl.; auch sind die Preisunterschiede bei den verschiedenen Rohrweiten keine so bedeutenden, daß man deshalb die erwähnte Vorsicht außer acht lassen sollte. Nachträgliche Auswechselungen von Rohrleitungen sind mit Beschädigungen von Wänden, Decken usw. verbunden und werden deshalb ziemlich kostspielig.

Anzahl der Gasflammen von 150 1 stündlichem Gasverbrauch.

Länge

der

Lichte Weite der Rohrleitungen:

Leitung 31    11    s/₄    1 JiL \1L    2 »gl. Zoll

cq r-l r-1 pH

ist o 00 !> co Tjl CO

<M (M 00 co rJH O fO H H H H

LO CO 2 O 2 lB tM pH    F—I 1—I

O    O    O    O    10    o    o

O    l>    ©    «5    ^    co    (M

O    O    ist    O    »st    O    ist

CO    ^    CO    CO    (M    (M    H

Meter

Lichte Weite der Rohrleitungen:

10 I 13 ! 20 j 25 I 32    40 I 50 ¹ Millim.

Beleuchtungskörper.

Die Beleuchtungskörper sind entweder Wandarme oder Hängelampen; erstere sind meist mit nur einer Gasflamme (Fig. 20), letztere mit einer oder mehreren Flammen ausgerüstet. Die einflammigen Deckenlampen I sind in der einfachsten Form Pendel (Fig. 21) oder Lyren (Fig. 22); die einfachste Gestalt einer mehrflammigen ist der Doppelarm (Fig. 23). Außerdem gibt es Schmuckformen beider, und durch Anwendung dieser und einer größeren Flammenzahl entstehen die sog. Gaskronen, Kronleuchter oder Lüster. Gegenwärtig ist die Form der mehrflammigen Beleuchtungskörper für Gasglühlicht dank dem lebhaften Wettbewerb zahlreicher Fabriken eine ungemein mannigfaltige, so daß einfacheren und verwöhnteren Ansprüchen, ebenso den verschiedenen Geschmacksrichtungen genügt werden kann.

Fig. 20. Mg. 21.    Fig. 22. Fig. 23.

Wandarme und Hängelampen.

te

Die Bohre, welche nach den Brennern der Beleuchtungskörper führen, werden an den Wänden, bzw. Decken entweder mit Hilfe von Knie- oder T-Stücken befestigt, oder man schaltet eine Wand-, bzw. Deckenscheibe (Fig. 24) ein, welche mit genügend ■Jliijfe starken Schrauben an die Wand, bzw. jitilu Decke befestigt wird. Krön- oder sonstige Hängeleuchter von größerem Gewicht (über 40 kg) sollen nicht an ™:l' den Rohrleitungen selbst hängen, sondern müssen in besonderer Weise be

festigt und sicher aufgehängt werden; Fig. 24. Wandscheibe, dies kann mittels Ketten, Eisenstangen, Drähte, Drahtseile u. dgl. be

wirkt werden.

Vielfach sind bewegliche Beleuchtungskörper erforderlich. Man schafft solche in einfachster Weise, wenn man zwischen dei Wandscheibe und dem Beleuchtungskörper (meist Tischlampe) einen Gummi-schlauch einschaltet. Geringere Beweglichkeit gestatten bei an einer Wand anzubringenden Beleuchtungskörpern Gelenk- oder Wendearme (Fig. 26), bei solchen, die von der Decke herabhängen, Kugelgelenke (Fig. 25).

i-

>u

i#®

Fig. 26. Wendearm.

Fig. 25. Kugelgelenk.

QQ

Bei letzteren wird vielfach verlangt, daß die Flamme bald in größerer, bald in geringerer Höhe leuchtend wirken soll, mit anderen Worten: daß man den Brenner herabziehen oder hochschieben kann. Hierzu dienen Vorrichtungen, die nach Art der Stopfbüchsen konstruiert sind, oder Flüssigkeitsverschlüsse (Fig. 27) mit Gegengewichten; letztere sollen nicht mit Wasser, sondern mit Glyzerin oder anderen Flüssigkeiten, die nicht verdunsten oder verharzen, gefüllt werden.

<a>

<a>

tf

keits Verschluß.

Früher waren auch sog. Sonnenbrenner üblich, teils für Beleuchtungs-, teils für Lüftungszwecke, unter Umständen für beide zugleich. Bei diesen wird eine größere Zahl von Einzelflammen derart nahe aneinandergerückt, daß eine einzige ringförmige Flamme entsteht. Gegenwärtig sind sie fast ganz außer Gebrauch ge- Fig. 27. Flüssigkommen.

Für Schaufenster- und ähnliche Anlagen, in Theatern usw. kommen besondere Arten von Beleuchtungskörpern zur Anwendung, die nicht selten mit Reflektoren ausgestattet sind. Da die Mannigfaltigkeit solcher Einrichtungen eine ziemlich große ist, und da sie in neuerer Zeit meistens durch elektrisches Bogen- und Glühlicht, verdrängt sind, so darf auf deren Beschreibung an dieser Stelle wohl verzichtet werden. Es sei nur hervorgehoben, daß man bei Schaufensterbeleuchtungen die Anlage stets so auszuführen hat, daß zur kalten Jahreszeit die Glasscheiben sich nicht beschlagen; eine geeignete Lüftungs-Einrichtung bietet das einfachste Mittel dar.

Alle Beleuchtungskörper sind derart anzubringen, daß die Flammen von brennbaren Stoffen (Decken, Wänden, Möbeln, Vorhängen, Verschlügen u. dgl.) so weit abstehen, daß ein Entzünden oder Verkohlen nicht eintreten kann. Dieser Abstand ist für gewöhnliche Verhältnisse über der Flamme zu mindestens 80 cm, in schwierigeren Fällen bis zu 1,50 m, und nach den Seiten hin zu 30 cm anzunehmen. Sind solche Abstände nicht zu erzielen, so ist die erforderliche Feuersicherheit durch geeignete Isoliermittel zu bewerkstelligen. Solche Mittel sind Hitzfänger, Schutzbleche, Abzugsrohre u. dgl., durch die verhütet wird, daß die Hitze der aufsteigenden oder abziehenden Verbrennungsgase die nächstgelegene Decke oder Wand unmittelbar erreiche; solche Schutzvorrichtungen trenne man von der zu schützenden Decke oder Wand durch eine Luftschicht.

Druckregler.

Das Gas kann nur vollständig ausgenutzt werden, wenn in den verschiedenen Brennern eines Rohrnetzes nahezu gleiche Drücke vorhanden sind. Dies ist indes nur schwer zu erreichen, in manchen Fällen gar nicht; denn das Absperren eines Brenners, das Ausschalten eines Zimmers aus der Beleuchtung, der ungleichmäßige Gasverbrauch in den benachbarten Häusern usw., rufen fortwährend Druckschwankungen hervor. Um den schädlichen Einfluß der letzteren möglichst herabzumindern, namentlich um der Gasverschwendung vorzubeugen, schaltet man in das Rohrnetz sog. Druckregler ein oder bringt unter jedem Brenner einen solchen an.

Diese Vorrichtungen sind in ziemlich mannigfaltiger Weise konstruiert worden, und zwar mit und ohne Flüssigkeitsverschluß. Die trockenen Druckregler besitzen einen Membran Verschluß; die Membrane wird durch das zuströmende Gas beeinflußt, und durch aufgelegte Gewichte kann man in dem betreffenden Teile der Leitung den gewünschten Druck erreichen. Bei den nassen Druckreglern wird der Verschluß durch Quecksilber, öl oder Wasser erreicht; in die Flüssigkeit taucht eine Glocke ein, auf deren Decke das zuströmende Gas wirkt, sie also mehr oder weniger in die Flüssigkeit hineinpreßt. Da man nun die Glocke stärker oder geringer zu belasten imstande ist, so läßt sich leicht in der Leitung derjenige Druck hervorbringen, der in dem betreffenden Falle der zweckmäßigste ist.

Da das jetzt am meisten angewandte Gasglühlicht einen ziemlich hohen Druck erfordert, so sind die Druckregler nicht mehr von der großen Bedeutung wie früher.

Gasmesser.

Die Menge des verbrauchten Leuchtgases wird durch Gasmesser, auch Gaszähler oder Gasuhren genannt, festgestellt. Man hat nasse und trockene Gasmesser; erstere

sind bis zu einer gewissen Höhe mit einer Flüssigkeit ge-z

füllt; letztere enthalten gar keine. Bei beiden Einrichtungen werden kleine Kammern durch das zuströmende Gas gefüllt, wodurch ein Zählräderwerk in Tätigkeit gesetzt wird. Man hat Gasmesser für 3, 5, 10, 20, 30, 50 und mehr Flammen.

Gasmesser sollen leicht zugänglich sein; bei nasser Konstruktion ist auf frostfreie Aufstellung zu achten.

2. Kapitel. Gasheizeinrichtungen (Gasöfen).

Wertschätzung.

Das Leuchtgas wird während der kälteren Jahreszeit vielfach zur Erwärmung von Räumen benutzt. Hierzu dienen die sog. Gasheizöfen.

Die „Heizung mittels Leuchtgases“ gewährt derjenigen mittels Stein- oder Braunkohlen, Briketts, Torfes usw. gegenüber nachstehende wesentliche Vorteile:

1.    Die Gasheizöfen nehmen einen sehr geringen Raum in Anspruch und haben meist ein gefälliges Aussehen;

2.    die Wärmeabgabe geschieht rasch und ist auch leicht regelbar;

3.    das Gas verbrennt bei ordnungsmäßiger Bedienung und richtiger Anordnung der Abzugsrohre ohne, üblen Geruch und ohne Rauch und Ruß;

4.    die Gasofenheizung hat endlich den Vorzug, daß man sie in jedem mit Einzelöfen ausgestatteten alten Gebäude ohne wesentliche bauliche Veränderungen schnell und billig einrichten kann.

Diesen schwerwiegenden Vorteilen stehen indes folgende Mängel gegenüber:

1. Die beim Verbrennen des Leuchtgases unvermeidlich eintretende Wasserabscheidung. Man wirkt ihr entgegen, indem man die Abgase mit ziemlich hoher lern-

peratur (nicht unter 65 Grad, besser mit 100 Grad C) in die Abzugsleitungen führt und dafür sorgt, daß das ausgeschiedene Wasser nach unten in ein besonderes Sammelgefäß abläuft.

2.    Die vom brennenden Gas berührten Eisenflächen der Öfen und Röhren werden leicht vom Rost ergriffen. Aus diesem Grunde muß man diese Flächen verzinken oder verbleien.

3.    Wenn auch bei neuzeitlichen Gasöfen die Explosionsgefahr eine ungemein geringe ist, so kann ihr Vorhandensein nicht völlig geleugnet werden; doch ist sie nicht größer, als bei jedem mit Holz und Kohlen geheizten Zimmerofen.

4.    Vielfach wird die Verbreitung von Gasgeruch durch die Öfen und die Rohrleitung als weiterer Mißstand angeführt. Wie schon nebenstehend (unter 3) gesagt wurde, kann dieser Mangel nur den älteren Konstruktionen zur Last gelegt werden.

5.    Zurzeit kommt für dauernd zu erwärmende Räume die Gasheizung in der Regel teuerer zu stehen, als die sonst üblichen mit Holz, Kohle, Koks, Briketts usw.

Ungeachtet dieser Nachteile gibt es eine nicht geringe Zahl von Fällen, für welche sich die Gasheizung unbedingt empfiehlt:

1.    für kleine, nicht ständig benutzte Räume;

2.    für Fremdenzimmer in Gasthöfen und in Wohnhäusern;

3.    für Flure und Flurgänge, Badezimmer, Erker u. dgl.;

4.    für Schulen, Fest- und Konzertsäle, Kirchen;

5.    für Räume, in denen eine zwar geringfügige, aber ständige Erwärmung notwendig ist (Pflanzenhäuser, Weinkeller usw.);

6. als Aushilfs- oder Ergänzungsheizung, also neben anderweitigen vorhandenen, aber nicht ausreichenden Heizeinrichtungen und in Fällen, wo zu erwarten steht, daß die vorhandenen Heizeinrichtungen zeitweilig ganz versagen.

Konstruktionsbedingungen¹).

Ein sachgemäß konstruierter Gasheizofen muß nachstehenden Anforderungen genügen:

1.    Er muß mit der Gaszuleitung so verbunden sein, daß kein unverbranntes Leuchtgas in den zu erwärmenden Baum austreten kann.

2.    Die Brenner sind derart anzuordnen, daß man das Brennen der Flammen jederzeit beobachten kann, ohne am Ofen ein Furchen öffnen zu müssen. Ferner bringe man die Brenner so nahe nebeneinander an, daß das Entzünden eines Brenners auf die benachbarten sich mit Sicherheit fortpflanzt.

3.    Eine unvollkommene Verbrennung des Leuchtgases soll nicht eintreten können, weil sich bei einer solchen Kohlenoxydgas bildet, welches für die menschliche Gesundheit unzuträglich ist.

4.    Der Ofen muß an einen Schornstein oder an ein besonderes Abzugsrohr¹) angeschlossen sein, damit die der menschlichen Gesundheit schädlichen Verbrennungsoder Abgase nicht in den zu heizenden Raum gelangen, sondern aus dem Ofen unmittelbar abgeführt werden.

Dabei ist zu vermeiden, den Abgasen durch zu enge und vielfach ihre Richtung ändernde Züge einen großen Widerstand entgegenzusetzen, weil sonst bei klein-bremsenden Flammen die Abgase nicht mit Sicherheit in den Schornstein abziehen. — Nur bei ganz kleinen Öfen läßt man die Abgase in den Raum austreten.

5. Beim zeitweiligen Versagen der Abzugsleitung (durch Zugstörungen, Rückstöße usw.) im Schornstein darf keine unvollständige Verbrennung des Gases oder gar das Verlöschen der Flamme eintreten. Auch müssen in einem solchen Falle die Abgase in den zu heizenden Raum austreten können. Deshalb sind in der äußeren Mantelfläche des Ofens Öffnungen oder sonstige Vorkehrungen anzubringen, die jenes Austreten ermöglichen.

Diesen Bedingungen ist noch hinzuzufügen, daß man sowohl leuchtende Flammen, als auch entleuchtete (Bunsen- oder Blaubrenner) verwenden darf. Allerdings verlischt eine entleuchtete Flamme durch einen Luftzug leichter, als eine leuchtende, oder sie kann zurückschlagen; deshalb ist im allgemeinen eine leuchtende Flamme einer einleuchteten vorzuziehen.

Reflektoröfen.

Bei sämtlichen Gasheizöfen bildet das sog. Brennoder Brennerrohr — ein mit einer oder mehreren Reihen von Löchern versehenes Metallrohr — die Wärmequelle, indem diesem Rohr das Leuchtgas zugeführt und letzteres an den Ausmündungen zum Brennen gebracht wird, in solcher Weise also eine oder mehrere Flammenreihen entstehen. In der Regel ist es die strahlende Wärme, welche als Mittel der Wärmeübertragung benutzt wird.

Die sog. Reflektoröfen besitzen einen meist aus Kupferblech bestehenden Reflektor a (Fig. 28), gegen

den das oben angebrachte geradlinige Brennerrohr c, welches eine leuchtende Flammenreihe besitzt, die Wärme-strahlen wirft; von hier aus werden sie durch die vorn offene Wand des Ofens in den zu heizenden Raum geworfen. Die Verbrennungsgase ziehen bei e in den Schornstein oder in ein besonderes Abzugsrohr ab. Die erforderliche Verbrennungsluft bewegt sich aus dem Raume vor dem Reflektor nach dem Brennerrohr.

'iöl

Fig. 28. Reflektorofen.

Der Reflektor a ist so gestellt, daß die Wärmestrahlen, welche von oben darauf fallen, sowohl nach vorn, wie

nach den Seiten hin zerstreut werden; die Flammen werden vom zu heizenden Raume aus nicht gesehen.

Fig. 29. Reflektorofen.

Bei den vollkommeneren Konstruktionen ist über der Reflektorkammer ein Aufbau angeordnet, worin Züge angebracht sind (Fig. 28 u. 29); nach Abgabe der strahlenden Wärme ziehen die Verbrennungsgase durch diese Züge, worin sie abgekühlt werden. Aus den Zügen gelangt die erwärmte Luft in den zu erwärmenden Raum. Die in Fig. 28 unter dem Reflektor eingetragenen Pfeile deuten den Weg an, den die in den Zügen sich bewegenden Gase nehmen.

Fig. 30 zeigt, wie man ^    _

sä

der auf S. 31 (unter 5) an- ^ gegebenen Konstruktionsbe-dingung gerecht werdenkann,    § ^    ^

Brenner

AZ

Die Unterkante der Vorder- § ^ wand ist beliebig, aber mindes- -g tens 5 cm höher gelegen, als die Oberkante des Brennerrohres.

Fig. 30.

Die Flammen müssen sich | £ hierbei derart nach aufwärts ^ 50 entwickeln, daß ihre Ver- ^ längerung nicht unter die Metallkante tritt oder aus den Öffnungen heraustritt, damit nicht etwa die Verbrennungsgase dauernd den Weg in den zu heizenden Raum nehmen können.

■3-

)s

Bei Mormalzug.

Bei Gegenzug.

Fig. 32.

Gasheizofen von Houben Sohn Carl, A.-G. in Aachen.

Fig. 31.

Einen neuen Gasheizofen, der den r auf 8. 30 u. 31 namhaft gemachten Ko nstruktionsbe -dingungen vollständig entspricht, hat die Firma Houben Sohn Carl, A.-G. in Aachen konstruiert (Fig. 31 u. 32). Es ist Gewähr geboten, daß die Verbrennung des Gases vor Störungen bei schlechtem Zug oder Gegenzug gesichert ist, so daß bei letzterem weder Kohlenoxydbildung stattfinden kann, noch die Flammen erlöschen.

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

Der Gegenzug (Fig. 32) wirkt saugend auf die durch den oberen Schütz der Schutzwand S austretenden Verbrennungsgase, wodurch der Zuzug frischer Luft zu den Flammen nicht unterbrochen wird und die Verbrennung eine vollkommene ist.

rr.'fS

Fig. 33.

Hängender Reflektorofen

Bei beschränkten räumlichen Verhältnissen bildet man die Reflektoröfen derart aus, daß man sie an die Wand hängen kann ’ (Fig. 33).

P Ui %?/

Silz

stein.

nJJk

II

!L>

•s

Y.'

Fig. 34. Gasofen mit Glühsteinen.

Öfen mit Glühsteinen.

Bei einigen Gasofenkonstruktionen werden bestimmte Gegen-H stände, die sog. Glühsteine, die aus Asbest, Ton, Schamotte usw. bestehen, durch Gasflammen zum £ S Glühen gebracht, so daß von ihnen aus die strahlende Wärme durch die zum Teile offene Ofenvorderwand in den zu heizenden Raum gelangen kann.

In Fig. 34 ist veranschaulicht, wie auch bei solchen Öfen die unvollständige Verbrennung des Gases oder gar das Verlöschen der Flammen verhütet werden kann.

Derartige Öfen sollen sich nicht sonderlich bewährt haben.

Geschlossene Öfen.

Die beiden vorgeführten Arten von Gasheizöfen lassen sich als offene bezeichnen. Die geschlossenen Öfen

bestehen zumeist aus einer Anzahl von lotrecht stehenden Röhren (Fig. 35), die nicht selten den bei den Dampfheizungen üblichen Radiatoren ähnlich gestaltet sind und deshalb auch nicht selten Gasradiatoren genannt werden. Am Fußende der Rohre ist das Brennerrohr mit seiner Flammenreihe angebracht. Die aus

Fig.'35. Gasradiator.

letzterem sich entwickelnden Abgase ziehen durch die erstgedachten Rohre, erwärmen deren Wände'und werfen die strahlende Wärme in den zu heizenden Raum. Oben vereinigen sich die Rohre in einer Art Kammer, von der aus die Abgase in den Schornsteinen usw. abziehen.

Verwandt in der Einrichtung sind die gußeisernen Element-Gasheizöfen von G. Meurer.

Eine besondere Art von geschlossenen Öfen sind die

Gasschulöfen, wie sie hauptsächlich von den War-steiner Gruben- und Hüttenwerken und von Houben Sohn Carl, A -G. zu Aachen erzeugt werden. Die ursprünglich für Karlsruher Schulen nach dem System

Fig. 37

Fig 36.

Gasschulofen System Meidinger

Meidinger von den in erster Reihe genannten Werken ausgeführten Öfen sind in Fig. 36 u. 37 dargestellt.

Durch zwei ineinander gesteckte Blechzylinder wird ein Ringschlitzkanal gebildet, an dessen Fußende das kreisförmig gebogene Brennerrohr mit den Gasflammen angeordnet ist;

die Verbrennungsgase steigen im Kanal nach oben, erwärmen die beiderseitigen Zylinderwände, die ihrerseits die Wärme ausstrahlen. Schließlich ziehen die Abgase in den Schornstein ab. Wie die Raumluft an die wärmestrahlenden Flächen herantritt, zeigen die eingetragenen Pfeile.

Am Aachener Schulgasofen ist im untersten Teile ein konisch gestalteter Metallreflektor angeordnet, auf den die vom Flammenring ausgehenden Wärme strahlen zum Teil auffallen und von dem sie nach dem zu erwärmenden Raume geworfen werden.

Solche Gasheizöfen werden auch mit Ventilationseinrichtungen (Zuführung und Erwärmung frischer Außenluft) hergestellt¹).

Ganz kleine Gasöfen mit geringer Wärmewirkung haben die bekannte Form der Petroleumöfen; die wärmenden Gasflammen befinden sich im Innern des Blechzylinders. Sie sind meist transportabel und werden mittels eines Schlauches an die Gasleitung angeschlossen; eine Abzugsleitung für die Abgase ist in der Regel nicht vorhanden.

Um die Wärme der Verbrennungsgase besser auszunutzen, wird neuerdings in den Blechzylinder eine lotrechte Zungenwand eingesetzt, wodurch er in zwei Kammern geteilt wird. Am Fuße der einen befindet sich das Brennerrohr; die Abgase steigen empor, bewegen sich über die Zunge hinweg in die zweite Kammer, in der sie nach abwärts fallen, um schließlich durch im Unterteile des Ofens angebrachte Öffnungen in den zu heizenden Raum austreten. Am Fuße des Blechzylinders wird wohl auch ein schwachgeneigter Reflektor angeordnet.

*) In gewissem Sinne können zu den Gasheizöfen auch die Gasbadeöfen gezählt werden; von diesen wird indes, des besseren Zusammenhanges wegen, in Abschn. II, Kap. 4 die Rede sein.

3. Kapitel. Gaskochemrichtungen (Gaskocher und Gasherde).

Wertschätzung.

Das Kochen mit Leuchtgas ist mehr verbreitet, als das Heizen. Dies erklärt sich aus den mannigfachen Vorteilen, die in der Küche u. dgl. das Gas als Heizstoff darbietet¹).

1.    Größte Bequemlichkeit. Alle mit sonstigem Brennstoff und seinen Rückständen verbundene Arbeit entfällt; von Einlagern, Zerkleinern und Herbeischaffen des Brennmaterials kann nicht die Rede sein; ebenso sind Anheizen, Nachlegen, Schüren, Schlacke und Fortschaffen von Asche ausgeschlossen.

2.    Äußerste Reinlichkeit. Es gibt weder Staub, noch Asche, Rauch oder Ruß; die Geschirre bleiben rein, desgleichen die Wände und Fußböden der Küche.

3.    Vielfache Zeitersparnis. In jedem Augenblick ist volle Hitze da, und das Feuer braucht keine Bedienung.

4.    Raumersparnis. Weder in der Küche, noch anderswo im Hause braucht man Brennstoff aufzubewahren.

5.    Stete Betriebsbereitschaft. Störungen durch Rußansammlungen im Kochherd, durch Schornsteinreinigung, durch widrigen Wind oder Sonnendruck auf den Schornstein sind ausgeschlossen.

6.    Keine lästige Hitze. Bei gut konstruierten Gasherden sind keine großen, nutzlos erhitzten Flächen vorhanden.

Hierzu kommt noch, daß infolge des raschen Ankochens der Speisen und der genauen Einsteilbarkeit der Hitze viele Speisen bei Gasfeuerung schmackhafter ausfallen, als bei den üblichen Kochherden.

q^Nach: Kein Haus ohne Gasl München u. Berlin 1906.

Diesen vielen und wesentlichen Vorzügen steht die Kostspieligkeit der Gasfeuerung gegenüber. Im vorhergehenden Kapitel mußte für Gasheizeinrichtungen dieser Nachteil ohne weiteres zugegeben werden. Für das Kochen mit Gas wird allerdings von berufener Seite behauptet und auch ziffermäßig nachzuweisen versucht, daß das Kochen mit Gas bei richtiger Handhabung guter Vorrichtungen durchaus nicht teurer ist, als das Kochen mit Kohlen. Ja es sei durchVersuche und durch Erfahrung erwiesen worden, daß sogar eine Geldersparnis erzielt werden könne.

Konstruktion.

Jede Gaskocheinrichtung muß derart konstruiert sein, daß eine vollständige Verbrennung des Gases stattfindet, auch dann, wenn Kochgeschirre über den Flammen stehen.

Für Kochzwecke werden, um die Kußbildung zu vermeiden, wohl immer einleuchtete Gasflammen verwendet. Die betreffenden Brenner sind als Einlochbrenner, in King-, Teller-,

Fig. 38. Gaskocher.

Stab-, Köhren- und Plattenform, zu finden. Bei den letztgenannten Brennerarten tritt das Gas in der Kegel aus Bohrlöchern oder aus ähnlich gestalteten Öffnungen aus.

Die von den Gasflammen entwickelte Wärme wird am besten benutzt, wenn die Kochgefäße unmittelbar über ihnen stehen. Bei der kleinsten Gattung von Gaskocheinrichtungen, den sog. Gaskochern (Fig. 38), die nur stets ein Geschirr aufnehmen, ist dies stets der Fall.

Soll eine größere Zahl von Kochtöpfen Aufstellung finden, so werden auch mehrere Brenner notwendig, und über diesen wird eine geschlossene Herd- oder Kochplatte angeordnet (Fig. 39). In solcher Weise entstehen die kleinen Gasherde, auch Gaskochplatten genannt.

Fig. 39. Gaskochplatte.

Durch diese Konstruktion ist ein Wärme Verlust bedingt; denn die Gasflammen müssen zunächst die Kochplatte \s erhitzen, und erst von dieser aus vollzieht sich die Erwärmung der Kochgeschirre. Um diesen Wärme-Verlust möglichst herabzumindern, bringt man in der Kochplatte über den Gasbrennern Durchbrechungen

CZZD

fii

ZU

CZD

li ■■

Fig. 40. Gaskochplatte.

(Kochlöcher) an, auf welche die Geschirre gesetzt und in solcher Weise unmittelbar von den Flammen geheizt werden. In diese Durchbrechungen legt man vielfach eiserne Hinge ein, deren beim Kochen so viele herausgenommen werden, als die Größe des Kochgefäßes es erfordert.

Außer diesen unmittelbar zum Kochen dienenden Durchbrechungen werden zu ihren Seiten noch andere, meist schlitzartig gestaltete Öffnungen angebracht, welche zum besseren Ausnutzen der entwickelten Wärme dienen. Eine solche Kochplatte mit dem Gaszuführungs-rohr zeigt Fig. 40.

Zunächst entfernt man die über den Gasbrennern /,/ befindlichen gußeisernen Ringe und bringt darauf die Kochgeschirre zum Sieden; alsdann schiebt man sie über die schlitz-artigen Öffnungen s, wo sie durch die abziehenden heißen Verbrennungsgase weiter kochen. Sind auf diesem Wege sämtliche Töpfe zum Kochen gebracht, so werden über den Brennern /, / die Eisenringe wieder eingelegt und die bereits zum Kochen gebrachten Gefäße daraufgestellt. In solcher Weise kocht hierauf der Inhalt aller Geschirre weiter. Hätte man die Eisenringe nicht wieder eingelegt, so würde der Inhalt der unmittelbar über den Brennern stehenden Gefäße viel zu heftig über und über kochen, und die Nebentöpfe würden nur ungenügend erwärmt werden.

mm-wmrn

[i -

Manche der Platten- oder Kochlöcher lassen sich durch sog. Deckoder Kochplatten bedecken, um sie zum Warmhalten der Speisen verwenden oder um unter Umständen auf der ganzen Herdplatte kochen zu können.

jjQlf

Fig. 41. Gaskochherd.

Größere Gaskochherde erhalten ähnlich wie die gewöhnlichen Küchenherde einen Unterbau, worauf dieGaskoch-platte ausruht; die messingene Schutzstange dient als

Gaszuführung, von der die einzelnen Feuerungen abzweigen. Meist sind Brat- und Backöfen, in der Regel auch ein Wasserschiff, angefügt. Im übrigen ist die Ausbildung eine äußerst mannigfaltige; Fig. 41 führt ein Beispiel vor.

Die größeren Gaskocheinrichtungen werden, ähnlich wie die Gasheizöfen, an einen Schornstein oder an ein besonderes Abzugsrohr angeschlossen, um die abziehenden Verbrennungsgase fortzuschaffen. Bei den kleineren Gasherden und bei den Gasherden sieht man hiervon ab und läßt die Abgase in den Küchenraum austreten.

Die Wandungen der Gasherde sollen im Interesse der Haltbarkeit aus bestem Flußstahlblech hergestellt werden. Um sie vor dem Verrosten durch das aus dem Gas sich ausscheidende Wasser zu schützen, müssen sie angestrichen, besser verzinkt oder emailliert werden.

Wie bei jeder anderen Kocheinrichtung hat man auch bei den Gasherden darauf zu sehen, daß sie in die Umgebung möglichst wenig Wärme abgeben, diese im Gegenteil tunlichst im Inneren des^Herdes zurückgehalten wird. Aus diesem Grunde stellt man vielfach seine Wandungen doppelt her, so daß die eingeschlossene Luftschicht isolierend wirkt, oder man bedient sich einer Bekleidung mit Asbestplatten.

Literatur.

Ilgen, F. H. W. Die Gasindustrie der'Gegenwart usw. Halle 1873. Tieftrunk. Die Gasbeleuchtung. Stuttgart 1874.

Kuhlmann, F. De l’eclairage et du chauffage par le'gaz au point de vue de l’hygiäne. Paris 1876.

Germinet, G. Chauffage et eclairage par le gaz. Paris 1876.

Common sense for gas users. A catechism of gas-lighting. London 1877. Schaar,1r,G. F. Die Steinkohlengasbereitung. Leipzig 1877. — 2. Ausl. 1880. Mendlik, A. Die Gasbeleuchtung. Budapest 1879.

Müller, A. Die Gasbeleuchtung im Hause usw. Wien 1880.

Scholtz, A. {Konstruktion und Anlage der Gas- und Wasserleitungen in Gebäuden, sowie^derjelektrischen und pneumatischen Telephone, einschließlich der Telephone und Sprachrohrleitungen. Stuttgart 1881.

Coglievina^D- Theoretisch-praktisches Handbuch der Gasinstallation. Wien 1889. {

Levy, A. \Eclairage 'et Ventilation par le gaz etc. Paris 1890.

Black, J LGas fittingsfetc. London 1890.

Coglievina, D. Praktischer^Ratgeber für Gaskonsumenten usw. Hallel891.

Fachbibliothek für Bau- Künste und Maschinenschlosser, für Mechaniker, Maschinenbauer und Schmiede. Bd. 12: Der praktische Gasinstallateur usw. Von E H. As ebner. Berlin 1891.

Gerhard, W. P. Gas-lighting and gas-fitting etc. New York 1892. — 2. Ausl. 1894.

Hartwig,¹*G. DasTGasglühlicht usw. 1.—3. Ausl. Dreden 1894.

Handbuch$derlHygiene. Herausg. von Th. Weyl. Bd. IV, Lief. 1: Die Gasbeleuchtung. Von Bosenboom. Jena 1895.

Der städtische Tiefbau. Bd. IV: DiejVersorgung der Städte mit Leuchtgas. Von M. Niemann. Stuttgart. Heft 1: 1897; Heft 2: 1904.

Kuckuk, F. Der Gasrohrleger und Gaseinrichter usw. München 1904.

Schäfer, F. Kein Haus ohne Gas! München u. Berlin 1906.

Bietschel. Anleitung'zur richtigem Kosntruktion, Aufstellung und Handhabung von Gasheizapparaten/München u. Berlin 1907.

Ahrens, F. Das hängende Gasglühlicht. München u. Berlin 1907.

Gerhard, W. P. The American practice of gas piping and gas lighting in buildings. New York 1908

II. Abschnitt.

Wasserversorgung der Gebäude.

Abort- und Pissoiranlagen.

Sammlung

£*85 hrungsmittel. Ernährung und Nahrungsmittel von Oberstabsarzt Professor K. Bischofs in Berlin. Mit 4 Abbildungen. Nr. 464.

Der deutsche Student

¹

) Unter Benutzung von: Rietschel, Anleitung zur richtigen Konstruktion, Aufstellung und Handhabung von Gasheizapparaten. Im Aufträge des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern bearbeitet und herausgegeben von der Heizkommission des Deutschen Vereins von Gas- und Wasserfachmännern. München u. Berlin 1907.

²) Da die Verbrennungsgase weder Rauch noch Ruß enthalten, so können bei besonderen Abzugsrohren alle an Schornsteinen notwendigen Vorrichtungen (Butztür chen usw.) in Fortfall kommen.

Wasserversorgung der Gebäude.

1. Kapitel. Wasserentnahme und Wasserbedarf.

Wasserentnahme.

Für jede menschliche Wohnung ist die Beschaffung von Trink- und Nutzwasser in ausreichender Menge und guter Beschaffenheit ein unabweisbares Bedürfnis. Deshalb besitzen heutzutage nicht nur große und mittelgroße Städte eine öffentliche Wasserversorgungsanlage, ein sog. Wasserwerk, sondern auch die kleineren Städte haben sich eine derartige Einrichtung geschaffen, oder sie sind augenblicklich im Begriffe, eine solche zur Ausführung zu bringen*. Nur kleinere Ortschaften, Marktflecken und Dörfer sind in ihrer Mehrzahl darauf angewiesen, ihren Wasserbedarf aus Orts- und Hausbrunnen zu decken.

Angesichts dieser weiten Verbreitung von zentralen Wasserversorgungseinrichtungen wird im vorhegenden auch nur der Anschluß der Gebäude an solche Berücksichtigung finden.

an

Eine Sonderstellung nehmen isoliert dastehende Gebäude und Gebäudegruppen ein, bei denen der Anschluß ein vorhandenes Wasserwerk ausgeschlossen ist. Dazu gehören vereinzelte Schloß- und Villenbauten, kleinere Villenkolonien, Kranken- und Irrenanstalten, Gefängnisse, Fabrikanlagen usw.; für diese spielt die Frage der Wasserbeschaffung eine besondere Rolle. Sie benutzen nahegelegene Quellen oder beziehen das erforderliche Wasser aus dem nächstgelegenen Fluß, Bach oder See,

Wasserbedarf.

oder es werden größere Brunnen hergestellt, aus denen Grundwasser für den in Bede stehenden Zweck hervorgeholt wird.

Die Menge des zu beschaffenden Wassers ist für unsere Wohngebäude nach dem Vorschlag des „Deutschen Vereins der Gas- und Wasserfachmänner⁶⁶ wie folgt zu bemessen :

1.    Gebrauchswasser in Wohnstätten für den Kopf der Bevölkerung und für den Tag:

20 bis 30 Liter 10 „ 15 5 „    6

a) zum Trinken, Kochen, Reinigen

usw...............

b) zur Wäsche...........

2.    Abortspülung, einmalig.......

3.    Pissoirspülung:

30

a)    unterbrochen (intermittierend) für den Stand und die Stunde . . .

200

b)    ständig (kontinuierlich) für 1 m

Spülrohr und 1 Stunde.....

4.    Bäder:

350

a)    ein Wannenbad

30

b)    ein Sitzbad .

c)    einmalige Brause oder Strahldusche 20 bis 30 „

5.    Gartenbesprengung an einem trockenen

O l Ol

Tage für 1 qm einmal besprengter Fläche .............

6.    Hofbegießung desgl. für 1 qm ....

7.    Bürgersteig- (Trottoir-) Begießung desgl.

1-0

für 1 qm ............

8.    Ein Pferd tränken und reinigen, ohne

Stallreinigung, für 1 Tag.....

