gâjiiëiiks

!г=

WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKÓW

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

i аийанНи

ШЩ

mP

4ten

L. inw.

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

.** “**

G“te'

||i|V I

Hl

Biilff Pro£.:ËViehw»ger îl&Sî

11Ш1Ш

à

J

тЯяНЙШп

1 ⁷⁶² 1

■Нквш^я^эт*!№^1дакУ1ШкШКЯИЯВЯНМШ№!!!ыЯ

ieo02^b

Hochbautechnische

Bibliothek

aus der Sammlung Göschen

Geologie von Dr. Edgar Dacqué.

I.    Allgemeine Geologie. Mit 75 Figuren

II.    Stratigraphie. Mit 56 Figuren und 7 Tafeln .... Nr. 846 Mineralogie von Prof. Dr. R. Brauns. Mit 132 Figuren . Nr. 29 Petrographie von Prof. Dr. W. Bruhns. Mit 15 Figuren . Nr. 173 Praktisches Zahlenrechnen von Professor Dr.-Ing.

Nr. 405

Nr. 13

P. Werkmeister. Mit 58 Figuren............

Technische Tabellen und Formeln von Dr.-Ing.

W. Müller. Mit 106 Figuren..............

Materialprüfungswesen. Einführung in die moderne

Technik der Materialprüfung

I.    Moterialeigenschaften. — Festigkeitsversuche.— Hilfsmittel für Festigkeitsversuche. Mit 58 Figuren . . .

II.    Metallprüfung und Prüfung von Hilfsmaterialien des Maschinenbaues. — Baumateriaî^rüfung. — Papierprüfung. — Schmiermittelprüfung. — Einiges über Metallographie. Mit 31 Figuren .... • . . . .

Statik von Prof. W. Hauber.

I.    Die Grundlehre der Statik starrer Körper. Mit 82 Figuren Nr. 178

II.    Angewandte Statik. Mit 61 Figuren.........

Graphische Statik mit besonderer Berücksichtigung der

Einflublinien von Dipl.-Lng. Otto Henkel. 2 Bënde.

Mit 207 Figuren..............

Statische Berechnung des Bautechnikers von Dipl.-

Ing. Walter Selckmann.

I.    Die statische Untersuchung der Bauteile des einfachen Wohnhauses. Mit 174 Figuren.......

II.    Die zusammengesetzte Festigkeit. Die statische Untersuchung des eisernen Dachbinders. Die Standsicherheit. Mit 122 Figuren . . .

Festigkeitslehre von Prof. W НапКаг

Nr. 579

von Dipl.-Ing K.Memmler.

Nr. 311

Nr. 312

Nr. 179

Nr. 603. 695

Nr. 784

.......Nr. 785

Mu ** Cl--en. Nr. 288

Aufgabe sunger Hydraul Kinemat Elastizit Allgeme Platten. Mm Eni

Biblioteka Politechniki Krakowskiej -ö-

. Nr. 491 . Nr. 397 en Nr. 584

id

ie

g.

Geometrisches Zeichnen von H. Becker, neubearbeitet von Prof. J. Vonderlinn. Mit 290 Figuren und 23 Tafeln Nr. 58 SchattenKonstruKtionen von Prof. J. Vonderlinn. Mit

Nr. 236

114 Figuren.....................

Parallelperspektive. Rechtwinklige und schiefwinklige Axonometrie von Prof. J. Vonderlinn. Mit 121 Figuren Nr. 260 Zentral-Perspektive von HansFreyberger, neubearbeitet

Nr. 57

von Prof. J. Vonderlinn. Mit 132 Figuren........

Nr. 142 Nr. 143

Darstellende Geometrie von Prof. Dr. Robert Haubner.

I.    Mit 110 Figuren.................

II.    Mit 88 Figuren..................

Die Baustoffkunde von Prof. H. Haberstroh. 3 Bände.

I.    Die Hauptbaustoffe. Mit 35 Abbildungen.....Nr. 506

II.    Die Baustoffe des Hochbaues. Mit 13 Abbildungen Nr. 853

III. Die Baustoffe des Tiefbaues. Mit 26 Abbildungen . Nr. 854

Vermessungskunde von Prof. Dipl.-Ing. P. Werkmeister.

I.    Stückvermessung und Nivellieren. Mit 146 Figuren . Nr. 468

II.    Messung von Horizontalwinkeln, Festlegung von Punkten im Koordinatensystem. Absteckungen. Mit 84Fig. Nr. 469

Nr. 862

III.    Trigonometr. und barometrische Höhenmessung. Tachymefrie u. Topographie. Mit 57 Figuren . . .

Das Veranschlagen im Hochbau. Kurzgefabtes Handbuch über das Wesen des Kostenanschlages von Architekt

. Nr. 385

B. D. A. Emil Beutinger. Mit 16 Figuren......

Die Kostenberechnung im Ingenieurbau von Professor

E. Kuhlmann und Dr.-Ing. H. Nitzsche. Mit 5 Tafeln . . Nr. 750 Bauführung von Arch. B. D. A. Emil Beutinger. Mit 20Fig. Nr. 399 Maurer- und Steinhauerarbeiten von Prof. Dipl.-Ing.

W. Becker.

I.    Mauern u. Maueröffnungen ; Fundamente. Mit 168 Fig. Nr. 419

Nr. 420

II.    Gewölbe und Gurtbogen, Steinerne Fubböden u.

Treppen. Mit 185 Figuren...........

Nr. 421

III.    Putz- und Stückarbeiten, Wandbekleidungen u. Steingesimse. Mit 73 Figuren ............

Schlosseraroeiten von Prof. E. Viehweger. 2 Bände.

Nr. 761,762

Mit zahlreichen Figuren..............

Nr. 322

Eisenkonstruktionen im Hochbau von Ing. Georg

Janetzki. Mit 175 Abb................

Zimmerarbeiten von Prof. Carl Opitz.

Nr. 489

I.    Allgemeines, Balkenlagen, Zwischendecken u. Deckenbildungen, hölzerne Fubböden, Fachwerkswände,

Hänge- und Sprengewerke. Mit 169 Figuren ....

II.    Dächer, Wandbekleidungen, Simsschalungen, Block-,

Nr. 490

Bohlen- und Bretterwände, Zäune, Türen, Tore, Tribünen und Baugerüste. Mit 167 Figuren ....

Tischler- (Schreiner-) Arbeiten von Prof. E.Viehweger.

Nr. 502

I.    Materialien, Handwerkszeuge, Maschinen, Einzelverbindungen, Fubböden, Fenster, Fensterladen,Treppen,

Aborte. Mit 628 Figuren auf 75 Tafeln.......

II.    Türen und Tore, Anordnung und Konstruktion,

Nr. 503

Haustüren, Tore, Balkontüren, Flurtüren. Mit 296 Figuren auf 105 Tafeln..............

Ш.Innere Türen, Pendeltüren, Schiebetüren, Drehtüren, Wandverkleidungen, Decken. Mit 323 Figuren Nr. 755

Der Eisenbetonbau von Regierungsbaumeister K. RöSle.

Neubearbeitet von Dipl.-Ing. O. Henkel. Mit 77 Figuren. Heizung und Lüftung von Ingenieur Johannes Körting. .1. Das Wesen und die Berechnung der Heizungs- und

Lüftungsanlagen. Mit 24 Figuren.........

II. Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlagen.

Mit 172 Figuren..................

Entwässerung und Reinigung der Gebäude von

Dipl -Ing. Wilhelm Schwaab. Mit.^92 Figuren.....

Gas- und Wasserversorgung von Dipl.-Ing. W. Schwaab.

Mit 119 Figuren...................

Wohnhäuser von Reg.-Baumeister Kurt Gabriel.

I.    Anlage und Konstr. des Wohnhauses. Mit 91 Fig.

II.    Die Räume des Wohnhauses. Mit 44 Figuren . . . Gasthäuser und Hotels von Architekt Max Wohler.

I.    Die Bestandteile und die Einrichtung des Gasthauses. Mit 70 Figuren.............

II.    Die verschiedenen Arten v. Gasthäusern. Mit 82 Fig. Geschäfts- u. Warenhäuser von Baurat H. Schliepmann.

I. Vom Laden zum „Grand Magasin". Mit 23 Figuren. II. Die weitere Entwicklung d. Kaufhäuser. Mit 39 Figuren. Industrielle und gewerbliche Bauten (Speicher, Lagerhäuser und Fabriken) von Architekt Heinrich Salzmann.

I.    Allgemeines über Anlage und Konstruktion der Industriellen und gewerblichen Bauten.......

II.    Speicher und Lagerhäuser. Mit 121 Figuren .... Ländliche Bauten von Baurat Ernst Kühn

I.    Kultus- und Gemeinde-Bauten. Mit 64 Figuren . .

II.    Do' landwirtsch. Gehöft der Gegenwart. Mit 61 Hg.

III.    Landhäuser, Ferienhäuser, Arbeiterwohnungen,

Gasthäuser und Wohnhäuser mit gewerblichen Anlagen. Mit 77 Figuren..............

Militärische Bauten von Regierungsbaumeister R. Lang.

I.    Mit 59 Figuren..................

Die BauKunst des Schulhauses von Prof. Dr.-Ing.

Ernst Vetterlein.

1. Das Schulhaus. Mit 38 Figuren..........

II.    Die Schulräume — Die Nebenanlagen. Mit 31 Figuren MärKte und Markthallen für Lebensmittel von Städt.

Baurat Richard Schachner.

I.    Zweck und Bedeutung von Märkten und Markthallen,

ihre Anlage und Ausgestaltung..........

II.    Markthallenbauten. Mit zahlreichen Figuren .... Öffentliche Bade- und Schwimmanstalten von Geh.

Oberbaurat Dr. Carl Wolff. Mit 51 Figuren.......

Sportanlagen von Prof. Dr. E. Schmitt. I. Mit 78 Figuren

Nr. 349

Nr. 342

Nr. 343

Nr. 822

Nr. 412

Nr. 839 Nr. 840

Nr. 525 Nr. 526

Nr. 6C5 Nr. 656

Nr. 511 Nr. 512

Nr. 758 Nr. 759

Nr. 760

Nr. 626

Nr. 443 Nr. 444

Nr. 719 Nr. 720

Nr. 380 Nr. 684

Weitere Bände sind in Vorbereitung

Sammlung Göschen

Schlosser-Arbeiten

II

Gewichte, zulässige Beanspruchung und Berechnung, Träger, Stützen, Treppen, Türen, Beschläge, Einfriedigungen, Gitter, Glasdächer, Sonnendächer.

Von

Professor E. Viehweger

in Coin a. Rh.

Mit 400 Figuren auf 95 Tafeln

Neudruck

Berlin und Leipzig

VereinigungwissenschaftlicherVerleger

J. Guttentag, Verlags-

Walter de Gruyter & Co. vormals G. J. Göschen’sche Verlagshandlung:

buchhandlung - Georg Reimer - Karl J. Trübner - Veit ćt Comp.

I92O

,::v.

.. ^fvtuc 'iE

K R A K Q W

!£Мг

1- 'ЪоА'ЬЧ!

Aile Redite, insbesondere das Übersetzungsrecht von der Verlagshandlung Vorbehalten

Plattendruck der Vereinigung- wissenschaftlicher Verleger Walter de Gruyter & Co. Berlin W. то

Akc. bk.

.......... - < ,

' Ur

QjoiÇ

Inhalt.

Seite

I. Abschnitt. Gewichte und Beanspruchungen

§ 1. Gewichte.........................

§ 2. Beanspruchungen.................

