WYDZIAŁY POLITECHNICZNE KRAKOW

Л'»

BIBLIOTEKA GŁÓWNA

leiten

Druk. U. J. Zam. 356. 10.000.

Innere Türen, Flügeltüren, Pendeltüren, Schiebetüren, Drehtüren, Wandverkleidungen, Decken

Von

Professor E Viehweger

Mit 323 Figuren auf 98 Tafeln

Uli

Ul

Î3002SO

Hochbautechnische

Bibliothek

aus der Sammlung Göschen

Geologie von Dr. Edgar Dacqué.

I.    Allgemeine Geologie. Mit 75 Figuren.......Nr. 13

II.    Stratigraphie. Mit 56 Figuren und 7 Tafeln .... Nr. 846 Mineralogie von Prof. Dr. R. Brauns. Mit 132 Figuren . Nr. 29 Petrographie von Irrof. Dr. W. Bruhns. Mit 15 Figuren . Nr. 173 Praktisches Zahlenrechnen von Professor Dr.-Ing.

P. Werkmeister. Mit 58 Figuren........ ...

Technische Tabellen und Formeln von Dr.-Ing.

W. Müller. Mit 106 Figuren......

Materialprüfungswesen. Einführung in die moderne Technik der Materialprüfung von Dipl.-Ing K.Memmler.

I.    Moterialeigenschaften. — Festigkeitsversuche.— Hilfsmittel für Festigkeitsversuche. Mit 58 Figuren . . .

II.    Metallprüfung und Prüfung von Hilfsmaterialien des Maschinenbaues. — Baumaterialprüfung.— Papierprüfung. — Schmiermittelprüfung. — Einiges über Metallographie. Mit 31 Figuren ....

Statik von Prof. W. Hauber.

I. Die Grundlehre der Statik starrer Körper. Mit 82 Figuren Nr. 178

Nr. 179

Nr. 405

Nr. 579

Nr. 311

Nr. 312

II. Angewandte Statik. Mit 61 Figuren.........

Graphische Statik mit besonderer Berücksichtigung der Einflublinien von Dipl.-Ing. Otto Henkel. 2 Bände. Mit 207 Figuren Statische Berechnung des Bautechnikers von Dipl.-Ing. Walter Selckmann.

I.    Die statische Untersuchung der Bauteile des einfachen Wohnhauses. Mit 174 Figuren.......

II.    Die zusammengesetzte Festigkeit. Die statische Untersuchung des eisernen Dachbinders. Die Standsicherheit. Mit 122 Figuren

Festig    ^    ’

Aufga sunt Hydra Kinen

Nr. 603, 695

Nr. 784

.......Nr. 785

₀ . ..    ,    Ml*^uren. Nr. 288

Biblioteka Politechniki Krakowskiei

Elasti

Allg<

Platt

Max

100000295814

t Lö-

. . Nr. 491 . . . Nr. 397 juren Nr. 584 i und ibene :.-Ing.

. . Nr. 519

Der Eisenbetonbau von Regierungsbaumeister K. Röfele.

Neubearbeitet von Dipl.-lng. O. Henkel. Mit 77 Figuren. Heizung und Lüftung von Ingenieur Johannes Körting. I. Das Wesen und die Berechnung der Heizungs- und

Lüftungsanlagen. Mit 34 Figuren.........

II. Ausführung der Heizungs- und Lüftungsanlagen.

Mit 191 Figuren ..................

Entwässerung und Reinigung der Gebäude von

Dipl.-lng. Wilhelm Schwaab. Mit 92 Figuren.....

Gas- und Wasserversorgung von Dipl.-lng. W. Schwaab.

Mit vielen Figuren..................

Wohnhäuser von Reg.-Baumeister Kurt Gabriel.