9.    Ein Stück Hornvieh tränken und reini

50

gen, ohne Stallreinigung, für 1 Tag:

a)    Großvieh............

10

b)    Kleinvieh...........

(ein Kalb 8 1, ein Schaf 8 1, ein Schwein 131)

10. Ein Wagen zur Personenbeförderung,

Reinigung für 1 Tag.......

Gewöhnlich pflegt man den einschlägigen Berechnungen für den Wasserbedarf Durchschnittszahlen für einen Tag und den Kopf der Bevölkerung zugrunde zu legen. Man kann für kleine Ortschaften (Marktflecken, Dörfer usw.) 60—75 1, für kleinere Städte 75—901, für mittelgroße Städte 90—1051, für ganz große Städte 110—130, selbst 135 1 und darüber^ annehmen.

2. Kapitel. Wasserzuiührung und Hausrohrnetz.

Anschlußleitung.

Soll ein an einer städtischen Straße gelegenes Gebäude mit Wasser versorgt werden, so zweigt man von dem in dieser 'Straße gelegenen Wasserleitungsrohre einen Bohrstrang, die sog. Anschlußleitung, nach dem Gebäude ab; er besteht meistens aus Gußeisen und wird bis an die Straßenfront des Gebäudes geführt. Am Eintritt der Wasserzuleitung in das Gebäude oder in das dazu gehörige Grundstück werden der Wassermesser und das dem Wasserabnehmer zugängliche Hauptabschluß-ventil angeordnet; letzteres dient meistens auch zum Entleeren des Hausrohrnetzes.

Rohrleitungen.

Von diesem Hauptabschlußhahn gehen die Hausrohrleitungen aus, welche die Verteilung des Wassers innerhalb des Gebäudes, meistens auch der Hofräume, des Gartens usw., sowohl in wagrechter, als auch in lotrechter Richtung vorzunehmen haben.

Die wagrechte Verteilung der Hauptrohre bewirke man, wennn möglich, im Kellergeschoß, weil sie^dort am bequemsten auszuführen ist und die Leitungen vor dem

Einfrieren geschützt sind. Aus diesen Kellerräumen steigen einzelne, passend gelegene Bohrstränge, die sog. Steigrohre, lotrecht empor und sind so anzuordnen, daß von jedem eine möglichst große Zahl von Zapfstellen mittels kurzer, wagrechter Zweigrohre angeschlossen werden kann.

Man vermeide tunlichst in den über Tag gelegenen Stockwerken längere wagrechte Bohrleitungen. Muß man dies aus örtlichen oder anderen Gründen dennoch tun, so führe man die Bohrstränge entsprechend unterstützt den Decken entlang und sorge dafür, daß man sie nötigenfalls vollständig entleeren kann. Leitungen in die Fußböden zu legen, empfiehlt sich nicht, da leckgewordene Stellen schwer zu entdecken sind und die darunter gelegenen Decken arg Schaden leiden können.

Zapfstellen sowohl, als auch die zu ihnen führenden Leitungen ordne man so an, daß zur Winterszeit das Einfrieren nicht zu befürchten ist: also nicht an Giebel- und Stirnmauern und an Wände, welche der unmittelbaren Wirkung des Frostes ausgesetzt sind. Am besten eignen sich Küchenwände und die Wände bewohnter Bäume, niemals Wände kalter Treppenhäuser und Flurgänge.

Kann man das Verlegen von Bohrleitungen in kalten Bäumen nicht umgehen, so versehe man sie an solchen Stellen, wo sie noch frostfrei gelegen sind, mit einer Ab-stell- und Entleerungsvorrichtung.

Die von den Hauptrohrsträngen abzweigenden Leitungen müssen durch ein Absperrventil abgeschlossen und entleert werden können; deshalb lasse man ein solches Bohr stets, wenn auch schwach, ansteigen.

Für die Weite der Bohrleitungen können folgende Angaben als Anhalt dienen:

zu einem gewöhnlichen Zapfhahn (in der Küche oder an einer anderen Stelle der Wohnung): 15 mm; zu einer Waschtoilette: 15 mm;

„    „    Badeeinrichtung: 20 mm;

„    „    Waschküche: 20mm;

zu einem Spülabort: 20 mm;

zu einer Feuerlöscheinrichtung und zu einem Gartenhydranten: 25 mm.

Material der Rohrleitungen.

Für das Hausrohrnetz verwendet man:

1.    Bleirohre, welche sich durch die große Biegsamkeit des Materials, die leichte Verbindungsfähigkeit der einzelnen Rohrstücke untereinander und die einfache Möglichkeit, Abzweigungen herzustellen, auszeichnen.

Zement greift Bleirohrleitungen häufig an; auch. bewähren sie sich wenig, wenn sie in den Erdboden verlegt werden; selbst von den Ratten werden sie angegriffen. Doch besteht der größte Nachteil solcher Leitungen darin, daß Wasser von gewisser Beschaffenheit, namentlich solche, welche viel Bikarbonate und Sulfate enthalten, darin vergiftet werden.

2.    Mantelrohre, das sind Bleirohre, die innen mit Zinn ausgekleidet sind. Sie vereinigen die leichte Behandlungsfähigkeit des Bleies beim Verlegen mit den guten Eigenschaften des Zinnes, die Beschaffenheit des Wassers nicht zu schädigen. Mantelrohre sind teurer als Bleirohre; beide werden in folgenden Abmessungen und Gewichten erzeugt:

30 mm 5,5 7,0 kg 5,5 7,0 kg

Blei- und Mantelrohre haben den gemeinsamen Nachteil, daß sie aus einem zu weichen Material bestehen, wes-

lichte Weite:

Gewicht f Bleirohr: für 1 m X Mantelrohr: 2,0

halb sie äußeren Beschädigungen durch Schlag, Stoß u. dgl. zu wenig Widerstand entgegensetzen.

3.    Schmiedeeiserne (gezogene) Rohre, wie sie für Gasleitungen verwendet werden (siehe S. 17), sind nicht zu empfehlen, in manchen Städten sogar verboten.

4.    Galvanisierte schmiedeeiserne Rohre, die durch Verzinkung innen und außen gegen das Rosten geschützt sind. Sie kommen am allermeisten zur Verwendung, und zwar in folgenden Abmessungen :

15    20    25    30    40    50 mm

1,3    1,9    2,6    3,5    4,5    6,0 kg

lichte Weite:

Gewicht für 1 m:

Sie werden etwa 4 m lang geliefert, desgleichen Fittings: Muffen, Kniestücke, Kreuz-, 8 und T-Stücke, Kappen, Pfropfen, sowie andere Formstücke, mittels deren man die vorkommenden Richtungsänderungen und Abzweigungen rasch und einfach bewirken kann.

5.    Wo es auf besonders elegantes Aussehen ankommt, benutzt man kupferne und vernickelte Messingrohre.

Verlegen der Rohrleitungen.

Die am meisten angewandten galvanisierten schmiedeeisernen Rohre werden mit Hilfe von Muffen miteinander verbunden, in welche sie um eine Länge gleich dem Rohrdurchmesser eingeschraubt werden; durch einen eingelegten, mit Mennige getränkten Flachsfaden oder durch Leinöl wird die erforderliche Dichtung hervorgebracht. Abzweigungen bewerkstellige man derart, daß in der Richtung des Wasserdurchflusses Leitungen von kleinerer Lichtweite stets von solchen größeren Durchmessers abgehen.

Alle Wasserleitungsrohre, vor allem die Steigrohre, lege man entweder in eine rinnenartige Aussparung der

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

betreffenden Wand oder unmittelbar an letztere; stets ist der Bohrstrang durch Bohrhaken an der Wand zu befestigen. Das Einputzen der Bohrstränge in Mauern ist zu vermeiden.

Zubehör.

Fig. 42. Wandbrunnen.

Zur Entnahme des Wassers dienen die sog. Zapfstellen oder Wandbrunnen (Fig. 42), an denen Zapfhähne oder -Ventile vorhanden sind, durch deren Drehen das unter Druck stehende Wasser zum Ausfluß

am

sog.

Platze, bei denen durch mehrmaliges Umdrehen eines Handgriffes das Öffnen und Schließen bewirkt wird (Fig. 43).

Will man das Wasser zeitweise

gebracht wird. Die Hähne müssen so eingerichtet werden, daß man sie weder plötzlich öffnen, noch schließen kann, weil sonst in den Leitungen schädliche Stöße entstehen; daher sind Kegel- oder Konushähne ausgeschlossen und Niederschraubhähne

Fig. 43.

N iederschraubhahn.

mittels eines Schlauches vom Zapfhahn aus weiter leiten, so bringt man am Auslauf des letzteren ein Schraubengewinde an, mittels dessen die Schlauchverschraubung (Fig. 44) befestigt wird; dadurch entsteht der Schlauchhahn (Fig.45).

Fig. 44. Schlauch Verschluß.

Unter jeder Zapfstelle muß ein Auffangebecken vorgesehen werden, welches das

überflüssige Wasser aufzunehmen und abzuführen hat (Fig. 42); es ist unten mit einem Geruchverschluß zu versehen. Dieses Becken wird wohl auch als Ausguß benutzt.

Fig. 45. Schlauchhahn.

Fig. 46. Gartenhydrant.

Im Inneren größerer Gebäude bringt man an hierzu geeigneten Punkten Feuerlöschhähne, die mit Schläuchen versehen sind, an; letztere werden entweder frei an den Wänden aufgehängt (Fig. 47) oder in einer Nische, bzw. einem verglasten Kasten verwahrt. In Hofräumen werden wohl auch Hydranten, ähnlich den auf den öffentlichen Straßen vorhandenen Unterflur- oder Überflurhydranten, angebracht.

Zum Besprengen der Gärten dienen Gartenhydranten (Fig. 46), die, da sie im Winter nicht benutzt werden, besonders gut gegen Einfrieren geschützt sein müssen.

Wassermesser.

Fig. 47. Feuerlöschschlauch.

Das einem Gebäude oder einem Gebäudeteil zugeführte und daselbst verbrauchte Wasser wird in der Regel gemessen und in vielen Fällen nach den Ergebnissen dieser Messung bezahlt. Die hierzu dienenden Vorrichtungen, deren bereits auf S. 46

Erwähnung geschehen ist, heißen Wassermesser, wohl auch Wasseruhren. Bei den meisten davon wird ein Uhrwerk oder Umdrehungszähler in Tätigkeit gesetzt.

Die Bedingungen, die ein sachgemäß konstruierter Wassermesser zu erfüllen hat, sind im wesentlichen folgende:

1. Er soll in der Konstruktion einfach und dauerhaft sein, sich den stark schwankenden Druckverhältnissen leicht anpassen und auch leicht ausbessern lassen.

2. Das durchfließende Wasser soll darin nicht verunreinigt werden.

3. Er soll gegen Einfrieren tunlichst gesichert sein.

4.    Er soll das Messen möglichst großer Wassermengen gestatten und dabei tunlichst empfindlich sein.

5.    Die Messung der durchgeflossenen Wassermengen soll möglichst genau bewirkt werden und das Ablesen des Meßergebnisses ras'h und leicht geschehen können.

6.    Der Wassermesser soll in der Anschaffung und Unterhaltung nicht zu teuer sein.

Die Wassermesser sind ungemein verschieden konstruiert worden. Am meisten sind Kolben-, Scheiben-und Rotationswassermesser in Anwendung.

Bei den Kolbenwassermessern werden in der Regel zwei Metallkolben durch den Wasserdruck in hin und her gehende oder auch drehende Bewegung gesetzt und diese Bewegung auf ein Zählwerk übertragen. Bei solchen Vorrichtungen müssen die Konstruktionsteile, welche abzudichten haben, besonders exakt ausgeführt sein.

Die sog. Scheibenwassermesser besitzen eine Wasserkammer von bestimmtem Rauminhalt, welche nach geschehener Füllung entleert wird; durch das Zählwerk wird die Anzahl der Leerungen gezählt. Solche MeßVorrichtungen eignen sich für die meisten Hauswasserleitungen und arbeiten mit ziemlicher Genauigkeit.

In den Rotationswassermessern setzt das Wasser nach Erzielung einer gewissen Druckhöhe ein Flügelrad oder auch eine Turbine in Umdrehung — Flügelrad- und Turbinenmesser; die Zahl der Umdrehungen wird auf ein Zählwerk übertragen und von diesem registriert. Derartige Meßvorrichtungen, die man wohl auch Geschwindigkeitswassermesser nennt, haben eine sehr große Verbreitung gefunden.

Je nachdem das Zeigerwerk im Wasser läuft oder nicht, unterscheidet man Naßläufer und Trockenläufer.

3. Kapitel. Waschtoiletten.

Waschbecken und Untersatz.

Unter Waschtoiletten sollen im vorliegenden diejenigen feststehenden Einrichtungen verstanden werden, welche vor allem zum Reinigen des menschlichen Oberkörpers dienen. Der Hauptbestandteil einer solchen Waschtischeinrichtung ist das Waschbecken; dazu kommen noch der Untersatz, worin das Becken ruht, der Wasserzulauf und der Wasserablauf.

Die Waschbecken oder -Schüsseln haben eine kreisrunde oder besser ovale, seltener nahezu rechteckige Form und werden meist aus Porzellan oder Steingut, bisweilen auch aus emailliertem Eisen oder Zinn angefertigt.

Das Becken ruht in einer Tischplatte und ist entweder mit dieser in einem Stück hergestellt, oder die Platte besitzt einen entsprechend gestalteten Ausschnitt, in den das Becken eingekittet, bzw. daran unten befestigt ist; im ersteren Falle besteht die Platte aus gleichem Material wie das Becken; in letzterem verwendet man vielfach steinerne (meist marmorne) Platten. An der rückwärtigen Begrenzung der Tischplatte erhebt sich in der Begel eine niedrige Rückenwand (Fig. 48 bis 50), in der nicht selten Borde zum Aufstellen von Seifennäpfen, Gläsern, Schalen u. dgl. angebracht sind.

m.

Fig. 48. Waschtisch.

Der Untersatz, auf dem die Tischplatte ruht, ist früher meist schrankartig ausgebildet worden (Fig. 48); jetzt besteht er häufig aus einem eisernen Gestell (Fig. 49), oder er wird durch Wandkonsolen (Fig. 50) oder durch einzelne Füße (Fig. 51) gebildet.

Zufluß-, Überlauf- und Abflußleitung.

Der Wasserzulauf geschieht aus der Haus Wasserleitung, und zwar meist von rückwärts her; bei manchen Beckeneinrichtungen fließt das Wasser im Becken selbst, unter seinem Oberrande, zu (Fig.52), oder aber dasWasser fließt durch die Ablauföffnung des Beckens zu. Bei der in erster Reihe gedachten Anordnung ist über dem

1

jtfl

[

ES

V

9TO

I

*

/6—

Fig. 50.

ME

i

•“-'J

Waschtische.

-s

6

j.

Fig. 49.

'*i%J**

1

Becken ein Zapfhahn angebracht Fig. 48—51). Auch Brauseeinrichtungen n (Gesichtsbrausen) findet man bisweilen.

,-max

Lj? x.......

WM

Fig. 51. Waschtisch.

Neben dem Kaltwasserhahn gibt es häufig noch einen Warm wasserhahn, der von einer geeigneten Einrichtung zur Warmwasser-bereitung gespeist wird; ebenso kommen Mischhähne vor, in denen Kalt-und Warmwassser vor dem Ausfließen gemischt werden.

Um Überschwemmungen zu vermeiden, darf der Wasserspiegel im Becken einen gewissen Stand nicht

Fig. 52. Waschbecken.

Fig. 53. Waschbecken mit Standrohrventil.

überschreiten; deshalb muß in dieser Höhe ein Überlaufrohr ausmünden, welches häufig mit dem Ablaufrohr vereinigt ist (Fig. 54).

Um aus dem Waschbecken das Wasser abfließen zu lassen, muß auf seinem Boden ein Ablaufstutzen an-gebracht sein, der in ein Ablaufrohr geführt ist; an dieser Stelle wird auch ein Geruchverschluß angeordnet (Fig. 49, 50 und 54), der das Austreten von übelriechenden und gesundheitsschädlichen Gasen aus der Abflußleitung zu verhindern hat.

(>

Die Abflußöffnung des Beckens läßt sich mittels eines Ventils öffnen und schließen (Fig. 52 u.

[Fig."54. Waschbecken mit Überlaufrohr.

54); das Ventil hängt meistens an einem Kettchen (Fig. 52), welches indes schwer reinzuhalten ist.

"<r A"'/*>

Hebelmechanismen, welche zu gleichem Zwecke verwendet werden, sind noch unreinlicher. Am empfehlenswertesten sind Standrohrventile, bei denen Ab-und Überlauf vereinigtsind (Fig. 53).

Fig/55. Waschtisch mit Kippbecken.

Will man Abfluß-Ventile ganzvermeiden, so verwende manKippbecken (Fig.55). Bei diesen sind zwei ineinandergesetzte Becken vorhanden; das obere, zum Waschen dienende Becken wird um eine wagrechte Achse gekippt, wenn es entleert werden soll. Leider läßt sich bei dieser Einrichtung das untere Becken nur schwer reinhalten.

Masse n Waschtische.

In Familien, Gasthöfen usw. werden die Waschtoiletten häufig mit zwei Waschbecken ausgestattet. In

Kasernen, Pensionaten, Waisenhäusern u. dgl., kurz in allen Fällen, in denen eine größere Zahl von Personen die körperliche Reinigung gleichzeitig vornehmen soll, ist auch die Zahl der vorzusehenden Waschbecken eine noch größere (Fig. 56); auf diese Weise entstehen die sog. Massen wasch tische.

—-    _____i. -L- -..........' » -- t.......... ' 3- *

----------------

1 ⁶

Fig. 56. Massenwaschtisch.

4. Kapitel. Badeeinrichtungen.

Badeeinrichtungen werden [ in diesem Kapitel nur insofern besprochen, als es sich darum handelt, in der eigenen Wohnung ein Wannenbad zu nehmen. Demgemäß ist der wichtigste Bestandteil einer solchen Einrichtung die Badewanne; hierzu kommen noch, ähnlich wie bei den Waschtoiletten, der Wasser-Zu-, -Ab- und -Überlauf.

Badewanne.

Die Badewannen werden im Grundriß, dem sitzenden menschlichen Körper entsprechend, stets länglich gestaltet. Um an Badewasser zu sparen, verjüngen sich die wagrechten Abmessungen nach unten; am Kopfende ist die Wand bald mehr, bald weniger geneigt. An der

■

-

HF

mm

___

----Jsmm

Fig. 58.

Badewanne mit Brauseeinrichtung.

h,

tlk

1

Ml

2l

.

.

mmm

fei

Fig. 57.

Gußeiserne Wanne mit Holzverkleidung.

Oberkante erhält die Wanne in der Eegel einen sieh wagrecht ausbreitenden Band (Fig. 57—59).

Als Material für die Wannen kommen Holz, verschiedene Metalle, Steingut usw. zur Anwendung. Holzwannen lassen sich schwer reinhalten und haben eine geringe Dauer. Unter den Wannen aus Metall sind die aus Weißblech gelöteten und die aus einem Stück gepreßten Zinkwannen die gebräuchlichsten; doch werden auch Kupferwannen viel benutzt, sind aber wesentlich

......J

, _____

Fig. 59. Badewanne aus Steingut.

teurer. In neuerer Zeit werden gußeiserne Wannen, außen und innen emailliert, in vorzüglicher Qualität hergestellt (Fig. 58). Fig. 57 zeigt eine mit Holz verkleidete Kupferwanne und Fig. 59 eine Wanne aus Steingut.

Bei reicher ausgestatteten Badeeinrichtungen wird die Badewanne in den Fußboden versenkt, so daß man mittels Stufen auf ihren Boden hinabsteigen kann. Solche Badebecken werden aus Marmor gebildet, aber auch in Zement gemauert und mit Fliesen (Marmor-, Porzellan- und andere Kacheln) bekleidet.

aus

Unter der Badewanne bringt man vielfach eine Bleiblech gebildete Sicherheitspfanne an, welche das Überlauf- und das schlimmste Spritzwasser aufzunehmen hat; sie ist etwas länger und breiter als die Wanne und sollte einen erhöhten Band erhalten (Fig. 58, 59 u. 61).

Über der Badewanne wird sehr häufig eine Brauseeinrichtung (Dusche) angeordnet (Big. 58).

In Rücksicht auf das Verspritzen des Wassers soll der Fußboden des Baderaumes, zum mindesten in der Umgebung der Wanne, dicht sein und der Feuchtigkeit widerstehen; auch soll er in den ihn berührenden Füßen der Badenden kein unangenehmes Kältegefühl hervorrufen. Holz ist für die Füße am angenehmsten, doch am wenigsten widerstandsfähig. Estriche und Beläge aus Steinplatten, Terrazzo, Fliesen usw. sind in letzterer Beziehung wesentlich besser, müssen aber mit Teppichen, Tüchern, Linoleum u. dgl. belegt werden.

Auch die Wände des Baderaumes muß man — wenn man sparsam vorgehen will, nur in der Nähe der Wanne — bis auf eine gewisse Höhe abwaschbar und derart halten, daß ihnen die Feuchtigkeit nicht schadet.

Kalt- und Warmwasserzulauf.

Das in der Badewanne notwendige kalte Wasser wird ihr durch eine Anschlußleitung an die Hauswasserleitung zugeführt. In den allermeisten Fällen muß aber die Wanne auch mit warmem Wasser versorgt werden. Dies geschieht im wesentlichen in zweifacher Weise: entweder man bezieht das warme Wasser von einer Warmwasser-bereitungsanlage, welche in dem betreffenden Gebäude vorhanden und für eine Reihe noch anderer Zwecke bestimmt ist, oder man stellt im Baderaum einen sog. Badeofen auf, in dem das aus der Hauswasserleitung zufließende kalte Wasser zur erwünschten Temperatur erwärmt wird (Fig. 61). Außerdem gibt es noch heizbare Badewannen, bei denen die Wärmequelle so angebracht ist, daß die Erwärmung des Badewassers unmittelbar erfolgt (Fig. 60).

Durch das Rohr z wird das halte Wasser zum Kessel, der die Feuerstelle und das Rauchrohr / enthält, geführt. Die Wanne wird durch das Rohr b mit warmem Wasser gefüllt. Mittels der Rohre b und c findet eine Zirkulation des Wassers statt; diese wird vor der Benutzung des Bades | durch Schließen des Ventils v aufgehoben.

ti    Meist versorgt ein besonderer

Fig. 60.

Heizbare Badewanne.

;iS3P-- Kalt Wasserhahn und ein Warm-Wasserhahn die Badewanne; es gibt aber auch Mischhähne, bei denen ein gemeinsamer Einlaufstutzen für warmes und kaltes Wasser vorhanden ist. Die etwa vorhandene Brauseeinrichtung wird durch besondere Ventile bedient. Häufig nennt man die an einer Stelle der M and vereinigten Ventile einer solchen Badeeinrichtung Badehahnbatterie oder Badehahngarnitur (Fig. 58, 59 u. 61).

Badeöfen.

an-

Die Badeöfen werden im Baderaume nahe an der Wanne aufgestellt und mit ihr durch eine meist kurze Rohrleitung verbunden; mittels eines Zapfhahnes kann man das erzeugte warme Wasser in die Wanne entleeren. Der Ofen muß naturgemäß an die Hauswasserleitung geschlossen sein. Man unterscheidet je nach dem Brennstoff Kohle- und Gasbadeöfen.

Die Kohlebadeöfen haben meist die Form eines lotrechten zylindrischen Kessels aus Zink- oder Kupferblech, unter dem sich die Feuerung befindet. Durch den Kessel streichen in einem oder mehreren Siederohren die Feuergase und erwärmen das Wasser ; schließlich ziehen sie nach einem Schornstein ab.

In der durch Fig. 61 veranschaulichten Anlage teilt sich das Kaltwasser-Zuleitungsrohr Z über der Wanne in drei Stränge mit ebenso vielen Durchgangsventilen; letztere können nach der in 7, 77 und III angegebenen Weise gestellt werden. Das Bohr W führt das kalte Wasser in den unteren Teil des Badeofenkessels in die Nähe der Feuerungsstelle; hierdurch

zm

?iV

'—|    y

-gy— “qjr-

1F?

Fig. 61. Badeeinrichtung mit Kohlebadeofen.

wird das in den obersten Schichten befindliche wärmste Wasser durch ein zweites Bohr in die Wanne gedrückt. Mit demselben Bohr vereinigt sich ein drittes Bohr, welches nach öffnen des Ventils K kaltes Wasser in die Wanne führt. Sonach fließen in letztere durch die gleiche Öffnung kaltes und warmes Wasser, je nach der Stellung der Ventile. Das dritte Ventil B versorgt die über der Wanne angeordneten Brausen mit kaltem

Wasser. — t ist der kupferne Feuertopf des Ofens mit Bost und Aschenfall; r ist das ebenfalls kupferne Rauchrohr und l das Luftrohr.

3000000000000'j00i<

Den Gasbadeöfen gegenüber weisen die Öfen mit Kohlenfeuerung mehrfache Nachteile auf. Sie verursachen Asche, Schmutz und mühevolle Bedienung, erhitzen im Sommer den Baderaum unangenehm und bedingen ein längeres Anfeuern; sie verlangen meist Nachfeuerung, die in der Begel vom Badenden besorgt werden muß.

sz

\v

Fig. 62.

Aachener Gasbadeofen.

Angesichts dieser Mißstände ist den Gasbadeöfen der Vorzug zu geben, vorausgesetzt, daß der Gasanschluß möglich ist und nicht zu teuer wird. Die von den Gasflammen erzeugten Verbrennungsgase in einen Schornstein abzuleiten, ist nicht unbedenklich; von vielen Seiten wird das Einführen dieser Gase in ein Rauchrohr, in Rücksicht auf die Möglichkeit von Explosionen, für unzulässig gehalten. Besser läßt man die Abgase in den Baderaum austreten, was aber eine unangenehme und gesundheitswidrige Luftverschlechterung herbeiführt oder sie ziehen nach einem besonderen Abzugsrohr ab.

Die Konstruktion der Gasbadeöfen ist eine ungemein mannigfaltige; indes lassen sie sich in zwei Gruppen bringen: in solche, bei denen die Heizgase mit dem zu erwärmenden Wasser in unmittelbare Berührung treten, < der durch die Heizgase werden Heizflächen erhitzt.

Unter den Öfen der ersten Gruppe (sog. offenesSystem) ist der Aachener Gasbadeofen der bekannteste (Fig. 62).

m

Q

p

I

Bei A tritt das kalte Wasser ein; bei B fließt das erwärmte Wasser nach der Badewanne; 0 ist die Gasfeuerung und F die kegelförmige Feuerbüchse. Aus dem Wasserzerstäuber G sprudelt das zugeführte Wasser heraus, fließt am kupfernen Drahtgeflechtzylinder E herab und wird von der ihm entgegenströmenden heißen Luft erwärmt; es sammelt sich alsdann über der Feuerbüchse an und läuft von da aus in die Wanne. D ist ein Isolierzylinder, H ein lose aufgesetzter Deckel, K eine Scheibe, welche das Hineintropfen von Wasser in die Flamme verhindert, und J sind Abzugsöffnungen für die ausgenutzten Heizgase, die in den Baderaum austreten.

10

Wasser 4 f t '^"Sheijyaj

Bei solchen Badeöfen kommt das Wasser mit den Abgasen in unmittelbare Berührung, so daß das Wasser Geruch, ja selbst Ruß annimmt; doch sind solche Öfen billiger als jene der zweiten Gruppe.

Ausziehbarer

Brenner

ib j f

Gas-

Anschluß

Fig. 63. Gasbadeofen.

Bei den Gasbadeöfen der zweiten Gruppe (sog. geschlossenes System), welche mit Wasser gefüllt sind, muß man auf die Beschaffung möglichst großer Heizflächen bedacht

Schmitt, Gas- uncLWasserinstallationen.

sein; deshalb erhalten sie Doppelmäntel, wohl auch blasenförmige Pfannen (Fig. 63). Das Wasser zirkuliert in den Zwischenräumen und kommt mit den Ver

brennungsgasen nicht in Berührung.

Als Brenner können, wie bei den Gaskocheinrich-

tungen, Stangen-, Ring-, Radial- und Bunsenbrenner Verwendung finden; doch ist hier den leuchtenden Flammen gegenüber den einleuchteten der Vorzug zu geben. Dies aus dem Grunde, weil bei leuchtenden Flammen das Zurückschlagen und damit das Ausströmen von unvollkommen oder gar nicht verbranntem Leuchtgas viel seltener vorkommt, als bei den entfeuchteten.

Schließlich wäre noch der Durchlauföfen oder Schnellgaskocher zu ge-Fig. 64. Gasbadeofen von Vaüiant. denken, in denen eine so

vorzügliche Heizwirkung erzielt wird, daß das kalte Wasser beim bloßen Durchfließen durch den Ofen in solcher Weise erwärmt wird, daß es ohne weiteres in die Badewanne und in die Brause geleitet werden kann. Den einschlägigen Ofen von Vaüiant stellt Fig. 64 dar.

Auslauf

er

(_

■*0

*#*>

"4f

■>

Ausziehbarer

Brenne

Überlauf- und Abflußleitung.

Damit bei unbeaufsichtigtem Wasserzulauf zur Wanne keine Überschwemmung eintreten kann, muß die Badein entsprechender Höhe mit einem Überlauf

wanne

rohr versehen werden, welches auch hier nicht selten mit dem Abflußrohr vereinigt wird.

Das Abfließen des gebrauchten Badewassers soll möglichst rasch erfolgen können, damit nötigenfalls die Badewanne bald wieder in Gebrauch genommen werden kann. Das Ableitungsrohr sollte deshalb nicht unter 50 mm Weite erhalten; es wird dicht an dem am tiefsten Punkte der Wanne angebrachten Ablaßventil angeordnet und muß auch hier einen Geruchverschluß (Fig. 61) erhalten.

Die in der Begel konischen Ablaßventile der Badewannen werden nicht selten gleichfalls mittels Messingketten gehandhabt; doch steht diesen auch hier die schwierige Reinhaltung entgegen. Am vorteilhaftesten bewähren sich die sog. Überlauf standrohre (Fig. 58), welche nicht nur das gebrauchte Badewasser ableiten, sondern auch als Überlaufseinrichtung dienen.

Literatur.

Front mann. Gründlicher Unterricht zur Anlegung von Wasserleitungen. Cohlenz 1840.

Stegmann, C. Die Wasserleitungen für das Haus, im Zusammenhang mit den durch sie ermöglichten Anlagen usw. Weimar 1861.

Girard, L. D. Blevations d’eau. Alimentation des villes et distribution de force ä domicüe. Paris 1868.

Joly, V. Ch. Traite pratique du chauffage, de la Ventilation et de la distribution de l’eau dans les habitations particulieres. Paris 1868.

Salbach, B. Die Wasserleitung in ihrem Bau und ihrer Verwendung in Wohngebäuden, zu Wasch-, Bade-, Klosett- und Feuerlöscheinrichtungen, zur Gartenbewässerung und zu Springbrunnen. Halle 1870. —

2. Ausl. 1870.

Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia 1876. Herausgegeben von der österr. Kommission. Heft 17: Heizung, Ventilation und Wasserleitungen. Von L. Strohmayer. Wien MkVtz

r

v> *

......

Denton, J. B. House sanitation, water supply, and domesticfiltration usw. London 1879.

White, W. Domestic plumbing and water Service. London 1880.

Parry, J. Water: its composition, collection, and distribution. London 1880.

Scholtz, A. Konstruktion und Anlage der Gas- und Wasserleitungen in Gebäuden usw. Stuttgart 1881.

König, F. Hauswasserleitungen usw. Leipzig 1882. — 3. Ausl.: Anlage und Ausführung von Wasserleitungen und Wasserwerken usw. 1901.

Benham, R. F. The supply of water to our homes. London 1882.

Beieistein, W. Die Wasserleitung im Wohngebäude usw. Weimar 1885. 2. Ausl. 1894.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Bd. III: Der Wasserbau. Abt. 1, 2. Hälfte. 3. Ausl. Leipzig 1893.

Aß mann, G. Die Bewässerung und Entwässerung von Grundstücken im Anschluß an öffentliche Anlagen dieser Art. München u. Leipzig 1893.

Technische Einrichtungen für Wasserversorgung und

Roechling, H. A.

in Wohnhäusern. Braunschweig 1895.

Kanalisation ii

Kraschutzky, F. Die Versorgung von kleineren Städten, Landgemeinden und einzelnen Grundstücken mit gesundem Wasser usw. Hamburg 1896.

Denton, E. B. Water supply and sewerage of country mansions and estates. London 1902.

Hopp, A. Hauskanalisations- und'Hauswasserleitungs-Anlagen amerikanischen Systems. Leipzig 1903.

König, O. Die Wasserversorgung innerhalb der Gebäude und ihrer Grundstücke. Leipzig 1905.

Schlotthauer, F. Über^Wasserkraft- und Wasserversorgungsanlagen. Berlin 1906.

Handbuch der Architektur. Teil III, Bd. 4 u. 5 (Heft 2). Darmstadt 1881 u. 1883. — 3. Ausl.: Leipzig 1908.

III. Abschnitt.

Entwässerung der Gebäude.

1. Kapitel. Entwässerung im allgemeinen.

Fortschaffung der Abwasser usw.

Unter der „Entwässerung eines^Gebäudes“ versteht man die Fortschaffung aller Abwasser, d. i. die Beseitigung der flüssigen Abgänge

von Zapfstellen der Hauswasserleitung, von Küchen (Ausgüssen, Spüleinrichtungen usw.), von Waschtoiletten und Badeeinrichtungen, von Waschküchen und sonstigen Ausgußstellen, von Spülaborten und Pissoiren, aus Stallungen, etwaigem Gewerbebetrieb usw., ebenso des Regen- oder Niederschlagwassers, welches auf die Dach- und Hofflächen usw. auffällt.

Nur das von den Zapfstellen der Hauswasserleitung abfließende Wasser ist in vielen Fällen rein, ebenso manches abfließende Regenwasser; die übrigen Abwasser sind fast stets mehr oder weniger verunreinigt und führen meist auch feste Auswurfstoffe mit sich; es wird sog. Schmutzwasser.

Eine große Menge dieser Stoffe ist fäulniserregender Natur, und es ist deshalb im gesundheitlichen Interesse im höchsten Grade erwünscht, daß alle Abwasser, die wohl auch Effluvien heißen, möglichst rasch aus dem Gebäude entfernt werden und auch derart, daß durch sie der Boden, die Luft und das etwa vorhandene

Grundwasser, unter Umständen selbst offenes Wasser nicht verunreinigt werden.

Am einfachsten, sichersten und vollkommensten geschieht die Fortschaffung der Abwasser dadurch, daß man sie in ein öffentliches Kanal- oder Sielnetz einführt. Bie betreffende Stadt oder sonstige Ortschaft wird in ihren Straßen und öffentlichen Plätzen von unterirdischen Entwässerungskanälen durchzogen, besitzt also eine sog. Kanalisation; in jedem Hause werden die Abwasser in einem sog. Hauskanal gesammelt, und letzterer mündet mit Hilfe einer Anschlußleitung in den nächstgelegenen Straßenkanal ein.

Da im vorliegenden Bändchen hauptsächlich von „Hausinstallationen“ die Bede sein soll, so wird im nachfolgenden die eben dargestellte Anordnung im wesentlichen vorausgesetzt werden. Im übrigen sind die Entwässerungseinrichtungen der Häuser hiervon nur wenig verschieden, sobald eine öffentliche Kanalisation nicht vorhanden ist, sondern die Abwasser in eine sog. Abwassergrube geleitet werden, die von Zeit zu Zeit entleert, unter Umständen auch desinfiziert wird. Für Aborte und Pissoire sind wohl auch sog. Abortgruben vorhanden, oder Abwasser- und Abortgrube werden vereinigt.

Bei der Einführung des Abwassers in städtische Kanäle sind im wesentlichen zwei Verfahren üblich: entweder werden sämtliche flüssige Abgänge jedes Gebäudes dem Straßenkanal zugeführt — gemeinsames System, oder es werden die Niederschlagswasser hiervon ausgeschlossen und auf anderem Wege entfernt — Trennsystem.

Sehr stark verunreinigte Abwasser, solche, die viele feste und schwer fortschwemmbare Abgangsstoffe ent-

halten, ebenso diejenigen, welche wärmer als 35 Grad C sind oder ätzende Stoffe mit sich führen, welche die Kanalwandungen usw. angreifen, dürfen nicht ohne weiteres in das Kanalnetz eingeführt werden; dies darf erst dann geschehen, wenn sie entsprechend abgekühlt, verdünnt, gereinigt, desinfiziert usw. worden sind.