II. Abschnitt. Berechnungen ................

§ 3. Festigkeits-Berechnungen .........

III.    Abschnitt. Träger und Stützen...........

§ 4. Träger ..........................

§ 5. Unterzüge........................

§ 6. Stützen..........................

IV.    Abschnitt. Treppen......................

§ 7. Anordnung.......................

§ 8. Berechnung......................

§ 9. Konstruktion ....................

§ 10. Treppengeländer..................

V.    Abschnitt. Türen und Tore ..............

§ 11. Anordnung......................

§ 12. Eisenzargen.....................

§ 13. Einfache Türen .................

§ 14. Füllungstüren...................

§ 15. Kaufladentüren .................

§ 16. Haustüren.....................

§ 17. Tore............................

VI.    Abschnitt. Beschläge ...................

§ 18. Geschmiedete Drehbeschläge......

§ 19. Fabrizierte Drehbeschläge .......

§ 20. Geschmiedete Schloßbeschläge.....

§ 21. Gegossene Schloßbeschläge .......

§ 22. Kastenschlösser .................

§ 23. Einsteckschlösser..............

11

11

19

19

22

23

24

26

28

33

51

51

52

52

57

57

57

57

83

83

83

84

84

84

84

Inhalt.

VII. Abschnitt. Einfriedigungen.......

§ 24. Einfache Gitter...........

§ 25. Verzierte Gitter..........

§ 26. Zierstabgitter ............

VIII. Abschnitt. Tür- und Fenstergitter

§ 27. Türvergitterung..........

§ 28. Fenstergitter.............

IX. Abschnitt, Brüstungsgitter.......

§ 29. Balkongitter.............

X. Abschnitt. Sonnendächer.........

§ 30. Sonnendachgestänge......

XI: Abschnitt. Glasdächer...........

§ 31. Äußere Glasdächer.....

§ 32. Glasdecken..............

XII. Abschnitt. Verschiedenes .......

99

99

111

111

111

111

HHCO

118

118

118

121

1. Abschnitt.

Gewichte und zulässige Beanspruchung der Baustoffe.

§ 1. Gewichte der Baustoffe und Bauteile.

Die Gewichte (Eigengewichte) der Baustoffe (S. 6), der Decken (S. 7) und der Dächer (S. 8) sind als Mittelwerte in den Tabellen I und II nach den ministeriellen Bestimmungen vom 31. Januar 1910 und 1. Dezember 1912 als Berechnungs-Unterlagen, ebenso die Belastungen der Bauteile (Nutzlasten) in Tabelle III gegeben.

Die Gesamtlast setzt sich zusammen aus Eigengewicht und Nutzlast und gegebenenfalls weiter aus Wind- und Schneedruck.

Die Werte sind ermittelt' in kg/cbm und kg/qm.

§ 2. Zulässige Beanspruchung der Baustoffe.

Die verschiedenen Materialien zeigen bei Beanspruchung auf Zug, Druck, Schub usw. verschiedenartiges Verhalten. Die Festigkeitszahlen der Tabelle IV sind als Mittelwerte durch Materialprüfungsämter festgelegt und durch minist. Best. V. 31. Januar 1910 eingeführt.

Die Tragfähigkeit der Eisenkonstruktionen mit Einschluß ihrer Verbindungen und Auflager ist durch Festigkeits-berechnungen nachzuweisen.

Die Nachprüfungen der statischen Berechnungen erfolgen durch die Baupolizei.

Die Gewichte und Profile der Bauwerkeisen sind ersichtlich aus den Tabellen I—XIV des I. Bandes, und zwar nach Normalprofilen.

Gewichte der Baustoffe.

Minist. Bestim. v. 31. 1. 1910 u. 1. 12. 12.

Tabelle I.

A. Eigengewichte von Baustoffen.

Erde, Sand, Lehm, naß desgleichen, trocken. .

Kies, naß......

Kies, trocken .... Koksasche......

kg/cbm

2100

1600

2000

1700

700

Werkstücke und Quadermauerwerk aus

Granit, Basaltlava, Marmor................

Kalkstein........................

Sandstein (schwerer Grauwacken- und Keupersandstein) . . . sonstigem Sandstein

Tuffstein.........................

Bruchsteinmauerwerk aus Granit..............

desgleichen aus Kalkstein, Sandstein, Tonschiefer und dergl. . . .    2500

2800

2500

2700

2400

2000

2700

Mauerwerk aus künstlichen Steinen, und zwar aus

Klinkern in Zementmörtel...................

Ziegelsteinen.........................

porigen Vollziegeln......................

Lochziegeln.........................

porigen Lochziegeln......................

Schwemmsteinen.......................

Kalksandsteinen.......................

1900

1800

1100

1300

1000

1000

1800

Beton aus

Kies, Granitschotter u. dgl.-Kies, Granitschotter u. dgl. einschl. Eiseneinlagen bei Eisenbeton .    2400

Ziegelschotter............

Koks- oder Kohlenschlacke oder Bimskies

2200

1800

1000

Bauhölzer:

650

550

600

900

Metalle:

Gußeisen . . Schweißeisen Flußeisen .

7250

7800

7850

Gewichte und zulässige Beanspruchung der Baustoffe. 7

Gewichte der Baukörper.

Tabelle II.

B. Ei gen gewichte von Zwischendecken und Dächern.

a) Decken.

Holzbalkendecken bislmBalkenabstand und 24/26 cm Balkenstärke:

kg/qm

Balkenlage nur mit Fußboden.................

Balkenlage mit halbem Windelboden und Fußboden ohne unteren

Verputz..........................

Balkenlage wie vor., jedoch unterhalb verschalt und verputzt . . Balkenlage mit ganzem Windelboden, unterhalb mit Lehm verstrichen, mit Fußboden, ohne Deckenputz...............

70

220

250

360

Gewölbe.

Kappengewölbe aus vollen Ziegeln in y₂ St. Stärke, zwischen Trägern bis 2 m Spannweite, Abgleichung mit Koksasche bis zur

Oberfläche des Gewölbes und Holzfußboden..........

Kappengewölbe wie vor., jedoch mit Abgleichung bis zur Oberfläche

der Lagerhölzer . .....................

Kappengewölbe, jedoch aus Lochsteinen............

Kappengewölbe, jedoch aus Lochsteinen............

Kappengewölbe, jedoch aus Schwemmsteinen oder porigen Steinen. Kappengewölbe aus Kiesbeton.................

340

410

290

320

250

320

Ebene Massivdecken

Beton, 6 cm stark, mit oder ohne Eiseneinlagen,

Abgleichung von Koksasche und mit Holzfußboden......

aus Eisenbeton, 10 cm stark, mit Verstärkungen der Auflager, 5 cm

Sandauffüllung, Estrich und Linoleum ........... .

aus Schwemmsteinen, 12 cm stark, mit Eiseneinlagen, 10 cm Koksaschenauffüllung und Holzfußboden..............

aus Schwemmsteinen mit Sandauffüllung............

aus porigen Hohlziegeln, 10 cm hoch, mit Konsolauflagern, öcm Schlak-

kenbetonauffüllung, Estrich und Linoleum..........

aus vollen Ziegeln, y₂ St. stark, 10 cm Betonauftrag und Fliesen aus vollen Ziegeln, y₄ St. stark, als unbelastete Decke ohne Überschüttung oder Fußboden..................

aus porigen Hohlziegeln, 10 сщ stark, ohne Eiseneinlagen, mit 10 cm

. Koksaschenauffülluiig und Holzfußboden...........

aus porigen Hohlziegeln, bis 13 cm hoch, sonst wie vor......

aus

mit 14 cm hoher

290

430

250

340

230

540

130

220

260

b) Dächer.

(Gewichte für 1 qm Dachfläche)

einfaches Ziegeldach aus Biberschwänzen mit Latten und Sparren . .

dasselbe, böhmisch gedeckt (in vollem Mörtelbett)........

Doppeldach aus Biberschwänzen mit Latten und Sparren ....

dasselbe, böhmisch gedeckt............. ....

Kronendach aus Biberschwänzen mit Latten und Sparren ....

dasselbe, böhmisch gedeckt..................

Pfannendach auf Lattung, aus kleinen holländischen Pfannen einschl.

Latten und Sparren...................

dasselbe, aus großen Pfannen .................

75

85

95

115

105

130

80

I. Abschnitt.

Pfannendach auf Stülpschalung mit Strecklatten, Dachlatten und

Sparren..........................

Falzziegeldach einschl. Latten und Sparren...........

Mönch- und Nounendach mit Latten und Sparren........

dasselbe, böhmisch gedeckt..................

englisches Schieferdach auf Lattung, mit Latten und Sparren .... englisches Schieferdach auf Schalung, mit Schalung und Sparren . . deutsches Schieferdach auf Schalung und Pappunterlage, mit Schalung.

Sparren und Pappe.....................

dasselbe, jedoch aus kleineren Steinen (etwa 20 cm lang, 15 cm breit) . Zinkdach in Leistendeckung einschl. Schalung und Sparren .... Kupferdach mit doppelter Falzung, mit Sparren und Schalung . .

einfaches Teerpappdach mit Schalung und Sparren.......

Doppelpappdach mit Kiesüberzug, mit Schalung und Sparren . . Holzzementdach einschl. 7 cm Kiesdecke, Schalung und Sparren . Holzzementdach auf Gewölbe, Abgleichung mit Koksasche, Zeraent-

estrich und 7 cm Kiesdecke.................

Glasdach auf Eisensprossen, einschl. der Sprossen, bei 4 mm Glas-

dicke...........................

dasselbe, bei 5 bis 6 mm starkem Roh- oder Drahtglase.....

kg/qm

100

65

100

115

45

55

65

60

40

40

35

55

180

520

22

30

Belastungen der Bauteile.

Tabelle III.

0. Belastungen.

Nutzlast in Wohngebäuden und kleineren Geschäftegebäuden .... Nutzlast in Versammlungssälen, Unterrichtsräumen, Turnhallen, Warenhäusern. Fabriken, wenn nicht nach den vorliegenden Umständen größere Belastungen anzunehmen sind . ........

Nutzlast für Decken unter Durchfahrten und befahrenen Höfen, soweit

nicht größere Einzellasten (Raddruck) zu erwarten sind......

Treppennutzlast.......................

In Lagerräumen ist die Nutzlast nach dem Eigengewicht der zu lagernden Stoffe und der Höhe der Lagerung zu ermitteln.

Nutzlast in Dachbodenräumen städtischer Wohngebäude.....

Schneedruck für 1 qm der Dachfläche.............

(Bei mehr als 50° Dachneigung braucht der Schneedruck nicht berücksichtigt zu werden.)

Winddruck für 1 qm rechtwinklig getroffener Fläche......

kg/qm

250

500

800

500

125

75

125

Gresamtbelastung der Dächer, bestehend aus Eigenlast, Schnee- und Winddruck für 1 qm der Horizontalprojektion:

Glasdach bei 10° Neigung...................

degsleichen bei 25° Neigung..................

Schieferdach bei 25° Neigung..................

desgleichen bei 45° Neigung..................

Ziegeldach bei 30° Neigung................. .

desgleichen bei 45° Neigung..................

Holzzementdach auf Holzsparren usw.......... . . . .

Steile Mansardendachflüchen mit Schiefer- oder Ziegeldeckung bei 45°

Neigung...........................

dieselben bei 70° Neigung...................

125

150

150

250

250

300

275

300

Gewichte und zulässige Beanspruchung der Baustoffe. 9

Beanspruchung der Bauteile.