I. Anlage und Konstruktion des Wohnhauses. Mit

91 Figuren....................

II. Die Raume des Wohnhauses. Mit 44 Figuren . . Gasthäuser und Hotels von Architekt Max Wohler,

I.    Die Bestandteile und die Einrichtung des Gasthauses. Mit 70 Figuren.............

II.    Die verschiedenen Arten v. Gasthäusern. Mit 82 Fig. Geschäfts- u. Warenhäuser von Baurat H. Schliepmann.

I.    Vom Laden zum „Grand Magasin". Mit 23 Figuren.

II.    Die weitere Entwicklung d. Kaufhäuser. Mit 39 Figuren. Industrielle und gewerbliche Bauten (Speicher, Lagerhäuser und Fabriken) von Architekt Heinrich Salzmann.

I.    Allgemeines über Anlage und Konstruktion der Industriellen und gewerblichen Bauten.......

II.    Speicher und Lagerhäuser. Mit 121 Figuren . . . . Ländliche Bauten von Baurat Ernst Kühn.

I.    Kultus- und Gemeinde-Bauten. Mit 64 Figuren . .

II.    Das landwirtschaftliche Gehöft der Gegenwart. Mit 61 Figuren .

III.    Landhäuser,

Nr. 349

Nr. 342

Nr. 343

Nr. 822

Nr. 412

Nr. 839 Nr. 840

Nr. 525 Nr. 526

Nr. 655 Nr. 656

Nr. 511 Nr. 512

Nr. 758

Nr. 759

Ferienhäuser, Arbeiterwohnungen, Gasthäuser und Wohnhäuser mit gewerblichen Anlagen. Mit 77 Figuren..............

Militärische Bauten von Regierungsbaumeister R. Lang.

I.    Mit 59 Figuren..................

Die Baukunst des Schulhauses von Prof. Dr.-Ing.

Ernst Vetterlein.

I. Das Schulhaus. Mit 38 Figuren.....

II.    Die Schulräume — Die Nebenanlagen. Mit 31 Figuren Märkte und Markthallen für Lebensmittel von Städt.

Baurat Richard Schachner.

I.    Zweck und Bedeutung von Märkten und Markthallen,

ihre Anlage und Ausgestaltung..........

II.    Markthallenbaulen. Mit zahlreichen Figuren .... Öffentliche Bade- und Schwimmanstalten von Stadt-

Oberbaurat Dr. Carl Wolff. Mit 50 Figuren.......

Sportanlagen von Prof. Dr. phil. und Dr.-Ing. E. Schmitt. I. Mit 78 Figuren..................

Nr. 760

Nr. 626

Nr. 443 Nr. 444

Nr. 719 Nr. 720

Nr. 380

Nr. 684

Weitere Bände sind in Vorbereitung

Sammlung Göschen

Tischler-

Schreiner-) Arbeiten

III

Innere Türen, Flügeltüren, Pendeltüren, Schiebetüren, Drehtüren, Wandverkleidungen, Decken

Von

Professor E. Viehweger

Architekt in Köln a. Rh.

Mit 323 Figuren auf 98 Tafeln Durchgesehener Neudruck

И

Ba

Berlin und Leipzig

Vereinigung wissenschaftlicher Verleger

Walter de Gruyter&Co.

vovmale G. J. Gösclien'sche Verlagehandlung — J. Guttentag, Verlagsbuchhandlung *— Georg Reimer, — Karl J. Trübner — Veit & Comp.

1919

* KRAKÓW j

/

l-JOĄ 2Л

ÜHP

Alle Rechte, namentlich das Übersetznngsrecht, von der Verlagshandlung Vorbehalten.

>>..

.

Druck von Julius Beltz in Langensalza,

Akc. Nr.

'*X~i я

Inhalt.

Seite

I. Abschnitt. Innere Türen

§ 1. Flügeltüren.......

§ 2. Klappschiebetüren . . .

§ 3. Konstruktion der Türen .

§ 4. Moderne Zimmertüren . .

§ 5. Pendeltüren......

§ 6. Schiebetüren......