Hausrohrnetz.

Das Rohrnetz einer Hausentwässerungsanlage setzt sich zusammen:

1.    aus dem Hauptentwässerungsrohr, Hauskanal oder Sohlleitung, auch Grundleitung genannt, worin sämtliche Hausrohrstränge zusammengeführt werden;

2.    aus den im wesentlichen lotrecht geführten Fallrohren, welche die Abwasser nach dem Hauskanal zu leiten haben, und

3.    aus den von den Zapfstellen der Wasserversorgung, von den Ausgüssen u. dgl. abgebenden Zweigrohren, die in die Fallrohre einmünden.

Hierzu kommen noch Überlauf r obre, Lüftungsrohre usw.

Fallrohre sind innerhalb des Gebäudes möglichst lotrecht und in solcher Weise zu führen, daß sie leicht zugänglich sind. Muß infolge von Mauerabsätzen u. dgl. die Rohrachse verschoben werden, so bewirke man dies mit Hilfe sog. Sprungrohre (m in Fig. 65). Fallrohre an den Wänden oder innerhalb der Deckenkonstruktion schräg zu ziehen (zu schleifen), vermeide man tunlichst.

Damit die Auswurfstoffe möglichst rasch abgeführt werden, ordne man die Zapfstellen, Ausgüsse usw. tunlichst nahe an den Fallrohrsträngen an. Die in letztere einmündenden Zweigleitungen führe man unter spitzem

Winkel (nicht unter 60 Grad) ein; dabei sind besondere

stücke (b und c in Fig. 65) zu verwenden.

Über jeder Ausgußstelle ist ein Zapfhahn der Wasserversorgung anzuordnen, teils um ihr Wasser entnehmen, teils um den betreffenden Teil Abwasserleitungsnetzes durchspülen zu können, aber auch zur Sicherung der Auffüllung des unter jeder Ausguß-stelle

Geruchverschlusse s.

Das Rohrnetz der Entwässerungsanlage mit dem Rohrnetz der Wasserversorgung in irgend eine unmittelbare Verbindung zu bringen, ist durchweg zu vermeiden. Das Rücksaugen von Abwassern oder von in der Abwasserleitung vorhandenen Gasen ist stets zu befürchten.

Abzweig

et

des

anzubringenden

Fig. 65.

2. Kapitel. Einzelheiten.

Material und Weite der Rohrleitungen.

Da es sich bei Entwässerungsleitungen um Fortführung von Abwassern handelt, die häufig stark verunreinigt sind, die sogar Stoffe ätzender Natur enthalten, so muß man bei der Wahl des Materials für die Rohr-

leitungen sowohl, als auch für die zugehörigen Einrichtungsgegenstände äußerst vorsichtig sein, vorsichtiger noch als bei den der Wasserversorgung dienenden Anlagen. Tatsächlich sind nur Metalle und gebrannte Tone, für untergeordnete Zwecke allenfalls Zement, diejenigen Stoffe, die hier in Frage kommen. Bei der Wahl und der Verwendung diene folgendes als Richtschnur:

1.    Für die Fallrohrstränge werden, von 30 mm Echter Weite aufwärts, am besten innen und außen asphaltierte gußeiserne Rohre benutzt und diese mittels Bleis gedichtet.

2.    Für kleiner Durchmesser werden die Fallrohre, ebenso kurze Zweigrohre, selbst wenn sie eine größere lichte Weite erhalten müssen, aus Bleirohren mit Plombendichtung hergestellt, namentlich in Norddeutschland. Über die Gewichte solcher Rohre siehe

S. 48.

3. In anderen Teilen Deutschlands, namentlich im Süden, werden für Fallrohre kleineren Durchmessers schmiedeeiserne Rohre benutzt, und zwar hauptsächlich gezogene Schweißeisenrohre, deren Verbindung durch Überschiebmuffen oderFlansche erfolgt. Sie wiegen bei einer

lichten Weite von für 1 m

50    75    100    120 Millimeter

2,97 5,35    9,01 11,40 Kilogramm.

4.    Steinzeugrohre kommen fast nur für den Hauskanal und die unmittelbar von ihm ausgehenden Ableitungen in Frage (siehe S. 75).

5.    Für besondere Zwecke, z. B. für die Abgänge aus chemischen Fabriken, Laboratorien, Färbereien u. dgl. können auch andere Rohrmaterialien, welche den stark ätzenden Abwassern besser widerstehen, verwendet werden.

6. Für die zur Lüftung des Hausrohrnetzes dienenden Stränge können diebgelotete Blei- oder Kupferrohre, ferner gezogene oder geschweißte schmiedeeiserne Bohre aber auch gußeiserne Bohre mit Bleidichtung Verwendung finden. Zinkrohre benutze man bloß außerhalb der Gebäude und dann auch nur von 2 m über Erdgleiche an.

Für die Weite der Entwässerungsleitungen sind am besten die durch die „Deutschen Normalabflußrohre“ festgestellten Abstufungen zu verwenden, nämlich:

25, 30, 40, 50, 70, 100, 125, 150 und 200 mm.

Die Hauptfallrohre erhalten, falls nicht örtliche Verhältnisse einen größeren Durchmesser bedingen, eine lichte Weite von 150 mm, die Nebenfallrohre für einzelne Ausgüsse, Waschbecken und Pissoire 50 mm, solche für mehrere Ausgüsse, Waschbecken und Pissoire, ebenso diejenigen für Badeeinrichtungen überhaupt 70 mm. Den von Spülaborten ausgehenden Fallrohren gibt man in der Begel eine lichte Weite von 100 mm, ausnahmsweise 125 mm.

Bohre von 40 mm lichtem Durchmesser sollten nur für die von einzelnen Ausgüssen u. dgl. ausgehenden Zweigleitungen und solche von weniger als 40 mm Weite bloß für Überlaufleitungen Verwendung finden.

Zu den glatten, geraden Bohren (a in Fig. 65) kommen an Formstücken hinzu: Bogenstücke (d, e, f, g in Fig. 65), Abzweige (b, c, i, k, Zin Fig. 65), Sprungrohre (oder Etagenbogen, m in Fig. 65), Doppelmuffen und Übergangsstücke (h in Fig. 65).

Verlegen und Prüfen des Bohrnetzes.

Die einzelnen Bohrstücke sind derart zusammenzufügen, daß sie einen wasser- und gasdichten Bohrstrang ergeben; die Verbindungsstellen müssen leicht zugänglich sein. Die Verbindungsweise bei den verschiedenen Rohrarten ist im vorhergehenden bereits mitgeteilt. In der Regel sind die Rohrstücke mit der Muffe in aufsteigender Richtung zu verlegen.

In der Abflußrichtung darf kein Rohrstrang in einen solchen von geringerer Weite übergehen oder in mehrere Rohre geteilt werden. Übergänge von einem kleineren in einen größeren Durchmesser sollen mittels der bereits erwähnten Übergangsrohre geschehen.

Die Rohrstränge sind derart zu verlegen, daß eine vollkommen feste Lagerung der einzelnen Rohrstücke gewährleistet ist. Das Einputzen der Rohrstränge in die betreffenden Mauern sollte nicht vorkommen. Ist das Befestigen vor der Wand nicht zulässig, so lege man die Rohrstränge in rinnenartige Maueraussparungen und sorge für einen Bretter- oder Blechverschluß. Immer sind die Rohre durch bankeisenartig gestaltete Rohrhaken an den Wänden zu befestigen.

Nach Fertigstellen der gesamten Entwässerungsanlage ist sie auf ihre Dichtigkeit zu prüfen. Dies kann durch Wasserdruck geschehen, aber auch durch die Rauch- und die Geruchprobe.

Hauskanal und Anschlußleitung.

Wie schon angedeutet, geben die Fallrohre, ebenso die Hofausgüsse usw. ihr Wasser an den Hauskanal ab. Die liegenden Rohrstränge, welche aus den Fallrohren die Abwasser nach dem Hauskanal führen, und letzteren selbst lege man tunlichst kurz und geradlinig und auch möglichst außerhalb des Gebäudes. Sind Richtungsänderungen nicht zu umgehen, so können sie bei freiliegenden Ableitungen durch Knie- oder durch

Bogenstücke bewirkt werden, bei unterirdischen aber nur mittels letzterer.

Die lichte Weite der in die Erde verlegten Ableitungen sollte nicht unter 100 mm betragen, und stärkere Gefälle als 1 : 3 sollten nicht vorkommen; ebenso sollte das Gefälle nicht geringer als 1 : 100 sein.

Der Hauskanal mit seinen Verzweigungen wird am besten aus innen und außen asphaltierten gußeisernen Rohren, die mittels Bleidichtung verbunden sind, hergestellt; von solchen Rohren war bereits die Rede. Des geringeren Preises wegen werden auch innen und außen glasierte Steinzeugrohre verwendet, die allerdings ätzenden Abwassern gegenüber sehr widerstandsfähig sind, aber ein großes Gewicht haben, kurze Baulängen und infolgedessen viele Verbindungsstellen auf weisen und bei Sackungen der Neubauten leicht Brüchen ausgesetzt sind.

Nach den vom „Verbände Deutscher Architekten-und Ingenieurvereine£ 1 aufgestellten „Normähen" betragen die lichten Weiten 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200 und 225 mm.

Jedes Steinzeugrohr ist ähnlich wie das Gasrohr am einen Ende mit einer Muffe versehen. Die Dichtung geschah bisher ziemlich allgemein mittels plastischen Tones (Letten) oder Zements. In neuerer Zeit wird die Dichtung mit Hilfe von Asphalt und Asphaltkitt vorgenommen.

Rohrstränge, welche in Erde einzubetten sind, sollen in frostfreie Tiefe verlegt werden. Hat die Leitung eine bedeutendere Länge, so sind bei größerer Lichtweite auf alle 100 m, bei kleinerer Lichtweite auf alle 30 m Reinigungsöffnungen anzubringen. Gußeiserne Rohre können aber auch frei geführt werden. Hat dies unter der Decke zu geschehen, so werden sie mittels Rohr-

ft

schellen oder Bandeisenstreifen aufgehängt; sonst werden sie durch Mauerpfeiler unterstützt.

An der Stelle, wo der Hauskanal das betreffende Gebäude verläßt, übergeht er in die sog. Anschlußleitung, welche ihn mit dem Straßenkanal in Verbindung bringt. Wenn die Abwasser in eine für sie bestimmte Grube einmünden, entfällt die Anschlußleitung. Ist eine solche vorhanden, so wird sie fast stets aus Steinzeugrohren gebildet, die in gleicher Weise wie für den Hauskanal verwendet werden.

Am Beginn der Anschlußleitung wird ein Revisionskasten angeordnet; auch an anderen Stellen des Rohrnetzes müssen, um es zugänglich zu machen, Revisionsund Reinigungsöffnungen vorgesehen werden.

3. Kapitel. Zubehör.

Durchspülung und Lüftung des Rohrnetzes;

Geruch Verschlüsse.

Es ist dafür Sorge zu tragen, daß sowohl die in den im Gebäude angeordneten Abwasserleitungen, als auch im Hauskanal mit seinen Verzweigungen und in der Anschlußleitung abgelagerten Sinkstoffe von Zeit zu Zeit beseitigt werden, mit anderen Worten, daß das Rohrnetz zeitweise g e spült wird. Am einfachsten geschieht dies dadurch, daß man das Wasser der vorhandenen Haus Wasserversorgung hierzu benutzt: man bringt zu diesem Ende über jeder Ausgußstelle einen Zapfhahn der Haus Wasserleitung an und läßt ihn nur über den Waschküchen- und sonstigen Fußbodenausgüssen, sowie über dem Hofsinkkasten fehlen. Indes kann man auch, wenn anderes Wasser zur Verfügung steht, dieses zur Spülung benutzen, sobald letztere dadurch mit geringeren Kosten bewirkt werden kann.

Damit die im Hausrohrnetz, im Hauskanal, ja selbst die im Straßenkanal sich entwickelnden übelriechenden

und gesundheitsschädlichen Gase nicht in das betreffende Gebäude gelangen, ist vor allem für Lüftung des Haus- ^ rohrnetzes Sorge zu tragen. Zu diesem Ende setze man in erster Eeihe sämtliche Fallrohrstränge in vollem Querschnitt und, wenn möglich, lotrecht und ohne Richtungsänderung bis überdieDachfläche fort. SindbewohnteDach-räume vorhanden, so muß die Verlängerung mindestens auf 1 m Höhe über den benachbarten Fensteröffnungen geschehen; sonst genügen 50 cm über der Dachfläche.

Kurze Zweigleitungen, die von Zapfstellen, Ausgüssen u. dgl. abgehen, bedürfen einer besonderen Entlüftung nicht, sobald in anderer Weise gegen das Aussaugen der darunter befindlichen, gleich vorzuführenden Geruchverschlüsse gesorgt ist; sonst muß auch in diesen Rohren für Luftabführung das Erforderliche geschehen. Am oberen Ende des Hauskanals, bzw. der daran anschließenden unterirdischen Ableitungen ist, sobald kein Fallrohr-strang vorhanden ist, der die Entlüftung bewirkt, ein besonderes Lüftungsrohr anzuordnen.

Gebäudelüftung dienen, ist

zur

Entlüftungsrohre in Schornsteine oder in solche Leitungen einzuführen, die in keiner Weise zu empfehlen.

Ein weiteres Mittel, das Austreten der erwähnten Gase in die Räume des Gebäudes zu verhüten, besteht darin, daß man unter jeder Stelle, an der Abwasser u. dgl. abfließen, in die Ableitung einen gegen Einfrieren geschützten Geruchverschluß, wohl auch Siphon geheißen, einschaltet. Dieser bildet in der Leitung eine Art Knick, durch den das eingegossene Wasser zurückgehalten wird, infolgedessen eine Wassersäule bildet und so das Ausströmen der gesundheitswidrigen Gase verhindert. Die

Höhe dieser Wassersäule sollte an den Zapfstellen der Wasserversorgung, an kleineren Ausgüssen u. dgl. nicht unter 70 mm Tiefe haben; bei Hofeinläufen und bei den noch zu besprechenden Regenfallrohren möchte sie nicht unter 100 mm bemessen werden.

Fig. 66. Bleierne Geruchverschlüsse.

Fig. 67. Gußeiserne Geruch Verschlüsse.

Am häufigsten sind Geruch Verschlüsse aus co - und U-förmig gekrümmten oder ähnlich gestalteten Bohren (Fig. 66); wenig empfehlenswert sind Glocken-, Kugel- und Klappen -Verschlüsse. AlsMa-terial dienen Blei (Fig. 66), Gußeisen (Fig. 67), Kupfer,

Messing, Steinzeug u. dgl.; Zinkrohre sollten nicht verwendet werden. Die lichte Weite der Geruchverschlüsse sollte betragen:

bei den Abläufen von den Zapfstellen der Wasserversorgung, bei kleineren Ausgüssen, Pissoirbecken

SS SS

u. dgl....................

50, 70 u.

. . 100 u. 125 „

bei größeren Ausgüssen, Waschbecken u. dgl. . . bei Küchenausgüssen und Wassersteinen, bei Badeeinrichtungen . . . bei Fußbodeneinläufen bei Hofeinläufen . . .

Das Wasser lagert in diesen Verschlüssen einen Teil der mitgeführten Schwebestoffe ab; um letztere beseitigen zu können, ist eine Putzöffnung vorzusehen.

Gegen das sog. Aussaugen der Wasserverschlüsse muß, wo ein solches möglich ist, Vorsorge getroffen werden. Am einfachsten und vorteilhaftesten ist es, eine Verschluß-konstruktion zu wählen, die nicht aussaugbar ist; sonst bringe man am oberen Knie des Geruchverschlusses ein Lüftungsrohr an (Fig. 67), welches entweder oberhalb der höchstgelegenen Einlaufstelle in einen Fallrohrstrang einmündet oder besser bis über das Dach hochgeführt wird.

Um das Eintreten der Gase aus dem Straßenkanal in das Gebäude zu verhüten, gibt es noch ein drittes Mittel : die Anordnung eines Hauptwasserverschlusses, auch Generalsiphon genannt, von dem allerdings in Deutschland wenig Gebrauch gemacht wird.

Besondere Anlagen und Einrichtungen.

Eine besondere Art von Fallrohren sind diejenigen, welche aus den Aborten und Pissoiren die menschlichen Ausscheidungen nach dem Hauskanal, bzw. nach der Abortgrube leiten: die sog. Abortfallrohre oder Abortrohre. Von diesen wird noch im nächstfolgenden Abschnitt die Rede sein; hier sei nur bemerkt, daß sie mit den sonstigen Fallrohrsträngen in keine unmittelbare Verbindung gebracht werden dürfen.

Das auf die Dachflächen fallende Regenwasser wird zunächst in den sog. Dachrinnen oder Dachtraufen gesammelt und aus diesen mittels der in der Regel außerhalb des Gebäudes lotrecht abfallenden Regenfallrohre (auch schlechtweg Regenrohre) nach unten geleitet.

Letztere weiden alsdann entweder in den Hauskanal oder unmittelbar in den nächstgelegenen Straßenkanal geführt.

Die Regenfallrohre werden meist aus dichtgelötetem Zinkblech, bei reicherer Ausstattung aus Kupferblech ausgeführt; doch sind gußeiserne Rohre mit Bleidichtung nicht ausgeschlossen. Der unterste Teil eines Regenfallrohres (auf 2 m Höhe über Erdgleiche) muß unter allen Umständen aus einem Gußeisenrohr gebildet werden.

Manche leiten das Regenwasser in das Innere des Gebäudes, um damit ein kräftiges Durchspülen eines Teiles des Hausrohrnetzes zu erzielen. Solches ist aber nicht unbedenklich und hie und da behördlich verboten; indes kann man bei Balkönen, und wenn es sich um geringe Regenwassermengen handelt, dieses Verfahren wohl als zulässig bezeichnen.

Ein anderes ist es, wenn man das Regenfallrohr wie üblich am Äußeren des Gebäudes herabführt und es in das obere (hintere) Ende des Hauskanals einleitet; lies ist in den meisten Fällen eine zweckmäßige Einrichtung.

Die Abwasser aus größeren Kochküchen, aus Metzgereien u. dgl. enthalten sehr viel Fettstoffe. Da nun 'Rissiges Fett sich an den Rohrwandungen zu einem ton-artigen Geschiebe niederschlägt und allmählich den Rohrquerschnitt mehr und mehr verengt, so empfiehlt sich das Einschalten von Fett fang Vorrichtungen. Seife und ähnliche schleimige Stoffe ballen sich gleichfalls zusammen und können in bedeutendem Maße zur Verkleinerung des Rohrquerschnittes beitragen; deshalb sollten auch die Ableitungen von Waschküchen, jedenfalls diejenigen von größeren Wäschereien u. dgl., einen Fettfang erhalten.

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

Fettfänge sind in der Hauptsache |p luftdicht schließende Behälter, die in die Bohrleitung als Erweiterung ein-geschaltet sind und in denen sich ^ die Fettstoffe niederschlagen (Fig. 68); von Zeit zu Zeit muß der Deckel des Behälters abgenommen und müssen die abgelagerten Stoffe hervorgeholt werden. Die Fettfänge werden meist in Gußeisen ausgeführt; doch kommen auch solche aus Steinzeug oder (bei größeren Anlagen) gemauerte Einrichtungen vor.

Fig. 68. Fettfang.

Örtliche Verhältnisse zwingen bisweilen dazu, die im Kellergeschoß nötigen Ausgüsse so tief anzuordnen, daß sie unter der Straßengleiche liegen; bei heftigen Regenfällen kann es alsdann vorkommen, daß der Straßenkanal die bedeutenden Wassermengen nicht aufzunehmen vermag, daß durch den Hauskanal Wasser in das Gebäude eintritt und daß der Keller durch die daselbst befindlichen Ausgüsse überschwemmt wird, daß also sog. Rückstau entsteht.

Um dies zu verhüten, werden an solchen Ausguß-stellen Rückstau Verschlüsse angeordnet, deren eine große Zahl ersonnen worden ist. Sie werden entweder durch Menschenhand bedient, oder sie treten im Bedarfsfälle selbsttätig in Wirksamkeit; die letzteren sind in der Regel mit Klappen- oder mit Schwimmkugelverschlüssen versehen. EinenRückstaukasten mit Kugelverschluß zeigt Fig. 69.

Der Verschluß wird durch eine Fig. 69. Rückstauverschluß. Gummikugel c, die sich für ge-

wohnlich seitlich vom durchfließenden Wasser befindet, hervorgerufen. Sobald das Wasser nach rückwärts fließt, so hebt es die Kugel und drückt sie an denjenigen Querschnitt, durch den sich sonst die Abwasser bewegen.

Sämtlichen Bückstauvorrichtungen haften bald größere, bald kleinere Mängel an; unter allen Umständen ist dafür Sorge zu tragen, daß an den Verschlußstellen keine Kanalgase austreten können.

Ausgüsse und Spüleinrichtungen; Fußboden-und Hofeinläufe.

Fig. 70. Küchenausguß.

Die sog. Ausgüsse haben den Zweck, sämtliche in den Küchen und Haushaltungen entstehende flüssige und breiige Auswurfstoffe aufzunehmen und sie dem nächstgelegenen Fallrohrstrang zuzuführen. Die Ausgußbecken haben sehr verschiedene Formen |j| erhalten und werden 'Ä vielfach in der Küchen-fensternische angeord-net; wenn sie aus einer Steinplatte ausgehauen oder aus Kunststein hergestellt sind, spricht man wohl auch von E Wasser-, Küchen- * oder Gossensteinen (Fig. 70). Sonst werden hauptsächlich Gußeisen Fig. 71. Gußeiserner Wandausguß.

00

Fig. 72.

Küchenausguß aus Gußeisen.

.*«.»    .»g

.1 il

i I' ,

f:    f‘

Wff

Fig. 73.

Küchenausguß aus Steingut,

. ,.js

WW

MZ

J §

i _

“

'

Im "3. _

fff

und Steingut verwendet; Fig. 71 zeigt einen ganz einfachen gußeisernen Wandausguß und Fig. 72 einen größeren Ausguß aus gleichem Material; der Ausguß in Fig. 73 besteht aus Steingut. Stets müssen über der Abflußöffnung feste Siebe, deren Löcher nicht weiter als 10 mm sein sollen, vorhanden sein; ebenso dürfen ein Zapfhahn der Hauswasserleitung und der Geruchverschluß nicht fehlen.

Häufig verbindet man mit dem Ausguß ein Abtropfbrett (Fig. 74).

Für das Reinigen der zu spülenden Gegenstände der Haushaltungen dienen die Spüleinrichtungen, auch Spültische genannt, die in der Regel gleichfalls in der Küche Aufstellung finden; doch gibt es in größeren Anlagen auch besondere Spülküchen oder Aufwaschräume.

Die Spüleinrichtungen sind ebenso wie die Küchenausgüsse Becken, Tröge oder Behälter, die das Wasser aufnehmen, welches zum Reinigen und Spülen dienen soll und schließlich abgelassen wird. Bei größeren Anlagen sind für die verschiedenen zu reinigenden und zu spülenden Gegenstände (Kochgeschirre, Bestecke, Gemüse, Fleisch usw.) auch getrennte Spültröge vorhanden (Fig. 75).

Die Spültröge sind meist rechteckig mit flachem Boden gestaltet und haben häufig eine erhöhte Rückwand. Die Ablaßöffnung wird in der Regel in einer der vier Ecken oder in einer Ausbuchtung der Rückwand (Fig. 76) angeordnet, seltener in der Mitte; letzteres ist ausgeschlossen, sobald ein Standrohrventil (siehe S. 57) Verwendung finden soll, weil der Arbeitsraum beeinträchtigt würde.

Damit das Geschirr vor dem Zerbrechen tunlichst geschützt ist, benutze man zur Herstellung der Spül-

⁵

■BH

m ;^Pil

SW

!

1

1

tM'

Fig. 74.

Küchenausguß mit Abtropfbrett

«

Fig. 75.

Größerer Küchenausguß.

tröge etwas nachgiebiges Material. Bei uns sind deshalb Holzkasten mit einer Auskleidung Blei-, Zink- oder verzinktem Kupferblech am meisten im Gebrauch. Sonst findet man auch Becken aus emailliertem eisen (Fig. 76).

von

Guß-

Fig. 76. Küchenausgiiß aus emailliertem Gußeisen.

Über den Spültrögen muß gleichfalls stets ein Zapfhahn der Wasserversorgung angeordnet werden; häufig ist noch ein zweiter mit Warmwasserzuführung vorhanden (Fig. 72—74). Nicht selten wird ein Geruchverschluß erforderlich, und auch ein Überlaufrohr muß bisweilen vorgesehen werden.

In einfachen Verhältnissen werden Küchenausguß und Spültisch vereinigt.

In Wasch- und Spülküchen, in Stallungen u. dgl. sind die Ausgüsse, bzw. Abläufe im Fußboden angeordnet — sog. Fußboden einläute. Ebenso sind in den Hofflächen Abflußöffnungen eingerichtet, die ebenso zum Ablauf des Regenwassers, wie als Ausguß dienen. In beiden Fällen wird der obere Abschluß durch einen eisernen Rost gebildet, dessen Stäbe äußerstenfalls 15 mm Abstand haben; durch diesen werden grobe Schwebestoffe zurückgehalten. Die feineren Stoffe dieser Art

Wmwm

lagern in einem unter dem Rost angebrachten Geruchverschluß mit Schlammfang ab und werden so vom Kanalnetz abgehalten. Die Gesamteinrichtung nennt man vielfach Sin k-

Fig. 77.

Eiserner Sinkkasten, kästen oder Gully (Fig. 77).

Sinkkasten werden entweder wasserdicht gemauert (Fig. 78) oder in anderem wasserdichten Material (Beton, Eisen, Steinzeug) ausgeführt ; der Wasser Verschluß ist in frostfreier Tiefe anzuordnen;

___________ die Wassertiefe betrage nicht

j    unter 50 cm, steige aber bei

großen Sinkkasten bis zu 80 cm. Der Wasserverschluß

Fig. 78.

Gemauerter^Sinkkasten.

kann entweder in der durch Fig. 77 oder durch Fig. 78 dargestellten Weise bewirkt werden; in letzterer Abbildung mündet auch noch ein Regenfallrohr in den Sinkkasten. Um den abgelagerten Schlamm leicht entfernen zu können, wird ein Schlammeimer eingesetzt; damit der Schlamm in diesen Eimer gelange, ist darüber ein mit dem Einfallrost verbundener Trichter angebracht.

Literatur.

Dempsey, G. D. Eudimentary treatise of the drainage of towns and buildings. London 1865. — 6. Ausl. 1875—76.

Latham, B. Sanitary engineering: A guide to construction of works of sewerage. 2. Ausl. London 1873—78.

Waring, G. E. Sanitary drainagß of houses and towns. London 1876. Hellyer, 8. 8. The plumber and sanitary houses etc. 2. Ausl. London 1877—80. — 5. Ausl. 1894.

Bayles, C. J. House drainage and water Service in eitles etc.j London 1878.

Knaufs, M. Die Hauskanalisation in ihrer praktischen Ausführung usw. Berlin 1879.

Gerhard, W. P. Anlagen von Hausentwässerungen nach Studien amerikanischer Verhältnisse. Berlin 1880.

Philbrick, E. 8. American sanitary engineering. New York 1881.

Schwarzfischer, K. Die Hausentwässerungsanlagen und ihre Ausführung usw. München 1883.

Gerhard, W. P. Sanitary drainage of tenement houses. Hartford 1884.

Gerhard, W. P. Notes embodying recent practice in the sanitary drainage of buildings. New York 1887.

Putnam, J. P. Improved plumbing appliances. New York 1887.

Gerhard, W. P. Preliminary report on an System of sewage disposal at the state homoeopathic asylum for the insane at Middletown. Albany 1887.

Clarke, J. W. Plumbing practice. 3. Ausl. London 1891.

Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Bd. III: Der Wasserbau. Abt. 1, 2. Hälfte. 3. Ausl. Leipzig 1893.

Gerhard, W. P. On testing house drains and plumbing work. New York 1893.

Fortschritte auf dem Gebiete der Architektur. Heft Nr. 10: Entwässerungsanlagen amerikanischer Gebäude. Von W.P. Gerhard. Darmstadt 1897.

Kröhnke, A., u. H.Müllenbach. Das gesunde Haus. Stuttgart 1902.

<c Geißler, 0. Wasser- und Gasanlagen. Hannover 1902.

Hopp, A. Haus-, Kanalisations- und Wasserleitungsanlage. Amerikanisches System. Leipzig 1903.

Handbuch der Architektur. Teil III, Bd. 5. Darmstadt 1883. — 3. Ausl.: Leipzig 1908.

IV. Abschnitt.

Abort- und Pissoiranlagen.

1. Kapitel. Aborte im allgemeinen.

Zweck und Verschiedenheit.

Die Einrichtungen, die in einem Gebäude zur Aufnahme der menschlichen Ausscheidungen und zu deren Fortschaffung dienen, werden Aborte oder Abtritte genannt; sobald sie mit Wasserspülung versehen sind, auch Spülaborte, Waterclosets oder Wasserklosetts. Sind derlei Anlagen nur zur Aufnahme der flüssigen Abgänge (Harn, Urin) bestimmt, so heißen sie Pissoire.

Aborte und Pissoire bilden zwar räumlich einen wenig bedeutsamen Gegenstand, haben indes bezüglich der Peinlichkeit und Gesundheit eine sehr große Bedeutung; denn die abzuführenden Auswurfstoffe unterliegen einem schnellen Gärungsvorgang und entwickeln giftige Gase. Deshalb ist tunlichst rasches Fortschaffen dieser Stoffe noch bedeutungsvoller, als bei den im vorhergehenden Abschnitt betrachteten Abwassern usw. Allein es muß auch noch dafür gesorgt werden, daß sowohl die eigentliche Aborteinrichtung, als auch der Abortraum tunlichst leicht gereinigt und reingehalten werden können.' Letzteres ist in vollkommener Weise nur dann möglich, wenn der Abort mit Wasserspülung versehen ist, man es also mit einem Spülabort zu tun hat. Aborte ohne

Wasserspülung, sog. Trockenaborte, lassen sich unter günstigen Vorbedingungen gleichfalls reinigen und reinhalten, aber in wesentlich erschwerter, nicht genügend geruchfreier und nicht so vollkommener Weise. Bei sachgemäß ausgeführten und gut ausgestatteten Spülaborten kann man es erreichen, daß alles Anstößige vermieden wird, daß der Abort nicht mehr „verborgen“ zu werden braucht, sondern als gleichberechtigter Bestandteil des Hauses auftritt. Vollkommene Einrichtungen dieser Art können ohne weiteres mit Badezimmern, selbst mit Schlaf- und Ankleideräumen vereinigt werden, ohne daß Anblick, Geräusch oder Geruch verletzend wirkt.

Je nachdem die Abortanlage nur einen Sitz oder deren mehrere aufweist, hat man Einzelaborte und Massenaborte zu unterscheiden; letztere werden hauptsächlich auf S. 100 u. 101 behandelt werden.

Abortraum.

Der Abortraum oder die Abortzelle befindet sich in unseren Wohnhäusern, aber auch in vielen anderen Bauanlagen im Gebäude selbst. In Schulen, Kasernen u. dgl. werden die Aborte meist in einem besonderen Hofbau untergebracht, und selbst bei Wohnhäusern kommt diese Anordnung vor. Wo es erreichbar ist, lege man den Abortraum nahe an einen Schornstein oder einen Lüftungsschlot, weil er alsdann leicht entlüftet werden kann.

Der Abortraum (mit nur einem Sitz) sollte nicht unter 80 cm, besser nicht unter 1 m Breite haben; seine Tiefe mit nur 1 m zu bemessen, geht bloß bei nach außen sich öffnender Tür und einem wenig Platz einnehmenden Abortsitz an; sonst muß man bis zu 1,25, besser noch bis zu 1,50 m gehen. Die Höhe möchte nicht unter 2 m betragen; für gewisse Spüleinrichtungen genügt indes dieses Höhenmaß nicht. Bei Massenaborten werden die kleinsten angegebenen Breiten- und Tiefenabmessungen eingehalten; in manchen Fällen geht man noch darunter.

Fig. 79. Arbeiter-Massenabort.

vor

aus zu-

Um den Abortraum möglichst abzusondern, wird ihm nicht selten ein kleiner Vorraum angeordnet; bei Massenabortanlagen geschieht dies vielfach, und es sind die einzelnen Abortzellen von diesem Vorraum gänglich. Im Vorraum wird zweckmäßigerweise eine Waschtischeinrichtung vorgesehen.

Für die Reinhaltung des Abortraumes ist Bedingung, daß er direktes Tageslicht empfange und daß Fußboden, Wände und Decke eine helle Färbung auf weisen. Den

Fußboden stelle man tunlichst wasserdicht (aus Tonfliesen, Terrazzo, Marmor, Linoleumbelag auf Beton- oder Hartgipsunterlage usw.) her; die Wände sollen bis auf eine Höhe von etwa 1,50—1,80 m abwaschbar sein, haben also lackierte Holztäfelung, abwaschbare Glanz -tapeten, glasierte Verblend -steine, Fliesen- oder Marmorbelag usw. zu erhalten.

Bl

.....

Fig. 80. Massenabort.

In Massenaborten werden die Trennwände zwischen den einzelnen Zellen häufig nur aus Brettern, aber auch aus Schiefer-,Marmor- oder anderen geeigneten Steinplatten (in Metallgestellen) gebildet; sehr häufig stehen sie nicht unmittelbar auf dem Fußboden auf, sondern es bleibt, um die Beinigung zu erleichtern, ein 6—10 cm hoher Zwischenraum frei. Bei ganz einfachen Anlagen (für Arbeiter u. dgl.) ffehlen die Trennwände, wohl auch die Vorderwand gänzlich (Fig.79).

Die Tür braucht nicht breiter als 80 cm zu sein; doch genügen unter Umständen auch 70, selbst 60 cm. Bei uns füllt der Türflügel die ganze Türöffnung aus, in amerikanischen Massenaborten nur einen Teil davon (Fig. 80), was natürlich die Kosten nicht unbedeutend herabmindert.

Abortsitz und -gefäß.

Im

Die

Ern

Fig. 81.

Abort mit Kastensitz.

Sr

Bei den meisten Trockenaborten und bei älteren Spülaborten ist das Abortgefäß von einem hölzernen Kasten umhüllt, wodurch der sog. Kastensitz (Fig. 81) entsteht, neueren Spülaborte besitzen ein im Raume frei aufgestelltesAbort-gefäß, so daß man von freistehenden Aborten oder, weil das Abortgefäß meist Vasenform hat, von Vasensitzen (Fig. 82) spricht. Unter allen Umständen sind letztere vorzuziehen, nicht allein weil sie einen kleineren Raum einnehmen, sondern vor allem weil sie in hygienischer Beziehung die vorteilhafteren sind; denn der kaum zugängliche Holzkasten begünstigt Schmutzansammlungen und Bildung von Seuchenherden.

.....

Fig. 82.

Abort mit Vasensitz.

Bei den einfachsten Trockenaborten ist kein eigentliches Abortbecken vorhanden; in einer wagrechten Bretterplatte ist die Sitzöffnung, die sog. Brille, ausgeschnitten, und die Ausscheidungen fallen lotrecht in die Abortgrube, in einen Trog (Fig. 79) usw. Ganz ursprüngliche Einrichtungen besitzen statt eines solchen Sitzes nur einen quer-gestellten Baum.

Bei weniger primitiven Einrichtungen befindet sich unter der Brillenöffnung des Sitzes ein aus Gußeisen oder Steinzeug gebildeter Trichter a (Fig. 83 u. 84), der in das Abortrohr r übergeht; bisweilen ist der Sitz zu einem schmalen Holzring eingeschränkt (Fig. 82 u. 85).

Vollkommen ausgerüstete Aborte,

Fig. 83.

Einfachster freistehender Ahort.

UP

Fig. 84.

Ältere Aborteinrichtung.