Tabelle IV.

Zulässige Beanspruchung in kg/qcm

Gegenstand

r!

Druck

Biegung

Ab

scherung

Lochlei

bungsdruck

1K Zulässige Beanspruchung der Baustoffe.

Flußeisen in Trägern zur Unterstützung von Decken und Treppen Als Stützlänge ist die Entfernung zwischen den Auflagermitten anzu-nehmen

Flußeisen in Stützen........

Flußeisen in Stützen hei genauer Berechnung der unter den ungünstigsten Umständen auf tretenden Kantenpressung ...........

Die Berechnung auf Knicken hat nach der Formel J min = 2,33 PI² zu erfolgen. Als Knicklänge gilt die ganze Systemlänge, bei übereinanderstehenden, allseitig durch Deckenträger ausgesteiften Stützen die Geschoßhöhe,

Flußeisen in Dächern, Fach werk -wänden, Trägern zur Unterstützung von Wänden, Kranbahn-trägem, wenn die Querschnittgröße durch Eigenlast, Nutzlast und Schneedruck allein bedingt

1200

1200

1400

1200

1200

1400

1200 1000

1200 1000

1400 1000

2000

2000

2000

ist

1200

1200

1200 1000

2000

Flußfeisen in denselten Bauteilen, wenn die größte Spannung bei gleichzeitiger ungünstigster Wirkung von Eigenlast, Nutzlast, Schneedruck und Winddruck von 150 kg/qm eintritt ......

Kiefernholz ...........

1400

1400

100

60

1400 11000 2000 100110 parallel, I 60 rechtwinklig zur Faser

Gegenstand

Zug

S'f

es?

æ p

Druek

Biegung g 6

CfQ

Abscherung g

Lochlei

bungsdruck

Sandstein in Auflagersteinen .... Kalkstein und Marmor in Auflager*

steinen.............

Mauerwerk aus gewöhnlichen Ziegeln in Kalkmörtel (1 R.-T. Kalk und

3 R.-T. Sand).........

Mauerwerk aus Hartbrandziegeln in Kalkzementmörtel (1 R.-T. Zement,. 2 R.-T. Kalk, 6 bis 8 R. - T.

Sand) .............

Mauerwerk aus Klinkern in Zementmörtel (1 R.-T. Zement, 3 R.-T. Sand mit Zusatz von etwas Kalkmilch) .............

Mauerwerk aus porigen Ziegeln . . . Mauerwerk aus Schwemmsteinen von mindestens 20 kg/qcm Druckfestigkeit ............

Mauerwerk aus Kalksandsteinen in

Kalkmörtel.......... .

Mauerwerk aus Kalksandsteinen in

Kalkzementmörtel........

Bruchsteinmauerwerk in Kalkmörtel Fundamentmauern aus geschüttetem

Beton . . . ..........

Fundamentmauern aus gestampftem

Beton .............

Guter Baugrund..........

30

30

bis 7

12 bis 15

20 bis 30 3 bis 6

bis 3

bis 7

Il II

12 bis 15 bis 5

6 bis 8

10 bis 15 3 bis 4

! Ill II

II. Abschnitt.

Berechnungen.

§ 3. Festigkeitsberechnungen.

Bei den Berechnungen handelt es sich vorwiegend darum, die Querschnitte der Konstruktionsteile zu bestimmen. Die angreifenden Kräfte (Lasten) sind durchgängig bekannt oder aus den Tabellen I—IV zusammenzustellen.

Pkg

1. Druckfestigkeit.

Die Zerstörung erfolgt durch Zerdrücken

(Fig. 1).

Ist:

P — die Druckkraft in kg,

Jj*ü fqcm

71

Zr = die zulässige Beanspruchung gegen Druck in kg/qcm (Tab. IV: 1200 kg),

/ = die Querschnittsfläche in qcm, so autet die Formel

P = k - f

und der gesuchte Querschnitt

f-Sr

rg.i

Z. B. Eine kurze Stütze (Länge nicht über 5 ]// ) mit P = 12000 kg muß eine auf Granit gelagerte Fußplatte erhalten, deren Fläche soviel qcm bedeckt, daß die zulässige Druck-Beanspruchung nicht überschritten wird (Tab. IV).

12000

- ев - = 200 qcm.

Bei kreisförmigem Querschnitt (Tab. I des I. Bandes) erhält die Platte einen Durchmesser von d = lß cm mit 201,06 qcm, und bei quadr. Querschn. а = 14,2 cm Seitenlange mit 210,25 qcm.

àjj

f— $

Р ! ,

2. Zugfestigkeit.

Die Zerstörung erfolgt durch Zerreißen

I cm

(Kg. 2)-

Ist:

0

* à <-

P = die Zugkraft in kg, h = die zul. Beanspr. gegen Zug in ? bg kg/qcm (Tab. IV: 1200 kg),

4L И

/ = die Querschnittsfl. in qcm, so lautet die Formel:

ъН

P = hf

гвг.а

und der gesuchte Querschnitt

JP

Л*

Z. B. Eine 3 m lange Zugstange mit P = 4800 kg muß einen Nutzquerschnitt erhalten, daß 1 qcm nicht mehr als 1200 kg/qcm zu tragen hat (Tab. IV).

== 4 qcm.

4800

1200

Bei kreisförmigem Querschnitt (Tab. I des I. Bandes) erhält der Stab einen Durchmesser d = 2,3 cm mit 4,15 qcm

und bei quadr. Querschn. eine Seitenlange a = 2 cm mit 4 qcm.

Das Eigengewicht des Stabes mit rd. 3,5 kg für 1 m ist dabei belanglos.

B. Schubfestigkeit.

Jdl»

Die Zerstörung erfolgt durch Abscherung (Fig. 3). Die Trag* kraft eines Nietes oder einer

re

Schraube bei einer zulässigen P^-Beanspruchung von 1000 kg/ J== qcm ergibt sich aus Tab. XIII P += des I. Bandes.

Pg.3

Z. B. bei 13 m/m einschnittig

1,32 t = 1327 kg, bei 13 m/m zweischnittig 2.1,32 t — 2654 kg.

Eine Zugstange mit P = 4800 kg müßte demnach

4800

1327

4 einschnittige

und

4800

2 zweischn. Niete erhalten.

2654

Die gesamte Querschnittsfläche muß betragen _ P _ 4800

¹ ” T " IÔÔÔ

= 4,8 qcm.

4. Biegungsfestigkeit.

Die äußeren Kräfte verursachen ein Durchbiegen des Stabes. Es entstehen Zug- und Druckspannungen. Die Zerstörung erfolgt durch Zerbrechen (Fig. 4—12).

Infolge der Durchbiegung wird ein Drehmoment (Biegungsmoment) hervorgerufen. Das größte Biegungsmoment

---łTN^-P-A

Biegungs-Festigkeit

i—J4-i

1 cm

A leg

Зр

Big

'■'T 2

Ifs-—.INE-ЗгА . I ■Mây/ifdi f H

lf-lcin—^    ³¹ Tx

Pig    F/a

*-l

Fg.4

P Fg.5

Fg.6

tN

£■

«О

<-b

ÏÏ

Fg.9

kv

A*

Fg.10

JFg.ll

I *-i„ -ą.-Ц

i Hil il 1111 mi 11 nil mii tórnuiumimrnil 111П1

Fg.7

V*—-1

pg.ia

(M max.), welches in einem Träger auftritt, darf höchstens gleich sein dem Widerstandsmoment (TF) des Querschnittes, multipliziert mit der zulässigen Beanspruchung (k).

Die allgemeine Biegungsgleichung lautet : M max = W • к

M max

к •=

M max

Sind:

P Рг Р₂ = Einzelkräfte in kg,

Q = gleichmäßig verteilte Last in kg/qm, к — zulässige Beanspruchung in kg/qcm, M max = größtes Biegungsmoment,

M max

w =

l, \ ?₂ = Länge der Träger in cm, oder die Kraftabstände von den Auflagern (A u. B), so ergibt sich:

Fig. 4—7.

M max

W X cm³

Auflagerdruck

Gefährliche

Querschnitte

Fg.5

P-l

P-l

Einspannslellc */

Fg.6

Q-1

Einspannsteile*)

Fg.7

Q -l

P-l + ^

i à, h

to

•

A — P Q Einspannsteile*)

*) Bed durchgehenden Trägern zwischen den Auflagern.

Fig. 8—12.

M max

W X cm³

Auflagerdruck

A, В

Gefährliche

Querschnitte

Fg. 9

P-l

P-l

Mitte

Fg.10

Q-l

8 • le

Mitte

Fg.ll

P-k-k

P-k-k

l-k

P-l, P-i. l l

Unter P

Fg-12

P-l Q-l

4 ⁺ 8

P-l , Q-l

4 к Sk

P _^Q

2 ¹ 2

Unter P

Z. B. Eine I Träger Nr. 16 (Tab. III des I. Bandes) mit 16 cm Höhe und 7,4 cm Breite hat einen Auflagerdruck von 2400 kg = A (Fig. 8).

Bei Auflagerung auf einen Knotenstein mit zulässiger Beanspruchung von 30 kg/qcm beträgt:

/ = Ą.

2400

30- = SO qcm,

80 = X- 7,4

80

X = — =. 10,81 = oder 11 cm gewählt 25 cm.

Die Bauwerkeisen sind nach Normalprofilen (Tab. III—XII des I. Bandes) geordnet.

Fg. 16У

Die Gewichte, Querschnitte, Widerstands- und Trägheitsmomente sind aus den Tabellen ersichtlich.

Z. B. Ein Träger von 5 m freier Länge (1г) und Trägerentfernung (ib) von 1 m, einer Deckenlast von 290 kg qm und Nutzlast 250 kg qm (Tab. VI u. VII des I. Bandes) berechnet sich wie folgt (Fg. 10):

Q = 5,0-1,0.(290 + 250)= 2700 kg,

Q-l

0,638 r⁴

Fig. 13—16.

Fläche f qcm

Widerstandsmomente Trägheitsmomente

Wxu.y

J X u. y

W X cm³

W y cm³ JX cm⁴

J y cm⁴

bk

b.h

h • b² b • Ji³

12

12

'S

o>\ 'S

bh

7Г d²

7Г t£⁴

32

64

Fg.15

2,8284 r² 0,691 r³

M max =

5. Knickfestigkeit.

Die Länge des Stabes ist im Vergleich zur kleinsten Querschnittsabmessung erheblich. Die Zerstörung erfolgt durch Zerknicken (Fg. 17). Die Berechnung von Stützen führt zum Trägheitsmoment, nach dem das passende Profil zu wählen ist.

id

-Ô-

Das Trägheitsmoment (J) ist das Produkt aus der Masse eines Punktes und dem Quadrat seiner Entfernung von der Dreh-( Schwer -punkts-)Achse (Fg. 13—16).

-1

2700-550 8-1200

Gewählt ein Träger mit I NP Nr. 18 (Tab. Ill des I. Bandes) mit W X = 161 cm³.

О.I

WX — --- -- cm³ =

S-h

= 154,5 cm³.

Hierbei ist immer das kleinste J (Jmm) maßgebend.

Ist:

P — Kraft in Tonnen t (1000 kg) l = Länge in m

s = Sicherheitsgrad (2,33 kg 5 fach), so lautet die Formel J min. = s.

Z. B. Eine Flußeisensäule mit 4 m Länge und 55 t Belastung:

J min = P • l² • s = 55 • 16 • 2,33 = 20 40 cm⁴.