§ 7. Drehtüren.......

II. Abschnitt. Wandverkleid г !'

§ 8. Einfache Verkleidungen .

§ 9. Verdoppelte    „

§ 10. Gestemmte    „

§ 11. Verkleidungen mit Bankanschluß

§ 12. Stab Verkleidungen......

III. Abschnitt. Decken........

§ 13. Einfache Bretterdecken ....

§ 14. Balkendecken........

§ 15. Kassettendecken.......

§ 16. Felderdecken ........

Preiszusammenstellung ........

Register...............

14

15

45

51

62

70

80

80

80

88

88

98

99

99

99

112

118

120

I. Abschnitt.

Innere Türen.

Tafel S. 6—69.

Flügeltüren (Zimmertüren) § 1, Klappschiebetüren § 2, Konstruktion der Zimmertüren § 3, Moderne Zimmertüren § 4, Pendeltüren § 5, Schiebetüren § 6, Drehtüren § 7.

Innere Türen bewirken die Verbindung zwischen aneinanderstoßenden Zimmern oder Zimmern und Fluren.

Da diese den schädlichen Witterungseinflüssen nicht ausgesetzt sind (siehe Bändchen I und II), so kann ein teilweises Verleimen der Konstruktionsteile vorgenommen werden. Durchgängig bildet man die Türen aus gestemmten Rahmen mit eingesetzten Füllungen. Das Material ist durchgängig Tannen- und Kiefernholz. Ausnahmsweise verwendet man hierzu Eichen-, Nuß-baum-, Ahorn-, Eschenholz usw., also unsere heimischen Laubhölzer und bei besonders reich ausgestatteten Räumen auch die kostbaren ausländischen Holzarten.

Die sichtbaren Türteile werden meist geölt, mit Lasur- oder Deckfarbe gestrichen und darauf lackiert, oder man beizt, wachst und poliert diese.

§ 1. Flügeltüren (Tafel S. 6—10).

Zimmertüren, die sich um ihre linke oder rechte Höhenkante drehen, nennt man allgemein Flügeltüren. (Über Anordnung derselben siehe Bändchen II.) Sie bestehen fast durchgängig aus der Flügeltür selbst und der die Türöffnung einrahmenden Verkleidung.

Die Tür selbst besteht aus Rahmen werk und eingesetzten Holzfüllungen, die je nach Bedarf duvch Glas

ersetzt werden (Fig. 1—25). Je nach Größe der Öffnungen sind diese ein- oder mehrteilig. Man nennt sie dann ein-, zwei- und dreiflügelige Türen. Je nach Anzahl der Füllungen unterscheidet man ferner ein-, zwei-, drei-usw. Füllungstüren. Die Verkleidung (Fig. 12, 13, 26 und 27) besteht aus dem im Türlichten angebrachten Türfutter, der der Tür zugekehrten Falzverkleidung und der Zierverkleidung. Über der Verkleidung sind gegebenenfalls Verdachungen aufgesetzt. Die Abmessungen einer einflügeligen Tür betragen 0,90 zu 2,10 m im Lichten. Für einen Flügel einer mehrteiligen Tür genügt eine Breite von 0,65 m (Fig. 28—34).

§ 2. Klappschiebetüren (Tafel S. 11—13).

Diese haben gegenüber den Flügeltüren den Vorzug, daß sie weder im Baum noch in der Türöffnung stören Namentlich verwendet man diese zwischen zwei Bäumen, die gelegentlich gemeinsam benutzt werden sollen (Fig. 35). Die Beschläge sind hierbei Von besonderer Wichtigkeit (Fig. 35a—f). Jeder einzelne Flügel erhält oben eine gerade oder gekröpfte, mit dem Drehdorn verbundene Schiene. Der Dorn ist mit einem zweirädrigen Bollgestell verbunden, welches auf Lauf schienen hin und her bewegt werden kann. Die Laufschienen werden durch einen TrägerYasten gestützt. Der ganze Beschlag (100—150 mm hoch und 150 bis 200 mm breit) läßt sich ohne Schwierigkeit über jeder Türöffnung anbringen, nur muß durch abnehmbare Verkleidungsteile dafür gesorgt werden, daß er zugängig bleibt. Der Drehdorn und die Laufrollen haben äußerst bewegliche Kugellagerung (Fig. 35 c). Das Eim teilen der Flügel in die richtige Höhenlage erfolgt durch die am unteren Ende des Drehdornes angebrachten zweifachen Verschraubungen,