Trocken- wie Spülaborte, besitzen vor allem ein Abortbecken, auch Trichter oder Schüssel genannt, welches die Ausscheidungen zunächst aufnimmt und in den darunter befindlichen GleruchVerschluß leitet; dieser gibt sie an das Abortrohr ab. Über dem Becken befindet sich entweder die mit Brillenöffnung versehene Sitz-platte des Kastensitzes (Fig. 81) oder der hölzerne Sitzring des freistehenden Abortes (Fig. 82 u. 85). Letzterer ist häufig aufklappbar eingerichtet, um ihn beim Reinigen des Abortbeckens emporheben und dieses auch, ohne den Sitz zu beschmutzen, als Pissoir benutzen zu können. Der Sitzring stützt sich entweder auf eine rückwärtige Verlängerung des Abortbeckens (Fig. 82 u. 85) oder auf besondere Konsolen (Fig. 86).

Die Oberkante des Abortsitzes soll für Erwachsene 46—47 cm über dem Fußboden des Abortraumes gelegen sein; für das weibliche Geschlecht ist eine geringere Höhe bequemer, und bei Kinderaborten geht man bis 32 cm herab. Die Brillen-

UM

Öffnung wird kreisrund oder oval gestaltet; letztere Form ist vorteilhafter; 18—25 cm Breite und 25—32 cm Tiefe

Fig. 85.

Spülhahn im Spülrohr.

sind zweckmäßige Abmessungen.

fei fi

Ältere Aborteinrichtungen besitzen stets einen die Sitz -Öffnung b (Fig. 84) verschließenden Deckel d, der am besten aufklappbar eingerichtet war (Fig. 81). Auch die neueren Spülaborteinrichtungen entbehren häufig eines solchen nicht (Fig. 82 u. 86); doch fehlt er auch nicht selten (Fig. 85, 98, 103 u. 104).

Die Abortbecken sind sehr

verschiedenartig gestaltet worden; gegenwärtig sind sie in der

Fig. 86.

Freistehender Abort mit Regel sphärisch oder trichter-Sitzdeckel.    ,.    ,,    . , ,

artig, seltener kelchartig geformt. Die Beckenöffnung, durch welche die aufgenommenen Ausscheidungen abgehen, die sog. Beckenmündung, befindet sich vielfach im untersten Teile des Beckens; doch ist sie wohl

auch seitlich angeordnet. Der sich in neuerer Zeit meist unmittelbar anschließende Geruchverschluß wird häufig mit dem Becken aus einem Stück hergestellt; doch wird er auch davon getrennt.

Als Material für die Abortgefäße kann nur solches gebraucht werden, welches von den zum Teil stark ätzenden Auswurfstoffen nicht angegriffen wird, das nichts von den flüssigen Teilen aufsaugt und sich gut rein halten läßt: im wesentlichen also nur Steingut und gut emailliertes Gußeisen.

Abortrohre.

Von den Abortrohren, als besonderer Art von Haus- * entwässerungsleitungen, wurde bereits auf S. 80 gesprochen und auf S. 74 gesagt, daß man den von Spülaborten ausgehenden Bohrsträngen in der Begel eine lichte Weite von 100 mm, ausnahmsweise eine solche von 125 mm gibt. Bei Trockenaborten wählt man nicht unter 150 mm, geht aber häufig noch weiter: bis 200 mm und darüber.

Da

Fig. 87.

Abortrohre.

Fig. 88.

Liegen, wie dies meist der Fall ist, mehrere Aborte übereinander, so ordnet man für sie ein gemeinsames Fallrohr an und versieht dieses mit Abzweigen, die nach den einzelnen Abortbecken führen (Fig. 87; siehe auch Fig. 84). an den Einmündungsstellen leichtVerstopf ungen eintreten, so bringt man daselbst an Stelle der Abzweige wohl auch eine größere Kammer i an (Fig. 88).

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

Materialien, welche vom Urin und von anderen ätzenden Stoffen angegriffen werden, sind für die Abortrohre ausgeschlossen; deshalb kommen fast nur gußeiserne und Steinzeugrohre, hie und da auch Asphaltrohre in Frage.

Das Abortrohr kann in der Höhe des obersten Abortes abgeschlossen werden. Meistens wird es jedoch, zum Zweck derLüftung der Abort grübe, des Abortraumes usw., bis über das Dach hinaus fortgesetzt, alsdann jedenfalls bis in solche Höhe, daß bewohnte Bäume nicht geschädigt werden.

2. Kapitel. Aborte ohne Wasserspülung. (Trockenaborte.)

Ohne OeruchVerschluß, ln früheren Zeiten kamen Aborte ohne Wasserspülung vielfach zur Ausführung; ja sie bildeten häufig die Regel. Auch gegenwärtig findet man sie noch in einfachen Verhältnissen.

Von der ursprünglichsten Form jgg eines Trockenabortes war bereits auf S. 94 die Rede. Das Emporsteigen von übelriechenden und gesundheitsschädlichen Oasen, die häufig hef-4    tigen Luftbewegungen und der ekel-

=J    erregende Anblick der Fäkalstoffe

Fig. 89. Tonnenabort.

^ sind die Hauptübelstände. Zum Teil kann ihnen begegnet werden, wenn die Orube mit Wasser gefüllt oder an ihrer Stelle ein eiserner Trog mit Wasserfüllung angeordnet wird — sog. Trogaborte (Fig. 79). Noch weniger

mißständig ist es, wenn das untere Ende des Abortrohres in ein Faß oder eine Tonne eingeführt ist; bei den so entstehenden Tonnenaborten (Fig. 89) werden von Zeit zu Zeit die gefüllten Tonnen entfernt und durch leere ersetzt. Die Tonnen werden entweder aus Holz (am besten aus Petroleumfässern) oder, zweckmäßiger, aus Eisenblech (gut angestrichen, vorteilhafter verzinkt) angefertigt.

Fig. 90. Streuabort.

Auch die sog. Streuaborte oder Erdklosetts sind hier einzureihen: nach jedesmaliger Benutzung des Abortes werden die Ausscheidungen mit Erde, Asche u. dgl. überstreut (Fig. 90); die Erde entzieht den Fäkalien die zu ihrer Fäulnis notwendige Feuchtigkeit, wirkt also zum Teil desinfizierend.

Letzteres geschieht noch vollkommener, wenn das Überstreuen mit Torfmull stattfindet: bei den sog. Torfstreu-und Torfmullaborten (Fig. 91);

Torfmull besitzt ein viel größeres Aufsaugevermögen.

Fig. 91. Torfstreuabort.

Endlich gehören hierher gleichfalls die meisten tragbaren Aborte (einschließlich der sog. Nacht- und Leib-stühle); doch sind die neueren Konstruktionen auch mit Wasserspülung, selbst mit Wasserverschluß eingerichtet.

Mit Geruchverschluß.

Trockenaborte kann man auch mit einem Geruchverschluß versehen, d. i. mit einer Einrichtung, welche das

Austreten der Gase aus dem Abortrohr in den Abortraum verhindern soll. Dies kann in zweifacher Weise geschehen :

Fig. 92.

Abortbecken mit Klappen Verschluß.

1. An der Mündung des Abortbeckens a (Fig. 92) wird eine Klappe oder ein Schieber angebracht; wird der Abort nicht benutzt/ so schließt die Klappe, bzw. der Schieber das Abortbecken nach unten ab. Beim Gebrauch des Abortes öffnet sich die um eine wagrechte Achse n drehbare Klappe c (Fig. 92) entweder selbsttätig durch das Gewicht der darauf fallenden Fäkalien, oder sie wird durch die den Abort benutzende Person geöffnet; die Fäces gleiten alsdann von der nach unten hängenden Klappe ab. Schieber, die seltener verwendet werden, werden meist durch Menschenhand geöffnet; die Ausscheidungen werden hierbei vom unteren Rande der Beckenmündung abgestreift.

/7ft>

Fig. 93.

Abort mit Kotverschluß.

2. Es wird ein sog. Kot Verschluß angeordnet (Fig. 93), eine Vorrichtung, die ganz ähnlich wie die im folgenden noch vorzuführenden Wasserverschlüsse gestaltet ist; nur daß bei letzteren eine Wassersäule, hier aber eine gewisse (durch die Höhenlage der Kante m bedingte) Menge v von Ausscheidungen das Austreten der Gase aus dem Abortrohr r verhindert.

Ein Kotverschluß entsteht auch, wenn man bei Tonnenaborten zwischen das Abortrohr r (Fig. 89) und die Tonne b einen co-förmig gekrümmten Siphon s einschaltet.

Da Klappen und Schieber die Beckenmündung niemals luftdicht verschließen, da die darauf liegengebliebenen Fäkalstoffe, ebenso der Inhalt des Kotverschlusses einen unangenehmen Anblick gewähren und übelriechende Gase entwickeln, so müssen derartige Geruchverschlüsse als unzulänglich bezeichnet werden; ein wirksamer Verschluß dieser Art ist nur bei den Aborten mit Wasserspülung zu erreichen. Die Anwendung von Trockenaborten kann bloß dort gerechtfertigt werden, wo entweder keine Wasserleitung vorhanden ist, oder wo ein Spülabort nicht genügend frostfrei aufgestellt werden kann.

3. Kapitel. Spülaborte.

(Waterclosets oder Wasserklosetts.)

Wesen und Verschiedenheit.

Den vielen gesundheitlichen und ästhetischen Miß-ständen der Trockenaborte kann nur durch Einführung einer ausreichenden Wasserspülung abgeholfen werden. Vom gesundheitlichen, wie vom Reinlichkeitsstandpunkte aus ist den* Spülaborten unter allen Verhältnissen der Vorzug einzuräumen, selbst dann, wenn der Anschluß an ein städtisches Kanalnetz nicht möglich ist.

Das Zuführen von Wasser in das Abortbecken hat einen zweifachen Zweck:

1.    die Spülung der Innenwandungen dieses Beckens nach jedesmaliger Benutzung des Abortes und

aus

2.    die Erzeugung eines Wasserverschlusses am Becken und das Hinwegschwemmen der Ausscheidungen letzterem.

Bei den älteren Spülaborteinricktungen wurde für jede dieser beiden Aufgaben Wasser gesondert zugeführt. Später wurde mittels mechanischer Einrichtungen, die durch Menschenhand bedient werden mußten, erzielt, daß nur eine Wasserzuführung notwendig war. Schließlich wurde unter das Abortbecken oder an seine Rückseite ein Siphon gesetzt, der beim Zuführen des Spülwassers den Wasserverschluß hervorrief und jene mechanischen Einrichtungen überflüssig machte.

Je schneller und vollkommener das Beckeninnere gereinigt und die Fäkalien fortgespült werden, desto besser ist die Spüleinrichtung.

Spülaborte sind in ihrer Einrichtung und Konstruktion äußerst mannigfaltig ausgebildet worden, so mannigfaltig, wie kein anderer Gegenstand der Hausinstallation. Indes sind die älteren Konstruktionen von den neueren, viel vollkommeneren fast vollständig verdrängt und werden im nachstehenden nur geringe Berücksichtigung erfahren. Auch sonst wird bloß eine gewisse Auswahl getroffen werden können.

Spüleinrichtung.

Die erwähnte große Mannigfaltigkeit zeigt sich vor allem in der Konstruktion der Spüleinrichtungen. Bei diesen sind zunächst solche Spülaborte, bei denen die Spülung durch Menschenhand hervorgerufen wird, von denjenigen zu unterscheiden, bei welchen dies selbsttätig geschieht. Letztere Einrichtungen besitzen meist eine bewegliche Sitzplatte, die von dem den Abort Benutzenden niedergedrückt wird; hierdurch wird die Spülung in Tätigkeit gesetzt. Sobald der Sitz verlassen wird, hebt sich die Platte wieder, und die Spülung hört auf. Doch kann die Spülung auch durch Niederdrücken des Sitz-

deckeis, ferner durch die zum Abortraum führende Tür (Fig.94) u. dgl. eingeleitet werden.

Fig. 94. Selbsttätiger Türverschluß.

In dieser amerikanischen Einrichtung versetzt eine an der Tür be- I festigte Knagge die darunter montierte Kettenscheibe durch einen Mitnehmerzapfen in Umdrehung, wodurch die zum Spülkasten füh« rende Kette angezogen wird.

Des weiteren weichen die Abortkonstruktionen durch die Art und Weise, wie das Spülwasser dem Abortbecken zugeführt wird, wesentlich voneinander ab. Das Spülwasser kann nämlich unmittelbar von der Hauswasserleitung in das Becken geleitet werden, oder dies geschieht mittelbar. unter Benutzung eines Spülkastens oder einer Spülzisterne.

Unmittelbare Spülung.

(Ohne Spülkasten bzw. -zisterne.)

Mm-

Fig. 95.

Pfannenabort mit Stinktopf.

Die Spüleinrichtung erscheint am einfachsten, wenn das Wasserzuleitungsrohr in das zum Abortbecken führende Spülrohr, worin der Spülhahn sitzt (Fig. 85), übergeht. Nach Gebrauch ^ des Abortes wird letzterer geöffnet und dadurch das Becken gespült. Hierdurch wird indes, wie schon S. 102 bemerkt wurde, nur die Reinigung des Beckens bewirkt; um auch die Bildung des Wasserverschlusses her-

vorzurufen und das Fortschwemmen der Fäkalien

zu er-

reichen, muß ein geeigneter Mechanismus vorhanden sein, der meist aus einer Hebelkombination mit Gegengewicht besteht und durch Anziehen einesKnop-Fig. 96. Spülabort mit Klappenverschluß. fcs, Bügels U. dgl.

in Tätigkeit versetzt wird. Fig. 95 u. 96 zeigen zwei einschlägige Einrichtungen.

In Fig. 95 ist unter der Beckenmündung eine plannen-artige, um n drehbare Klappe c angebracht, welche durch die Spülung mit Wasser gefüllt wird (sog. Pfannenabort); durch Anziehen des Knopfes g dreht sich die Pfanne nach unten und gießt ihren Inhalt in den sog. Stinktopf t, der auf dem Abortrohr aufsitzt, aus. Wird der Knopf g freigegeben, so hebt das Gegengewicht i wieder die Klappe empor. — Die Konstruktion in Fig. 96 zeigt eine Klappe c, die an die Beckenmündung derart angedrückt ist, daß sie im Abortbecken eine gewisse Wasser menge festhält, wodurch der Wasserverschluß erzeugt wird.

Anfangs waren die mechanischen Einrichtungen zum Hervorbringen des Wasserverschlusses sehr verwickelt, so daß sie leicht in Unordnung gerieten.

Auf S. 102 wurde auch schon erwähnt, daß derlei mechanische Einrichtungen überflüssig sind, sobald man an der unten oder seitlich angeordneten Beckenmündung einen co-förmig gestalteten Siphon anbringt (Fig. 97 u. 98).

Fig. 97.

Fig. 98.

Abortbecken mit Siphon.

Die Spülung desAbortbeckens erfolgt meist so, daß das Spülwasser an seinem Oberrande eintritt und von da aus gegen die Beckenmündung zu fließt. Die Bewegung der Wasserfäden vollzieht sich dabei entweder nahezu lotrecht von oben nach unten — Berieselung (Fig. 99), oder das Wasser bewegt sich in einer schraubenförmigen Linie — Rund- oder Spiralspülung (Fig. 100). Im ersteren

aÜF

Fig.199.

Fig. 100.

Verschiedene Spül weisen.

Fig. 101.

aus-

Falle ist der Beckenoberrand wulst- oder röhrenartig gebildet, und durch passend angebrachte Öffnungen strömt das Wasser nach unten, weshalb diese Spülart auch Randspülung heißt; nahe an der Beckenmündung treffen die Wasserfäden zusammen und üben dann eine kräftige Stoßwirkung aus. Bei der durch Fig. 101 dargestellten Art der Spülung ist an dem für den Eintritt

des Spülwassers vorhandenen Bohrstutzen eine Vorkammer angeordnet; durch eine Reihe von Löchern nahe an

xsl fip

Fig. 102.

Spülabort mit (Siphon), zweifachem Wasserverschluß.

D der Beckenmündung strömt das Wasser E strahlenartig heraus und schleudert die Ausscheidungen in den Wasserverschluß

Um eine größere Sicherheit gegen das Ausströmen von Gasen zu erzielen, hat man, namentlich früher, unter der Beckenmündung wohl auch einen zweifachen Wasserverschluß angeordnet (Fig. 102).

Spülung mittels Spülkastens.

Die im vorhergehenden beschriebene Spülweise kann eigentlich bloß dann erfolgreich wirken, wenn der im Spülrohr vorhandene Wasserdruck annähernd diejenige Größe hat, die zur ausreichenden Reinigung des Abortbeckens und zum zweckmäßigen Hervorrufen des Wasserverschlusses erforderlich ist. Naturgemäß wird dies nur selten der Fall sein; dieser Druck ist entweder zu groß, was allerdings nicht häufig zutreffen wird, oder er ist zu klein, so daß der Spülraum nicht die Kraft hat, um den durch den Siphon erzeugten Wasserverschluß und die darin befindlichen Fäkalien hinauszustoßen.

Aus diesem Grunde und auch um die jedesmal zu verbrauchende Spülwassermenge einzuschränken, bringt man in größerer Höhe (nicht unter 1,30 m über dem Beckenoberrand) einen Spülkasten an (Fig. 103); die Hauswasserleitung gibt das Wasser zunächst an diesen Kasten ab, und von diesem führt das Spülrohr in das Abortbecken. Der Spülhahn befindet sich gleichfalls im Spülkasten und ist als Schwimmkugelhahn ausgebildet.

Beim Anziehen einer Kette (Fig. 103) oder einer Stange wird dieser Hahn geöffnet, und der Inhalt des Spülkastens ergießt sich in das Becken. Nach erfolgter Spülung füllt sich der Spülkasten wieder, und allmählich schließt die Schwimmkugel selbsttätig den Spülhahn. Ein solcher Spülkasten darf nur der Abortspülung dienen.

Fig. 103.

Spülabort mit Spülkasten.

Fig. 104.

Spülabort mit Sturzspülung.

Allein auch derartige Einrichtungen genügen nicht immer, um das Abortbecken ausreichend

zu spülen und den Inhalt des Wasserverschlusses energisch genug hinauszustoßen. Man hat daher im Spülkasten Einrichtungen getroffen, um seinen Inhalt durch ein entsprechend weites (25—40 mm) Spülrohr nahezu plötzlich in das Abortbecken stürzen zu lassen: Sturz- oder Druckspülung (Fig. 104).

Im Spülkasten muß alsdann eine Einrichtung vorhanden sein, um ihn möglichst rasch und auf einmal entleeren zu können. Hierzu dienen in der Begel Hebervorrichtungen: Schenkelheber (Fig. 105) oder Grlocken-

w~

ff

Fig. 105.

Spülkasten mit Schenkelheber.

Fig. 106.

Spülkasten mit Glockenheber.

heber (Fig. 106). Um eine möglichst vollkommene Spülung zu erzielen, ist an der Stelle, wo das Spülwasser in das Abortbecken einzutreten hat, eine Kammer oder Tasche vorhanden, in der dieses Wasser so zerteilt wird, daß es durch zwei oder drei Auslässe in das Becken ausströmt und die sämtlichen Teile des letzteren wirksam reinigt.

Spülung mittels Spülzisterne.

-> *

I -

i Fig. 107. Spülabort mit Spülzisterne.

Das Anbringen eines Spülkastens erfordert eine bestimmte Höhe, die nicht immer vorhanden ist. Alsdann ersetzt man den Kasten durch eine sog. Zisterne, d. i. durch einen prismatisch oder pyramidenförmig gestalteten Behälter mit ausreichender Wasserfüllung (Fig. 107). Was man beim

gewöhnlichen Spülkasten durch die Höhe, aus der das Spülwasser abstürzt, also die Sturzkraft, erzielt, wird bei der Zisternen- oder Kombinationsspülung durch eine ausreichend große Wassermenge erreicht, die durch ein kurzes Rohr von nicht weniger als 50 mm Weite auf einmal in das Becken ausfließt.

Massenaborte.

In Cafes, Restaurants, Gasthöfen, Schulen u. dgl., ebenso in Fabriken, Kasernen usw. ist eine größere Zahl

Fig. 108. Massenabort mit Spülkasten.

von Aborten notwendig, die man in der Regel zu einem, bzw. mehreren Massenaborten vereinigt. Bei der zuerst genannten Art von Gebäuden werden Einzelaborte, die genau so eingerichtet und konstruiert sind wie die seither beschriebenen, nebeneinander angeordnet und durch Trennwände geschieden; für Arbeiter, Soldaten u. dgl. wird die Konstruktion vereinfacht und werden wohl auch die Trennwände fortgelassen. Häufig kommen die sog. Trogaborte (siehe 8. 94) in Anwendung, bei denen die verschiedenen Sitzbrillen über einem gemeinschaftlichen, mit Wasser gefüllten Trog, der auch durch

Fig. 109. Trogabort.

vor-

ein Eisenrohr ersetzt werden kann, angebracht werden. Fig. 109 zeigt eine solche Einrichtung, in deren Trog das Spülwasser aus einem Spülkasten zufließt. In Fig. 108 ist eine Anordnung der erstgedachten Art dargestellt; nur sind in der Abbildung die Trennwände fortgelassen, und nicht jeder Einzelabort hat seinen besonderen Spülkasten, sondern es ist für alle ein gemeinsamer Spülkasten banden.

Lüftung.

Ungeachtet der besten Spüleinrichtungen werden im Abortraume sich stets übelriechende und gesundheitsschädliche Glase ansammeln; vor allem sind es diejenigen, die beim Gebrauche des Abortes entstehen. Ist die Spüleinrichtung unvollkommen, so treten auch noch aus dem Abortrohre solche Gase in den Abortraum. Diese Gase zu beseitigen, ist Aufgabe der Abortlüftung.

Durch öffnen des Abortfensters ist dieser Zweck wohl erreichbar; doch ist dieses Mittel nicht immer anwendbar. Auch das auf S. 98 bereits erwähnte Hochführen des Abortrohres über die Dachfläche übt eine gute Wirkung aus. Doch ist eine ausreichende Entlüftung nur durch einen besonderen Entlüftungsschlot, bzw. ein solches Bohr zu erreichen, welche man, wo es geht, nahe an den Küchenschornstein legt (siehe S. 91) oder, falls ein solcher nicht vorhanden ist, künstlich (mittels Gasflamme u. dgl.) erwärmt. Auch durch Aufsetzen von sog. Saugkappen (Deflektoren) auf den Schlot, bzw. das Bohr kann der Auftrieb vergrößert werden.

Am wirksamsten ist die Entlüftung, wenn sie aus dem • Abortbecken vollzogen wird; letzteres erhält zu diesem Zweck an geeigneter Stelle einen Bohrstutzen, der an den Lüftungsschlot angeschlossen wird. Auch auf dem Scheitel des den Wasserverschluß bildenden Siphons werden solche Bohrstutzen angebracht (siehe Fig. 96 [S. 104], 97 [S. 105] u. 102 [S. 106]).

4. Kapitel. Pissoire.

Allgemeines.

Jeder von männlichen Personen zu benutzende Abort sollte mit einer besonderen Pissoireinrichtung versehen sein, außer wenn Einrichtung und Konstruktion des Abortes derartig sind, daß er als Pissoir gebraucht werden kann, ohne daß man den Abortsitz verunreinigt.

Auch hier hat man Anlagen zu unterscheiden, die für den Einzelgebrauch bestimmt sind: Einzelpissoire, und solche, die gleichzeitig von mehreren Personen benutzt werden sollen: Massenpissoire.

Für den Pissoirraum gilt das gleiche, was auf S. 91 über den Abortraum gesagt worden ist; nur ist bei ersterem darauf Rücksicht zu nehmen, daß sich der Harn noch leichter zersetzt, als die festen Ausscheidungen, und daß hierbei Gase entstehen, die noch übelriechender, ätzender und gesundheitsschädlicher sind. Deshalb ist Holz so weit als irgend tunlich zu vermeiden, und wo es angewendet werden muß, mit einem gutdeckenden Ölfarbenanstrich zu versehen. Fußboden, Wand- und Deckenflächen müssen leicht abwaschbar, bzw. spülbar sein.

Spülung.

Aus den angegebenen Gründen ist bei Pissoiren eine ausreichende Spülung beinahe noch wichtiger als bei Aborten. Sie wird meist mit Wasser, bisweilen auch mittels Öles vollzogen.

Die Spülung kann ständig (kontinuierlich) oder zeitweise (periodisch) erfolgen; ersteres Verfahren ist zwar das vollkommenere, erfordert aber eine große Wassermenge, ist also häufig zu teuer. Die zeitweise Spülung kann in verschiedener Weise hervorgerufen werden: erstlich so, daß der das Pissoir Benutzende nach dem Gebrauche die Spülung einleitet (freiwillige Spülung); sie kann fürs zweite selbsttätig eintreten, indem der Pissoirbesucher auf seinem Aufstellungsplatze eine

Trittplatte niederdrückt, wodurch die Spüleinrichtung in Tätigkeit gesetzt wird; oder die Spülung kann endlich eine unterbrochene (intermittierende) sein, d. h. sie wird selbsttätig in regelmäßigen Zeiträumen unterbrochen und dann wieder zum Funktionieren gebracht.

Einzelpissoire.

Zur Aufnahme des Urins dient am besten ein Becken (Fig. 110—113), das aus einem Material hergestellt ist, welches von den ätzenden Flüssigkeiten und Gasen nichts aufsaugt und auch nicht davon zerstört wird, also aus Porzellan, Fayence,' Steinzeug oder gut emailliertem Gußeisen.

f\s

Fig. 110.

Fig. 111.    Fig. 112.    Fig. 113.

Pissoirbecken.

Die Pissoirbecken haben in der Begel eine halbrunde Gestalt mit mehr oder weniger überhöhter Rückwand, mit der sie an der einen Wand des Pissoirraumes befestigt werden; sie springen vor letzterer um 20—25 cm vor, sind 30—40 cm breit und 10—14 cm hoch; ihre Oberkante ist für Erwachsene 60—70 cm über dem Fußboden anzuordnen. Außer solchen Becken gibt es noch Schnabel-, Eck- und Nischenbecken.

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

Die seitlichen Wandungen des Pissoirbeckens erhalten in der Eegel die Form eines Wulstes, in dessen Hohlraum das Spülwasser eintritt und von wo aus es durch zahlreiche Öffnungen in das Becken strömt und seine Wandungen reinspült (Fig. 111). Am höchsten Punkte der Beckenrückwand ist ein Rohrstutzen angeordnet, an den das Spülrohr angeschlossen wird und durch welchen das Spülwasser nach dem ebenerwähnten Wulst fließt. Bei freiwilliger Spülung hat der das Pissoir Benutzende entweder den im Spülrohr angebrachten Spülhahn zu öffnen oder die von einem über dem Becken angeordneten Spülkasten herabhängende Kette anzuziehen (siehe Fig. 122). Eine selbsttätig wirkende Spüleinrichtung zeigt Fig. 113: über dem Pissoirbecken befindet sich in einer Kammer ein kleines Kippgefäß; sobald es genügend mit Wasser gefüllt ist, kippt es nach vorn und entleert sich nach dem Becken.

Harn und Spülwasser fließen durch den Boden des Pissoirbeckens in die Abflußleitung und von dieser nach dem Abortrohr. Um feste Stoffe (namentlich Zigarrenstummel usw.) zurückzuhalten, wird die Abflußöffnung des Beckens siebartig ausgebildet (Fig. 110—113). Damit aus dem Abort-, bzw. Abflußrohr keine ätzenden Gase in den Abortraum austreten, wird entweder in das Abflußrohr ein co -förmiger Siphon eingeschaltet (siehe Fig. 121), oder es wird an der Abflußöffnung in anderer Weise ein Wasserverschluß hergestellt (Fig. 112).

Fig. 114.

Urinette für Frauen, sälen, in Geschäftshäusern, in denen

Neuerdings hat man auch, namentlich in den Vereinigten Staaten und in|England, in Theatern mit großem Ballettpersonal, in Eisenbahn-Warte-

viele Mädchen beschäftigt sind, u. dgl. auch Pissoire für das weibliche Geschlecht, sog. Urinettes (Fig. 114), aufgestellt.

Massenpissoire.

Die einzelnen Pissoirstände eines Massenpissoirs hegen meist nebeneinander: Reihen- oder Wandpissoire (Fig. 115), oder sie sind um einen Mittelpunkt in fächerartiger Stellung angeordnet: Fächer- oder Rundpissoire (Fig. 123). Die Stände sind häufig durch Trennwände aus Holz, besser aus Schiefer-, Marmor- oder sonstigen Steinplatten geschieden (Fig. 115, 118 u. 122); bei Pissoiren für Arbeiter u. dgl. fehlen letztere wohl auch (Fig. .tBk 116 u. 117). Die Breite der Stände wähle man nicht unter 75 cm, besser 80 und 85 cm.

Der Urin wird entweder in Rinnen oder in 5

13

eil

ijg

langgestreckten Trögen ■ oder in Becken aufgenommen, wodurch Rinnen-, Trog- und Bek-kenpissoire entstehen. Für ein Publikum, bei dem man entsprechenden Reinlichkeitssinn und achtsame Behandlung voraussetzen kann, sind Beckenpissoire, weil sie sich am leichtesten reinhalten lassen, die beste Ein-

Fig. 115. Reihenpissoir.

richtung; sonst ziehe man Rinnen- und Trogpissoire vor.

Massenpissoire bedürfen der Spülung in noch erhöhte-rem Maße als Einzelanlagen dieser Art. Freiwillige

Spülung anzuwenden, empfiehlt sich hier nicht, so daß nur ständige, selbsttätige und unterbrochene Spülung zu finden ist.

Einnenpissoire.

Fig. 116. Rinnenpissoir.

Ältere Pissoire dieser Art wurden mit einer aus Holz (mit Blech verkleidet) oder aus Zinkblech hergestellten Einne ausgerüstet, deren Oberkante etwa 50—60 cm über dem Fußboden lag (Fig. 116); beide Materialien widerstanden den ätzenden Stoffen schlecht. In neuerer Zeit werden diese Einnen meist in Fußbodenhöhe angeordnet und in Stein ausgeführt: Mauerwerk mit Asphalt überzogen, Schiefer, Granit, Marmor oder anderes Steinmaterial, welches vom Urin nichts aufsaugt und sich glatt schleifen läßt (Fig. 115 u. 117). Höherhegende Pissoirrinnen sind unzweckmäßig, weil der Fußboden

davor beschmutzt wird und sich schwer reinhalten läßt. Die Einnen mache man nicht unter 20 cm breit und im Mittel 10 cm tief.

Fig. 117. Rinnenpissoir.

ver-

Die Einnensohle erhält Längsgefälle nach demjenigen tiefsten Punkte, wo Urin und Spülwasser abfließen sollen. Auch hier hüte man das Auftreten der ätzenden Gase durch Einschalten eines Siphons oder Anbringen eines sonstigen geeigneten Wasserverschlusses.

Fig. 115 u. 117 zeigen Rinnenpissoire mit Trennwänden. An den Stellen, wo letztere an die Rückwand anstoßen, entstehen Schmutzwinkel, die schwer zu reinigen sind. Neuerdings werden deshalb Trennwände und Rückwand zu einem einzigen halbrunden Stück ver-¹ einigt, welches aus

Steingut ausgeführt wird (Fig. 118).

Bei Rundpissoiren (Fig. 123) geht die Hinne in eine flache Mulde über, in deren tiefstem Punkte sich die Abflußöffnung befindet.

Da der Urin zum nicht geringen Teile auf die Pissoirrückwand und wohl auch auf die etwa vorhandenen

18

tt

her

- "M»

1 K

1

Fig. 118. Englisches Beihenpissoir.

ff

ii

gj

Fig. 119.

Spülung der Einnenpissoire.

WMm

Fig. 120.

Trennwände gelangt, so muß sich die Spülung vor allem an diesen Wänden entlang vollziehen. Deshalb läßt man das Spülwasser von der Oberkante dieser Wände aus einem durchlöcherten Bohre (Fig. 119) oder aus einer Rinne (Fig. 120) über die Wände herabrieseln, so daß sie, wenn möglich, von einem geschlossenen Wasserschleier bedeckt werden. Dieses Wasser gelangt schließlich in die Pissoirrinne und spült sie.

Trogpissoire.

In Fig. 121 ist ein Trogpissoir dargestellt; die Ähnlichkeit mit den Trogaborten (siehe S. 94) ist augenfällig. Trennwände zwischen den einzelnen Ständen

iyuJ]

Fig. 121. Trogpissoir.

von

fehlen; doch können auch solche vorhanden sein. Die Spülung geschieht, wie auch in Fig. 79 (S. 93), einem Spülkasten aus (siehe S. 106). Der Trog, der den Urin zunächst aufnimmt, besteht aus Gußeisen (am besten emailliert), und seine Sohle hat Längsgefälle nach

einer tiefsten Stelle; von hier aus fließen Urin und Spülwasser ab, und dort ist auch der die Gerüche usw. abhaltende Siphon angeordnet (Fig. 121).

Beckenpissoire.

Beckenpissoire bilden nur eine^ Vervielfältigung der auf S. 113 beschriebenen Einrichtungen; Trennwände fehlen hier wohh niemals (Fig. 122). Aus den einzelnen

1:

Fig. 123. Rundpissoir.

Fig. 122. "pBeckenpissoir.

Pissoirbecken fließen Urir und Spülwasser durch das Abflußrohr ab, und es vereinigen sich die verschiedenen Rohre entweder zu einer gemeinsamen Abflußleitung, oder, noch besser, unter den Becken ist auch hier eine Abflußrinne vorhanden, in welche jene Rohre ausgießen.

Lüftung.

Eine solche Rinne bietet den Vorteil dar, daß man das Spülwasser, womit man den Fußboden, die Wände usw reinigt, ohne weiteres in diese Rinne leiten kann.

Rundpissoire (Fig. 123) erhalten ein großes, kreis rundes Zentralbecken, von dem die Trennwände strahlenförmig ausgehen.

In Rücksicht auf die auf S. 112 hervorgehobenen Eigenschaften der aus dem Urin sich entwickelnden Gase ist die Entlüftung der Pissoirräume noch bedeutungsvoller, als diejenige der Aborträume; sie ist bei sehr stark benutzten Massenpissoiren am allerwichtigsten. Die Mittel zur Entlüftung sind nahezu die gleichen wie bei den Aborten; bei Beckenpissoiren kann sogar auch das Becken mit zur Abführung der Gase verwendet werden.

Literatur.

Grassi, C. Sur la construction et l’assainissement des latrines et fosses d’aisance. Paris 1859.

Gutachten des Architekten- und Ingenieur-Vereins in Hannover, betr. die zweckmäßigste Einrichtung von Abortanlagen. Hannover 1863.

Möllinger, C. Handbuch der zweckmäßigsten Systeme von Abtritt-Senkgruben- und Sielanlagen usw. 2. (Titel-)Ausg. Höxter 1867.

Organ für die Fortschritte des Eisenbahnwesens. III. Suppl.-Bd. Wiesbaden 1869. — 8. 88: Referat über die Beantwortungen der Frage: Welche Einrichtungen der Abtritte und Pissoirs auf den Bahnhöfen haben sich bewährt ?

Das Erd-, Gruben-, Eimer- und modifizierte Wasserklosett in England Hach dem Public health report für 1869 übers, von J. Bocken-dahl. Kiel 1871.

Liger, F. Fosses d’aisances, latrines, urinoirs et vidanges. Paris 1875.

Lorenz, A. Abort- und Senkgruben- Anlagen. Reichenberg 1878.

Klette, R. Abortsanlagen. Leipzig 1881.

Brown, G. Water-closets ets. Hew York 1884.

1883.

Schuster, G. Das Erdklosettsystem usw. Aarau 1884. — 3. Ausl. 1892. Emmerich, R. Über Wasserklosettanlagen. München 1892.

Be nicke, F. Die Behandlung des Abortes. Berlin 1896.

Handbuch der Architektur. Teil III, Bd. 5. Darmstadt 1883. — 3. Ausl. L ^Leipzig 1908.

Swiecianowski, I. Trockenapparate zur Bedienung der Abtrittsanlagen und der Abflußkanäle. Warschau

Register.

Aachener Schulgasofen Anschlußleitung 46, 70, 77.

Argandbrenner 8. Auerlicht 9.

Ausguß 83.

Azetylengas 12. Azetylenlicht 12.

Badebecken 60. Badeeinrichtungen 58. Badehahnbatterie 62. Badehahngamitur 62. Badeofen 61.

Badewanne 58. Beckenpissoir 115, 119. Beleuchten mit Gas 7. Bogenstück 19, 74. Brauseeinrichtung 61.1 Brille 94.

Dachrinne 80. Dachtraufe 80. Doppelmuffe 74. \ Durchlaufofen 66. 9 Durchspülung des Hausrohrnetzes 77.

Dusche 61.