Es können (Tab. III u. IV des I. Bandes) gewählt werden: 2 I NP. 17 mit 13,2 cm Achsenabstand u. Jx=Jz = 2332 cm4 oder

2 1 NP. 18 mit 9,5 bezw. 17,2 Achsenabstand u. Jæ=2708cm⁴.

III. Abschnitt.

Träger und Stützen.

§ 4. Berechnung der Träger (Fg. 1—7).

Deckenträger AB (Fg. 3u. 4) mit gleichmäßig verteilter Last Q. (Fg. 10 Abschnitt II) L. W. = 4,0 m

(2 = 1,0.4,0. (250 + 290) = 2160 kg

A=B =

2160

M max =

₂    = 1080kg

Q-l 2160-440

118800 kg/cm

= 99 cm³.

Wx —

Q l _ 2160 - 440 _ 118800 8 • h “ ПГШ(Г “ 1200 Gewählt I NP. 16 mit W x = 117 cm³.

Der Anschlußträger hat eine Last Q = 1,0 • 5,2 • 540 = rd. 2800 kg, die Traglänge beträgt 5,6 m.

2800 - 660

Wx -

Q-l

8-1200

8•1200

Gewählt I NP. 18 mit Wx = 161 cm³.

= 161₉3 cm³.

Erkerträger CGH (Fg. 3 u. 6). Die Erkerträger werden bis an die Mittelwand zur Verankerung durchgeführt. „Seitliche Erkerträger“ CGH Gewichte:

Vorderwand (2,2 - 3,5 —1,4 - 2,0) - 0,2 -1000 . . « 980 kg Seitenwand (1,0 • 3,5 — 0,5 • 2,0) • 0,2 • 1000 . . == 500 kg

- 245 kg

Vorderwand auf GH

4

гг

\шлш.

тль

яаятт

Ш>№

^авгаг

V/WSwfflMw/O'w/ka/k/jiicßfimb'

Fg.2

? '''

О -UXS

■Й

'"-Л

srâ4o

-<

Я,Шб

5ШГТГ R-b

wsi- *■

—И

■łs;

us»

H

(МИР

2S

I

:0

:гс

ш М

рай

HNsiatr

Jt

р4

I—в'Й

о‘г-*Г

-,—-гЧ

F&1

O

±~

O

о

•<c

tP_L

<*

я

±

ыщг

.IfO

r&â

2,6

Ъ.^Ц-5

Fg.7

та

Vf»

X

Oh'

Vs

Oh

04v

pu*

о

-rf V

î-i

<d ;

LV *

•Fg.4

-уи^₅ !-(,

i ti>

щ

i

ü C )

*

«-oV*

À

Fgr-3

ł

/И,0

Ë

1

V*:

N

pf

cr

I

Fg.5

CO

I

Д

*ШЙЬ

*

4*— S'9

U

a:

Fußboden 1,0-0,5 (256 + 290) . . . . G- 4,4 = 245 -5,7 + 770 • 5,1 + 2160 • 2,2 . 10075

-    270 kg

10075 kg

= rd. 2290 kg

. =    885 kg

Der gefährliche Querschnitt liegt bei G oder zwischen GH.

. .=

4,4

Я = 245 + 770 + 2160 — 2290

Mx zwischen GH liegt bei Z = 1,64 m.

885

546*

Mgh = 885 - (1,64 + 0,2) — 885 • 0,83    - 894 kgm

Mg — 245 * 1,3 + 770 • 0,7 . . . .= 857 kgm 89400

Wx =

1200

= rd. 75 cm³.

Ausreichend wäre I NP 14, gewählt I NP 16. „Mittlerer Erker träger“ DLK.

Gewichte :

Vorderwand 2 • 245    . .

Fußboden 2 • 270 .    .    .

Zwischen L К liegen . .

Entsprechend wie oben:

L- 4,4 = 490.5,7 + 540 • 5,1 + 2160 • 2,2 = 10299 ; 10299

= 490 kg = 540 kg = 2160 kg

= 2341 kg

К = 490 + 540 + 2160 — 2341 . . . = 849 kg Ml = 490 • 1,3 + 540 - 0,7 Es genügt und wird gewählt I NP 16, insbesondere wegen gleicher Deckenhöhe.

4,4

= 1015 kg

§ 5. Unterzug unter der Frontinauer

JK (Fg. 1—3).

Auf die Strecken 2,2 m nach A u. В übertragen sich: Decke II. Stockwerk je 2 * 1080    .    .

Decke III. Stockwerk je 2 • 1080    .    .

.    = 2060 kg

.    - 2060 kg

Frontmauer und

(7,0* 2,2 — 2.1,8- 2,0). 0,4* 1800 . . . - 5904 kg 2,2.4,0

Giebel

• 0,2 -1800

— 1584 kg

Dach 2,2 • 5,0 • 200

- 2200 kg

zusammen 13808 kg

⁴ rund 14000 kg gleichmäßig verteilte Last.

Auf die Strecke а Ъ der Erkerweite nach a bezw. Ъ übertragen sich:

vom Giebel ^ (

6,0 + 4,0

•1,0-1,4 • 1,б)- 0,2-1800 e 500kg .......= 1000kg

£ Ä g £ ß £

vom Dach Va (2,0 • 5,0) 200 daher zusammen 5086 +

500 + 1000 = 6586 kg Es wird daher:

P^lOSOkg; P₂=1080 kg; P₃ = rd. 8900 kg ip 1 L

(2290 + 5086 + 500 + Z_\-

1000 = 8876 kg); P₄= f 2341 kg.

A = В = 1080 + 1080 + 8900 +    - +14000 = 26231 kg

и

- 4° 'У ' А>° ''P - А‘°*~ 1М1|]|!1||||||||||||1Л ^ШШМТПШТП

Ншо

2341

7,00

bfiOOö

= 26231-3,5—1080(3,0+2,0)—8900-1,0—14000-2,1

48100 kgm

Wx =

4810000

1200— Ст3 = Ст3‘

Gewählt III NP 40 mit 3 • 1461 = 4383 cm³ (Tab. III des I. Bandes). Alle übrigen Träger sind in sinngemäßer Weise zu berechnen.

§ 6. Berechnung der Stütze (Fg. 2 u. 3). Die Stütze im Erdgeschoß erhält folgende Lasten:

Gewicht der Mittelmauer

(3,5 • 7,0 • 0,4 + 3,5 • 3,0 • 0,25) 1600 = 19 840 kg

3.4,6.3,5.540

Deckenlast

Dachlast

= 21 730 „

3,5 • 4,6 - 80

- 1 288 „

Gesamtgewicht 42 858 kg,

die Säulenlast beträgt rund . . . 431 die Säulenlänge beträgt rund . . . 4,0 m =1 der Sicherheitsgrad beträgt (5fach). 2,33 kg = s die Formel lautet (Fg. 17)

Jmin — P • V* ♦ S

Jmin = 43 • 4,0² • 2,33 - 1602 cm⁴

Gewählt 2 ДП NP 16 (Tab. IV des I. Bandes) mit Jax u. a2 — 1850 cm⁴

80.160-12 „ 65 -130 - 10    „

12 „ 570    „

der lichte Abstand beträgt 82 m/m Fußwinkel Z.

Kopfwinkel Z Fußplatte

10    ,, (Siehe Eisenkonstr.).

Bindblechentfernung Knotenbleche

IV. Abschnitt.

Treppen

РШе

rm

Register.

Treppen

(Tafeln S. 25-50).

Die Treppen vermitteln die Verbindung untereinander liegender Räume oder Raumgruppen. Sie bestehen aus den Stufen, den Tragwangen, dem Schutzgeländer und gegebenenfalls aus eingeschobenen Ruheplätzen (Podesten).

4Г

✓foaofo/S^ И 6 (MV

T7

GZ^6H-Civ^

u-a-,

’*.VUVH>

3î)AW*i/<6 (o.fc)

Fg. 2 3.6. .S/fec&WHfe

аишс

(WfcaX

*f

Fg.l

S⁻* -Ю

OU /vwvvwl 40

>

7au

«}

>Ъ

JÙL^

■ft-

Sh

HW-H I 1 I I I I II |"|

-Sb

Fg.3

Fg.5

Gefahrlose und bequeme Benutzung, tunlichste Feuer-sicherheit und gefällige Formen sollen ihnen eigen sein. In der Richtung der Gehlinie (Fg. 1—5) Bind gleiche Breiten einzuhalten. Das SteigungsVerhältnis (Auftritt a und Steigung s) bestimmt man nach der Schrittlänge 60—65 cm mit der Formel 2 s + a. Durchschnittlich beträgt der Auftritt nicht unter 26 cm und die Steigung nicht über 18 cm. Haupttreppen müssen 1 m geringste lichte Breite haben. Das sicher zu befestigende Geländer hat 1 m Höhe, lotrecht gemessen, oder 0,8 m winkelrecht zur Treppenneigung gemessen (Fg. 1). Die Geländerfreifelder sollen höchstens 15 cm breit sein. Je nach Bestimmung und Lage unterscheidet man „Haupt-“, „Neben-“, „Innen-“ und „Außentreppen“.

§ 7. Anordnung (Taf. S. 25—29).

Die Antrittstufe (Fg. 1) nennt man Block- und die Endstufe Austrittstufe. Das mühsame Einteilen der Stufen-höhen vereinfacht sich durch Ansetzen und Teilung einer Schräglinie und paralleles Abschieben.

Man unterscheidet:

„Einarmige geradläufige Treppen“ (Fg. 1);

„Einarmige Treppen mit gezogenen Stufen“ (Fg. 3) ; geringste Breite an den schmalen Stellen 10 cm ;

„Zwei- und mehrarmige Treppen“ (Fg. 4);

„Wendeltreppen“ (Fg. 5) mit gebogenen Gehlinien und Wangen;

„Treppen mit Vollwangen“ (Fg. 6) und

„Treppen mit Sattelwangen“ (Fg, 8).

Die Steigungslinie (Fg. 6) mit der Fußschmiege F und der Lotschmiege L ergibt sich aus der Zusammensetzung der Auftritte A und der Steigung S, und damit auch gleichzeitig die Wangenhöhe E und schließlich die Schablone. Bei

cX cjûfcfrpbvm&y ■Ł    4)

'^МмЖАл'лй

vt,

Я^СлУ>ДИЛЧУС

Fg.6

Cl —»)

■I 50 tvtv-

Fg.V

Lovq-'

Л, .f

J*

Vi

■'Si

Sattelwangen werden die überschießenden Teile der Wange ausgearbeitet (Fg. 8). Die Schablonen für Wendeltreppen werden abgeleitet von der Walzenfläche (Zylinder Fg. 9—12). Die abgewickelte Schablone ist dann ein Dreieck mit der Grundlinie = dem Umfang der Walze und der Höhe = der Ganghöhe (Fg. 9). In gleicher Weise lassen sich auch Teilstücke der äußeren und inneren Wange ableiten (Fg. 10 bis 12).

§ 8. Berechnung (Taf. S. 30—36).

Die Berechnungswerte sind den amtlichen Tabellen entnommen. (S. 6—10.)

Die Gesamtlast für einen Treppenarm (Fg. 13 u. 14) setzt sich zusammen aus:

1.    Eigengewicht des Laufes einschl. der Wangen 300 kg.

2.    Geländergewicht rund 18 kg/lm.

3.    Nutzlast 500 kg/qm im Plan gemessen.

I. Berechnung der Wange (Fg. 20—33) EF.

Eine Wange hat zu tragen:

300

= 150,00 = 54,00

Eigengewicht

Geländer 3,0 • 18

Nutzlast 3,0 • -1^- • 500 = 750,00

и

zus. 954,00 kg

= i Q-l = i * 954 • 3,0 = 358 kg/m = 35800 kg/cm 35800

M шах

= rund 30 cm³.