Fg.6

Fg 11

Fg 5

Fg.k

—44/hV

nn

Fg. 10

rg.3

Fg. 9

Fg.l    Fg.2

Zimmertüren

РЦ1

РГу

§ 1. Flügeltüren,

t:

i!

ii

fei

(■

Fg. 13a

üi

=j

Fg. 13b

=*■

Fg. 12 b

Fg 12a

::

31

Il 11 II IK

w\

ГО

'Щ222Ш Ш1333113

Fg. 14 Fg. 15    Fg.16 Fg. 17    Fg.18 Fg. 19    Fg.20

Zimmertüren

ił

Fg. 24    Fg. 25

42/w/ ,

F g 23

Fg. 22

•Ж4И

V/

ШШ-

.AW'/

/«

IBIS

VV;:

Я

Fg. 27a

Fg. 26b Fg. 27b

Fg. 26а

xe'Sj

Fg.34:

ne

oe-sJ

•w г y

Fg. 29

Fg. 33 ж-н-ь

ai

F g. 28

Zimmert (iren

lÉ

r"

Fg 32

kj

ШзШщ

ПНЕ

П_

il

ii

ГР=§

11

F g. 35

4=H A /VW

-И50-ДОО

-fl

Fg 35а - Dr eh.-Schiebe -

Beschläge

It

«a

MIS

•î

Tg. 35Ъ

<s?

Fg. 35о

§ 2. Klappschiebetüren.

13

ii

li [ V

||||Ш|

12

51

Ill

gBgSlg

■МВ

(T) J * ' ‘ ffÜ

; fi

i.)

Fg.35d

Dreh-Schiebe -

Besohlaąa

Kugellager

I

er

wS

dr

Fg. 36a

Fg.3öf

Î. Innere Türen.

14

§ 3. Konstruktion der Türen (Tafel S. 16—35).

Die Türrahmen (Fig. 36—39) werden durch Zapfen and Schlitze zusammengefügt (gestemmt). An den Ecken werden die Zapfen zurückgesetzt (geächselt). Der Stoß kann „stumpf“ (Fig. 36), „auf Fase“ (Fig. 37), „auf Hobel“ (Fig. 38) oder „auf Gehrung“ (Fig. 39) ausgeführt werden. In dem Eahmenwerk sind die Füllungen „eingeschoben“ (Fig. 40—44). Die Verkleidung (Fig. 45—54) wird an den Ecken mit „stumpfer“ (Fig. 45) oder „überblatteter“ Gehrung (Fig. 48) zusammengefügt. Das Futter (Fig. 47) wird zusammengezinkt. Man unter-^cheidet Falz Verkleidung (Fig. 51) am Türanschlag und die gegenüberliegende Zierverkleidung. Die Falzbildung kann verschiedenartig zur Ausführung kommen (Fig. 51 bis 54) als Gangfalz mit einer (Fig. 51) und als Doppelfalz (Fig. 52—54) mit zweifacher Anschlagsfläche. Die Verkleidung kann durch aufgesetzte Leisten reich ausgestattet werden. Beim Einbau des Futters (Fig. 51, 52, 55 und 58) ist darauf zu achten, daß ein Ausfütterungsraum von 2—4 cm verbleibt, um 'Unebenheiten im Mauer werk ausgleichen zu können. Die Füllungen müssen lose im Eahmenwerk eingespannt werden, damit das Füllungsholz arbeiten kann. Ganz besonders ist darauf zu achten, daß keine Lichtfugen entstehen können. Man läßt deshalb den Zapfen in ganzer Eah-menbreite (Fig. 58) durchgehen. Die Zierverkleidungen (Fig. 60—66) können durch aufgesetzte und eingearbeitete Profile wirksam geformt werden. Neuerdings läßt man die Eahmenprofile (Fig. 67—73) an Winkel- und Schräg-lächen aufstoßen, wodurch einwandfreie Konstruktionen entstehen. Hierfür eignen sich besonders zurückgesetzte Eahmenprofile (Fig. 69—73). Zur Vermeidung der Licht fuge sind die Verbindungen mit durch-