Effluvien 69. Einlochbrenner 3. Einzelabort 91. Einzelpissoir 112, 113. Element-Gasheizofen 35. Entwässerung 69. Erdklosett 99. Etagenbogen 71, 74.

Fächerpissoir 115, 119. Fallrohr 71.

Fettfang 81. Feuerlöschschlauch 51. Fischschwanzbrenner 8. Flachbrenner 8. Fledermausbrenner 8. Freistehender Abort 94. Fußbodenausguß 87. j

Schmitt, Gas- und Wasserinstallationen.

’-i

37.

Abort 90.

—    freistehender 94.

—    tragbarer 99.

—    mitKlappenverschluß

100,    104.

—    mit Kotverschluß 100.

—    mit Pfannenverschluß 103.

—    mit Schieberverschluß

100.

—    mit Wasser Verschluß

101.

—    ohne Wasserspülung

98.

Abortbecken 95, 96. Abortbrille 94. Abortdeckel 96. Abortdruckspülung 107. Abortfallrohr 80, 95, 97. Abortgrube 70. Abortkastensitz 94. Abortlüftung 111. Abortraum 91. Abortrohr 80, 95, 97. Abortschüssel 95. Abortsitz 94. Abortspülhahn 103. Abortspülkasten 106. Abortspülrohr 103. Abortspülung 102. Abortspülzisterne 108. Abortsturzspülung 107. Aborttrichter 95. Aborttür 93. Abortvorraum 92. Abortwasserverschluß

103.

Abortzelle 91. Abtropfbrett 85. Abwasser 69. Abwassergrube 70. Abzweig 74. Abzweigstücke 72.

Gartenhydrant 51, Gasbadeofen 64. i

—    Aachener 65. Gasbeleuchtung 7. Gasbeleuchtungskörper

23.

Gasdeckenlampe 23. Gasdoppelarm 23. Gasdruckregler 26. Gasgelenkarm 25. Gasglühlicht 7, 9.

—    hängendes 11. 71 Gashängeleuchter 24. Gasheizeinrichtung 28. Gasheizofen 28.

Gasherd 40. Gaskocheinrichtung 38. Gaskocher 39. Gaskochplatte 40. Gaskrone 23. Gaskronleuchter 23. Gaskugelgelenk 25. Gaslichtmenge 21. Gaslüster 23.

Gaslyra 23.

Gasmesser 13, 27. Gasofen 28. n

—    geschlossener 34.

—"mit Glühsteinen 34. Gaspendel 23. Gasradiator 35. Gasreflektorofen 31. Gasrohrleitungen 13. Gasrohrweiten 21. Gasschulofen 36. Gassiphon 14. $ Gassonnenbrenner 25. Gastischlampe 25. Gasuhr 13, 27. Gaswendearm 25. Gaszähler 13, 27. Generalsiphon 80. Geruchverschluß 78. Geschlossener Gasofen34. Glockenverschluß 79 j

Glühlicht, Gas- 7, 9.

— hängendes 11. Glühstrumpf 9. Gossenstein 83. Grundleitung 71.

Gully 88.

Hauptwasserverschluß

80.

Hauskanal 70, 71, 75. Hausrohrnetz der Entwässerung 71. Heberverschluß 79. Hefnerlampe 21. Heizung mittels Leuchtgases 28.

Helligkeitsgrad 21. Hydropreßgaslicht 11.

Invertbrenner 11. Invertlicht 11.

Kaltwasserhahn 54. Kanalisation 70. Kappe 19.

Kastensitz 94. Kegelhahn 50. Keithlicht 11. Kippbecken 57. Klappenverschluß 79. Kniestück 19.

Kochen mit Gas 38. Kohlebadeofen 62. Konushahn 50. Kreuzstück 19. Küchenausguß 83. Kugellicht 11. Kugelverschluß 79.

Leibstuhl 99.

Lüftung der Aborte 111. Lüftung des Hausrohrnetzes 74, 78.

Lüftung der Pissoire 120.

Mantelrohre 48. Massenabort 91, 92, 109. Massenpissoir 112, 115. Massenwaschtisch 57. Meidingerscher Gasschulofen 36.

Meterkerze 21. Meter-Normalkerze 21.

Milleniumlicht 11. Mischhahn 62.

Nachtstuhl 99. Niederschraubhahn 50. Normalkerze 21.

Pfannenabort 104. Pflock 19.

Pharoslicht 11.

Pissoir 90, 111.

— für Frauen 114. Pissoirbecken 113. Pissoirwasserverschluß 114.

Prüfen der Entwässerungsrohre 74. Prüfung der Gasleitungen

19.

Regenerativlampe 9. Regenfallrohr 80. Regenrohr 80. Reihenpissoir 115, 116. Rinnenpissoir 115, 116. Rohr band 18. Rohrhaken 18. Rohrleitungen für Entwässerung 72.

—    für Leuchtgas 13.

—    für Wasser 46. Rohrmuffe 18. Rücksaugen von Abwassern 72.

Rückstauverschluß 82. Rundpissoir 115, 119.

Salzenberglicht 11. Schlauchhahn 50. Schmutzwasser 69. Schnellgaskocher 66. Schnittbrenner 8. Schulgasofen, Aachener 37.

Selaslicht 11. Sicherheitspfanne 60. ] Sinkkasten 88.

Siphon 14, 78. Sohlleitung 71. Sprungrohr 71, 74. Spülabort 90, 101. Spüleinrichtung 85.

—    der Aborte 102.

—    der Pissoire 112.

Spülkasten 106. Spültisch 85.

Spültrog 85.

Spülung der Pissoire 112 — der Hinnenpissoire 117.

Spülzisterne 108. Standrohrventil 57, 67. Stinktopf 104.

Stöpsel 19.

Streuabort 99.

Tonnenabort 99. Torfmullabort 99. Torfstreuabort 99. Trennsystem 70. Trockenabort 90, 98. Trogabort 98, 110. Trogpissoir 115, 118.

Überflurhydrant 51. Übergangsstück 74. Überlaufrohr 56, 67. Unterflurhydrant 51. Urinette 114.

Vasensitz 94. Verjüngungsmuffe 18.

Wandbrunnen 50. ! Wandpissoir 115.

Warmwasserhahn 55. Waschbecken 53. Waschschüssel 53. Waschtisch 53. Waschtoiletten 53. Wasserbedarf 45. Wasserentnahme 44. Wasserklosett 90, 101. Wassermesser 46, 51. Wasserrohrleitungen 46. Wassersack 14. Wasserstein 83. Wasseruhr 46, 51. Wasser Verschluß 78.

— des Pissoirs 114. Wasserversorgung 44. Watercloset 90, 101.

Zapfhahn 50.

Zapfstelle 50.

Zapfventil 50. Zweilochbrenner 8.

Sammlung

Jeder Band in Leinw. geb.

so Pf. (Höschen

Mit

edra

Verzeichnis -er bis fehl erschienenen Bünde.

Abrvasser. Wasser und Abrvasser.

Ihre Zusammensetzung, Beurteilung u.

Untersuchung von Professor Dr. Emil Kaselhosf, Vorsteher d. landw. Versuchsstation in Marburg in Kessen. Nr. 473.

Ackerbau- u. Pflanzenbaulehre von Dr. Paul Rippert in Essen und Ernst Langenbeck, Groß-Lichterfelde. Nr.232.

Agrarwesen und Agrarpolitik von Prof. Dr. W. Wygodzinski in Bonn.

2 Bündchen. I: Boden und Unter-nehmung. Nr. 592.

--II: Kapital u. Arbeit in der Land-

wirtschaft. Verwertung der landwirt-schaftl. Produkte. Organisat. d. land-wirtschaftl. Berufsstandes. Nr. 593.

Agrikullurchemie I: Pftanzenernäh-rung von Dr. Karl Grauer. Nr. 329.

Agrikulturchemisehe Kontrottwesen,

Das, v. Dr. Paul Krifche in Leopolds-Hall-Staßfurt. Nr. 304.

— Anterfuchungsmethoden von Prof.

Dr. Emil Kaselhoff, Vorsteher der land-wirtschaftl. Versuchsstation in Marburg in Kessen. Nr. 470.

Akustik. Theoret. Physik I: Mechanik und Akustik. Von Dr. Gustav Jäger, Prof.-an der Technischen Kochschule in Wien. Mit 19 Abbild. Nr. 76.

von

or an der Universität

—    Musikalische, von Professor Dr. Karl L. Schäfer in Berlin.

35 Abbild. Nr. 21.

Algebra. Arithmetik und Atg von Dr. K. Schubert, Professor an der Gelehrtenschule des Iohanneums in Kamburg. Nr. 47.

—    Beispielfammtung z. Arithmetik u. Algebra v. Dr. «ermann Schubert, Prof. a. d. Gelehrtenschule des Iohanneums in Kamburg. Nr. 48.

Algebraische Kurven v. Eugen Beutel. Oberreallehrer in Vaihingen-Enz. l: Kurvendiskussion. Mit 57 Figuren im Text. Nr. 435.

--- II: Theorie und Kurven dritler

und vierter Ordnung. Mit 52 Figuren im Text. Nr. 436.

Alpen, Die, von Dr. Rob. Sieger, Pro-fessor an der Universität Graz. Mit 19 Abbildungen und 1 Karte. Nr. 129.

Althochdeutsche Literatur mit Grammatik, Übersetzung und Erläuterungen Th. Schauffler, Professor am Realgymnasium in Ulm. Nr. 28.

AltiestaMentl. Religionsgeschichte von D. Dr. Max Löhr, Professor an der Universität Königsberg. Nr. 292.

Amphibien. Das Tierreich II!: Reptilien und Amphibien v. Dr. Franz Werner. Professl Wien. Mit 48 Abbildungen. Nr. 383.

Analyse, Techn.-Chem., von Dr. G. Lunge, Prof. a. d. Eidgen. Polyteckn. Schule in Zürich. Mit 16 Abb. Nr. 195.

Analysis» Köhere, I: Differentialrechnung. Von Dr. Frdr. Junker, Rektor des Realgymnasiums und der Oberrealschule in Göppingen. Mit 68 Figuren. Nr. 87.

--Repetitorium und Aufga.

bensammlung zur Differentialrechnung von Dr. Frdr. Junker. Rektor d. Realgymnas. u. der Oberrealsch. in Göppingen. Mit46Fig. Nr. 146.

---II: Integralrechnung. Von Dr.

Friedr. Junker. Rektor des Real-gymnasiums und der Oberrealschule in Göppingen. Mit 89 Figuren. Nr. 88.

Analysis, Köhere. Repetitorium und Aufgabensammlung zur Integralrechnung von' Dr. Friedr.

Sliiffstftenlwürfe von Oberstudienrat Dr. L. W. Straub, Rektor des Eberhard-Ludwigs-Gymnas.i. Stuttgart. Nr. 17. Ausgleichungsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate von Wilh. Weitbrecht. Professor der Geodäsie in Stuttgart. Mit 15 Fi-guren und 2 Tafeln. Nr. 302. Außereuropäische Erdteile,Lander. Kunde der» von Dr. Franz Weiderich, an der Exportakademie in Textkärtchen

Funker, Rektor des Realgymnasiums und der Oberrealschule in Göppingen.

Mit 50 Figuren. Nr. 147.

— Niedere, von Prof. Dr. Benedikt Sporer in Ehingen. Mit 5 Fig. Nr. 53.

Professor Wien.

Profilen. Nr. 63.

Australien. Landeskunde u. Wirtschaftsgeographie des Festlandes Australien von Dr. Kurt Kassert. Professor der Geographie an der Kan-dels-Kochschule in Köln. Mit 8 Abb.. 6 graph. Tabellen u. 1 Karte. Nr.319. Autogenes Schweiß- und Schneidverfahren von Ingenieur Kans Niese in Kiel. Mit 30 Figuren. Nr. 499.

enl-

Arbeiterfrage» Die gewerbliche, von Werner Sombart, Pros. a. d. Handelshochschule Berlin. Nr. 209.

Mit II

und

Arbeilerversicherungs siehe: Sozialversicherung.

Archäologie von Dr. Friedrich Koepp,

Professor an der Universität Münster i. W. 3 Bändchen. M. 28 Abbildungen im Text und 40 Tafeln. Nr. 538/40.

Arithmetik u. Algebra von Dr. Kenn.

Schubert. Prof, an der Gelehrtenschule des Iohanneums in Kamburg. Nr 47.

--Beispielsammlung zur Arithmetik und Algebra von Dr. Kenn.

Schubert. Professor a. d. Eelehrtenschule

der-

des Fohanneums in Kamburg. Nr. 48. Bade-«.Schwimmanstalten, Äff« Armeepferd» Das, und die Versorgung liche, v. Dr. Karl Wolfs, Stadt-O—. der modernen Keere mit Pferden von baur.. Kannover. M.50Fig. Nr.380. Felix von Danmiy General der Sa- Baden. Badische Goschichle von Dr. oaderie z. D. und ehema. Preusi. Sarl Brunner. Pros, am Gymnasium Remonlemspedleur. Nr. 514.    in Psorzhelm und Privaldvzenl der

Armenwese» und Armensürsarge.    @cfd)id)le an der Technische?, Loch.

von

nm,lilrU,'i⁹<K l'e Nmle fitlf5arbeli d. fd)ulc in Kar^ruhe. Nr. 230. ar' ÄIf    Pr°!e!i°r an der _ Landeskunde von Baden

?" fiol,L Jlr; ³^®'    Pros. Dr. 0. Kienitz i. Karlsruhe. Mi,

m, AUgemeine, von Pros. Dr.    Prosil.. Abbild, und I Karle. Nr. 199.

Ä D-hnh-se. Kochbanlen »er Bahn.

«Jr“'    „ sS' Hose von Eienbahnbauinspekior C.

Kobold

'HIBSTS    aEiBDvtSS

Kiel.

>. Präses,or an der Universiliil    <rm

I: Das Planelensystem. Mil 33    °l?r'^1 s'    ®    9    - 6b "

Abbildunaen Nr 11    düngen. Nr. 515.

--II: Kometen. Meteore u. das Stern- Balkanstaaten. Geschichte d. christ-

system. Mit 15 Figuren und 2 Stern- »d)cn Balkanstaaten (Bulgarien. Karten. Nr. 529.    Serbien. Rumänien. Montenegro.

Astronomische Geographie von Dr. Griechenland) von Dr. K. Roth in Siegmund Günther. Professor an der Kempten. Nr. 331.

Technischen Kochschule in München. Bankwesen. Technik des Dank-Mit 52 Abbildungen. Nr. 92.    Wesens von Dr. Walter Conrad.

Astrophysik. DieBeschaffenheitderKim-    stelloert. Vorsteher der statist. Abteilung

meiskörper v. Prof. W. F. Wislicenus.    der Reichsbank in Berlin. Nr. 484.

Kurzgefaßtes Kandbuch esen der Bauführung von Architekt Emil Beutinger. Assistent an der Technischen Kochschule in Darm-stabt. M. 25 Fig. u. 11 Tadelt. Nr.399.

Neu bearbeitet von Dr. K. Ludendorff Dauführung. in Potsdam. Mit 15 Abbild. Nr. 91. über das W Ätherische öle und Riechstoffe von Dr. F. Rochussen in Miltitz. Mit 9 Abbildungen. Nr. 446.

Baukunst, Die, -es Abendlandes Bodenkunde von Dr. P. Dageler in v. Dr. K. Schäfer, Assist, a. Gewerbe- Königsberg i. Pr. Nr. 455. nuifeuni, Bremen. 9K. 22 2lbb. 2Ir. 74. Brandenburgifch - Preußische Ge-V-Dr-Ang.    ,ch,ch,e „„„ <ptof. Dr. M. Thamm.

»    hatt sä«-*-

Brasilien. Landeskunde der Republik Brasilien von Bel Rodot-pho von Zhering. Mit 12 Abbil-düngen und einer Karte. Nr. 373.

Brauereiwesen I: Mälzerei von Dr. Paul Dreverhoff, Direktor der Brauer, u. Mälzerschule zu Grimma. Mit 16 Abbildungen. Nr. 303.

Britisch -Kunde

--II: Die Schulräume — Die Nebenanlagen. Mil 31 Abbild. Nr. 444.

Bausteine. Die Industrie der künstlichen Bausteine und des Mörtels von Dr. G. Rauter in Charlottenburg.

Mit 12 Tafeln. Nr. 234.

Baustosfkunde,Die, v. Prof. ß. ßaber-stroh, Oberl. a. d. ßerzogl. Baugewerk-schule ßolzminden. M.36Abb. Nr. 506.

Nordamerika. Landes-e von Britifch-Nordamerika

Prof. Dr. A. Opp 13 Abbild, u. 1 K<

Bayern. Bayerische Geschichte von Dr. ßans Ockel in Augsburg. Nr. 160.

el in Bremen, arte. Nr. 284.

von

— Landeskunde des Königreichs Bayern v. Dr. W. Göh, Prof. a. d.

Buchführung in einfachen und doppelten Posten von Prof. Rob. Stern, Oberl. der Offentl. ßandelslehranst. u. Doz. d. ßandelshochschule z. Leipzig. Mit vielen Formularen. Nr. 115. Buddha von Professor Dr. Edmund ßardy. Nr. 174.

Burgenkunde» Abriß der, von ßof-rat Dr. Otto Piper in München. Mit 30 Abbildungen. Nr. 119. Bürgerliches Gesetzbuch siehe: Recht des BGB.

Byzantinisches Reich. Geschichte des byzantinischen Reiches von

Dr. K. Roth in Kempten. Nr. 190. Chemie, Allgemeine und physikalische, von Dr. Max Rudolphi, Pro-fessor an der Technischen ßochschule in Darmstadt. Mit 22 Figuren. Nr. 71. Analytische, von Dr. Johannes Koppe in München. I: Theorie und Gang der Analyse. Nr. 247.

Kgl. Techn. ßochschule München. Mil Profilen. Abb. u. 1 Karte. Nr. 176.

Befestigungswesen. Die geschichtliche Entwickelung des Be-festigungswesens vom Aufkommen der Pulvergefchütze bis zur Neuzeit von Reuleaux, Major b. Stabe b. 1. Weftpreuß. Pionier-bataill.Nr.17. Mit 30 Bild. Nr. 569.

linar-

Beschwerderecht. Das Diszip und Beschwerderecht für Beer u.

Marine von Dr. Max Ernst Mayer.

Prof. a.d.Univ. Strahburg i.E. Nr.517.

Betriebskraft, Die zweckmäßigste, von Friedrich Barth, Oberingenieur in Nürnberg. 1. Teil: Einleitung.

Dampfkraftanlagen. Verschied. Kraft-Maschinen. Mil 27 Abb. Nr. 224.

--II: Gas-, Wasser- u. Wind-Kraft-

Anlagen. Mit 31 Abbild. Nr. 225.

---III: Elektromotoren. Betriebs-

koflentabellen. Graph. Darftell. Wahl d. Betriebskraft. M. 27 Abb. Nr. 474.

Bewegungsspiele v. Dr. E. Kohlrausch,

--II: Reaktion der Metalloide und

Metalle. Nr. 248.

Profess, am König!. Kaiser Wilhelms-Gymn. zußannover. M. 15 Abb. Nr.96.

III:

—    Anorganische, von Dr. Jos. Klein in Mannheim. Nr. 37.

—    Geschichte der» von Dr. ßugo Lauer. Assistent ant chemischen Laboratorium der Königlichen Technischen ßochschule Stuttgart. I: Bon den ältesten Zeiten bis zur Berbrennungs-theorie von Lavoisier. Nr. 264.

--II: Von Lavoisier bis zur Gegen-

wart. Nr. 265.

Bleicherei. Textil - Industrie Wäscherei, Bleicherei, Färberei und ihre Kilfsstofse v. Dr. Wilh.

Massot. Professor a. d. Preuß. höh.

Fachschule für Textilindustrie in Krefeld.

Mit 28 Figuren. Nr. 186.

Blutenpflanzen, Das System der, mit Ausschluß der Gymnospermen von Dr. R. Pilger. Kustos am Kgl. Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Mit 31 Figuren. Nr. 393.

Cbemie Aohlenstofsverbindungen Dampfmaschinen» Die. Kurzgefaßtes v. Dr. Kugo Bauer, Assistent am chem.    Lehrbuch mit Beispielen für das Selbst-

Laboratorium der Kgl. Techn. Koch-    studium und den praktischen Gebrauch

schule Stuttgart. I. II: Aliphatische    von Friedrich Barth. Oberingenieur

Verbindungen. 2 Teile. Ar. 191. 192.    in Nürnberg. 2 Bdchn. I: Wärme-

--III: Karbocyklische Verbindungen. theoretische und dcnnpstechnische Grund-

Nr 193    lagen. Mit 64 Figuren. Nr. 8.

- ^y^etemW Verbindungen. "

-    organisch- °°n v. So,, filein in

bb. Nr. 274.

Mannhelm. Nr. 38.    Kenn. Wilda, Prof. a. staatl. Techni-

—    Pharmazeutische, von Privatdozent hum i. Bremen. Mit 104 A

Ss*    tn    3 Sänb' Desinfektion von Dr. M. Christian

*en- mr- ⁵⁴³/⁴⁴    u- 588.    Stabsarzt a. D. in Berlin. Mit 18 Ab°

—    Physiologische,    von    Dr.    med.    bildungen. Nr. 546.

NAnm Berlin. I- MmilaNon. Delermina»ien°.P.B.Ft,cher.OberI.°. Mit 2 -tafeln. Nr. 240.    d. Oberrealsch. z. Groß-Lichterf. Nr.402.

--II: Dissimilation. M. 1 Taf.Nr.241. Deutsche Altertümer von Dr. Franz

-    Toxikologische»    von    Privatdozent    Achse. Direktor d. städf. Museums in

Dr. E. Mannheim    tu    Bonn.    Mit    Braunschwelg. Mit70Abb. Nr. 124.

6 Abbildungen. Nr. 465.    Deutsche Forlbildungsschulroesen,

Chemische Industrie» Anorganische, ®a5> nach seiner geschichtlichen Entwick-von Dr. Gust. Rauter i. Charlottenburg.    "lseiner gegenwärtt Gestaltv.K.

Ir Die Leblancsodaindustrie und ihre    Siercks. Revisor gewerbl.Fortbildungs-

Nebenzweige. Mit 12 Tof. Nr. 205.    schulen m Schleswig. Nr. 392.

--II: Salinenwesen. Kalisalze. Dun- DeurschesJremdwörterbuch von Dr.

gerindnstrie und Verwandtes. Mit ^ Rudolf Klempaul m Leipzig. Nr. 273. 6 Tafeln. Nr. 206.    Deutsche Geschichte von Dr. F. Kurze.

--III: Anorganische chemische Prä-    Kgl Luisengymnas i. Berlin.

parate. Mit 6 Tafeln. Nr. 207.    I: Mittelalter (bis 1519). Nr. 33.

ChemischeTechnologie» Allgemeine»--" '^ettalter der Reformation

Westfälischer, is zur Auflösung Reichs (1648-1806).

von Dr. Gust. Rauter in Charlotten- ^nd der Religionskriege (1517 bürg. Nr. 113.    _ bis 1848). Nr. 34.

Chemisch-Technische Analyse von    Krieden    bis^

Dr. G. Lunge. Profestor an der Eid- SL nHeit genöstischen Polytechnischen Schule in    mr «

Zürich- Mit 16 Abbild. Nr. 195.    _ 5>tfe auch: Quellenkunde.

"*u": sÄ!w !mbfu bV-tti²⁷' S^i^d,e,!ß«⁰nbc^!hor«?ptnbeH^om;

2tacm« und Georgier. Nr. 528. D-uSo KanLeiÄ-ch, oon öffiarl Dampfkessel, Die. Kurzgefaßtes Lehr.    Lehmann. Prof, an der Universität

buch mit Beispielen für das Selbst-    Göttingen. 2 Bde. Nr. 457 u. 458.

studium und den praktischen Gebrauch Deutsche Keldensage» Die» von Dr. von Oberingenieur Friedrich Barth    Otto Luitpold Iiriczek. Professor an

in Nürnberg. I: Kesselsysteme und    der Universität Würzburg. Nr. 32.

Feuerungen. Mit 43 Figuren. Nr. 9. Deutsches Hiolonialrecht von Dr. K.

--11: Bau und Betrieb der Dampf- Edler von Koffmann, Professor as

Kessel. Mit 57 Figuren. Nr. 521. der Kgl. Akademie Posen. Nr. 318

Deutsche Kulturgeschichte von Dr.

Reinh. Günther. Nr. 56.

Deutsches Leben im 12. u. 13. Jahrhundert. Realkommentar zu den Volks- u. Kunstepen u. zum Minnesang. Von Prof. Dr. Jul. Diefsenbacher in Freiburg i. B. 1: Öffentliches Leben. Mit zahlreichen Abbildungen. Nr. 93. — II: Privatleben. Mit zahlreichen

von

Deutsche Kolonien. I: Togo und Kamerun von Prof. Dr. S\. Dove. Mit 16Taf.il. 1 lithogr.Karte. Nr.441.

—    11: Das Südseegebiet und Kiau-rschou von Prof. Dr. K. Dove. Mit 16 Tafeln u. 1 lithogr. Karte. Nr. 520.

—    III: Östafrika von Prof. Dr. K. Dove. Mit 16 Tafeln und 1 lithogr. Karte. Nr. 567.

Abbildungen. Nr. 328.

Deutsche Literatur des 13. Jahrhunderts. Die Spigonen des höfischen Epos. Auswahl a. deut-scheu Lichtungen des 13. Jahrhunderts von Dr. Viktor Funk. Aktuarius der Kaiserlichen Akademie der Wissen-schäften in Wien. Nr. 289.

Deutsche Literaturdenkmäler des 14. ii. 15. Jahrhunderts. Ausge-wählt und erläutert von Dr. Hermann Iantzen, Direktor der Königin Luise-Schule in Königsberg i. Pr. Nr. 181.

—    13. Jahrhunderts. I: Martin Luther und Thom. Murner. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Prof. G. Berlit. Oberlehrer am Nikolaigym-nasium zu Leipzig. Nr. 7.

—    — II: Kans Sachs. Ausgewähltu. erläutert o. Prof. Dr. I. Sahr. Nr. 24.

--III: Von Vrartt bis Vsllen-

hagen: Brant» Kutten, Frfchart» sowie Tierepos und Fabel. Aus-gewählt und erläutert von Professor Dr. Julius 6abr. Nr. 36.

—    des 17. und 18. Jahrhunderts bis Klspftock. I: Lyrik von Dr. Paul Lsgband in Berlin. Nr. 364.

--II: Prosa von Dr. Hans Legband

in Kassel. Nr. 365.

Deutsche Literaturgeschichte Dr. Max Koch. Professor an der Universität Breslau. Nr. 31.

--der Ktasfikerzeit von Carl Weil-

fcred)t, durchgesehen und ergänzt von Karl Berger. Nr. 161.

Deuische Literaturgeschichte des -es 19. Jahrhunderls von Carl Weitbrecht, neu bearbeitet von Dr. Rich. Weitbrecht in Wimpfen. I. 11. Nr. 134. 135.

Deutschen Mundarten, Die» v. Prof.

Dr. ß. Neis in Mainz. Nr. 605. Deutsche Mythologie. Germanische Mythologie von Dr. Eugen Mogk, Prof. a. d. Univers. Leipzig. Nr. 15. Deutschen Personennamen, Die, v.

Dr. Rud. Kleinpaul i. Leipzig. Nr. 422. Deutsche Poetik von Dr. K. Vorinski.

Prof, an b. Univ. München. Nr. 40. Deutsche Aedelehre von Hans Probst, Gymnasialprof. in Bamberg. Nr. 61. Deutsche Schule, Die, im Auslande von Hans Amrhein, Seminar-Oberlehrer in Rheydt. Nr. 259. Deutsches Seerecht v. Dr.Otto Brandts, Oberlandesgerichtsrat in Hamburg. I. Allgemeine Lehren: Personen und Sachen des Secrechts. Nr. 386.

— — II. Die einzelnen seerechtlichen Schuldverhältnisse: Verträge des See-rechls und auhervertragUche Haftung. Nr. 387.

Deutsche Stammesknnde v. Dr. Ru-

dolf Much, a. o. Prof, an der Univers. Wien. Mit 2 Kart. u. 2 Taf. Nr. 126. Deutsches Anterrichiswesen. Geschichte des deutschen Unser» richtswesens v. Prof. Dr. Friedrich Seiler, Direktor des Kgl. Gymnasiums zu Luck.au. 1: Von Anfang an bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Nr. 275.

--II: Vom Beginn d. 19. Lahrhund.

bis auf die Gegenwart. Nr. 276. Deutsche Urheberrecht, Das» an lite-rauschen, künstlerischen und gewerb-lichen Schöpfungen, mit besonderer Berücksichtigung der internationalen Der-träge von Dr. Gustav Banker, Patent-anmalt in Charlottenbnrg. Rr. 263. Deutsche Volkslied, Das» ausgewählt und erläutert von Professor Dr. Jul. Sahr. 2 Bändchen. Nr. 25 u. 132. Deuische Wehrversassung von Karl Endres. Geheimer Kriegsrat und vor-trag. Bat im Kriegsministerium in München. Nr. 401.

Deutsches Wörterbuch o. Dr. Richard

Loewe. Nr. 64.

Deutsche Jeitungswesen, Das» von Dr. ^Robert Brmihuber in Köln a. Rh. Nr. 400.

Di

r an

Elektrometallurgie von Dr. Friedr. Regelsberger, Kaiser!. Regierungsrat in Steglitz-Berlin. M. 16 Fig. Nr. 110. Elektrotechnik. Einführung in dis Starkstromtechnik v. I. Kerrmann. Prof. d. Elektrotechnik an der Kgl. Techn. Kochschule Stuttgart. I: Die physikalischen Grundlagen. Mit 95 Fig. u. 16 Taf. Nr. 196.

--II: Die Gleichstromtechnik. Mit

118 Figuren und 16 Tafeln. Nr. 197.

--III: Die Wechselstromtechnik. Mit

126 Figuren und 16 Tafeln. Nr. 198. — Die Materialien des Maschinenbaues und der Elektrotechnik v. Ingenieur Professor Kermann Wilda in Bremen. Mit 3 Abbild. Nr. 476.

Deutsches Zivilprozeßrecht von Pro-

fesfor Dr. Wilhelm Kisch in Strahburg i. E. 3 Bände. Nr. 428-430. chtungen aus mittelhochdeutscher Frühzeit. In Auswahl mit Einltg. u. Wörterb. herausgegeb. v. Dr. Kenn. Iantzen, Direktor der Königin Luise-Schule in Königsberg i. Pr. Nr. 137.

Dietrichepen. Kuürun und Dietrich-epen. Mit Einleitung und Wörterbuch von Dr. O. L. Iiriczek, Professo der Universität Würzburg. Nr. 10.

Differentialrechnung von Dr. Frdr. Junker, Rektor des Realgymnasiums und der Oberrealschule in Göppingen. Mit 68 Figuren. Nr. 87.

— Repetitorium u. Aufgabensammlung zur Differentialrechnung von Dr. Frdr. Junker, Rektor des Realgymnasiums u. d. Oberrealschule in Göppingen. Mit 46 Fig. Nr. 146.

Drogenkunüe von Rich. Dorstewitz in Leipzig und Georg Ottersbach in Kamburg. Nr. 413.

Druckwasser- und Druckluft-Anlagen. Pumpen, Druckwasser- und Druckluft-Anlagen von Dipl.-Ingen. Rudolf Bogdt, Regierungsbaum. a. D. in Aachen. Mit 87 Fig. Nr. 290.

Eddalieder mit Grammatik, Übersetzung und Erläuterungen von Dr. Wilhelm Ranisch, Gymnasial-Oberlehrer in Osnabrück. Nr. 171.

Eifenbahnbau. Die Entwicklung des modernen Eifenbahnbaues von Dipl.-Ing. Alfred Birk. o. ö. Prof, a. d. k. k. Deutsch. Techn. Kochfchule in Prag. Mit 27 Abbild. Nr. 553.

Eisenbahnfahrzeuge von K. Kinnen-thal, Regierungsbaumeister u. Ober-ingenieur in Kannover. I: Die Lokomotiven. Mit 89 Abbildungen im Text und 2 Tafeln. Nr. 107.

--II: Die Eisenbahnwagen u. Bremsen. Mit Anhang: Die Eisenbahnfahrzeuge im Betrieb. Mit 56 Abb. im Text und 3 Tafeln. Nr. 108.

Eisenbahnpolitik. Geschichte der deutschen Eisenbahnpolitik von Betriebsinspektor Dr. Edwin Kech in Karlsruhe i. B. Nr. 533.

Eifendetonbau» Der»v. Reg.-Baumeist. Karl Rößle. Mit 75 Abbild. <Kr. 349.

Eisenhüttenkunde von A. Krauß, dipl. Kütteningenieur. I: Das Roheisen. Mit 17 Figuren u. 4 Tafeln. Nr. 152.

Eisenhüttenkunde II: Das Schmied-eisen. Mil 25 Fig. u. 5 Taf Nr. 153.

Eisenkonftruktionen int Kochbau von Ingenieur Karl Schindler in Meißen. Mil 115 Figuren. Nr. 322.

Eiszettatter» Das» v. Dr. Emil Werth in Berlin-Wilmersdorf. Mit 17 Ab-bildungen und 1 Karte. Nr. 431.

ElastizitStslehre für Ingenieure I: Grundlagen und Allgemeines über Spannungszuftände» Zylinder» Ebene Platten» Torsion» Gekrümmte Träger. Von Dr.-Ing. Max Enßlin, Professor an der Königl. Baugewerkschule Stuttgart und Privat-dozent an der Techn. Kochschule Stutt-gart. Mit 60 Abbild. Nr. 519.

Elektrischen Meßinstrumente» Die» von I. Kerrmann, Professor an der Technischen Kochschule in Stuttgart. Mit 195 Figuren. Nr. 477.

Elektrische Telegraphie. Die, von Dr. Lud. Rellstab. M. 19 Fig. Nr. 172.

Elektrizität. Theoret. Physik III: Elektrizität n. Magnetismus von Dr. Gust. Jäger, Prof. a. d.Techn.Koch. schule in Wien. Mit 33 Abb. Nr. 78.

Elektrochemie von Dr. Keinr. Dannee! in Gens. I: Theoretische Elektrochemie und ihre physikalisch-chemischen Grund-lagen. Mit 16 Figuren. Nr. 252.

--II: Experimentelle Elektrochemie,

Meßmethoden. Leitfähigkeit, Lösungen. Mit 26 Figuren. Nr. 253.

Elektromagnet. Lichttheorie. Theoretische Physik IV: Elektromagnetische Lichttheorie u. Elektronik von Professor Dr. Gust. Jäger in Wien. Mit 21 Figuren. Nr. 374.

nn

Europa, Länderkunde von, von Dr.

Franz Keiderich. Professor an der Erportakademie in Wien. Mit 14 Text-Kärtchen und Diagrammen und einer Karte der Alpeneinteilung. Nr. 62.

: Wa

Elsatz-Lothringen» Landeskunde v.»

von Prof. Dr. R. Langenbeck in Straß-burgi.E.M.ll Abb.u. 1Karte.Nr.2l5.

Englisch - deutsches Gesprächsbuch von Professor Dr. E. Kausknecht in Lausanne. Nr. 424.

Englische Geschichle von Prof. L. Ger-ber, Oberlehrer in Düsseldorf. Nr. 375.

Englische Kandelskorrespondenz v. E. E. Whitfield. M. A., Oberlehrer an King Edward VII Graminar School in King's Lynn. Nr. 237.

Englische Lileralurgeschichle von Dr. Karl Weiser in Wien. Nr. 69.

--Grundzüge und Kaupttypen

der englischen Literaturgeschichte von Dr. Arnold M. M. Schwer, Prof.

der Kandelshochschule in Köln. 2 Teile. Nr. 286, 287.

Entwicklungsgeschichte der Tiere von Dr. Johannes Meisenheimer. Pro-fessor der Zoologie an der Universität Jena. I: Furchung, Primitivanlagen . Larven. Formbildung, Em-bryonalhüllen. Mit 48 Fig. Nr. 378.

--II: Organbildung. Mit 46 Fig.

Nr. 379.

Epigonen, Die, des höfischen Epos.

Auswahl aus deutschen Dichtungen des 13. Jahrhunderts von Dr. Viktor Iunk, Aktuarius der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Nr. 289. Erdmagnetismus» Erdstrom» Polarlicht von Dr. A. Nippoldt, Mitglied des Königlich Preußischen Me-tereologischen Instituts in Potsdam. Mit 17 Abbild, und 5 Tafeln. Nr. 175.