_Т7 М max

1200

Dem würde entsprechen ein

L NP 10 mit Wx = 41,2 (Fg. 30) oder I NP 10 mit Wx = 34,2 (Tab. III u. IV des I. Bandes)] oder aber ein ungesäumtes Blech (Fg. 20)

n.

Ï.

л1

*1 ч| . g] (j ;|    *1 4I ^    *\    лi

- Я 4-,0&4Vt>

Fg.0

9'

А~г

?^я

51

•io'

St

«iî

•ii

Fg.ll

jütay.--

&Лл6луум^/>6& »4tr

F§

10

\~7Xï

f-

/«I. ЛЛУУУ.

Fg-lS к-ггл

ч-

«о

VO

mit der Höhe 19 cm und einer Dicke von 5 mm

„ 10 n

A

V) ^    ??

?»

??

ft

ft

??

??

??

??

QEM MÜSST» ĄO.Ąj 500+450+54

|'Wx=ÎW,«^ S-łOow1 WANGE СКГЛО оА.ХЩО iJ.ESOH 'iqo.Ww-

Fg. 13

ç£

QÇlf. i,О

=• Ь5вК(^=Ь^00О

-fr

i^çvv^

3-

и5ЙЁк ł И

^ jj^

до

ff

f f f ^Jff-^^OEZSTrKRGŁR MFQSvr üv*.‘ ⁹-Ш§- -

^СМЧЧ-лтГ INÏM4-    I

зс

шттмттттжттштт-i—

S*fovu« с«а>

jgg%;

%ïf

о_

:u

Q^vvvwoUX^ cA^ffh

in

łr*

z. B. Wx = i b : h² ; für ä — 19 cm wird b =

6 • W₉ _ 6 - 30 192 “ 361

= rund 0,5 cm = 5 mm ohne Berücksichtigung von Nietabzügen.

Oder ferner ein gesäumtes Blech (Fg. 27)

Jx voll = L 0,3 (22³ + 22® —12³) = 489 cm4 J niet = L- • 0,6 (18,3³ - Ï5/7³) = 113 cm4 J netto — 489—113 = 376 cm⁴

376

Wx = —— = rund 34 cm³

11

Erforderlich sind 30 cm³.

II. Podestträger mit 15 cm gerader Decke (Fg. 14) GH. Gewicht des ganzen Podestes.

Nutzlast 2,50 • 1,0 • 500 = 1250 Eigengewicht 2,50 • 1,0 • 350 = 875

zus. 2125 kg

Hiervon die Hälfte auf den Träger GH „    2125

- 1063 kg

954

Г = 477 kg L = M = 477 + '    = 1009 kg

u

M max = 1009 • 1,4

1063

1009

95800

. 0,63 — 477 • 0,25 == 958 kg/m

ü

= rund 80 cm³

TT_ M max

W*⁼ h

Dem entspricht ein [ NP 14 mit Wx = 86,4 oder I NP 14 mit Wx — 81,9 (Tab. III u. IV des I. Bandes). Eigengewicht des Podestträgers ca. 16 kg daher 2,8 -1,6 = rund 50 kg. Dem entspricht ein Mx = i Q • I == -g- 50 • 2,8 = 18 kgm,

1200

/fe.S^H#U/l^ńv

¹    'I . Fg. 15 llllllll

Фш|Ф1§1^

it-i0-1

■+4—12-jj0?

-^W

UiO.So.S

L 45.65-2

85-4

40^*

4v*f

$Wtc

«шш

Fg. 16

ттмтж

IhOO/wvwv

Fg. 1?

îl45.*»4

JO Ö

-ф-    -ф-

%!. 506 z &

К-ft «И5Ж<^

К T^Sfl/wMe i

^ * ^пг1 ..mi ь4 gpw Hf—

-■»/

91

ттятя

III. Vernietung des Wangenträgers am Podestträger (Fg. 21, 23 u. 24).

Die zu übertragende Kraft beträgt 477 kg. Ein einschnittiger 16er Met würde ausreichen. Er trägt auf Abscheren

= 2020 kg, auf Lochwand-

1000.    3,14 • Ve² • looo

4

druck d • d • 2000 = 1,6 • 0,7 • 2000 = 2240 kg bei einen Г NP 14. Man wird vorteilhaft in jedem Winkelschenkel zwei ³/₄ zöllige Schrauben ansetzen, oder je 2 Stück 16er Niete.

IV. Wangenfuß. (Fg. 15.)

Je nach der Unterlage ist eine Fläche nötig von F^cm

477

t= v—, h ist die zulässige Beanspruchung des Lagermate-

IC

f qcm _

so =16qcm-

und W =

1800

— rd. 2 cm³, demnach reicht obiges Profil vollständig aus.

1200

riais. Z. B. für Beton 15 kg/qcm, Sandstein 30 kg/qcm. Also für den Fuß (Fg. 15) mit Sandsteinunterlage rd. 500

§ 9. Konstruktion (Taf. S. 32—40).

„Die Wangen⁴⁴ werden gebildet aus ungesäumten (Fg. 20 u. 22) oder aus gesäumten (Fg. 27—29) Blechen, aus [ - oder 1-Eisen (Fg. 30—33) mit aufgesetzten Sattel-dreiecken ;

„der Wangenfuß⁴⁴ (Fg. 16—20) aus angelaschten Winkeleisen;

„der Wangenanschluß am Träger⁴⁴ (Fg. 21 bis 24) durch Verlaschung und Vernietung oder Verschraubung;

„die Stufen⁴⁴ (Fg. 20—54) aus Kiffelblech, Holz oder

Viehweger, Schlosserarbeiten. II.

lU^^iuvvvvÜ Sbłttfoć %/W*W АллМ.

#> Uo h « Y^éa -    /6

₄X

.'X.

<o

5Г

Fg. 21

■lao

! ф-

.-Z

ИОлуилу/oU^IC^

>4 iŁ^MSo

Fg-, 20

Ss/iXov^

И&5

N.

Ьо°**Л**

miii

||/^i

Z&

«Л/TMG

x^

<g

0-

*io

Fg.se

е-

И&0

IbO

✓vvwwv

Ą Ъоо

*>

NSA

0-

<Fg.fc?

Fg, 25

\ф

#~ г^\

^/С<Д^(лУЧ?ИЛ^й äfeC

ЧФ

ФХ

- МЛ

ир

BMI в

L.łO.JO.4-

Fg. 28

I

.ц,

Fg. 29

я*

Z/ćL/A

MT

560

40.4

'I

§Ц

/,

/,

/,

/.

Fg. 31

L ÎO.^0,4-

Fg. SO

J I J I J I J J J J J

/.

IK

260

ЩХо

Ф-

.tf

fr

\    *0 \às

■Mo

/Ж

А/

s.

/V

//y

V

Fg. 33

A,

A,

100

иво

O <0

/1

аьо

«—îêo

JHP

XêO *

—^    Л BijjL 3o,o.,

Fg.35/^ Ц Fg.36

'SiMCwM

Fg.38

ЯР/ i ,Л Fg. 3?

H*r

L 'bO.ljóJł

Fg.39 1

мо —

IP

~¥

/Щ

3E

Fg.40

&wy

Ф-

ф.

Fg.41

L^gWlfc, <t

Fg.48

i Î30

I 5 %i^jülbüch

'ЧЙГ

Fg.42⁴^y|^4

t^o.lo.ift 1 J

tii '

лъо

I*-l6o

тш^Ш'

Ф-

•ф-

■#уф-    -Ф-    ф⁷'

L г» «.4

iA

Mill»

-Ф-

/$-*/_Ф

L $0.30,4»

сЯ^п $o.a«>

и so

boo

1б0

/VłWłV

||ïl-t5.i Ç.t    ^

Pg- 47

'/A

4-

Fg. 46

41

ь-

ШМ

Mfte

Fg.48

щр

Pg.50J    F g. 51)

Ш Щ

Fg.5î

i?—>

ifi

Н444Ч

Fg. 53

/Ц

LW.iO,4

jji

оЧ ^łi-

■ългч.ч-

aç

U15.15.4-

-ю.эо

5>/0jjy

Fg. 55

^ Fg. 56

>cl ■

!>

Jl

if

[•J

Fg. 60

F g. 62

СО

zuqsTMNCjb

S-ло

Fg. 59

î>00/vwvw

Г    2Tg.61

ht

WRHGINKONSTlt

Ш i»-

& W 18У

\ ■'

1ЩШ1Я1 ■

^ ^    .. .Üf

-,

\ j

Дг

.1-

Si

®#ll

1ШЙЙв1Й

-vr >,„ v-S’ç^-W

w/

Г ^

i§g§ggj(|

Н38

щ

ЯШШШ

г

SJ-:

.

Z

IR

'

Щ

I

łfclSŁfeAdlŁ

HB,'i /

Si

S

i

i >

ü

. ' ч ■

.eaeiiirtii

КШ

MV» os

O'⁴’/}«    -a

cO

ч—

F g. 6?

Fg. 68

» & <> ffiuvk &/иФфрА

Fg. 66

Щ//

X,

ч»

N4444

IÏÏÎ1

%6—*

iïïïil

I !**“

ąniimmimmnwi

X р

il

ГПТТПг

I Fg.70

алшЯштрт а

sJ

р&л

rg.7g

ас*

WOf

Fg.73

l_

*■

;;

■ч

йгч

етж

еМ. Ц4-ЗЧ-

<zr

F g. 74

-4

“ ~ 1

I    I

г& 75    ’

Tl

I---

-Z I

*У-

Si

Siä

I

:

Щ

h

9

ß

H

Л

Р

§:

ES'

»j0

г *n

i

Ж

я

I

I

’ЯГ|

ч

>■

ям

1

i

w

ш

ill

Г*¹

Ш

VJ

<Vj

li

>”'тг

jggS3

МЙЯ

ÏA

J"г/

щт

CP«

[i

ж&

*^тГ

айу

111

№аЗ«>

Ёж\

(I

II

SI

Fg. 78.

Viehwegor, Schlosserarbeiten. II.

i

• ;£• • jEL*.

W.:

Ш

а

i

!

о

I

ршм|

i.

г!

.

щ

Fg. 79.

Щ Ш

mm

⁵

Iff

я

щ

.г

■ш \

рЬ

Л'

$ \

В

1Ш

Шй V

É

Щ

Steinbelag mit gesäumtem Stehblech. Ganz besonders wird auf die Mannstaedteisentreppe (Fg. 52—54) hingewiesen.

„Jolytreppe“ (S. 41—44). Diese besteht aus den Patent Joly-Trägern (Fg. 55—64). Ihre einzelnen Teile werden durch lotrechte Zugstangen zusammengehalten.

„Pulstreppe“ (S. 45). Diese zeigt eine ähnliche Gitterträger-Unterkonstruktion, wobei die einzelnen Teile durch eine in der Richtung der Neigungslinie angebrachte Zugstange zusammengehalten werden (Fg. 65 u. 66).

§ 10. Treppengeländer (Taf. S. 45—50).

Sehr sorgfältige Befestigung (Fg. 67 bis 79) ist vorzunehmen. Über Stabentfernung, Höhe des Geländers usw. sind eingangs nähere Angaben gemacht. Bei der formalen Durchbildung ist darauf zu achten, daß Hakenspitzen usw. vermieden werden, da man an solchen mit den Kleidern leicht hängen bleibt.