Erdteile, Länderkunde der autzer-europäischen, von Dr. Franz Keide-rich, Professor an der Exportakademie in Wien. Mit 11 Textkärtchen und Profilen. Nr. 63.

Ernährung und Nahrungsmittel o.

Oberstabsarzt Professor K. Bischofs in Berlin. Mit 4 Abbildungen. Nr. 464. Ethik von Professor Dr. Thomas Ache-lis in Bremen. Nr. 90.

Exkursionsslora von Deutschland

zum Bestimmen der häufigeren in Deutschland wildwachsenden Pflanzen von Dr. W. Migula, Professor an der Forstakademie Eisenach. 2 Seil?.

Mit je 50 Abbildung. Ar. 268 u. 269.

Explosivstoffe. Einführung in die Che-mie der explosiven Vorgänge von Dr. ß. Brunswig in Steglitz. Mit 6 Ab-bildungen und 12 Tab. Nr. 333.

Familisnrecht. Recht des Bürger- ' lichen Gesetzbuches. Viertes Buch: Familienrecht von Dr. Kein, rich Titze, Professor an der Universität Göttingen. Nr. 305.

Färberei. Tertil-Jnduslrie III scheret» Bleicherei» Färberei und ihre Kilssstosfe von Dr. Wilhelm Massot, Professor an der Preußischen höheren Fachschule für Textilindustrie in Krefeld. Mit 28 Figuren. Nr. 186.

Feldgeschütz» Das moderne» von OberstleutnantW.Keydenreich, Militär-lehrer an d. Militärtechn. Akademie in Berlin. I: Die Entwicklung des Feldgeschützes seit Einführung des gezoge Infanteriegewehrs bis einschl. der Er. findung des rauchl. Pulvers» etwa 1850 bis 1890. M. 1 Abb. Nr. 306.

--II: Die Entwicklung des heutigen

Feldgeschützes auf Grund der Erfindung des rauchlosen Pulvers, etwa 1890 bis zur Gegenwart. Mit 11 Abb. Nr. 307.

Fernsprechwesen» Das, von Dr. Lud-roig Nellstab in Berlin. Mit 47 Fi-guren und 1 Tafel. Nr. 155.

Festigkeitslehre von W. Kauber, Diplom-Ingenieur. Mit 56 Fig. Nr. 288.

— Aufgabensammlung zur Festigkeitslehre mit Lösungen von R. Karen, Diplom-Ingenieur in Mann-heim. Mit 42 Figuren. Nr. 491.

Felle, Die» und öle sowie die Seifen-u. Kerzenfabrikat, u. d. Karze, Lacke. Firnisse m. ihren wichtigst. Kilfsstoffen von Dr. Karl Braun in Berlin. 1: Ein-führ, in die Chemie, Besprech. einiger Salze u. d. Fette und Öle. Nr. 335.

--II: Die Seifenfabrikation. die

Seifenanalyse und die Kerzenfabri-Kation. Mit 25 Abbild. Nr. 336.

--III: Karze, Lacke, Firnisse. Nr. 337.

unter

von

Fischzucht von Dr.

Professor an der Forst-

Feuerwaffen. Geschichte der gesamten Feuerwaffen bis 1850.

Die Entwicklung der Feuerwaffen von ihrem ersten Auftreten bis zur Einführung der gezogenen Hinterlader, besonderer Berücksichtigung der Keeresbewafsnung o. Kauptmann a. D. W. Gohlke, Steglitz. Berlin. Mit 105 Abbildungen. Nr. 530.

Filzfabrikativn. Textil - Industrie II: Weberei» Wirkerei, Posamentierers!, Spitzen- und Gar-dinenfabrikalion und Filzsabri-kation von Professor Max Gürtler. Geh. Regienmgsr. im Kgl. Landesgewerbeamt z. Berlin. M. 29Fig. Nr. 185.

Finanzsysteme d. Großmächte» Die, (Internationales Staats- u. Gemeinde-Finanzwesen) von O. Schwarz, Geh. Oberfinanzrat in Berlin. Zwei Bändchen. Nr. 450 und 451.

Finanzwissenschaft von Präsident Dr. R. van der Borght in Berlin. I: Allgemeiner Teil. Nr. 148.

--II: Besonderer Teil (Steuerlehre).

Nr. 391.

Finnisch = ugrische Sprachwissenschaft von Dr. Josef Szinnyei, Prof, an der Universität Budapest. Nr. 463.

Finnland. Landeskunde des Europäischen Rußlands nebst Finnlands von Professor Dr. A. Philipp-son in Kalle a. S. Nr. 359.

Firnisse. Karze, Lacke, Firnisse Dr. Karl Braun in Berlin. (Fette und Öle 111.) Nr. 337.

Fische. Das Tierreich IV: Fische

von Professor Dr. Max Raucher in Neapel. Mit 37 Abbild. Nr. 356.

Fischerei und Karl Eckstein, akademie Eberswalde, Abteilüngs-dirigent bei der Kauplstation des forst-lichen Versuchswesens. Nr. 159.

Flora. Exkursionsflora von Deutschland zum Bestimmen der häufigeren in Deutschland wildwachsenden Pflanzen von Dr. W. Migula, Prof, an der Forstakademie Eisenach. 2 Teile. Mit fe 50 Abbildungen. Nr. 268, 269.

Flnßbau von Regierungsbaumeister Otto Rappold in Stuttgart. Mit vielen Abbildungen. Nr. 597.

Forensische Psychiatrie^ vvn^Prosesscr

anstatt Frledrichsberg in Smnburg. Zwei Bändchen. Nr. 410 und 411

Forslwissenschest von Dr. Ad. Schwap-pach, Prof. a. b. Forstakademie Ebers-lde, Abteilungsdirig. bei d. fiatipi-station b. forstl. Versuchswes. Nr. 106.

Foribilüungsschulwesen, Das deutsche, nach seiner geschichtt. Entwicklung und in seiner gegenwärt.Gestatt von £. Sierärs, Revisor gewerbl. Fortbildungsschulen in Schleswig. Nr. 392.

Franken. Geschichte Frankens von Dr. Christ. Meyer. Kgl. preuh. Staats-archivar a. D. in München. Nr. 434.

Frankreich. Französische Geschichte von Dr. R. Sternfeld. Professor an d. Universität Berlin. • Nr. 85.

Frankreich. Landesk. v. Frankreich v. Dr. Richard Reuse, Direkt, d. Ober-Realschule in Spandau. 1. Bändchen. Mit 23 Abbild, im Text und 16 Land-schaftsbildern auf 16 Tafeln. Nr. 466.

---2. Bändchen. Mit 15 Abbild, tm

Text. 18 Landschaftsbildern auf 16 Tafeln und einer lithogr. Karte. Nr. 467.

Französisch - deutsches Gesprächs-buch von C. Francillon, Lektor am orientalisch. Seminar u. an d. Handelshochschule in Berlin. Nr. 596.

FranzösischeKandelskorrespondenz von Professor Th. de Beaux, Officier de l'Znstruction Publique. Nr. 183.

Fremdwort, Das» im Deutschen von Dr. Rud. Kleinpaul in Leipzig. Nr. 55.

Fremdwörterbuch, Deutsches, vo« Dr. Rud. Kleinpaul in Leipzig. Nr.273.

Fuge. Erläuterung und Anleitung zur Komposition derselben v. Prof. Stephan Krehl in Leipzig. Nr. 418.

Frmktionentheorie, Einleitung in die, (Theorie der Komplexen Zahlen-reihen) von Max Rose. Oberlehrer an der Goetheschule in Deutsch-Äil-mersdorf. Mit 10 Figuren. Nr. 561.

Futzartillerie» Die» ihre Organisation. Bewaffnung und Ausbildung von Spielt. Oberleutnant im Lehrbataillon der Fuhartillerie-Schießschule u. Bier-mann, Oberleutnant in der Versuchs-batterie der Artillerie-Prüfungskommission. Mit 35 Figuren. Nr. 560.

Einschlutz der Abortanlagen von Profeswr Dr. phil. und Dr. - Ingen. Eduard Schmitt in Darmstadt. Mit ! 19 Abbildungen. Er. 412.

und Kommandeur der

d. Raumes

von

Gardtnenfabrikalion. Textilindustrie II s Weberei^ Wirkerei» Posamentiererel» spitzen- und Garörnenfabrikation und Filz-fabrikstion v.Professor Max Gürtler. Geh. Regierungsrat im König!. Landes-gewerbeamt zu Berlin. Mit 29 Figuren. Nr. 185.

Gas- und Wasserinstallationen mit

Gsskraftmaschinen» Die, von Ing. Alfred Kirschke in Kiel. Mit 55 Fi-guren. Nr. 316.

Gasthäuser und Kötels von Architekt Max Möhler in Düsseldorf. I: Die Bestandteile und die Einrichtung des Gasthauses. Mit 70 Figuren. Nr 525.

--II: Die verschiedenen Arten von

Gasthäusern. Mit 82 Fig. Nr. 526.

Gebirgsartillerie. Die Entwicklung der Gebirgsartillerie von Kluß-nn, Oberst i. Feldartillsrie-Brigade in Königsberg i. Pr. Mit 78 Bildern und Übersichtstafeln. Nr. 531.

Genossenschaftswesen, Das» in Deutschland von Dr. Otto Lindecks in Düsseldorf. Nr. 384.

Geodäsie. Vermessungskunde von

Diplom-Ing. P. Werkmeister, Oberlehrer an der Kaiser!. Technisch. Schule in Slraßburg i.E. I: Feldmessen und Nivellieren. Mit 146 Abbild. II: Der Theodolit. Trigonometrische und barometrische Köhenmessung. Tachymetrie. Mit 109 Abbildungen. Nr. 468 u. 469.

Geologie in kurzem Auszug für Schulen und zur Selbstbelehrung zusammen-gestellt von Professor Dr. Eberh. Fraas in Stuttgart. Mit 16 Abbildungen und 4 Tafeln mit 51 Figuren. Nr. 13.

Geometrie, Analytische, der Ebene

von Professor Dr. M. Simon in Strasz-bürg. Mit 57 Figuren. Nr. 65.

--Aufgabensammlung zur Analytischen Geometrie der Ebene von O. Th. Bürklen, Professor am König!. Realgymnasium in Schwab.-Gmünd. Mit 32 Figuren. Nr. 256.

Geometrie, Analytische,

o. Prof. Dr. M. Simon in Skraßburg. Mit 28 Abbildungen. Nr. 89.

—    — Aufgabensammlung zur Analytischen Geometrie des Raumes von O. Th. Bürkleu. Professor am König!. Realgymnasium in Schwöb.. Gmünd. Mit 8 Figuren. Nr. 309.

—    Darstellende» v. Dr. Robert Kautzner. Professor an der Universität Jena. !. Mit UV Figuren. Nr. 142.

---II. Mit 40 Figuren. Nr. 143.

—    Ebene» von G. Mahler. Professor am Gymnasium in Ulm. Mit 111 zweifarbigen Figuren. Nr. 41.

—    Projektive» in synthet. Behänd, lung von Dr. Karl Doehlemann. Professor an der Universität München. Mit 91 Figuren. N«-. 72.

Geometrische Optik, Einführung in die» von Dr. W. Kinrichs in Wil-mersdorf-Berlin. Nr. 532.

Geometrisches Zeichnen von K.Becker. Architekt und Lehrer an der Bau-gewerkschule in Magdeburg» neubearbeitet von Professor 3. Vonderlinn in Münster. Mit 290 Figuren und 23 Tafeln im Text. Nr. 58.

Germanische Mythologie von Dr. E Mogk. Prof. a. d. Univ. Leipzig. Nr. 15.

Germanische Sprachwissenschaft Dr. Rich. Loewe. Nr. 238.

Gesangskunst. Technik der deutschen Gesangskunst von Oskar Notz und Dr. Kans Joachim Moser. Nr. 576.

Geschichtswissenschaft, Einleitung i. die» von Dr. Ernst Bernheim, Prof, an der Univers. Greifswald. Nr. 270.

Geschütze» Die modernen, der Futz-artitlerie von Mummenhosf, Major und Lehrer an der Fuhartillerie-Schieß-schule in Jüterbog. I: Vom Auftretend, gezogenen Geschütze bis zur Verwendung des rauchschwachen Pulvers 1850—1890 . Mit 50 Textbitder'n. Nr. 334.

--II: Die Entwicklung der heutigen

Geschütze der Fußartillerie feit Einführung des rauchschwachen Pulvers 1890 bis zur Gegenwart. Mit 33 Textbildern. Nr. 362. Gefchwindigkertsregter der Kraftmaschinen, Die» von Sr.-5ng. <ß. Kröner in Friedberg. Mit viel. Figuren. Nr. 604.

Gesetzbuch» Bürgerliches» siehe: Recht des Bürgerlichen Gesetzbuches

gemeur ehester. Mit 81

mit

mar

es» von Dr. or an der Uni-

Wsrenhandel. Nr. 296.

--II: Die Effektenbörse und die innere ßandelspolitik. Nr. 297.

Handfeuerwaffen» Die Entwicklung der, seit der Mitte des 19. Jahrhunderts und ihr heutiger Stand G. Wrzodek, ßauptmann und Kom-pagniechef im Jnfanterie-Regim. Freiherr ßiller von Gärtringen (4. Posen-sches) Nr. 59 in Eoldau. Mit 21 Abbildungen. Nr. 366.

Gesundheitslehre. Der menschliche Hörper,seinBauundserneTätig-keiten von E. Rebmann. Oberschulrat in Karlsruhe. Mit Gesundheitslehre von Dr. med. ß. Seiler. Mit 47 Abbildungen u. 1 Tafel. Nr. 18.

Gswerbehygiene von Dr. E. Roth in Potsdam. Nr. 350.

Gewerdewesen von Werner Sombart, Professor an der ßandelshochschule Berlin. I. II. Nr. 203. 204.

Gewerbliche Arbeiterfrage, Die, von Werner Sombart. Professor an der ßandelshochschule Berlin. Nr. 209.

Gewerbliche Bauten. Industrielle und gewerbliche Bauten (Speicher, Lagerhäuser und Fabriken) von Architekt ßeinrich Salzmann in Düsseldorf. I: Allgemeines über Anlage und Konstruktion der industriellen und gewerblichen Bauten. Nr. 511.

---II: Speicher und Lagerhäuser.

Mit 123 Figuren. Nr. 512.

Gcwichlswesen. Matz-, Münz- und Gewichtswesen von Dr. Aug. Blind, Prof. a. d. ßandelssch. t. Köln. Nr. 283.

Gießereimaschinen von Dipl.-Zng.

Emil Treiber in ßeidenheim a. B.

Mit 51 Figuren. Nr. 548.

Glas- und keramische Industrie (Industrie der Silikate, der Bausteine und des künstlichen Mörtels I) von Dr. Gustav Rauter in Charlottenburg. Mit 12 Taf. Nr. 233.

Gteichsirommaschine, Die, von Jn-Dr. C. Kinzbrunner in Man-Figuren. Nr. 257.

Gletscherkunde von Dr. Fritz Machacek in Wien. Mit 5 Abbildungen im Text und 11 Tafeln. Nr. 154.

Gotische Sprachdenkmäler mit Gram-malm, Übersetzung und Erläutergn. v. Dr.ßerm.Jantzen, Direktor d. Königin Luise-Schulei. Königsbergi.Pr. Nr.79.

Gottfried von Stratzburg. Hart-mann von Aue. Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Stratzburg. Auswahl aus dem höfisch. Epos mitAnmerk.u. Wörterbuch v. Dr. K. Marold, Prof, am Kgl. Friedrichs-Kollegium zu Königsberg i. Pr. Nr. 22.

Graphischen Hünste» Die, von Carl Kampmann, k. k. Lehrer an der k. k. Graphischen Lehr- und Versuchsanstalt in Wien. Mit zahlreichen Abbil-düngen und Beilagen. Nr. 75.

Griechische Altertumskunde von

Professor Dr. Rich. Maisch, neu beer-beifei von Rektor Dr. Franz Pohl-Hammer. Mil 9 Vollbildern. Nr. 16.

Griechische Geschichte von Dr. Heinrich Swoboda, Professor an der deutschen Universität Prag. Nr. 49.

Griechische Literaturgeschichte Berücksichtigung d. Geschichte d. Wissen-schäften von Dr. Alfred Gercke. Pros. an der Univers. Breslau. 2 Bänd-eben. Nr. 70 und 557.

Griechischen Sprache» Geschichte -., i: Bis zum Ausgange der klassischen Zeit von Dr. Otto ßosfmann, Prof. a. d. Universität Münster. Nr. 111.

Griechische u. römische Mythologie v. Prof. Dr.ßerm.6teubmg, Rektor d. Gymnasiums in Schneeberg. Nr. 27.

Grundbuchrecht, Das formelle, von Oberlandesgerichtsr. Dr. F. Kretzsch in Dresden. Nr. 549.

Handelspolitik, Auswärtige, von Dr. ßetnr. Sieveking, Professor an der Universität Zürich. Nr. 245.

Handelsrecht, Deutsch Karl Lehmann. Professe versität Göttingen. I: Einleitung. Der Kaufmann und seine ßilfspersonen. Offene Handelsgesellschaft. Komman. dit- und stille Gesellschaft. Nr 457.

--II: Aktiengesellsch. Gefellfch. m. b.

ß. Eing. Gen. ßandelsgesch. Nr. 458.

Handelsschulwesen, Das -eulsche, von Direktor Theodor Blum in Dessau. Nr. 558.

Handelsstand, Der, von Rechtsanwalt Dr. jur. Bruno Springer in Leipzig. (Kaufmänn. Rechtsk. Bd. 2.) Nr. 545.

Handelswesen, Das, von Geh. Ober. regierungsrat Dr. Wilh. Lexis, Professor an der Universität Güttingen. i: Das ßandelspersonal und der

voi

den

526.

Ing.

von

Hygiene d. Wohnungswesens, Die,

Prof. 55. Chr. Nußbaum in 55an-

nover. Mit 5 Abbildungen. Nr. 363.

Iberische Halbinsel. Landeskunde der Iberischen Kalbinsel von Dr.

von

Harmonielehre von A. 55atm. Mit vielen Notenbeispielen. Nr. 120.

Hartman» von Aue» Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Stratzburg. Auswahl aus dem höfischen Epos mit Anmerkungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold, Pro-fessor ant Königlichen Friedrichskollegium zu Königsberg i. Pr. Nr. 22.

Harze» Lacke» Firnisse von Dr. Karl Vraun in Berlin. (Die Fette und Öle III.) Nr. 337.

Kauptttteraturen» Die» Orients v. Dr. M. Kaberlandt, Privatdoz. a. d. Univers. Wien. I. II. Nr. 162. 163.

Kebezeuge» Die» ihre Konstruktion u. Berechnung von Ing. Prof. Kermann Wilda, Bremen. M. 399 Abb. Nr. 414.

Keeresorganisation- Die Entwick-lung der, seit Einführung der stehen-55eere von Otto Neuschler, 55aupt-mann u. Batteriechef in Ulm. I: Ge-schichtl. Entwicklung bis zum Ausgange d. 19. Jahrh. Nr. 552.

Heizung u. Lüftung v. Ing. Johannes Körting in Düsseldorf I: Das Wesen und die Berechnung der Keizungs- und Lüftungsanlagen. Mit 34 Fig. Nr 342.

---II r Die Ausführung d.Keizungs- u.

Lüftungsanlage. Mit 191 Fig. Nr. 343. Kessen. Landeskunde des Grotz-hsrzogtums Kessen, der Provinz Hessen-Nassau und des Fürsten-fums Waldeck von Prof. Dr. Georg ©reim in Darmstadt. Mit 13 Ab-bildungen und 1 Karte. Nr. 376.

Hieroglyphen von Geh. Regier.-Rat Dr. Ad. Erman, Prof, an der Uni-versität Berlin. Nr. 608.

Hochspannnngstechnik von Dr.-Ing. K. Fischer in in «amburg-Bergedorf. Mit vielen Figuren. Nr. 609.

Holz» Das. Aufbau, Eigenschaften u. Verwendung v. Ingen. Prof. Kermann Wilda in Bremen. M. 33 Abb. Nr. 459.

Hotels. Gasthäuser und Hotels von Architekt Max Wühler in Düsseldorf.

I: Die Bestandteile u. d. Einrichtung d. Gasthauses. Mit 70 Figuren. Nr. 525.

--II: Die verschiedenen Arten v. Gast-

Häusern. Mit 82 Figuren. Nr. Hydraulik von W. ßauber, Dipl.-in Stuttgart. Mit 44 Fig. Nr. 397.

Hygiene des Städtebaus, Die» Professor 55. Chr. Nuhbaum in 55an-nover. Mit 30 Abbildungen. Nr. 348.

non

Fritz Regel,Prof. a. d. Univ. Würzburg. Mit 8 Kärtchen u. 8 Abb. im Text und 1 Karte in Farbendruck. Nr. 235.

Indische Religionsgeschichte v. Prof. Dr. Edmund 55ardy. Ar. 83.

Indogerman. Sprachwissenschaft v. Dr. R. Meringer. Professor an der Univers. Graz. Mit 1 Tafel. Nr. 59.

Industrielle u. gewerbliche Bauten (Speicher, Lagerhäuser und Fabriken) von Architekt 55einrich Salzmann in Düsseldorf. I: Allgemeines über An-läge und Konstruktion der industriellen und gewerblichen Bauten. Nr. 511.

--II: Speicher und Lagerhäuser.

Mit 123 Figuren. Nr. 512.

Infektionskrankheiten» Die, und ihre Verhütung von Stabsarzt Dr. W. 55offmann in Berlin. Mit 12 vom Verfasser gezeichneten Abbildung, und einer Fiebertafel. Nr. 327.

Insekten. Das Tierreich V: Infekten von Dr. I. Groß in Neapel (Stazione Zoologica). Mit 56 Ab-bildungen. Nr. 594.

Inftrumentsnlehre v. Musikdir. Franz Mayerhoff i.Chemnitz. I: Text. Nr.437.

--II: Notenbeispiele. Nr. 438.

Integralrechnung von Dr. Friedr. Junker, Rektor des Realgymnasiums und der Oberrealschule in Göppingen. Mit 89 Figuren. Nr. 88.

— Repetitorium und Aufgabensammlung zur Integralrechnung von Dr. Friedrich Junker, Rektor des Realgymnasiums u. d. Oberrealschule in Göppingen. Mit 52 Fig. Nr. 147.

Israel. Geschichte Israels bis auf die griechische Zeit von Lic. Dr. I. Benzinger. Nr. 231.

Italienische Handelskorrespondenz von Professor Alberto de Benux, Oberlehrer ant König!. Institut S. S. Annunziata in Florenz. Nr. 219.

Italienische Literaturgeschichte von Dr. Karl Boßler, Professor an der Universität München. Nr. 125.

Kalkulation» Die» im Maschinenbau Ingenieur 55. Bethmann, Dozent am Technikum Altenburg. Mit 63 Abbildungen. Nr. 486.

Kältemaschinen. Die thermodynamischen Grundlagen der Wär-mekraft- und Kältemaschinen

von M. Röttinger, Diplomingenieur in Mannheim. Mit 73 Fig. Nr. 2. Kamerun. Die deutschen Kolonien 1: Togo und Kamerun von Prof. Dr. Karl Dove. Mit 16 Tafeln und einer lithographischen Karte. Nr. 441. Kanal- und Schleusend«» von Regierungsbaumeister Otto Rappold in Stuttgart. Mit 78 Abbild. Ar. 585. Kaut, Immanuel. (Geschichte d. Philo-sophie Band 5) von Dr. Bruno Bauch, Prof. a. d. ttnio. Lena. Nr. 536.

Kartell und Trust v. Dr. S. Tschierschky in Düsseldorf. Nr. 522.

Kartenkunde von Dr. M. Groll, Kartograph in Berlin. 2 Bändchen. 1: Die Projektionen. Mil 53 Figuren. Nr. 30.

--II: Der Karteninhalt und das

Messen aus Karten. Mit 36 Figuren. 9h\ 599.

Kaufmännische Rechtskunde. I: Das

Wechselwesen von Rechtsanwalt Dr. Rudolf Mothes in Leipzig. Nr. 103. — II: Der Kandelsstand v. Rechtsanw.Dr. jur. Bruno Springer, Leipzig. Nr. 545.

Kaufmännisches Rechnen von Prof. Richard Just, Oberlehrer a. d. Offenst. Kandeislehranstalt d. Dresdener Kauf-mannsch. 1. II. IIi. Nr. 139. 140. 187.

Keramische Sndrrstrie. Die Industrie der Silikate, der künstlichen Bausteine und des Mörtels

von Dr. Gustav Rauter. 1: Glas- u. keram. Industrie. M. 12 Taf. Nr. 233.

Kerzenfabrikation. Die Seifen-fabrination, die Seifenanatyse und die Kerzenfabrikation von Dr. Karl Braun in Berlin. (Die Fette u. Öle II.) Mil 25 Abbild. Nr. 336.

Kiautschou. Die deutsch. Kolonien H: Das Südseegebiet und Kiau-ischou von Prof. Dr. K. Dove. Mit 16 Taf. u. 1 lithogr. Karte. Nr. 520.

Kinematik von Dipl.ing. Kans Polster. Assistent an der Kgl. Techn. Kochschule Dresden. Mit 76 Abbild. Nr. 584.

Kirchenrechk von Dr. E. Schling, ord. Prof. d. Rechte in Erlangen. Nr. 377.

Klimakunde I: Allgemeine Klima-lehre von Professor Dr. W. Köpper,, Meteorologe der Seewarte Hamburg. Mit 7 Taf. und 2 Figuren. Nr. 114.

Kolomalgeschichte von Dr. Dietrich Schäfer. Professor der Geschichte an der Universität Berlin. Nr. 156.

Kotonialrecht, Deutsches, von Dr. K. Edler von Koffmann, Prof-ffsor an der Kgl. Akademie Posen. Nr. 318.

Kometen. Astronomie. Größe. Be-wegung und Entfernung der Kimmeiskörper von A. F. Möbius, neu bear-beitet von Dr. Kenn. Kobold, Professor an der Universität Kiel. II: Kometen, Meteore und das Sternsystem. Mit 15 Figuren u. 2 Sternkarten. Nr. 529.

Kommunale Wirtschaftspslege von Dr. Alfons Rieß. Magistralsassessor in Berlin. Nr. 534.

Kompositionslehre. Musikalische For-menlehre von Stephan Krehl. I. II. Mit viel. Notenbeispiel. Nr. 149. 150.

Kontrapunkt. Die Lehre von der selbständigen Stimmführung von Stephan Krehl in Leipzig. Nr. 390.

Konirsllryesen, Das agrikultur-chemische, von Dr. Paul Krische in Leopoldshall-Staßsurt. Nr. 304.

Koordinatensysteme v. PaulB. Fischer. Oberlehrer an der Oberrealschule zu Groß-Lichierfelde. Mii8Fig. Nr. 507.

Körper, Der menschliche, sein Bau und seine Tätigkeiten von C. Rebmann. Oberschulral in Karlsruhe. Mit Gesundheitslehre von Dr. med. K. Seiler. Mit 47 Abb. u. 1 Taf. Nr. 18.

Kostenanschlag siehe: Veranschlagen.

Kriegsschiffban. Die Entwicklung des Kriegsfchiffbarres vom 51t« terlum bis zur Neuzeit. Von Tjard Schwarz, Geh. Marinebaur. u. Schiffbau-Direktor. 1. Teil: Das Zeit-alter der Ruderschiffe u. der Segelschiffe für die Kriegsführung zur See vom Rittertum b. 1840. Mit 32 Ab-dildungen. Nr. 471.

--II. Teil: Das Zeitalter der Dampf-

schiffe für die Kriegsführung zur See von 1840 bis zur Neuzeit. Mit 81 Abbildungen. Nr. 472.

Kriegswesens, Geschichte des, von Dr. Emil Daniels in Berlin. I: Das antike Kriegswesen. Nr. 488.

von

Logarilhmen.

Gegeutafeln

ein und es und

von

und

Kriegswesens, Geschichte des, von

Dr. Emil Daniels in Berlin. II: Das mittelalt. Kriegswesen. Nr. 498.

--III: Das Kriegswesen der Neuzeit.

Erster Teil. Nr. 518.

--IV: Das Kriegswesen der Neuzeit.

Zweiter Teil. Nr. 537.

--- V: Das Kriegswesen der Neuzeit.

Dritter Teil. Nr. 568. Kristallographie von Dr. W. Bruhns, Prvf. an der Bergakademie Clausthal. Mit 190 Abbildungen. Nr. 210. Kudrun und Dietrichepen. Mit Einleitung und Wörterbuch von Dr. O. L. Iiriczek, Professor an der Universität Würzburg. Nr. 10.

Kultur» Die, der Renaissance. Ge-sittung. Forschung, Dichtung von Dr. Robert F. Arnold. Professor an der Universität Wien. Nr. 189. Kulturgeschichte, Deutsche, von Dr.

Reinh. Günther. Nr. 56. Kurvendiskussion. Algebraische Kurven von Eugen Beutel. Oberreallehrer in Vaihingen-Enz. I: Kurvendiskussion. M. 57 Fig. i. Text. Nr. 435. Kurzschrift siehe: Stenographie. Küstenartillerie. Die Entwicklung der Schiffs- und Küstenartillerie bis zur Gegenwart v. Korvettenkapitän ßitning. Mit Abbildungen und Tabellen. Nr. 606.

Lacke. Karze, Lacke, Firnisse !>r. Karl Braun in Berlin. (Die Fette und Öle III.) Nr. 337. Lagerhäuser. Industrielle und gewerbliche Baulen. (Speicher, Säger-Häuser u. Fabriken) von Architekt Kein-rieh Salzmann. Düsseldorf. II: Speicher

u.    Lagerhäuser. Mit 123 Fig. Nr. 512. Lander- und Völkernamen von Dr.

Rudolf Kleinpaul in Leipzig. Nr. 478. Lanöstraszendau von kgl. Oberlehrer A. Liebmann. Bekriebsdirekivr a. D. in Magdeburg. Mit 44 Fig. Nr. 598. Lanöwirlschastliche Betriebslehre

v.    E. Laugenbeck in Groh-Lichterfelde. Nr. 227.

Landwirtschaftlichen Maschinen,

Die, von Karl Waliher, Diplom-In-genieur in Mannheim. 3 Bändchen. Mit vielen Abbildgn. Nr. 407—409. Lateinische Grammatik. Grundriß der lateinischen Sprachlehre von Prof. Dr. W. Botsch in Magdeburg. Nr. 82.

Lateinische Sprache. Geschichte der lateinischen Sprache von Dr.

Friedrich Stolz. Professor an der Universität Innsbruck. Nr. 492.

Licht. Theoretische Physik II. Teil: Licht und Wärme. Von Dr. Gust. Jager. Prof, an der Technischen Koch-schule in Wien. Mi! 47 Abb. Nr. 77. Vierstellige Tak für logarithmisch trigonometrisches Rechnen in zwei Farben zusammengestellt von Dr. Kermami Schubert, Prof, an der Gelehrtenschule des Iohanneums in Kamburg. Nr. 81.

—    Fünfstellige, von Professor August Adler, Direktor der k. k. Staatsober, realfchule in Wien. Nr. 423.

Logik. Psychologie und Logik zur Einführung in die Philosophie von Professor Dr. Th. Eisenhans. Mit 13 Figuren. Nr. 14.

Lokomotiven. Eisenbahnfahrzeuge von ß. ßinnenthal. I: Die Lokomotiven. Mit 89 Abb. im Text u. 2 Taf. Nr. 107.

Lothringen. Geschichte Lothringens Dr. ßermann Derichsweiler. Geh. Regierungsrat in Straßburg. Nr. 6.

—    Landeskunde v. Elsafz-Lvthring. v.Prof. Dr. N. Langenbecki. Strajzburg i.E. Mit 11 Abb. u. 1 Karte. Nr. 215.

Lötrohrprohierkunde. Qualilative Analyse mit Kilse des Lötrohrs von Dr. Martin ßengletn in Freiberg i. Sa. Mit 10 Figuren. Nr. 483.

Lübeck. Landeskunde der Grotz-herzoglümer Mecklenburg u. der Freien u. Kansestadt Lübeck von Dr. Sebald Schwarz. Direktor d. Real, schule zum Dom in Lübeck. Mit 17 Abbildungen und Karten im Text und 1 lithographischen Karte. Nr. 487.

Luft- und Meeresströmungen von Dr. Franz Schulze. Direktor der Navigationsschule zu Lübeck. Mit 27 Abbildungen u. Tafeln. Nr. 551.

Lüftung. Keizung und Lüftung von Ingenieur Johannes Körting in Düstet-dorf. I: Das Wesen und die Be-rechnung der ßeizungs- und Lüftungs. anlagen. Mit 34 Figuren. Nr. 342. — II: Die Ausführung der ßeizungs-Lüftungsanlagen. Mit 191 Fi-guren. Nr. 343.

Me

Geh.

Lust- und

en v. Dr. Franz avigationsschule zu Lübeck. Mit 27 Abbildungen u. Tafeln. Nr. 551.

Luiker, Martin» u. Thom. Murner. Ausgewählt und mit Einleitungen und Anmerkungen versehen von Prof. G. Berlit, Oberlehrer am Nikolaigymna-sium zu Leipzig. Nr. 7.

Magnetismus. Theoretische Physik lü.Teit: Elektrizitätu. Magnetismus. Von Dr. Gustav Jäger, Professor an der Technischen Kochschule Wien. Mit 33 Abbildungen. Nr. 78.

Mälzerei. Brauereiwesen I: Mälzerei von Dr. P. Dreverhoff, Direktor der Öffentl. u. 1. Sächs. Versuchsstat. für Brauerei u. Mälzerei, sow. d. Brauerund Mälzerschule zu Grimma. Nr. 303.

Maschinenbau, Die Kalkulation im, v. Ing. K. Bethmann, Doz. a. Technik. Altenburg. Mit 63 Abbild. Nr. 486.

— Die Materialien des Maschinenbaues und der Elektrotechnik von Ingenieur Prof. Kermann Wilda. Mit 3 Abb. Nr. 476.

Maschinenelemente, Die. Kurzgefaßtes Lehrbuch mit Beispielen für das Selbststudium und den praktischen Gebrauch von Fr. Barth. Oberingenieur in Nürnberg. Mit 86 Figuren. Nr. 3.

Maschtnenzeichnen» Praktisches» von Ing. Rich. Schiffner in Warm-brunn. I: Grundbegriffe. Einfache Maschinenteile bis zu den Kuppelungen. Mit 60 Tafeln. Nr. 589.

--II: Lager, Riemen- u. Seilscheiben.

Zahnräder, Kolben-Pumpe. Mil 51 Tafeln. Nr. 590.

Maßanalyse von Dr. Otto Rühm in Darmstadt. Mit 14 Figuren. Nr. 221.

Matz-, Münz- und Geviichtswesen von Dr. August Blind, Professor an der Kandelsschule in Köln. Nr. 283.

Materialprüsungswesen. Einführung in d. mod. Technik d. Materialprüfung von K. Memmler, Diplom-Ingenieur, ständ. Mitarbeiter a. Kgl. Material-Prüfungsamte zu Groß-Lichterfelde. I: Materialeigenschaften. — Festig-keitsversuche. — Kilfsmittel für Festig-keitsverfuche. Mit 58 Fig. Nr. 311.

---II: Metallprüfung u. Prüfung von

Kilfsmaterialien des Maschinenbaues. — Baumaterialprüfung. — Papier-Prüfung. — Schmiermittelprüfung. — Einiges über Metallographie. Mit 31 Figuren. Nr. 312.

Mathematik, Geschichte der, von

Dr. A. Sturm. Professor am Ober-gymnasium in Seitenstetten. Nr. 226.

Mathematische Formelsammlung u.

Repetitorium der Mathematik, enth. die wichtigsten Formeln und Lehrsätze der Arithmetik, Algebra, algebraischen Analysis, ebenen Geometrie, Stereo-mehrte, ebenen und sphärischen Trigonometrie, math. Geographie, analyt. Geometrie der Ebene u. d. Raumes, der Different.- u. Integralrechn. von 0. Th. Vürklen. Prof, am Kgl. Realgymn. in Sch.-Gmünd. Atit 18 Figuren. Nr. 51.

Maurer- und Steinhauerarbeitsn

von Prof. Dr. phil. und Dr.-Ingen. Eduard Schmitt in Darmstadt. 3 Bänd, eben. Mit vielen Abbild. Nr. 419-421-

»chanik. Theoret. Physik 1. Teil: Mechanik und Akustik. Von Dr.

Gust. Jäger, Professor an der Technischen Kochschule in Wien. Mit 19 Ab-bildungen. Nr. 76.

Mechanische Technologie von

Kofrat Professor A. Lüdicke in B schweig. 2 Bändchen. Nr. 340, 341.

Mecklenburg. Landeskunde der Grotzherzogtümer Mecklenburg u. der Freien u. Kansefladt Lübeck v. Dr.Sebald Schwarz, Direktor d. Realschule zum Dom in Lübeck. Mit 17 Abbildungen im Text. 16 Tafeln und 1 Karte in Lithographie. Nr. 487.

Mecklenburgische Geschichte von Oberlehrer Otto Vitense in Neubrandenburg i. M. Nr. 610.

Meereskunde, Physische, von Pro-fessor Dr. Gerhard Schott, Abteilungs-Vorsteher bei der Deutschen Seewarte in Kamburg. Mit 39 Abbildungen im Text und 8 Tafeln. Nr. 112.

Meeresströmungen. Meeresströmung Schulze, Dir. der N

Menschliche Körper, Der, sein Bau und seine Tätigkeiten von E. 'Rebmann, Oberschulrat in Karlsruhe. Mit Gesundheitslehre v. Dr. meä.K.Seiler. Mit 47 Abbild, und 1 Tafel. Nr. 18.

im Textu. 37 Lichtb. auf 19 Taf. Nr. 433. Metallurgie von Dr. August Geik, in Kristianssand (Norwegen). I. II.

aus

. 5n

uud Musikbeilagen. 2i Musikalische Akustik

Dr. Kar! L. Schäfer in Berlin 35 Abbildungen. Nr. 21.

von

35 Abbildungen.

Musikalische Formenlehre (Kompositionslehre) von Stephan Krehl. 1 II Mit viel. Noienbeisp. Nr. 149,150.

Musikästhetik von Dr. Karl Grunsky in Stuttgart. Nr. 344.

Musikgeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts von Dr. K. Grunsky in Stuttgart. Nr. 239.

Musikgeschichte seit Beginn des 19. Jahrhunderts von Dr. K. Grunsky in Stuttgart. I. II. Nr. 164. 165.

Musiklehre, Allgemeine, von Stephan Krehl in Leipzig. Nr. 220.

Nadelhölzer, Die, von Dr. F. W. Neger. Professor an der Königlichen Forsiakademie zu Tharandt. Mit 85 Abbild., 5 Tab. und3Karten. Nr.355.

Na

Metallographie. Kurze, gemeinfaßliche Darstellung der Lehre von den Metallen und ihren Legierungen unter besonderer Berücksichtigung der Metall-mikroskopie von Prof. E. Keyn u. Prof. D. Bauer am Kgl. Materialprüfungs-amt (Gr.'Lichterfelde) der Kgl. Techn. Kochschule zu Berlin. I: Allgem. Teil. Mit 45 Abbildungen im Text u. 5 Licht» bildern auf 3 Tafeln. Nr. 432.

--II: Spezieller Teil. Mit 49 Abb.

Mit 21 Figuren. Nr. 313, 314.

Meteore. Astronomie. Größe, Bewegung und Entfernung der Kimmeis. Körper von A. F. Möbius, neu bearbeitet von Dr. Kenn. Kobold, Prof, an der Universität Kiel. II: Kometen. Meteore und das Sternfystem. Mit 15 Figuren u. 2 Sternkarten. Nr. 529.

Meteorologie von Dr. W. Traber!. Professor an der Universität Wien. Mit 49 Abbild, u. 7 Tafeln. Nr. 54.

Militärstrafrecht von Dr. Max Ernst Mayer, Professor an der Universität Straßburg i. E. 2 Bde. Nr. 371,372.

Mineralogie von Geh. Bergrat Dr. R. Brauns. Prof, an der Universität Bonn. Mit 132 Abbild. Nr. 29.

Minnesang und Svruchdichtung. Walther von üer Vogelweide mit Auswahl aus Minnesang und Spruchdichtung. Mit Anmerkungen u. einem Wörterb. v. 0. Güntter. Prof, an der Oberrealschule und an d. Techn. Kochschule in Stuttgart. Nr. 23.

Mittelhochdeutsch. Dichtungen mittelhochdeutscher Frühzeit Auswahl mit Einleitung und Wörterbuch herausgegeben von Dr. fiermann Lanhen. Direktor der Königin Luise-Schule in Königsberg i. Pr. Nr. 137.

MittelhochdeutscheGrammatik.Der Nibelunge Not in Auswahl und mittelhochdeutsche Grammatik m. kurzem Wörterbuch v. Dr. W. Golther, Prof. a. d. Universität Rostock. Nr. 1.

Morgenland. Geschichte des alten Morgenlandes von Dr. Fr. Komme!, Professor an der Universität München. Mit 9 Bildern und 1 Karte. Nr. 43.

Morphologie u. Organograxhie der Pflanzen von Prof. Dr. M. Nord-Hauseni.Kiel. M.123Abbild. Nr.141.

Mörtel. Die Industrie der künstlichen Bausteine und des Mörtels v. Dr. G. Rauter in Charlottenburg. Mit 12 Tafeln. Nr. 234.

Mundarten, Die deutschen, o. Prof. Dr. K. Reis in Mainz. Nr. 605.

Mundarten, Plattdeutsche, von Dr. Kubert Grimme, Professor an der Universität Münster i. W. Nr. 461.

Münzwesen. Matz-, Münz- u. Ge-wichtswesen v.Dr. Aug. Blind. Prof, a. d. Kandelsschule in Köln. Nr. 283.

Murner, Thomas. Martin Luther und Thomas Murner. Ausgewählt u. m. Einleitungen u. Anmerk, versehen von Prof. G. Berlit, Oberl. am Nikolaigymn. zu Leipzig. Nr. 7.

Musik» Geschichte der alten ».mittelalterlichen, von Dr. A. Möhler in Steinhaußen. 2 Bdch. M. zahlr. Abb.

Nr. 121 und 347.

£*85 hrungsmittel. Ernährung und Nahrungsmittel von Oberstabsarzt Professor K. Bischofs in Berlin. Mit 4 Abbildungen. Nr. 464.

Nautik. Kurzer Abriß des täglich an Bord von Kandelsschiffen angewandten Teils der Schiffahrtskunde. Von Dr. Franz Schulze, Direktor d. Navigations-Schule zu Lübeck. M. 56 Abb. Nr. 84. Neugriechisch-deulsches Gesprächsbuch mit besonderer Berücksichtigung der Umgangssprache von Dr. Johannes Katiffunakis, Dozent am Seminar für Orient. Sprache in Berlin. Nr. 585.

Ge-

von

Univ.

Augusten-Nr. 123.

von

von

Geologische Gründ Festländer von in Wien. Mit 6

Mit

von

Neunzehntes Jahrhundert. ( schichte des 19. Jahrhunderts

OskarJäger, o. ßonorarprof. a.d. Bonn. I.Bdchn.: 1800—1852. Nr.216.

--2. Bändchen: 1853 bis Ende des

Jahrhunderts. Nr. 217.

Neutestamentliche Zeitgeschichte von Lic. Dr. W. Staerk, Prof. a. der Univ. in Jena. 1: Der historische und kulturgeschichtliche Hintergrund des Urchristentums. Mit 3 Karten. Nr. 325.

--II: Dis Religion des Judentums

im Zeitalter d. Hellenismus u. d. Römer-Herrschaft. Mit 1 Planskizze. Nr. 326.

Nibelunge Not, Der, in Auswahl und mittelhochdeutsche Grammatik mit kurzem Wörterbuch von Dr. W. Golther, Professor an der Univ. Rostock. Nr. 1.

Nordische Literaturgeschichte I: Die isländische u. norwegische Literatur des Mittelalters von Dr. Wolfgang Golther, Prof, an der Univers. Rostock. Nr. 254.

Nutzpflanzen von Professor Dr. I. Beh. reite, Vorst, d. Großherzogl. landwirt. schaftlichen Versuchsanstalt berg. Mit 53 Figuren. '

öle. Die Fette und öle sowie die Seifen- u. Kerzenfabrikation u. d.ßarze, Lacke. Firnisse m. ihren wichtigst, fitlfs-sloffen von Dr. Karl Braun in Berlin. I: Einführ, in d. Chemie, Besprech. einiger Salze und der Fette und Öle. Nr. 335. öle und Riechstoffe, Ätherische, Dr. F. Rochussen in Miltitz. Mit 9 Abbildungen. Nr. 446.

Optik. Einführung in die geometrische Optik von Dr. W. ßinrichs in Wilmersdorf-Berlin. Nr. 532.

Orientalische Literaturen. Die Literaturen des Orients von Dr. M. ßaberlandt. Privatdozent an der Universität Wien. I: Die Literaturen Ostasiens und Indiens. Nr. 162.

--II: Die Literaturen der Perser,

Semiten und Türken. Nr. 163.

— Die christlichen Literaturen des Orients von Dr. Anton Baumstark.

I: Einleitung. — Das christlich-aramäische u. d. koptiscke Schrifttum. Nr. 527.

---H: Das chriftlich-arabische und das

äthiopische Schrifttum. — Das christ-liehe Schrifttum der Armenier und Georgier. Nr. 528.

Ortsnamen im Deutschen, Die, ihre Entwicklung und ihre ßedumft Dr. Rudolf Kleinpaul in Leipzig-Gohlis. Nr. 573.

Oftafrika. (Die deutschen Kolonien Hi) von Prof. Dr. K. Dove. Mit 16 Tafeln u. 1 lithogr. Karte. Nr. 567.

Österreich. Österreichische Geschichte von Prof. Dr. Franz von Krones, neu bearb. von Dr.Karl Uhlirz, Prof. a. d. Univ. Graz. I: Von d. Urzeit b. z. Tode Königs Albrechts 11. (1439). Mit 11 Stammtafeln. Nr. 104.

--II: Vom Tode König Albrechts!!.

bis zum Westf. Frieden (1440—1648). Mit 3 Stammtafeln. Nr. 105.

—    Landeskunde vonösterreich-An-garn von Dr. Alfred Grund, Prof, an der Universität Prag. Mit 10 Text-Illustrationen und 1 Karte. Nr. 244.

Ovidius Nass, Die Metamorphosen des. In Auswahl mit einer Einleit, u. Anmerk, herausgegeb. von Dr. Jul. Ziehen in Frankfurt a. M. Nr. 442.

Pädagogik im Grundriß von Professor Dr. W. Nein, Direktor des Pädagog. Seminars an der Univ. Jena. Nr. 12.

—    Geschichte der, von Oberlehrer Dr. ß. Weimer in Wiesbaden. Nr. 145.

Paläogesgraphle. schichte der Meere Dr. Franz Kossmat Karten. Nr. 406.

PalLoklimatologie von Dr. Wilh. R. Eckardt in Weilburg (Lahn). Nr. 482.

Paläontologie von Dr. Rud. ßoernes, Professor an der Universität Graz. Mit 87 Abbildungen. Nr. 95.

—    und Abstammungslehre von Dr. Karl Diener. Professor an der Unioers. Wien. Mit 9 Abbildungen. Nr. 460.

Palästina. Landes- u. Volkskunde Palästinas v. Lic. Dr. Gustavßölfcher i.ßalle. M. 8 Vollbild. u.l K. Nr. 345. Parallelperspektive. Rechtwinklige und schiefwinklige Axonometrie Professor I. Vonderlinn in Münster. Mit 121 Figuren. Nr. 260.

Personennamen, Die deutschen, von Dr. Rud. Kleinpaul in Leipzig. Nr. 422.

Petrographie von Dr. W. Druhns, Professor an der Bergakademie Clausthal. Mit 15 Abbildungen. Nr. 173.

Pflanze, Die» ihr Bau und ihr Leben Professor Dr. E. Dennert.

96 Abbildungen. Nr. 44.

re. Aclrerbau- und

von

Pflanzenphysiologie von Dr. Adolf Kausen, Professor an der Universität Gießen. Mit 43 Abbild. Nr. 591.

Dr!

von

Professor an der Uni-Nr. 536.

Philosophie, Geschichte VI: Die Philosophie im ersten Drittel -es IS. Fahrhunderls

von Arthur Drews. Prof. d. Philo, sophie an der Techn. Kochschule in Karlsruhe. Nr. 571.

—    Hauptprobleme der, von Dr. Georg Simmel. Prof.a.d.Univ.Bsr!in.Nr.500.

—    Psychologie und Logik zur Eins, in die Philosophie von Prosessor Dr. Th. Elsenhans. Mit 13 Figuren. Nr. 14.

Photographie» Die. Von K. Keßler. Professor an der k. h. Graphischen Lehr, und Versuchsanstalt in Wien. Mit 3

öden v.

berreal-Nr. 301.

schulet.

Pslanzenbauleh

Pflanzenbaulehre von Dr. Paul Rippert in Essen und Ernst Langen, deck in Groß-Lichterfelde. Nr. 232.

Pflanzenbrologie von Dr. W. Migula. Professor an der Forstakademie Eise, nach. 1: Allgemeine Biologie. Mit 43 Abbildungen. Nr. 127. Pslanzenernahrung. Agrikultur-chemie I: PslaNzenernährung Dr. Karl Grauer. Nr. 329. Pflanzengeographie von Professor Dr. Ludwig Diels in Marburg (Kessen). Nr. 339.

Pslanzsnkrankheiten von Dr. Werner Friedr. Bruck, Privatdozent in Gießen. Mit 1 färb. Taf. u. 45Abbild. Nr. 310. Pslanzenmorphologie. Morphologie u. Organographie -.Pflanzen von Prof. Dr. M. Nordhausen in Kiel. Mit 123 Abbild. Nr. 141.

Pflanzenreichs» Die Stämme des, von Privatdozent Dr. Robert Pilger. Kustos am Kgl. Botanischen Garten in Berlin-Dahlem. Mit 22 Abb. Nr. 485.

Pflanzenwelt, Die, der Gewässer von Dr. W. Migula, Prof. a. d. Forstak. Eisenach. Mit 50 Abb. Nr. 158.

Pslanzenzellenlehre. Zellenlehre und Anatomie der Pflanzen von Prof. Dr. K. Miehe in Leipzig. Mit 79 Abbildungen. Nr. 556.

Pharmakognosie. Von Apotheker F. Schmitthenner. Assist, a. Botan. Instit. d. Techn. Kochsch. Karlsruhe. Nr. 251.

Pharmazeutische Chemie von Privat-dozent Dr. E. Mannheim in Bonn. 3 Bändchen. Nr. 543/44 u. 588.

Philologie» Geschichte -.klassischen, v. Dr. Wilhelm Kroll, ord. Prof. a. d. Universität Münster in Wests. Nr. 367.

Philosophie, Einführung in * die, von Dr. Max Wentscher. Professor an der Universität Bonn. Nr. 281.

WÄSSS

Professor an der Univ. Jena. Nr. 394.

--V: Fmmanuel Kant

Bruno Bauch, oersität Jena.

-er»

Tafeln und 42 Abbildungen. Nr. 94.

Physik» Theoretische, von Dr. Gustav Jager, Professor der Physik an der Technischen Kochschule in Wien. l. Teil: Mechanik und Akustik. Mit 24 Ab-bildungen. Nr. 76.

--ll. Teil: Licht und Wärme. Mit

47 Abb. Nr. 77.

--IH. Teil: Elektrizität und Magne-

tismus. Mit 33 Abbildungen. Nr. 78.

--IV. Teil: Elektromagnetische Lichttheorie u. Elektronik. M.21 Fig.Nr.374.

— Geschichte -er, von Prof. A. Kistner in Wertheim a. M. I: Die Physik bis Newton. Mit 13 Figuren. Nr. 293.

---II: Die Physik von Newton bis zur

Gegenwart. Mit 3 Figuren. Nr. 294.

Physikalisch-Chemische Rechenaufgaben von Professor Dr. R. Äbegg u. Privatdozent Dr. 0. Sackur, beide an der Universität Breslau. Nr/445.

Physikalische Aufgabensammlung von G. Mahler, Professor der Ma-thematik u. Physik am Gymnasium in Ulm. Mit den Resultaten. Nr. 243.

Physikalische Formelsammlung von G. Mahler, Professor am Gymnasium in Ulm. Mit 65 Figuren. Nr. 136.

Physikalische Messungsmeth,

Dr. Wilh.Vahrdt. Oberl. a.d.O Gr.-Lichterf. M.49F.

Physiologische Chemie von Dr. med. A. Legahn in Berlin. I: Assimilation. Mit 2 Tafeln. Nr. 240.

--H: Dissimilation. MitlTaf. Nr. 241.

Phnsische Geographie von Dr.Siegm. Günther, Prof. a. d. Kgl.Techn. Kochsch. in München. Mit 32 Abbild. Nr. 26.

Physische Meereskunde von Prof. Dr. Gerh. Schott. Abteilungsvorsteher bei der Deutsch. Seewarte in Kamburg. Mit 39 Abbild, im Text und 8 Taf. Nr. 112,

von

Preußisches Staatsrecht von Dr. Fritz Stier-Somlo, Professor an der Univer-sität Bonn. 2 Teile. Nr. 298, 299. Psychiatrie. Forensische, von Professor Dr. W. Weygandt, Direktor der Irren-anstatt Friedrichsberg in Kamburg. 2 Bändchen. Nr. 410 und 411. Psychologie und Logik zur Einführ, in die Philosophie von Prof. Dr. Th. Elsenhans. Mit 13 Figuren. Nr. 14. Psychophystk, Grundriß der, von Professor Dr. G. F. Lipps in Zürich. Mit 3 Figuren. Nr. 98.

Re-

von

von

Dr.

von

Pilze, Die. Eine Einführung in die Kenntnis ihrer Formenreihen von Prof. Dr. G. Lindau in Berlin. Mt 10 Figurengruppen im Text. Nr. 574.

Planetensystem. Astronomie (Größe. Bewegung und Entfernung d. Himmelskörper) von A. F. Möbius, neu bearb. von Dr. fierm. Kobold, Prof, an der Universität Kiel. Ir Das Planeten, fyftem. Mit 33 Abbildung. Nr. 11.

Plastik, Die» -es Abendlandes Dr. Kans Stegmann. Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in Mün-chen. Mit 23 Tafeln. Nr. 116.

— Die» seif Beginn des 19. Jahrhunderts von A. Keilmeyer in München. Mit 41 Vollbildern. Nr. 321.

Plalldeulsche Mundarten von Dr. Kubert Grimme. Professor an der Universität Münster i. W. Nr. 461.

Poetik, Deutsche, von Dr. K. Borinski, Prof. a. der ifnto. München. Nr. 40.

Polarlicht. Erdmagnetismus, Erd-strom u. Polarlrcht v. Dr. A. Nip. poldi» Mitglied des Kgl. Preußischen Meteorologischen Instituts zu Potsdam. Mit 15 Abbild, und 7 Tafeln. Nr. 175.

Polnische Geschichte von Dr. Clemens Brandenburger in Posen. Nr. 338.

Pommern. Landeskunde von Pommern von Dr. W. Deecke, Prof, an der Universität Freiburg i. B. Mit 10 Abbild, und Karten im Text u. 1 Karte in Lithographie. Nr. 575.

Portugiesische Literaturgeschichte von Dr. Karl von Reinhardstoettner, Professor an der Königlichen Technischen Kochschule München. Nr. 213.

Posamentiererei. Textil-Jndustrie II: Weberei, Wirkerei, Posamentierers!, Spitzen- und Gar-dinenfabrikation und Filzsabri-katiorr von Prof. Mar Gürtler. Geh. Regierungsrat im Kgl. Landesgewerbe, amt zu Berlin. Mit 29 Fig. Nr. 185.

Posirecht von Dr. Alfred Wolcke, Post-inspektor in Bonn. Nr. 425.

Preßlustrverkzeuge, Die, von Dipl.-Ing. P. Iltis. Oberlehrer an der Kais. Technischen Schule in Straßburg. Mit 82 Figuren. Nr. 493.

Preußische Geschichte. Branden-burgisch - Preußische Geschichte von Prof. Dr. M. Thamm, Direktor des Kaiser Wilhelms-Gymnasiums in! Montabaur. Nr. 600.

Pumpen, Druckwasser- u. Druckluft-Anlagen. Ein Kurzer Überblick Dipl.-Ing. Rudolf Vogdt. .... gierungsbaumeister a. D. in ^lachen. Mit 87 Abbildungen. Nr. 290.

Quellenkunde der deutschen Geschichte von Dr. Carl Jacob, Prof, an d. Univ. Tübingen. 1. Band. Nr. 279.

Radioaktivität von Dipl.-Ing. Wilhelm Frommel. Mit 21 Abbild? Nr. 317.

Rechnen, Das, in der Technik und feineKilfsmittel (Rechenschieber,Rechen, tafeln, Rechenmaschinen usw.) von Ingenieur Ioh. Eugen Mayer in Frei. bürg i. Br. Mit 30 Abbild. Nr. 405.

—    FiaufrnLnnisches, von Prof. Richard Just, Oberlehrer an der öffentlichen Kandelslehranstalt der Dresdener Kauf. Mannschaft. Ul. III. Nr. 139,140,187.

Recht des Bürgerlich. Gesetzbuches» Erstes Buch: Allgemeiner Teil. I: Ein. leitung — Lehre von den Personen u. v. d. Sachen von Dr. Paul Oertmann, Prof. a. d. Univ. Erlangen. Nr. 447.

--II: Erwerb und Verlust. Geltend-

machung und Schutz der Rechte Dr. Paul Oertmann, Professor an der Universität Erlangen. Nr. 448.

—    Zweites Buch: Schuldrecht. I. Ab-teilung: Allgemeine Lehren von Dr. Paul Oertmann, Professor an der Universität Erlangen. Nr. 323.

--II. Abteilung: Die einzelnen Schuld-

Verhältnisse v. Dr.PaulOertmann,Prof. an der Universität Erlangen. Nr. 324.

—    Drittes Buch: Sachenrecht von Dr. F. Kretzfchmar, Oberlandesgerichtsrat in Dresden. I: Allgemeine Lehren. De-fitz und Eigentum. Nr. 480.

--II: Begrenzte Rechte. Nr. 481

—    Viertes Buch: Familienrecht Keinrich Tihe, Professor an der Universität Göttingen. Nr. 305.

von

von

von

Rechtsgeschichte, Römische, von Dr.

Robert von Mayr, Prof, an der Deutschen Universität Prag. l.Buch: Die Zeit des Volksrechtes. I.Kälfte: Das öffentliche Recht. Nr. 577.

--2. Kälfte: Das Privatrecht. Nr. 578.

Rechtsschutz, Der internationale gewerbliche, von 3. Neuberg. Kaiser!. Regierungsrat. Mitglied des Kaiser!. Patentamts zu Berlin. Nr. 271.

Rechtswissenschaft, Einführung in die, von Dr. Theodor Sternberg in Berlin. I: Methoden- und Quellen-lehre. Nr. 169.

--II: Das System. Nr. 170.

Reüelehre, Deutsche, von Kans Probst, Gymnasialprof. in Bamberg. Nr. 61.

Redeschrift siehe: Stenographie.

Reichssinanzen, Die Entwicklung der, von Präsident Dr. R. van der Borght in Berlin. Nr. 427.

Religion, Die Entwicklung der christlichen, innerhalb des Neuen Testaments von Professor Dr. Lic. Car! Kiemen. Nr. 388.

— Die, des Judentums im Zeitalter des Kellenismus und der Römerherrschaft von Lic. Dr. W. Staerk (Neu-testamentl. Zeitgeschichte II.) Mit einer Planskizze. Nr. 326.

Religionen der Naturvölker, Die, von Dr. Th. Achelis, Professor in Bremen. Nr. 449.

Religionswissenschaft, Abriß der vergleichenden, von Professor Dr. Th. Achelis in Bremen. Nr. 208.

Renaissance. Die Kultur der Renaissance. Gesittung, Forschung, Dichtung von Dr. Robert F. Arnold, Prof, an der Universität Wien. Nr. 189.

Reptilien. Das Tierreich III: Reptilien und Amphibien. Von Dr. Franz Werner, Professor an der Universität Wien. Mit 48Abb. Nr.383.

Rheinprooinz, Landeskunde der, Dr. V. Steinecke, Direktor des Realgymnasiums in Essen. Mit 9 Abb.,

3 Kärtchen und 1 Karte. Nr. 308.

Riechstoffe. Ätherische Sle und Riechstoffe von Dr. F. Rochussen in Miltitz. Mit 9 Abbildungen. Nr. 446.

Roman. Geschichte des deutschen Romans v.Dr.Kellm.Mielke. Nr.229.

Romanische Sprachwissenschaft Dr. Adolf Zauner. Professor an der Univ. Graz. 2 Bände. Nr. 128 250.

Römische Altertumskunde von Dr.

Leo Bloch in Wien. M.8 Vollb. Nr. 45. Römische Geschichte von Realgym-nafinl-Strehtor Dr. Jul. Koch in Grüne, malö. Nr. 19.

Römische Literaturgeschichte von Dr.

Hermann Joachim in Karnburg. Nr. 52. Römische und griechische Mythologie von Prof. Dr. tiermann Steuding, Rektor des Gymnasiums in Schneeberg. Nr. 27.

Rußland. Russische Geschichte von

Dr. Wilh. Neeb, Oberlehrer am Oster-gymnasium in Mainz. Nr. 4.

— Landeskunde des Europäischen Rußlands nebst Finnlands von Professor Dr. A. Philippson in Kalle a. 6. Nr. 359.

Russisch - Deutsches Gesprächsbuch

von Dr. Erich Berneker, Professor an der Universität München. Nr. 68. Russische Grammatik von Dr. Erich Berneker. Professor an der Universi. tät München. Nr. 66.

Russische Handelskorrespondenz Dr. Theodor von Kawraysky in Leipzig. Nr. 315.

Russisches Lesebuch mit Glossar von Dr. Erich Berneker, Professor an der Universität München. Nr. 67. Russische Literatur von Dr. Erich Boehme, Lektor a. der Kandelshochschule Berlin. I. Teil: Auswahl moderner Prosa und Poesie m. ausführlichen An-merkgn. u. Akzentbezeichnung. Nr. 403.

--ll. Teil: BceBOJiOÄT» Fapimnn,,

PascKasBi. Mit Anmerkungen und Akzentbezeichnung. Nr. 404. Russische Literaturgeschichte von Dr.

Georg Polonskij in München. Nr. 166. Russisches Vokabelbuch» Kleines, von Dr. Erich Boehme, Lektor an der Kandelshochschule Berlin. Nr. 475. Sachenrecht. Recht d. Bürger!. Gesetzbuches. DrittesBuch: Sachenrecht von Dr. F. Krehschmar, Ober-landesgerichtsrat in Dresden. I: All-gemeine Lehren. Besitz und Eigentum. --II: Begrenzte Rechte. Nr. 480,481.

Sachs» Kans. Ausgewählt und erläut. von Prof. Dr. Julius Sahr. Nr. 24.

fer*

der neu. n an der Univer*

ilif 16

und Schwimmanstalten Karl Wolfs, Stadt-Oberbaurat in ftan« . Mit 50 Figuren. Nr. 380. Seemacht, Die, in der deutschen Geschichte von Wirkt. Admiralitäts* rat Dr. Ernst von ftalle, Professor an der Universität Berlin. Nr. 370. Seerecht, Das deutsche, von Dr. Oslo Brandis, Oberlandesgerichtsrat in ftam-burg. I. Allgemeine Lehren: Personen und Sachen des Seerechls. Nr. 386.

---tl.Die einzelnen feerechllichenSchuld*

Verhältnisse: Verträge des Seerechts u. autzervertragliche ftaftung. Nr. 387. Seifenfadrikation, Die, die Seifen-anatyse u. d. Kerzenfabrikation v. Dr. Karl Braun t. Berlin. (Die Fette

Sachsen. Sächsische Geschichte von

Professor Otto Kaemmel, Rektor des Nikolaigymnasiums z. Leipzig. Nr. 100. — Landeskunde des Königreichs Sachsen von Dr. 5. Zemmrich, Ober* lehrer am Realgymnasium in Plauen. Mit 12 Abb. und 1 Karte. Nr. 258. Säugetiere. Das Tierreich I: Säugetiere von Oberstudienrat Professor Dr. Kurt Lampert, Vorsteher des Königlichen Naluralienkabinetts in Stuttgart. Mit 15 Abbildungen. Nr. 282. Schattenkonstruktionen von Professor

з.    Vonderlinn in Münster. Mit 114 Figuren. Nr. 236.

Schisfs- und Küstenartillerie bis zur Gegenwart, Die Entwicklung der, von Korvettenkapitän ftuning. Mit Abbild, u. Tabellen. Nr. 606. Schleswig-Kolstein. Landeskunde von SchlesWig-Kotsiein,Ke!go-land uns der freien und Kcmse-stadt Kamburg von Dr. Paul ftambruch, Abteilungsvorsteher am Museum für Völkerkunde in Hamburg. Mit Abbild.. Plänen. Profilen

и.    1 Karte in Lithographie. Nr. 563. Schleusenbau. Kanal- u. Schleusenbau von Regierungsbaumeister Otto Rappold in Stuttgart. Mit 78 Abbildungen. Nr. 585.

Schmalspurbahnen (Klein*. Arbeitsund Feldbahnen) o. Dipl.-Ing. August Boshart in Nürnberg. Mit 99 Abbildungen. Nr. 524.

Schmarotzer und Schmarotzertum in der Tierwelt. Erste Einführung in die tierische Schmarotzerkunde von Dr. Franz v. Wagner, a. o. Pros. an der Umv. Graz. Mit 67 Abb. Nr. 151. Schreiner - Arbeilen. Tisch (Schreiner-)Arbeiten I: Materialien, Kandwerkszeuge, Maschinen » Einzelverbindungen, Fußböden, Fenster, Fensterladen, Treppen, Aborte von Prof. E. Viehweger. Architekt in Köln. Mit 628 Fig. auf 75 Tafeln. Nr. 502. Schuldrechi. Recht des Bürger!. Gesetzbuches. Zweites Buch: Schuldrechi. I. Abteilung: Allge* meine Lehren von Dr. Paul Oertmann. Prof. a. d. llnio. Erlangen. Nr 323.

--II. Abteilung: Die einzelnen Schuld-

verhältnisse von Dr. Paul Oertmann. Prof, an der llnio. Erlangen. Nr. 324.

Schule, die deutsche, im Auslande

von ftans Amrhein, Seminar-Ober* lehrer in Rheydt. Nr. 259.

Schulhaus. Die Baukunst LesSchul-kaufes von Professor Dr.-Ing. Ernst Vetterlein in Darmstadt. I: Das Schulhaus. Mil 33 Abbildungen. II: Die Schnlräume — Die Nebenanlagen. Mit 31 Abbildungen. Nr. 443 u. 444.

Schulpraxis. Methodik der Volksschule von Dr. N. Seyferl, Seminardireklor in Zschopau. Nr. 50.

Schwedisch - deutsches Gesprächsbuch von Johannes Neuhaus, Dozent der neunordischen Sprachen an der Universität Berlin. Nr. 555.

Schwedisches Lesebuch zur Einführung in die Kenntnis des heutigen Schwe* dens mit Wörterverzeichnis von Johannes Neuhaus, Dozent nordischen Sprache sität Berlin. Nr. 554.

Schweiß- und Schneidversahren, Das autogene, von Ingenieur ftans Niese in Kiel. Mit 30 Fig. Nr. 499.

Schweiz. Schweizerische Geschichte von Dr. K. Dändliker, Professor an der Universität Zürich. Nr. 188.

— Landeskunde der Schweiz Prof. Dr. ft. Walser in Bern. A Abbildungen und 1 Karte. Nr. 398.

Schwimmanstalten. Sffenti. Bade-von Dr.

nover und Öle II.) Mit 25 Abbild. Nr. 336. Semitische Sprachwissenschaft von

Dr. C. Brockelmann. Professor an der Universität Königsberg. Nr. 291.

Silikate. Industrie -er Silikate, -er künstlichen Bausteine u. des Mörtels von Dr. Gustav Käufer in Charlotlenburg. I: Glas und keramische Industrie. Mit 12 Taf. Nr. 233.

--II: Die Industrie d. künstl. Bausteine

u.d. Mörtels. Mit 12 Taf. Nr. 234.

Simplicius Simplicissimus von Hans Jakob Christoffel v. Grimmelshausen. In Auswahl herausgegeben von Pro-feffor Dr. F. Bobertag. Dozent an der Universität Breslau. Nr. 138.

Skandinavien, Landeskunde von, (Schweden. Norwegen und Dänemark) von Heinrich Merp, Kreisfchulinsp. in Kreuzburg. M. 11 Abb. u. 1 K. Nr.202.

Slavische Literaturgeschichte v. Dr. Josef Karäsek in Wien I: Altere Lite-

e von

82

in Dresden. Nr. 246.

368.

Lese-

raiur bis zur Wiedergeburt. Nr. 277.

---II: Das 19. Jahrhundert. Nr. 278.

Soziale Frage. Die Entwicklung der sozial. Frage von Professor Dr. Ferdin. Tönuies. Nr. 353.

Sozialversicherung von Prof. Dr.

Alfred Manes in Berlin. Nr. 267.

Soziologie von Professor Dr. Thomas Achelis in Bremen. Nr. 101.

Spanien. Spanische Geschieht Dr. Gustav Diercks. Nr. 266.

— Landeskunde der Iberischen Halbinsel v. Dr. Fritz Regel, Prof, an der Univ. Würzburo. Mil 8 Märschen und 8 Abbildungen im Text und 1 Karte in Farbendruck. Nr. 235.

Spanische Handelskorrespondenz von Dr. Alfreds Nadal de Mariez-carrena. Nr. 295.

Spanische Literaturgesüiichte v. Dr. Rudolf Beer, Wien. l. 11. Nr.167.168.

Speicher. Industrielle und gewerbliche Bauten (Speicher, Lagerhäuser und Fabriken) von Architekt Heinrich Salzmann in Düsseldorf. II: Speicher u. Lagerhäuser. Mil 123 Fig. Nr. 512.

Spinnerei. Textil - Industrie 1: Spinnerei und Zwirnerei von Prof. Max Gürtler, Geh. Regierung«, rat im König!. Landesgewerbeamt zu Berlin. Mit 39 Figuren. Nr. 184.

Spitzenfadrikalion. Textil - Industrie II: Weberei, Wirkerei, Posamentiererei» Spitzen- u. Gar-dinenfabrikat. u. Fitzfabrikation von Prof. Max Gürtler, Geh. Regier.-Rat im Königl. Landesgewerbeamt zu Berlin. Mit 29 Figuren. Nr. 185.

Spruchdichtung. Walther von der Vogelweide mit Auswahl aus Minnesang und Spruchdichtung.

Mit Anmerkungen u. einem Wörterbuch v. Otto Güntler, Professor an d. Ober-realschule und an der Technischen Kochschule in Stuttgart. Nr. 23. Staatslehre» Allgemeine, von Dr. Hermann Nehm, Professor an der Universität Strahburg i. E. Nr. 358. Staatsrecht, Allgemeines, von Dr. Julius Katfchek. Prof. d. Rechte a. d. Univ. Göttingen. 3Bdch. Nr.415—417. Staatsrechl, Preußisches» von Dr. Fritz Stier-Eomlo, Prof. a. d. Universität Bonn. 2 Teile Nr. 298. 299. Stammeskunde, Deutsche, von Dr. Rudolf Much, a. o. Prof. a. d. Univ. Wien. M. 2 Kart. u. 2 Taf. Nr. 126. Statik von W. Kauber, Dipl.-Ing. I. Teil: Die Grundlehren der Statik starrer Körper. Mit Figuren. Nr. 178.

--II. Teil: Angewandte Statik.

Mit 61 Figuren. Nr. 179. Graphische, von Kgl. Oberlehrer Dipl.-Ing. Otto Henkel in Rendsburg. Mit vielen Figuren. Nr. 603. SteinhauerarLeiten. Maurer- und Sternhausrarbeiten von Professor Dr. phil. und Dr.-Ing. Eduard Schmitt in Darmstadt. 3 Bändchen. Mit vielen Abbildgn. Nr. 419—421. Stenographie. Geschichte der Stenographie von Dr. Arthur Mentz in Königsberg t. Pr. Nr. 501. Stenographie n. d. System v. F. X-GabelsöerZerv.Dr.AlbertSchramm. Landesamtsass.