V. Abschnitt.

Türen und Tore

(Taf. S. 53—82).

Die Zugangs- oder Zufahrtsöffnungen der Räume werden durch Türen oder Tore abgeschlossen. Sie sollen den praktischen Bedürfnissen entsprechen, leicht beweglich sein, den Zutritt von Unbefugten hindern und feuersicher sein; ferner unter Umständen Zugluft, Wärme, Kälte und Regenschlag abhalten. Ihre Abmessungen richten sich nach der Bestimmung. Die geringsten Maße (i. L.) sind 0,60 zu 1,80 m. Haustüren sind nach baupolizeilichen Verordnungen mindestens 1,00 (0,90) zu 1,80 m und Tore mindestens 2,30 zu 2,80 in groß herzustellen.

§ 11. Anordnung (Taf. S. 53).

Nach Art der Anbringung unterscheidet man „i mere und äußere Türen“ ; der Konstruktion „einfache und verdoppelte Türen“; der Beweglichkeit „Flügel-“ (Fg. 1—6), „Pendel-“ (Fg. 7—9), „Schiebe-“ (Fg. 13—15) und „Drehtüren“; der Anwendung „Haustüren“, „Balkontüren“, „Flurtüren“ usw. Die Flügeltüren (Fg.l—4) können „auswärts“ und „einwärts“ schlagen, ferner „rechts-“ und „linksgängig“ sein; was bei der Bestellung der Beschlagt eile sehr wichtig ist. Im allgemeinen sollen Haus- und Zimmertüren so angeschlagen werden, daß man beim Betreten der Bäume freien Blick hierüber gewinnt. Mitteiwand-türen sollen sich nach der Fensterwand öffnen.

Die Türen fertigt man aus Eisenblech mit Versteifungs-rahmen und Streben (Fg. 1—4). Zu letzteren nimmt man L-, J-,t-Eisen (Fg. 7—9) mit denen gleichzeitig einfacher oder Doppelfalz gebildet wird.

§ 12. Eisenzargen (Taf. S. 54—61).

Die Patenttürzargen von Mannstaedt (Fg. 16—31) sind sehr zu empfehlen. Sie werden für Türen in dünnen Wänden (Fg. 18—20) sogar unentbehrlich. Bei starken Wänden (Fg. 26—27) erhalten diese kräftige Maueranker, bei dünnen Wänden genügt der U-förmige Ansatz. Der Drehbeschlag besteht aus Bändern, die mit ihren Lappen im Falz liegen (Fg. 18—24). Gekröpfte Bänder (Fg. 26) und solche mit Aufsatzlappen (Fg. 27 u. 28) finden ebenfalls Verwendung. Doppelfalze (Fg. 30 u. 31) sind anwendbar. Die Zarge dient gleichzeitig als Kantenschutz.

л'

I-

J:;

—Qß-Aß

ô*vvw&/dk

/Cvwfeb

Хм\&Ь

м№>

ми&Ф*

Fg.l Фш Fg.2 Fg.3 ^>илп Fg.4

Fg.ß

PfiT.e

Fg.9

Fg.10

jig ^

ЁмллАМймл*/

Fg.12

Fg.16

35

Ш-

->j

л---

-1_____

'Г---

_/рДЩ

Fg.l?

SC

Fg. 18

йМ.АШ

Fg.19

еЛ)ЛЩ

4.

'//

4L

t 60AWW-

-7”

ШШж

-L

И4->

Fg. 20

Fg. 21

Pfe.

Fg. 22

frM, ЩЪ

W///,

У/,

V/,

ъч

___/

9S

■łf:

59-»

li

-С*

Щ\

36 p⁵*ipH

■пвпг-ГГ-п

ё=Л t-Дч-ж--

Fg. 23

t/A 4%15

222i

ф-

И*->

И 2.5

г----

€5

Fs.24

ЛУаЛЫг^

«-<ÓQ -

Й&пусцулу

MK

Fg.25

Ш1

Fg. 26

Tg. 2У Tg. 2

-Э~

/teo

4-

У/,

ШЖ-

<Ш=^к

_T?i

ïg29

Ź2

<А /ибо 1<1^

ЛЧ5

ЪьГ.

ob -

0C1^

9т—*Ыг*

Ift

Fg. 30

Fg.Bl

§ 13. Einfache eiserne Türen (Taf. S. 58—59).

Das Versteifungsgerippe (Fg. 32—39) kann hergestellt werden aus L-Eisen oder Spezialeisen (Fg. 38 u. 39). Damit bewirkt man gleichzeitig die Falzbildung mit ein-oder zweifachem Anschlag. Die Querverbindungsteile und die einfachen oder Kreuzstreben bestehen aus Flachoder T-Eisen. Hierauf sind die Blechtafeln aufgenietet. Eine doppelwandige Tür (Fg. 39), wobei der Hohlraum mit feuersicherem Material (Asbest) ausgefüllt wird, gewährt besten Feuerschutz.

§ 14. Füllungstüren (Taf. S. 60—63).

Diese werden durchgängig doppelwandig ausgeführt (Fg. 40—46). Das Gerippe besteht aus U-Eisen, oder die roh zusammengefügte Holztür wird mit Eisenblech beschlagen. Die Schlagleisten (Fg. 48—49) bildet man aus Flach- oder Profileisen. Die Beschlagteile sind Aufsatz- oder Einsteckbänder und Kasten- oder Einsteckschlösser. Pendeltüren erhalten Federbänder (Fg. 50 bis 51) und Schiebetüren Rollbeschläge mit Einsteckschlössern und Hakenfalle.

§ 15. Kaufladentüren (Taf. S. 64 u. 65).

Da diese zum größten Teil verglast werden (Fg. 56 bis 66), so hat man bei der Konstruktion Rücksicht darauf zu nehmen. Die Scheiben befestigt man durch Deckleisten (Fg. 58—03), Doppelfalze (Fg. 61) sind tunlichst auszuführen.

§ 16. Haustüren (Taf. S. 66—74).

Die äußeren Türen sind den schädlichen Witterungs-einflüssen, beabsichtigten und zufälligen Beschädigungen ausgesetzt. Es empfiehlt sich daher, hierzu solche Mate-

05 1

tęm

Д1

— ш

i I fa/udfaufoA «Гиле*v-

1 Г₈.М

Fg. 32

F g. 33

!Ä

i.

• \«

|.

i#

i.

i-

* <>>

if

$

r< '

Sb

Y\

V-

.1

Î

I*

\. \

0,95

*1

:i_T

.V-'.

I-

1.

il

•y.

иголок

Fg.35

' ШЖууЖуУ/

Fg. 36    ^    cA.

s

Ml

Ä

4

ł

r

*-"ф

\

e

O

1,40 —

oA

i SO/iivMiV

Th

4

+

o

» £

i*

Ф

é

Fg.37

г-Ц

A /wv

i

N»

£

13?

I?

Ï5

о

K-30

£8

4

CD

Oi

-i

F|.40

It

1-1 - 1 ■ i I I I Л/vw

Fg.42

I¥

oa

in

"T

‘t

li

Fg.41

-AV3

йкяян

I I I I -t— I I I i

«a.    ■ mm :

Fg.44

mm

Т7Щ аЧЫУ Fg. 43

. -J------/|%0--

iniffg

%■

У/

Vs

il Üi

Hill

oitr

Il

Ił

Fg.4?

*-Ь5 —*

ъъ-+

шШ

CÿXUi

Fg.45

Fg.46

(Mttł

Fg.48

6o

Ï_Il I c4ф

eH'JH

Fg.49

90

«Ч^Н

łM. 446

'

i

I ■

Ml ;

us

i

/

1

/I

Шк'фёй

Fg. 50

MII

7Ш

a vm

Fg. 50a Æm&cXCvlvüA'V'

Fg. 5S

«- 50-

I

Fg.51

Г

60-00

В

Ml

■II! I

Fg.54'

§

:

I:

:

Fg.55

Scfo*A&4 -

^ o °

V

tTvVt4^V

Y//////Z%<

ъо->

%Р

АО

Cp-

A5-

Fg.,56

--10O

~JjT lîoAoA

.........

го 8

lÄ

штш.

////

m.

||p

*ЛЬ\

—30-4

Fg.65

>-;16 ~‘('r

П

Ц^АО-» /'

u>

jj    S&UvVjфя/

w>

«X»

Fg. 66

Fg.64

!=Ж

-tf-J

If

t*

Fg. 60

OjULvuiu^

wMMm

Fg.62

ip

ra

И00

Fg. 6Г OtjVKwwoiA^

Vji e h.w.e ger, Schlosserarbeiten. II.

>.Q

ШЁшёШЁщ

ji

ist -

г-Jfi

ШИШ

::

ШШшЁтЁ!:

Жт

iii

Пи

®Я

вМШШщШЁ:

■Ш" -зи

ВНИ(|8$£Н

ШЁШШ

ШёШШ

,;.^-.,. л-,.;-- .-нШМ-у-Зк

юг

УУУУУ/У^

ж.

V/

у/Ш

«— Ц-0

ЛЪэ—

*?

I® *1

Fg.71

Fg. 72

*>о

Fg. 69

о:

?

Fg. 70

**

§§§

к—“Ц-0

у////У/////////УУ//,

РШе

НФ*>

,1

"Г**"*

I" ~

iww*

mm * * '

r‘ $

11Ш 1

fg

li

.1 ”4

шшйшйёш

rm

-XV

l \жшу/////////М.

Fg.75

v/z////////////,

io -i

Fg. 76

•z.

60

r*H

як

о,

if o -4

L-łS-J

|—St*

itM

иг-

ii

.    К

-®5

i>    ¹

x g- “ U——Ц0 —*[Fg. ?8 Fg. 79

л иь. jHHHSHl in«.«

шЛН;

40

40

•в

Fg. 80

0jUyHlU»lfr>4

-it-*

Ц— i+O —>J

Ж

•..a

за

Ш: 4 i

A

Türen und Tore.

*• J

V ■ -

ИВШ

'ey

г У-,.

,

Śfc*Ć Ł

ÊËSÉË

......

Y. Abschnitt.

I:

sLJ

ni

ZIĄ

00 z

ÉES

a

I

Z2i

êvn:

-H

rHÉ

г¹^

c wo.ao.*

С *0.10 H

ибо

*— *o —>

н*о—*

F g. 83

Fg.84

Fg.85

i

Ś » -

ту*

I

Ä .

Ff

f.

,тт

:

...... ;

b*'L~ --&£* .    "    * Ъ_ Г -    *■ !

\"';j...........-.....................................

'Jiff !    1! J Г î¹

жтш,

; *•--. ;

Щ

!

i

>ЙЙ:В

* g

h ш

‘ -—!»

f'

V :

i i

'

К

' Ф‘Щ

шштт

ж

É

’ " ’ ; * * * *■ '

-. -.    -Л..., .'-£âh:>r

■&Ï.

!

/

-vj . J ,■-.— . ■

:* Ä

S' :Щ

i

Fg. 86.

f/Л

«-ЦО

Fg.8?

■Ь-ł L " j

sHT^m H

A.

V/

Va

w/męj a

Fg. 86

JJ

V/

Fg. 90

Fg.91

//

Va

/.

fl

Fg. 92

Fg. 93

•i

<— Ц-0

40(ЪД)

F g. 95

но

40-

^ Fg.?4 ч

но -g-> V

щ.

A tob

,Fg.96

^flrï

li

Г" 1

-==-

11

«-Д$

«М 7oi $7<?