—    Die Redeschrift des Gabels-bergerfchen Systems von Dr. Al-beri Schramm, Landesamtsassesfo: in Dresden. Nr.

—    Lehrbuch d. Vereinfachten Deutschen Stenographie (Einig.-Syslem Stolze-Schrey) nebst Schlüssel, stücken und einem Anhang von Dr. Amsel, Sludienrat des Kadettenkorps in Bensberg. Nr. 86.

—    Redeschrift. Lehrbuch der Rede-schrift des Systems Stolze-Schrey nebst Kürzungsbeisp.. Lesestücken. Schlüsse! und einer Anleitung zur Steigerung der stenographischen Fertigkeit von Hein-rich Dröse, amtl. bad. Landtagssteno-graph in Karlsruhe (B.). Nr. 494.

von

v. Dr.

Technologie, Allgemeine chemische» von Dr. ©uff. Raufer in Charlotten-

r. W.

und FilZ-fabrikation v. Prof. M. Gürtler, Geh. Regierungsr. i. Kgl. Landesgewerbeamt zu Berlin. Mit 29 Figuren. Nr. 185.

—    III: Wäscherei, Bleicherei, Färberei und ihre Kitfsstosfe von Dr. Wilh. Massot, Prof. a. d. Preuß. höheren Fachschule für Textilindustrie in Krefeld. Mit 28 Figuren. Nr. 186.

Thermodynamik (Technische Wä lehre) v. K. Walther u. M. Nöttinger, Diplom-Ingen. M. 54 Fig. Nr. 242.

-    Die thermodynamischen Grundlagen der Warmekrast- und Kältemasckinen von M. Röt-tinger, Diplom-Ingenieur in Mann-heim. Nr. 2.

Thüringische Geschichte von Dr. Ernst Devrient in Leipzig. Nr. 352.

Tierbiologie. Abritz der Biologie der Tiere von Dr. Heinrich Simroth, Prof, an der Unio. Leipzig. Nr. 131.

Slereochemie von Dr. E. Wedekind, Professor an der Universitas Tübingen. Mit 34 Abbildungen. Ar. 201.

Stereometrie von Dr. R. Glaser in Stuttgart. Mit 66 Figuren. Nr. 97.

Sternsystem. Astronomie. Größe. Bewegung u. Entfernung der Himmelskörper von A. F. Möbius, neu bearbeitet von Dr. Herrn. Kobold, Prof, a. d. Universität Kiel. II: Kometen, Meteore und das Sternsystem. Mit 15 Fig. und 2 Sternkarten. Nr. 529.

Steuersysteme -es Auslandes» Die, Geh. Oberfinanzrat O. Schwarz in Berlin. Nr. 426.

Stilkunde v. Prof. Karl Otto Hartmann in Stuttgart. Mit 7 Vollbildern und 195 Textillustrationen. Nr. 80.

Stöchiometrische Aufgabensammlung von Dr. Wilh. Bahrdt, Oberl. an der Oberrealschule in Groß-Lichter-selbe. Mit den Resultaten. Nr. 452.

Straßenbahnen von Dipl.-Ing. August Boshart in Nürnberg. Mit 72 Abbildungen. Nr. 559.

Strategie von Löffler. Major im Kgl. Sachs. Kriegsmin. in Dresden. Nr. 505.

Ströme und Spannungen in Stark-stromrretzen v. Los. Herzog, Dipl.-Elektroingenieur in Budapest u Cla-rence Feldmann. Professor der Elektrotechnik in Delft. Mit 68 Abb. Nr. 456.

Südseegebiet. Die deutschen Kolonien II: Das Südsesgebie! und Kirmtfchou von Prof. Dr. K. Dooe. M. 16 Taf. u. 1 lithogr. Karte. Nr. 520.

Talmud. Die Entstehung d. Talmuds v. Dr. S. Funk in Boskowitz. Nr. 479.

Talmudproben von Dr. 6. Funk in Boskowitz. Nr. 583.

Technisch-Chemische Analyse G. Lunge, Prof. a. d. Eidg. Polytechn. Schule i. Zürich. Mit 16 Abb. Nr. 195.

Technische Tabellen und Formeln von Dr..Ing. W. Müller. Dipl.-Ing. am Kgl. Materialprüfungsamt zu Groß - Lichterfelde. Mit 106 Figuren. Nr. 579.

Technisches Wörterbuch, enthaltend die wichtigsten Ausdrücke des Ma-schinenbaues, Schiffbaues und der Elek-trotechnik von Erich Krebs in Berlin. l.Teil: Deutsch-Englifch. Nr. 395.

--II.Teil:Englisch-Deutsch. Nr. 396.

--III. Teil: Deutsch-Französ. Nr. 453.

--IV.Teil:Französ.-Deutsch. Nr. 454.

bürg. Nr. 113.

—    Mechanische, o. Geh. HofratProf. A. Lüdime i. Braunschweig. Nr. 340, 341.

Teerfarbstoffe, Die, mit befand. Berück-sichtigung der synthetischen Methoden v. Dr. Hans Bucherer, Prof. a. d. Königl. Techn. Hochschule, Dresden. Nr. 214.

Telegraphenrscht von Postinspektor Dr. jur. Alfred Wolcke in Bonn. I: Ein-leitung. Geschichtliche Entwicklung. Die Stellung des deutschen Telegraph wesens im öffentlichen Rechte, allgemeiner Teil. Nr. 509.

--II: Die Stellung des deutsch. Tele-

graphenwesens im öffentlichen Rechte, besonderer Teil. Das Telegraphen-Strafrecht. Rechtsverhältnis der Tele-graphie zum Publikum. Nr. 510.

Telegraphie, Die elektrische, v. Dr. Lud. Rellstab. Mit 19 Fig. Nr. 172.

Testament. Die Entstehung des Alten Testaments von Lic. D Staerk, Prof. a. d. Unio. Jena. Nr.272.

—    Die Entstehung des Neuen Testaments von Professor Lic. Dr. Carl Clemen in Bonn. Nr. 285.

TexM-Jridustrre. I: Spinnerei und ZWirnerei von Prof. Max Gürtler, Geh. Regierungsrat im Kgl. Landesge-werbeamt, Berlin. M. 39 Fig. Nr.184.

—    II: Weberei» Wirkerei, Pofa--mentiererei, Spitzen- und Gardinenfabrikation

rme-

Entwicklungsgeschichte der,

Tropenhygiene von Medizinalrat Pro. fessor Dr. Nocht. Direktor des In. ftituts für Schiffs- und Tropenkrank. Heiken in Hamburg. Nr. 369.

Trust. Kartell und Trust von Dr.

S. TfchierfchKy in Düsseldorf. Nr. 522. Turnkunst» Geschichte der, von Dr. Rudolf Gasch. Prof. a. König Georg-Gynmaf. Dresden. M. 17Abb. Nr.504. Angarn. Landeskunde von öfter» reich-Angarn von Dr. Alfred Grund, Professor an der Universität Prag. Mit lOTextillustr. u. 1 Karte. Nr. 244. Angarische Literatur» Geschichte der, von Prof. Dr. Ludwig Katoua und Dr. Franz Szinnyei, beide an der Universität Budapest. Nr. 550.

von Dr. an der

Tiere,

von

Dr. Iohs. Meifenheimer, Professor der Zoologie an der Universität Jena.

!: Furchung, Primitivanlagen, Larven.

Formbildung, Embryonalhüllen. Mit 48 Figuren. Nr. 378.

--H: Organbild. M.46Fig. Nr.379.

Tiergeographie v. Dr. Arnold Iacobi,

Prof, der Zoologie a. d. Kgl. Forstakademie zu Tharandt. M.2Kart. Nr.218.

Tierkunde von Dr. Franz v. Wagner,

Professor an der Universität Graz.

Mit 78 Abbildungen. Nr. 60.

Tierreich, Das» I: Saugetiere von Oberstudienr. Prof. Dr. Kurt Lampert,

Angarische Sprachlehre i

Josef Szinnyei. o. ö. Prof. ... Universität Budapest. Nr. 595. Anterrichtswesen. Geschichte des deutschen Anterrichtswesens von Prof. Dr. Friedrich Geiler, Direktor

Borst. d. Kgl. Naturalienkabinetts in Stuttgart. Mit l 5 Abbild. Nr. 282.

r a.

-    HI: Reptilien nnd Amphibien von Dr. Franz Werner. Professo d. Univ. Wien. Mit 48 Abb. Nr. 383.

-    IV: Fische von Professor Dr.

Max Rauiher in Neapel. Nr. 356.

-    l: ons-m-i, Don Dr. 3. Grob In    des König,. Gymnasiums zu Luckau.

®«TA',l6lTnUrol0S":a)- 52,11    > Teil: Von Ansaug an bis zum

-s llbbilö. Nr. 594.    Ende des 18. Iahrhundsrls. Nr. 275.

-    VI: ®« w>rbe!ks-n L,°re von _ _ ».Seil: Vom Beginn d. lS.Sayr.

Dr. Cutotg Bohmig Prosessor der    Hund, bis aus di-Gegenwarl. 21r.276.

Ank-rsuchungsmelhoden, Agriiiul-L. Urtiere, Schwaauue. 54c,feüiere,    lurchemifche, von Professor Dr.

Rwoenquallen und Würmer. WH    Emil Kaselhoss, Vorsteher der land.

74 diiguren. Nr. 439.    wirlschasilichen Versuchsstalivn in Mar.

-    - ¹¹: Kreb e. Sxmneniiere. Tausend. bürg in Kessen. Ar. 470.

L    U^M^rManschhattoonDr.

Mi- 97 Figuren. Nr. 440.    $£? M, 53 ÄÄLg?n.^Nr. 4L

Tierzuchllehre» Allgemeine und Arheberrech!» Das, an Werken der spezielle, von Dr. Paul Rippert    Literatur und der Tonkunst, das

in Essen. Nr. 228.    Verlagsrecht und das Urheberrecht

Tischler- (Schreiner-) Arbeiten I:    an Werken der bildenden Künste und

Materialien. Kanöwerkszerrge,    Photographie von Staatsanwalt Dr.

Maschinen, Einzelverbindungen,    I. Schlittgen in Chemnitz. Nr. 361.

Fuszböden, Fenster, Fensterla- — Das deutsche, an literarischen, künst-den, Treppen» Aborte von Prof.    lerischen und gewerblichen Schöpfungen,

E. Biehweger, Architekt in Köln. Mit    mit besonderer Berücksichtigung der

628 Fig. auf 75 Tafeln. Nr. 502. inlernationalen Verträge von Dr. Togo. Die deutschen Kolonien I:    Gustav Rauter, Patentanwalt in

Togo und Kamerun von Prof. Charlottenburg. Nr. 263.

an der

Dr. Karl Dove. Mit 16 Tafeln und Urzeit. Kultur der Arzeit von Dr. einer lithographischen Karte. Nr. 441. Moritz Koernes, o. ö. Prof. Toxikologische Chemie von Prival- Univ. Wien. 3 Bändch. I: Steinzeit, dozent Dr. E. Mannheim in Bonn. Mit 40 Bildergruppen. Nr. 564.

Mit 6 Abbildungen. Nr. 465.    --II: Bronzezeit. Mit 36 Bilder-

Trigonometrie, Ebene u. sphärische, gruppen. Nr. 565.

von Professor Dr. Gerh. Kessenberg--III: Eisenzeit. Mit 35 Bilder-

in Breslau. Mit 70 Fig. Nr. 99. gruppen. Nr. 566.

und

an der Vniversilät

Volksrvirtschaftslehre i Iohs. Fuchs. Professor versität Tübingen. Nr.

von

betn

Patentamts zu Berlin. Nr. 360.

Wörme. Theoretische Physik II.T.r Licht u. Wärme. Von Dr. Gustav

III:

Vektoranalysis von Dr. Siegfr. Dalen. tiner. Professor an der Vergakademie in Clausthal. Mit 11 Fig. Nr. 354.

Veranschlagen, Das, im Kochbau. Kurzgefaßtes Kandbuch über das Wesen des Kostenanschlags von Architekt Emil Beutinger. Assistent a. d. Techn. Kochsch. in Darmstadt. MitvielenFig. Nr.385.

Vereinigte Staaten. Landeskunde der Vereinigten Staaten von Nordamerika von Prosessor Keinrich Fischer. Oberlehrer am Luisenstädt. Realgymnasium in Berlin. I. Teil. Mit 22 Karten und Figuren im Text und 14 Tafeln. Nr. 381.

--11. Teil: Mit 3 Karten im Text,

17 Taf. u. 1 lithogr. Karte. Nr. 382.

Vergil. Die Gedichte des P. Ver-ailius Maro. 3n Auswahl mil einer Einleitung und Anmerkungen herausgegeben von Dr. Julius Ziehen. I: Einleitung und Aeneis. Nr. 497.

Vermessungskunde von Diplom-Zng. P. Werkmeister. Oberlehrer an der Kaiser!. Technischen Schule in Straß-bürg i. E. I: Feldmessen und Nivellieren. Mit 146 Abb. Nr. 468.

---II: Der Theodolit. Trigonome-

trische u. barometrische Köhenmessung. Tachymetrie. Mit 109 Abb. Nr. 469.

Versicherungsmaihematik von Dr. Alfred Loewy. Professor an der Universität Freiburg i. B. Nr. 180.

Versicherungswesen, Das, von Dr. iur. Paul Moldenhauer. Professor der Versicherungswissenschafl an der Kandelshochschule Köln. I: Allgemeine Versicherungslehre. Nr. 262.

Völkerkunde von Dr. Michael Kaber-landt, k. und k. Kustos der ethnogr. Sammlung desnaturhistor. Kofmufeums Privatdozent Wien. Mit 56 Abbildungen. Nr. 73.

Vötkernamen. Lander- u. Völkernamen von Dr. Rudolf Kleinpaul in Leipzig. Nr. 478.

Volksbiblivtheken (Bücher, und Lesehallen), ihre Einrichtung und Verwaltung von Emil Iaeschke, Stadt-bibliothekar in Elberfeld. Nr. 332.

Volkslied, Das deutsche» ausgewählt und erläutert von Professor Dr. Zul. Sahr. 2 Bändchen. Nr. 25,132.

Dr. Carl an der Uni-133.

Volkswirtschafkspolitik o. Präsident Dr.R. van der Borght, Berlin. Nr. 177

Wahrscheinlichkeitsrechnung von Dr

Franz Kack, Professor am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium i. Stuttgart. Mit 15 Figuren im Text. Nr. 508.

Waldeck. Landeskunde des Grof;-herzogtums Kessen, der Provinz Kessen-Nassau und des Fürslen-lums Waldeck von Professor Dr. Georg ©reim in Darmstadt. Mit 13 Abbildungen und 1 Karte. Nr. 376.

Wallharilied, Das, im Versmaße der Urschrift überseht und erläutert von Pros. Dr. K. Althof, Oberlehrer am Realgymnasium in Weimar. Nr. 46.

Walther von der Vogelrveide, mit Auswahl aus Minnesang u. Spruch, dichtung. Mit Anmerkungen und einem Wörterbuch von Otto Güntter, Prof, an der Oberrealschule und an der Techn. Kochsch. in Stuttgart. Nr. 23.

Walzwerke, Die. Einrichtung und Betrieb. Von Dipl.-Ing. A. Kol-verscheid. Oberlehrer an der Kgl. Maschinenbau- und Küttenschule in Duisburg. Mit 151 Abbild. Nr. 580.

Warenkunde v. Dr. Karl Kaffack, Prof, und Leiter der h. h. Kandelsakademie in Graz. l.Tsil: Unorganische Waren. Mit 40 Abbildungen. Nr. 222.

--II. Teil: Organische Waren. Mit

36 Abbildungen. Nr. 223.

Warenzeichenrechl, Das. Nach Gesetz z. Schutz derWarenbezeichnungen vom 12. Mai 1894. Von Reg.-A. 5. Neuberg, Mitglied des Kaiserlichen

Jäger, Prof, an der Techn. Kochschule Wien. Mit 47 Abbildungen. Nr. 77. Wärmekraftmaschinen. Diethermo-üynamischen Grundlagen der Wärmekraft- u. Kältemaschinen von M. Röttinger, Diplom-Ingenieur in Mannheim. Mit 73 Figuren. Nr. 2 Wärmelehre, Technische, (Thermodynamik) d. K. Walther u. M. Röttinger. Dipl.-Ing. M.54Fig. Nr.242. Wäscherei. Textil-Industrie Wäscherei» Bleicherei, Färberei und ihre Kilfsstoffe von Dr. Wilh Massot, Professor an der Preuh. höh Fachschule für Textil - Industrie in Krefeld. Mit 28 Figuren. Nr. 186.

dun

Komrnumüe

Wasser» Das, und feine Derwen-in Industrie und Gewerbe d. Dr. Ernst Leher, Dipl.-Ing. in Saalfeld. Mit 15 Abbild. Nr. 261.

Wasser und Abwässer. Ihre Zu-sammensetzung, Beurteilung u. Untersuchung von Prof. Dr. Emil Kaselhosf, Vorsteher der landwirtschaftl. Versuchs-stalion i. Marburg i. Kessen. Nr. 473.

Wasserinstallationen. Gas- und Wasserinftallationen mit Einschluss der Abortanlagen von Professor Dr. phil. und Dr.-Ingen. Eduard Schmitt in Darmstadt. Mit 119 Abbildungen. Nr. 412.

Wasserturbinen, Die, von Dipl.-Ing. P. Koll in Berlin. I: Allgemeines. Die Freistrahlturbinen. Mit 113 Abbildungen. Nr. 541.

--II: Die Überdruckturbinen. Die

Wasserkraftanlagen. Mit 102 Abbildungen. Nr. 542.

Wasserversorgung der Ortschaften von Dr.-Ing. Robert Weyrauch. Professor an der Kgl. Technischen Koch-schule Stuttgart. Mit 85 Fig. Nr. 5.

Weberei. Textil - Industrie II: Weberei» Wirkerei, Posamentiererei, Spitzen- u. Garüinen-fabrikation und Frlzfabrikation von Prof. Max Gürtler, Geh. Reg.-Rat im Stöttigl. Landesgewerbeamt zu Berlin. Mit 29 Figur. Nr. 185.

Wechselstrsmerzeuger von Ing. Karl Pichelmayer, Prof, an der k. k. Technischen Kochschule in Wien. Mit 40 Figuren. Nr. 547.

Wechselwefen, Das, v. Rechtsanw. Dr. Rudolf Mothes in Leipzig. Nr. 103.

Wehrverfassung, Deutsche» von Geh. Kriegsrat Karl Endres, vortr. Rat im Kriegsministerium i. München. Nr. 401.

Werkzeugmaschinen für Holzbearbeitung, Die, von Ing. Professor Kenn. Wslda in Bremen. Mit 125 Abbildungen. Nr. 582.

Werkzeugmaschinen für Metallbearbeitung, Die, von Ing. Prof. Kermann Wilda in Bremen. I: Die Mechanismen der Werkzeugmaschinen. Die Drehbänke. Die Fräsmaschinen. Mit 319 Abbildungen. Nr. 561.

Werkzeugmaschinen für Metallbearbeitung, Die» II: Die Dohr.

und Schleifmaschinen. Die Kobel-. Shaping- und Stoßmaschinen. D>e Sägen und Scheren. Antrieb und Kraftbedarf. Mit 199 Abbildungen. Nr. 562.

Westpreuhen. Landeskunde der Provinz Westpreutzen von Fritz Braun, Oberlehrer am Kgl. Gym-nafium in Graudenz. Mit 16 Tafeln, 7 Textkarten u. 1 lith. Karle. Nr. 570.

Wettbewerb, Der unlaittere» von

Rechtsanwalt Dr. Martin Wassermann in Kamburg. I: Generalklausel, Reklameauswüchse. Ausverkaufswesen, Angestelltenbestechung. Nr. 339.

--II: Kreditschädigung, Firmen- und

Namenmißbrauch. Verrat von Geheim. Nissen, Ausländerschutz. Nr. 535.

Wirbellose Tiere. Das Tierreichs 1; Die wirbellosen Tiere von Dr.

Ludwig Böhmig. Prof, der Zoologie an der Universität Graz. I: Urtiere. Schwämme. Nesseltiere. Rippenquallen und Würmer. Mit 74 Fig. Nr. 439.

--II: Krebse, Spinnentiere, Tausendfüßer. Weichtiere. Moostierchen, Armfüßer. Stachelhäuter und Manteltiere. Mit 97 Figuren. Nr. 440.

Wirkerei. Texlil - Industrie II: Weberei, Wirkerei» Posamen. liererei, Spitzen- n. Gardinen« fabrikalion und Filzfabrikatisn

von Prof. Max Gürtler, Geh. Reg -Rat im König!. Landesgewerbeanü zu Berlin. Mit 29 Figur. Nr. 185.

Wirtschaftlichen Verbände, Die. r. Dr.LeoMüffelmann i. Rostock. Nr.5L>'.

Wirtschaftspflege.

Wirtschüfispflege von Dr. Alfons Rieß, Magiftratsaff. t. Berlin. Nr. 534.

Wohnungsfrage, Die, v. Dr.L.Pohle,

Professor der Staatswissenschaften zu Frankfurt a. M. I: Das Wohnung wesen in der modernen Stadt. Nr.495.

--II: Die städtische Wohnungs- tmb

Bodenpolitik. Nr. 496.

r. 22.

Nr.454.

bildern und 1 Karte. Nr. 157.

Zeichenschule von Professor K. Kim-mich in Ulm. Mit 18 Tafeln in Ton-, Farben- und Golddruck und 200 Voll- und Textbildern. Nr. 39.

Zeichnen» Geometrisches, von K. Becker. Architekt und Lehrer an der Baugewerkschule in Magdeburg, neu bearbeitet von Prof. 5. Vonderlinn, Direktor der königl. Baugewerkschule zu Münster. Mit 290 Figuren und 23 Tafeln im Text. Nr. 58.

Zeitungswesen, Das deutsche, v. Dr. Rob. Brunhuber. Köln a. Rh. Nr. 400.

— Das moderne» (Syst. d. Zeitungslehre) von Dr. Robert Brunhuber in Köln a. Rh. Nr. 320.

Wolfram von Gichenbach. Kart-mann v. Aue, Wolfram v. Eschenbach und Gottfried von Stras;--burg. Auswahl aus dem Hof. Epos mit Anmerkungen und Wörterbuch von Dr. K. Marold. Professor am König!. Friedrichskolleg, zu Königsberg i. Pr.

Wörterbuch nach der neuen deutschen Rechtschreibung von Dr.

Keinrich Klenz. Nr. 200.

—    Deutsches» von Dr. Richard Loewe in Berlin. Nr. 64.

—    Technisches, enthaltend die wichtig, ften Ausdrücke des Maschinenbaues. Schiffbaues und der Elektrotechnik von Erich Krebs in Berlin. I. Teil: Deutsch-Englisch. Nr. 395.

---II. Teil: Englisch-Deutsch. Nr. 396.

--III. Teil: Deutsch-Französ. Nr.453.

--IV. Teil: Französ.-Deutsch.

Württemberg. Württembergische Geschichte v. Dr. Karl Weller, Prof, a. Karlsgymnas. i. Stuttgart. Nr. 462.

—    Landeskunde des Königreichs Württemberg von Dr. K. Koffert, Professor der Geographie an der Kandelshochschule in Köln. Mit 16 Voll-

Zeitungswesens, Llllgemeine Geschichte -es, von Dr. Ludwig Solomon in Jena. Nr. 351.

Zellenlehre und Anatomie -er Pflanzen von Prof. Dr. K. Miehe in Leipzig. Mit 79 Abbild. Nr. 556.

Zentral - Perspektive von Architekt Kans Freyberger, neu bearbeitet von Professor 3. Vonderlnm, Direktor der Kgl. Baugewerkschule in Münster i. W. Mit 132 Figuren. Nr. 57.

Zimmerarbeiten von Carl Opitz, Ober-lehrer an der Kaiser!. Technisch. Schule in Straßburg i. E. I: Allgemeines, Balkenlagen. Zwischendecken u. Decken-bildungen, hölzerne Fußböden, Fach-werkswände. Känge- und Spreng-werke. Mit 169 Abbild. Nr. 489.

--II: Dächer, Wandbekleidungen.

Simsschalungen, Block-, Bohlen- und Bretterwände. Zäune. Türen, Tore, Tribünen und Baugerüste. Mit 167 Abbildungen. Nr. 490.

Zivilprvzetzrecht, Deutsches» von Professor Dr. Wilhelm Kisch in Straß-bürg i. E. 3 Bände. Nr. 428—430.

Zoologie, Geschichte -er, von Pros. Dr. Rud. Burckhardt. Nr. 357.

Zündwaren von Direktor Dr. Alfons Bujard. Vorstand des Städtischen Chemischen Laboratoriums in Stutt-gart. Nr. 109.

Zwangsversteigerung, Die» und die Zwangsverwaltung von Dr. F.

Kretzfchmar, Oberlandesgerichtsrat tn Dresden. Nr. 523.

Zwirnerei. Textil - Industrie I: Spinnerei und Zwirnerei von

Prof. Max Gürtler. Geh. Regierungs-rat im König!. Landesgewerbeamt zu Berlin. Mit 39 Figuren. Nr. 184.

Weitere Bände sind ln Vorbereitung.

Soeben erschien:

Der deutsche Student

Von

Prof. Dr. Theobald Ziegler

Elfte und zwölfte Auflage Gebunden M. 3.50

^icfe „Studentenpredigten", wie sie Paulsen genannt hat, haben sich unter der studierenden Jugend viele Freunde ermorben. Und so war es nicht zu ver-wundern, daß das Buch seit seinem Erscheinen fast alljährlich eine neue Auflage erlebte. herausgewachsen war es aus der fin-de-siecle-Stimmung vor der Jahrhundertwende. die besonders in studentischen Kreisen die herzen höher schlagen und das Blut rascher kreisen ließ, eben deswegen aber auch nach besonnener Führung sich sehnte. Eine solche fanden sie hier. Den Auflagen im neuen Jahrhundert fügte der Verfasser eine Nachtragsvorlesung hinzu zur Überleitung in ruhigere Bahnen und zur Ergänzung durch manches inzwischen Neugewordene. Im Winter 1905/06 aber hat er in Strahburg die Vorlesung über den deutschen Studenten noch einmal gehalten und hier vor allem die Vorgänge jener bewegten Zeit, des sogenannten „Hochschulstreites" und des Kampfes gegen die konfessionellen Korporationen freimütig und kritisch besprochen. Der neuen Auflage ist die Vorlesung in dieser späteren Fassung, wenigstens in der ersteren größeren Hälfte, zugrunde gelegt worden. Die fin-de-siecle-6timmung ist verschwunden, dafür sind die Probleme, die das Studenlenleben im ersten Jahrzehnt des 20 ften Jahrhunderts bewegt haben und bewegen, in den Vordergrund gerückt und so das Buch durchaus modernisiert und wieder ganz aktuell geworden. Dabei hat es eine nicht unbeträchtliche Erweiterung erfahren. Und doch ist der Geist des Buches der alte geblieben, es ist der Geist der Freiheit, die als akademische Studenten und Professoren gleichmäßig am herzen liegt, und der Geist eines kräftigen sittlichen Idealismus, der sich nicht fürchtet, Jünglinge zu wagen, damit Männer aus ihnen werden. Und auch der alte gute Freund des deutschen Studenten ist der Verfasser geblieben, der ihn versteht, weil er ihn liebt. Das zeigt gleich von vornherein die Widmung des Buches an die Straßburger Studentenschaft. So ist es beim Abgang Zieglers von Straßburg zu einem Vermächtnis an seine jungen Freunde auf allen deutschen Hochschulen geworden, und soll nun auch in der neuen Gestalt wieder vielen eine Hilfe werden und ein Halt.

Soeben erschien:

Das Gefühl

Eine psychologische Untersuchung

Von

Prof. Dr. Theobald Ziegler

Fünfte, durchgesehene und verbesserte Auslage Broschiert M.4.20, gebunden M. 5.20

vom

$tsls dieses Buch vor 19 Fahren zum ersten Mal erschien, da wirkte die Theorie des Verfassers von der Priorität des Gefühls und von dem Einfluß desselben auf alle Gebiete des geistigen Lebens, vor allem auch auf Bewußtsein und Slpperception, trotz des Vorgangs von Korwicz wie ein ganz Neues, das als gegen den Strom der vorwiegend intellektualistischen oder auch schon voluntaristischen Auffassung der Psycho-logie schwimmend wenig Gläubige fand. Allein es hat sich trotz dieser anfänglichen Ablehnung durchgesetzt und gehört heute zu den meist gelesenen Schriften über Psychologie; die Anschauung, die es vertritt, steht längst nicht mehr vereinzelt da. Zu diesem sich Durchsehen hat auch der Strl und die ganze Haltung des Buches beige-tragen, die gleichweit entfernt find von unwissenschaftlicher Popularität wie von trockener pedantischer Gelehrsamkeit. Auch die ästhetischen, ethischen und religions-philosophischen Abschnitte haben ihm viele Freunde erworben. Die neue, fünfte Auf-läge, die schon nach vier Fahren wieder notwendig geworden ist. hält an dem Verfasser als richtig Erkannten durchaus fest, sie zieht sogar die Linien da un-d dort noch schärfer und bestimmter; insbesondere sind die Kapitel über das körperliche Ge-fühl und über die Gefühlsäußerungen in diesem Sinn und unter Berücksichtigung der neueren Forschung und ihrer Ergebnisse umgearbeitet und erweitert worden. Überhaupt trägt die neue Auflage nach, was seit dem Erscheinen der vierten Auflage zur Lehre vom Gefühl wertvolles Neues zutage gefördert worden ist. und fetzt sich dabei gelegentlich auch polemisch mit allerlei Angriffen und entgegenstehenden Anschauungen auseinander. So ist das Buch durchaus auf den neuesten Stand der psychologischen Forschung gebracht und ergänzt, und ist doch in seinen Grundanschauungen und in seiner Anlage nach wie vor das alte geblieben.

Soeben erschien:

Gmndritz einer Philosophie des Schaffens

als Kulturphilosophie

Einführung in die Philosophie als Weltanschauungslehre

Von

Dr. Otto Braun

Privatdozent der Philosophie in Münster i. W.

Broschiert M.4.50, gebunden

(|\er Verfasser findet das Wesen der Philosophie darin, daß sie Gesamtwissenschast, d. h. Weltanschauungslehre ist: sie erhebt sich aus dem Fundament aller übrigen Wissenschaften und sucht (induktiv) zu einem Weltbilde vorzudringen. dessen „Wahrheit" durch seine personale Einheitlichkeit bedingt ist. Nachdem der Verfasser sich eine erkenntnistheoretische Basis geschaffen — es wird ein Real-Idealismus vertreten —, sucht er an ein Grunderlebnis anzuknüpfen, das er durch den Begriff „Schaffen" bezeichnet. Dieses Schaffen führt zur Entwicklung einer Kulturphilosophie — die Formen und Stoffe des Schaffens werden untersucht, und dann die Kaupt-gebiete des Kulturlebens in den Grundzügen dargestellt: Wissenschaft. Kunst. Religion, soziales Leben, Staat, Recht. Sitte. Ethik finden ihre Würdigung. So wird der Versuch gemacht, aus dem Wesen des modernen Geistes heraus eine systematische Weltanschauung zu gewinnen, wobei der kulturimmanente Standpunkt ausschlaggebend ist. wenn auch eine kosmisch-metaphysische Vertiefung sich als notwendig zeigt, der Begriff des Schaffens wird durch einen geschichtsphilosophischen Überblick über das 19. Jahrhundert als notwendig und berechtigt erwiesen.

Grundzüge seiner Lehre

I. F. Kerbart

Von

Friedrich Franke

Broschiert M. 1.50, gebunden M. 2 —

von

(TNiefc Darstellung sucht in Kerbarts System möglichst direkt einzuführen, ohne >4/ den späteren Fortbildungen auszugehen, läht immer nach Kerbarts eigenen Weisungen die prinzipiellen Teile zuerst einzeln entstehen und darnach in den Zusammen-hang treten, den die Betrachtung unserer praktischen Anliegen verlangt. Dabei ist dann auch vielfach Gelegenheit, auf die empirische Detailforschung und ihre philosophi-sche Bearbeitung, auf die Kunstbewegung, die sozialen und politischen Aufgaben und anderes, was die Gegenwart bewegt, Blicke zu werfen.

Friedrich Nietzsche

Eine intellektuale Biographie

Von

Dr. S. Friedlaender

Broschiert M. 2.80

*1 sm einen Denker, wie Nietzsche, voll und ganz zu verstehen, ist vor allem die Er-44 Kenntnis des Werdegangs seiner Ideen notwendig. Bei dieser schwierigen Arbeit ist das Buch von Friedlaender ein zuverlässiger Führer und Wegweiser. Denn der Untertitel „Intellektuale Biographie" bedeutet eben nichts anderes als eine Darstellung der philosophischen Entwicklung Friedrich Nietzsches. Von dem richtigen Grundsatz ausgehend, daß der späteste Nietzsche nur aus dem frühesten verstanden werden kann, behandelt der Verfasser nach einer orientierenden Einleitung zuerst dessen geniales Erstlingswerk: „Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik", um dann dar-auf die späteren Schriften und deren Grundgehalt einzeln zu erläutern und den Fortschritt, der darin enthalten, festzustellen.

Die Reichsversicherungsordnung

Handausgabe mit gemeinverständlichen Erläuterungen in vier Bänden

von

Dr. Mentzel

Dr. Sattes

Professor

Dozent der Handelshochschule Berlin

Regierungsrat Mitglied des Reichsversicherungsamts

Dr. Schulz

Regierungsrat

' Mitglied des Reichsversicherungsamts

Band 1: Die für alle Bersicherungszweige geltenden Bestimmungen der Reichsoer-sicherungsordnung nebst Einleitung und Einsührungsgesetz.

Band 2: Die Krankenversicherung.

Land 3: Die Unfallversicherung.

Band 4: Die Invaliden- und Kinterbliebenenversicherung.

Preis: in vier Leinenbände gebunden M. 20 —

Jeder Band ist auch einzeln zu haben. :: Preis für Band 1 gebunden M. 7.— . Band 2 gebunden M. 4.80; Band 3 gebunden M. 6.—; Band 4 gebunden M. 4.20.

Das

Versicherungsgesetz für Angestellte

Handausgabe mit ausführlichen Erläuterungen von

Dr. Alfred Sattes und Dr. Paul Königsberger

Professor    Landrichter

Preis in Leinwand gebunden M. 9.—.

Praktikum des Zivilprozeßrechtes

von

Dr. Wilhelm Kisch

Professor an der Universität Etrahburg i. E.

In Leinwand gebunden M. 4.80.

Einführung

in das

Deutsche Kolonialrecht

Von

Professor fi. Edler von 5 off mann

Studiendirektor der Akademie für kommunale Verwaltung in Düsseldorf

Sn Leinwand gebunden M. 6.—

<WXcl>r und mehr wendet sich die wissenschaftliche Arbeit dem Kolonialrechie 311;

das sich auch als Gegenstand des wissenschaftlichen Unterrichtes eingebürgert hat. Es fehlte aber bisher an einem auf den Resultaten der neueren Forschung beruhenden Lehrbuche des Deutschen Kolonialrechts. Das vorliegende Werk versucht es, diese Lücke auszufüllen. Es will aber nicht nur der Ergänzung des akademischen Unterrichtes dienen, es will auch dem Kolonialpraktiker ein Wegweiser durch die Unzahl von kolonialen Rechtsnormen sein. Die ganze Anlage des Werkes ist dadurch bedingt, daß es sich um eine „Einführung" handelt, d. h. nicht um eine Zusammenstellung all und jeder kolonialrechtlichen Normen, sondern um eine dogmatische Behandlung des wichtigsten Stoffes. Dem Lehrzwecke entsprechend, ist zur besseren Beleuchtung und Hervorhebung der deutschen Rechtsnormen das fremde Kokontalreckt. insbesondere das eirglifche, zum Vergleiche herangezogen worden.

Das Buch will ein rechkswisfenschaftliches fein, kolonialpolitische Erörterungen treten deshalb völlig zurück, jedoch ist, wo dies notwendig ist, stets auf die kolonial-politischen Gesichtspunkte verwiesen worden, durch die die Gesetzgebung bestimmt wird.

.

:

-=•

,

mm

........ .

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

1-301285

B—

.......lill«

M—

S:

M)

lifapi i WW ji

i i .jg$M W|;>WKiiSiffiX!jMtzA;jMM 1

.........................

D

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

11811

M

100000295815

mm i

WZMMMWZ