WxMMMf g. 97+Цв

-I

^■■вМ.^04

^ -i Fg. 98

ЕК1

4-J

<ЛШЪ

61

mam

wm

e^CisJjb.MĄirW

У.

'Л

Fg. 104

Fg\ 105    ■

-ъММлК^ /М*фмк

Fg. 102

Ili

Fg. 106

ИВ

ao

Fg.UO

'g. 108

Fg.WS I ||

>— iw '-J " ¹¹¹¹

■4 И

h—H

So

y KH

=14

ШЖ#1Л

К-НЬ+Ц-4

SS

'20

<50

Fg. 11»

^ IQ $0 4><r %0 -5

Will

zTj=~rz-

*-;o-

■4

ЦЩ?

gS

si

^тщм

gągr^r*'.

шм

■____________

V\p, it-У * . U

. :. . /

/■

шШ:;

CV

• --fl

-I

•J:

1Щ

Ш * J4

Ж'

ill

ИИИай

К'1

Ï¹

¹

ejfttg

Шт

• щ T

? #1

§&-*■.    ■’■^3

<0Æ?, i .&■■ У Л

g-.

Щ - Ш >■ -

1$

§§Й

№21

г,1ШР JÈ|? I У «|

|Ш|ЛГ'77' V’;' ;7#%.

ggf.

щк'Щи

Fg. 115.

09'€

s ГП

/j

00Z

*471

4-

_îf h_

tï\

F g. 123

a=c

&

■K

*■ H’S-»

\ÎC СпЛ^

§ I/ T '

*-$■ f-Ф;. фТ-ФФчГ] ] f-«

-Ф! ⁴'^A

•i

JL 1    Fr. 122

vi—■

, . / jŁgg^ort-L-W-

6

"Э

.4

i^Fg.ll?/V.

¹ '    ' p\

Tl Г7^Д|_-г*Н

F g. 120

ФДф

фтТф

ca

ai

Fg.118

|8 . '

V®

Fg. 13&

c4

Fg.124

Fg.l8lZ^|

vO

jFg.i3oTI

■$>

аъо

Fs»⁸ Tl

•ф-1

Fg. 125

Ф1_\

■Ф-!Ф-Ф-

лплЛ

... -Цг]тц .

Sod

1*

fpFWi*

ФГ

t H 1111 ИИ

i±/

i/fl

Fe.l2? Ç

Fg.l28^₃

Fg.126

rialien anzuwenden, die Beschädigungen ausschließen. Dafür eignen sich besonders Metalle, insbesondere Eisen. Metallbeschlagene Holztüren (Fg. 67—76) erfüllen recht gut diese Bedingungen, was in erhöhtem Maße bei Eisentüren (Fg. 77—93) der Fall ist.

§ 17. Tore (Taf. S. 75—82).

Die geringsten Abmessungen sind 2,3 m Breite und 2,8 m Höhe. Durchschnittlich erhalten sie 2,5—3,5 m Breite und 3,0—4,0 m Höhe. Kräftige Torpfosten (Fg. 94 bis 103) mit Drehdorn und Halseisen, ferner gute Versteifungen (Fg. 108) sind vorzusehen. Die formale Durchbildung (Fg. 114 u. 115) ist materialgemäß auszuführen. Besonders schwere Tore (Fg. 116—128) können als Dreh-oder Schiebetore ausgeführt werden. Besonders starker Beschlag ist vorzusehen.

VI. Abschnitt.

Beschläge

(Taf. S. 85—98).

Man unterscheidet „geschmiedete“, „fabrikmäßig hergestellte“ und „Gußbeschläge“ ; ferner „Drehbeschläge“ und „Verschlußbeschläge“.

§ 18. Geschmiedete Drehbeschläge (Taf. S. 85—88).

Die Drehbeschläge befestigt man teils an den feststehenden Rahmen oder Gewänden und auf den beweg -liehen Flügeln. Zu unterscheiden sind je nach der Form „einfache“ Schippen-, Kreuz-, Lang- oder Winkelbänder (Fg. 1—7); und „verzierte“ Aufsatzbänder (Fg. 8—28). Sachgemäße Bearbeitung ist vorzunehmen.

§ 19. Fabrikmäßig hergestellte Drehbeschläge

(Taf. S. 89 u. 90).

Im Handel sind vertreten die Aufsatz- oder Einsteckbänder, „einfaches Aufsatzband“ (Fg. 29), „Düsseldorfer Band“ (Fg. 34), „Fitschen“ (Fg. 35) und das „Berliner Band“ (Fg. 41). Je nach der Falzbildung sind es „glatte“, „gekröpfte“ und „ausgewinkelte“ Befestigungslappen.

§20. Geschmiedete Schloßbeschläge (Taf. S. 91 u. 92).

Geschmiedete Türdrücker mit Schließblechen (Fg. 42 bis 48) sind im allgemeinen nicht üblich. Immerhin sollen diese dort Verwendung finden, wo geschmiedete Bänder vorgesehen sind.

§ 21. Gegossene Schloßbeschläge (Taf. S.93u. 94).

Im Handel sind diese in sehr mannigfaltiger, geschmackvoller Gestaltung und Ausführung (Fg. 49—61). Die Verschlußbeschläge, die Schlösser, werden entweder aufgesetzt oder eingesteckt und an den feststehenden und beweglichen Teilen befestigt. Fabrikware.

§ 22. Kastenschlösser (Taf. S. 95).

Diese bestehen aus Schließkasten, Druckriegel oder Drückerfalle, Schloßriegel nebst Schließblech (Fg. 62—68). Bei solider Ausführung sind diese auch für Haustüren verwendbar. Die eingetragenen Abmessungen gelten für normale Türen.

Fg-. £ -säofetfifatfryfeaw)—

Fg.4

•Sclx^pm&r

’Иб<

£5

А.

Fs-.l

Fg.5

Fg.3

feefcia|C.

/WyW

Fg,6

—^ywJUAÂ/OM^à—

umil

-G^At/cfo/nv. £U^/& A/fe/êоим/0л/у—pg~7 —

-04î H

Fg. 8

жт^шштт

Fg. 9

Jl

Fg.lO

Fg. U

y,.

Fg

.-X 'X

bm

A/VVVW QQÿ

Fg. la

|«l|clkl

|rl|r|lr|

|c[|»lM

\A

2>5*MKM

«Л

кЪО;

2)üo

P '^Ьу&ЛъЬ/4/У —

-и^о ~

Fg. 17

Fg 18

Fg. 19

ros

Fg*. 20

Fg. 22

Fg-. 21*^

(Qi

H-H H

^ &ООл*и4V

JJ

Fg.23

re

гштящ

msà

шщж

st

4 Fg. 24

Is

Fg. 26

ъо

/V

65

Fg. 25

сог

•80-4

I ■ HH-fr

hMïïnlnn

чв

Fg.27

Fg. 28

vt5~2e .

/2>~<3

da»»

v.

5 W Fg. 32 J

li

fl

ттттмтт

Fg-29 Щ L—

Fg. 33

Fg. 30

4ŹL i

МШ

Fg. 34

IP

\cfc<X>vj -

INI

ич-о^Я-ю

Fg.38

Fg.39

Fg.35

ffi

il

#■

—uv—

Fg.40

Fg.36

i %

a    FA

Fç. 37

F*. 41

CÖ/HVWV'

-щ

ГР

-55

oor

fllllliiillmiiiiitii/ii/i/ii//

i.

Fg.42

■55

lii

L~J

ni

Fg. 43

Fg.44

-АХО

liw

ill

Щ\

■zAbS

SBi

■гЛН’О

Fg.46

*~&c

MO

50—И

Fg.45

\U

icâ

*■ So

Fg.48

Hi

Fg. 50

Пн il

Fg 49

ï>

Fg- 51

rai

Fg. 5Я

fil

Fg. 53

Fg. 54

bo

Ш

IS

jft!CT

Fg.55

■ I

F\- •:

èUk

ЯШ

Fg. 57

ш Fg. 56

Fg Sfi

ii

::

•i;

Fg. 59

1111

T>

Fg%60

Fg.ei

ił£

Fg.62

шш

55^

Fg. 63

Kastenschlösser

Tg. 64

¥щт

ifp 5

|g& ' IfTsQ.

Fg. 65

Fg. 66

к *>

,”.о

шшЩ

Fg.67

F abrikwaxe

Fg. 68

EinStecXschlosserT

о

Fabrikware *

о

T*

fï

Fg.71

5g3

[О

Fg. 72

Fg. 69

55

ZZZZZZ/УЛ

Fg. 73

Fg.70

Q»

f*-

1Л

Л-

1

- Ьм*А/исЯСЬсМоА4ФЬ--

Fg.?e

il

90

L*

!:

Fg. 74

Fg.77

4*—©

55

T* i

щ|

Ж ШШШ

f№

»B

Fg.78

Fg.75

~~fy ffi-o

--Gû~0O--4    -®

Yiehweger, Sohlosserarbeiten. II.

г»

0;е-,'Мч

Fg.79

—

щт

SB

w

■ u г

11г_" Is

Fg% 80

1Г

Pj

fek^’SèS

S'g. 81

не

§ 23. Einsteckschlösser (Tat. S. 96—98).

Diese werden in die Türrahmen eingelassen (Fg. 69 bis 81). Man verwendet sie für Zimmer-, Flur- und Balkontüren, und bei besonders starker Bauart für Haustüren (Fg. 81).

VII. Abschnitt.

Einfriedigungen

(Taf. S. 100—110).

Einfriedigungen haben den Zweck, Grundstücke abzuschließen und unbefugten Zutritt von Menschen und Tieren zu hindern. Durch geschickte Anordnung der geraden und geschweiften Teile kann man recht gute Wirkungen erzielen. Übermäßige Verzierungen sind im allgemeinen verfehlt; namentlich vermeide man Verzierungen, die geeignet sind, Vorübergehende zu schädigen. Einfache, schlichte Formen sind daher am geeignetsten. Stabentfernungen nicht über 15 cm. Die Höhe beträgt durchschnittlich 1,5—2,0 m. Gute Befestigung — Eindübeln mit Zementguß 1:1 — ist unbedingt vorzunehmen, namentlich an den Pfeileranschlüssen. Außerdem sind Versteifungen, die meist nach innen gerichtet sind, vorzusehen.

§ 24. Einfache Gitter (Taf. 'S. 100).

Die einfachsten Gitter bestehen aus Höhen und Querstäben (Fg. 1—4). Der untere Teil wird zweckmäßig mit Drahtgeflecht abgedichtet.

§ 25. Verzierte Gitter (Taf. S. 101—103).

lieichere Gestaltung (Fg. 5—12) kann durch mannigfaltige Stabanordnung, durch Flachschmiedung, durch

100

-i

SC

■g

ШЯ8

lii

• * i V, \ rz

ci

'fg

■&

<j 40 &vfcv

rirnńiinnni]

i.%

■ s V

.7.•-•.Vi ;.c

to

I!

*-Л1f ->

Га.

•'-‘•I

»* .-i Г : •; л*.. •’ *

•V-

Fg.2

ii

oA»

f*

«“

<n

Л-

ж«

S

<î>

-W5 OS

ft-

о»

- *9

v. >.;-S

1®

vv>l

v';V|

ттгтгпгпт^

wmz:

i;«4*

a то

f

в-!:.-

Tg. 5

ч> Fg'ô

-i-

G

гЛ.:Е

• - /g

■'/L

1'

;;.,s

ii

m

-/is/

4 so ^vv-v-

5Ю-

•*- A'^y

-Ht-

••-'•••i

:■;••: vs

et-

VO

lil

4-К—Ж-НН

и\Gc

Ol

✓IV

!!

IHSS

[ïïïïïïïïïïïï

ïïïlïïi

ШИ

lit

§ab

ill

I.'-:*'?: • -v ■ -Ц

■•'•i

X

Ы

X!

■■-■1

Ц44гТ|

XI

■ГМ

ГГЖПШШППЖ

ll

cLj

isi

: --a

• : -M

■3

31

"-i

•• ■» j

£л£

; Xsi ЦМшшф}uuiidiiijiujujjijuiiiüiВДО

ГГЧШШШЯ-.

.    .    . r njii;iuiui)rtiJUilIui[l4!p.

<Jv--v i" .%:■:] "<

:SeiiS

Fg. 11

Fg. 12

Fg. 13

Fg.14

filii

4I3S

ьо

ЪО

<o

ъо

tf»

vO

III.

■7; «

/ '

I ''

00 И

-i

^ iii,

Vi

Fg. îe

Fg.18

w,

'J4

-4-Ml

V‘-J _*_—I

Fg-lt

Fg.19

г

_T'j

Fg. 20.

"f

mmm

Mb

. • л -■

tVÂ‘w

I un

I

хр.Я

Fg. 21.

■H

f.•

Ж. ■ и ■

лг

„ _ •% ' ,

*    w. a»u.

-/

■;s't.

Si

':    . Ï

• 'à' , e - *jÄi-    ¹•*: I s*

. . "|t| •■

■ ;. 4;. -

**7 «

.•

' ,4

НИИИЁМЮмИ^^тй^ЙЬаиа

Fg. 22.

- 'c -

5*4.

IS

-,

1

**

mm

:

F g. 28.

N

ÊÊÊÊ

b

sa

§ ^

.

■Ш

■

1

,

i

в

ж:

......

ш.

ШШ

IKl

*

:

: ,,:’ g |ÄäШ:.ШМ

'

'•»L S

i

fe

Ш

йй

lté.

ь:гтг^~-

0ź=^%- -, ¹ V

Fg. 24.

#*

i

«All

p-

■JLW

,

UJIi

L

Ш

i

i

R£

Я

;

ш

Fg. 25.

g

as

ж

ffß

.Двяи

m

Einlegung von Wellenbändern' und Anbringung von gelochten Blechen bewirkt werden.

§ 26. Zierstabgitter (Taf. S. 104—110).

Bei Verwendung der schmiedbaren Zierstäbe erzielt man Gitter (Fg. 13—19) in vielseitiger Gestaltung und Eigenart. Ausgeführte Beispiele Fg. 20—25.

VIII. Abschnitt.

Tür- und Fenstergitter.

§ 27. Türvergitterung (Taf. S. 112 u. 113).

Türöffnungen sind diebessicher zu vergittern (Fg. 1—12). Die formale Durchbildung, die mit einfachen Mitteln durch geschickte Stabanordnung erzielt werden kann, ist dem besonderen Zweck anzupassen. Die Befestigung derselben (Fg. 2—6) kann auf der Tür, in der Leibung oder beiderseits erfolgen.

§ 28. Fenstergitter.

Wie vorher. Die Vergitterung (Fg. 10—15) ist je nach Zweck, Zierat oder Abwehr gebildet. Beides läßt sich recht gut vereinigen.

IX. Abschnitt.

Brüstungsgitter.

§ 29. Balkongitter (Taf. S. 114—117). Plattformaustritte (Balkongitter u. dgl.) sind mit Schutzgittern auszustatten. Brüstungshöhe mindestens

u»

Æa -

Fg.l ^

шшкш

■м!ю

Fg.s

Fg.S

Fg. 6

Fg.4

500

*ôo*k—:—ьго— _J Fg.5

5oc

Fg.?

mA0)

\ СЛ 0

|ÇA?

воЦ

I'

tfo

Fg.lO

о

-'ч'

Fg.ll

^ SОМ,'

тш

SS

от

qą

•Щ

Fg.l

ШЦ

Fg-.2

У&Л i-1—*

al

Г-.1

' • (=

л!

:5

Г*Ё

;'v|

''•I

71

si

v5F

-JL

«о

LP

4oH

44—>

44—*

«о

/I

' *ś

I* .л адг- 6-*

* * и,

«* à

М-И4-

4ÖÖc*w'

4Î5

MH—> *— ин->

‘x\

К- ей

II Fg.S ii

/w/w hk

Fg.6

ьи-и t i

4—4

=НМй*/’

rtj

% %

■1 -г-î-'ic

Fg.7

г:

'Wilt 4v>

MV

2

сГ

II

«О

СО

Oök

Cw¹

»II

йШШ1ш№МкМЁ0

ft №

ъ$

A4

’W

\ )*— >łX—>( у- A4~*\

Fg.9

On

«»

sg

Fg.10

-H H

8s

Fg.ll

lA

«г

Hi

<o

Гио->|,

à~

Fg.12

ii

80 cm. Stabentfernung nicht über 14 cm. Auch hierbei kann durch geschickte Stabanordnung und bescheidene Verzierung (Fg. 1—8) gute Wirkung erzielt werden. Einrichtungen für Blumenaufstellung (Fg. 9 u. 12) sind vielfach erwünscht. Sichere Befestigung, mit eingegossenen Dübeln, ist unbedingt erforderlich.

X. Abschnitt.

Sonnendächer.

§ 30. Sonnendachgestänge. (Tab S. 119).

Die Markisen haben den Zweck, die Sonnenstrahlen aus den Räumen, namentlich aus den Schaufenstern, fernzu-halten. Die Gestänge müssen leicht beweglich und einfach zu handhaben sein. Sie bestehen aus dem zusammenlegbaren Gestänge (Fg. 1—9) und dem Kurbelantrieb (Fg. 3). Das Kurbelgestänge wird fabrikmäßig hergestellt, dagegen wird das Hauptgestänge, den jeweiligen Verhältnissen angepaßt, vom Schlosser aus Flach-, Winkel-, I- oder Rundeisen gefertigt.

XI. Abschnitt.

Glasdächer.

§ 31. Äußere Glasdächer (Taf. S. 120).

Die Dachhülle besteht, abgesehen von dem Traggerüst (Dachkonstruktion), aus den Sprossen (Sparren) und den eingekitteten Glasscheiben (Fg. 1—12). Für einfache Ausführungen über untergeordneten Räumen verwendet man

>r

Fg.4 U

10.-łO

4 ю.ао

mm

It

Fg.3

c*~

08 V

Fg. 6

ш%л

\^ч &AwM*№rfo4K

УЛ

{^£>ao^+^Ä/

^ H0.45 g ,

cl

IP

(§§§=*

/>

\i*e

fa

M

Fg-8

ft.

wwmtt-

it

t----"H ?0 ^

Fg.9

да

~Г1

Гад

Шлшк

Fg.2

Fg.3

ifÜ

Fg.4

Fg.5

Fg.l

^IŁJ

r~T

^ГГМ|5? AV\A _IV

лоЛв Wf,?

I tM H8J8

Fg.8

51,5 —»

Fg.9

"îF

4F

/;Л;

Л1 6Vi

Fg. 11 k--лъб

Fg.18

die normalen Profileisen (Fg. 1—6). Die hierbei bemerkbaren Mängel des Tropfwassers sind leicht zu beseitigen durch Anwendung der besonders hierfür gewalzten Profileisen (Fg. 7—12) mit Schwitzwasserrinne. Die einzelnen Sprossen führen das Tropfwasser in eine Sammelrinne, die an geeigneter Stelle an ein Abfallrohr anschließt.

§ 32. Glasdecken (Taf. S. 120).

Die mit Oberlicht versehenen Räume erhalten deckenförmigen Glasabschluß. Damit erhalten die Räume guten Raumabschluß (Fg. 11).

X1J. Abschnitt.

Verschiedenes (Tat. s. 122—130).

Щ ДМ! . щш

' -I/O- :

i

V •

,,

1

,

а

•; з

i

m

Si;

.

им

feK

iS Ж

дет

F

.

■J

■

ń

Ą :

.

üb/J

)Jf*4

шщт

л

- '

я,

,

\ ( г

t J**** f * :

я

!§§£

' .,1?!

к

;

л

Kg. 11    14.

RSI

к

г

t: i

- -. '

&*' ЩЁК**«*. _

,Ч

=t=äS

‘

*

Ш

^ s

J :

.

■

ж

1

■

IŁ

iili

„ ,

v- i

:

|||jjfj

-

c

лш|

I If

V

? Lr

f

gl

Fg. 1C.

«

шЯш

iff

SÄ

Fg. 17.

WŁ

Ж- l<:

-Я

ii

Ü*

£*%»

ppl

Ш

fgjj§

"i

:

• :

;

\ '

Ä

■

¹

X

c

i

,

>

*

Fg. 18.

в

..

к. ⁴

m

i

1

■’.Я

*

Ï'J

Rps

■

Fg. 19.

Viehweg-er, Schlosserarbeiten. II.

% ;ч

*

,,,

3S,

■ ⁴ Щ

9

1

1

Щ

X

m

~г\

à

m

9

9

'/M*

>*1

Vfi

А

O/«:

Л¹

&

;-r ;'p

. L

Fg. 20.

Ш

i '■

\+<\Г‘

ж

. Л 1

*©llP:

Г ^

sa

И

mr>

»

£$X«£

KRAKC

Ó W

*

*

}

w;jnr!.

Register.

52.

Anordnung der Treppen 26.

Anordnung der Türen

Aufsatzbänder 86.

Bänder 86.

Baustoffe 5. Beanspruchung 5. Belastungen 8. Berechnungen 11. Beschläge 83. Biegungsfestigkeit 13. Brüstungsgitter 111.

Drehbeschlag 83. Drücker 91. Druckfestigkeit 11.

Eigengewichte 6. Einfriedigungen 99. Einsteckschlösser 97. Eisenzargen 52.

Falze 54. Fenstergitter 111. Flußeisen 9. Fußschmiege 26.

Gewichte 5. Gitter 99. Glasdächer 118. Glasdecken 121.

Halseisen 76. Haustüren 57.

Jolytreppen 41.

Kämpfer 65. Kastenschlösser 95. Knickfestigkeit 18. Konstruktion der Treppen

33.

Ladentüren 65. Lasten 11.

Markisen 118.

Nietungen 33. Nutzlast 5.

Pendeltüren 63. Podeste 31. Pulstreppen 45.

Kiff elblech 37.

Sattel treppe 26. Schiebe tore 82. Schiebetüren 63. Schlösser 84. Schubfestigkeit 13. Sonnendächer 114. Stützen 23.

Träger 19.

Trägheitsmomente 17. Treppen 24. Treppengeländer 16. Türen und Tore 51.

Unterzüge 22.

Verschiedenes 121. Vollwange 35.

Wangenfuß 33.

Wangen treppe 26. Wendeltreppe 26. Widerstandsmomente 17.

Zargen 67. Zierstäbe 111. Zugfestigkeit 12.

S. 61

г

.

Ш

;

......F**

*, ':Ц

• -e*

V

■ *

> :

*>

S'96

:

Biblioteka Politechniki Krakowskie) lifp

RIMMpt    m

ll^B—I

■n -    V-Ô'-: ii

!№№ą

tanfl

&

1-301342

11

.

jfi

■■

ë:i :

■' . :

% «;-ü

ШтЩ

ттщ

11

нн

НИ

■ i '    ящкяш

igf* лиц.......— ив

i il ' 'I

1

iii

аи—иШВ

ш.