gellenden Yollzapfen (Fig. 78—84) und darin eingeschobenen Füllungen ganz besonders zu empfehlen, weil sich hierbei Holzteile mehrfach übereinander schieben. Die zurückgesetzten Bahmenprofile können dann stumpf anstoßen, auf Schrägflächen auflaufen oder auf Gehrung zusammengeschnitten werden. Der Zapfenteil ist nur so weit zu nuten, als es die Füllung erfordert. Die Beispiele Fig. 81 und 84 zeigen fehlerhafte Ausführungen. Die Profile für die Verkleidungen (Fig. 85—91) sind bei zurückgesetzten Bahmenprofilen diesen angepaßt. Man ist dabei bemüht, Staubfängerprofile und scharfkantige Ecken zu Vermeiden. Verleimte Türaufsatzteile sind hierbei zulässig*

§ 4. Moderne Zimmertüren (Tafel S. 36—44).

Bei der Konstruktion dieser Türen ist man bestrebt,^ ohne reiche Profilierung gute Flächenteilung zu erzielen (Fig. 97—108). Die Füllungen werden dabei meist aus gesperrten — fünf- oder siebenfach übereinander geleimten — Hölzern, gefertigt* Die Größe der Füllung kann über das ganze Türfeld reichen, weil Sperrhölzer einer kaum nennenswerten Formveränderung unterworfen sind. Auch das Bahmenwerk kann daraus gefertigt werden (Fig. 103 und 104). Die einzelnen sich kreuzenden Holzplatten sind 5 bis 10 mm stark. Diejenigen Türteile, welche in Handhöhe, also am Schloß, abgegriffen werden, deckt man zweckmäßig durch Türschoner.

Arbeitsvorgang.

Die 28 bis 48 mm starken und 80—160 mm breiten gehobelten Bahmenhölzer werden zunächst profiliert, gefalzt und genutet. Hierauf wird das Türmaß auf einer Bretterunterlage aufgerissen, die Bahmenteile zuge-

1. Innere Türen.

16

legt und die Zapfen und Zapfenlöcher angeschrieben. Hierauf erfolgt das Ausarbeiten derselben an den Verbindungsstellen mit den Handwerkzeugen oder Maschinen. Darauf werden die Hahmenteile zusammengesetzt und die

Fase

Fg 37

Gehrung

7Г

^10 Сллл/

Fg 39

ra

Zimmert iiren

Stumpf

Hobel

---

Fg 36

II

Fg 38

Füllungen eingepaßt. Die Rahmenteile werden noch einmal gelöst, verleimt und wieder mit den Füllungen zusammengefügt. Die Füllungen müssen lose in der Nut sitzen und dürfen nicht verleimt werden.

V/,

Viehweger, Tischlerarbeiten. П1.

ШИШ

Fg . 43

, АО ■

⁴ caw.’ g. 44

Fs,. 43

Fg.,41

Fg. 40

Eg. 47

Fg. 48

Ueberbl. Genrung

Fg.46

20 caW

Verzinktes Futter

Fg. 45

Stumpfe Gehrung

U eherbl. (Gehrung

SSI

§ 3. Konstruktion der Türen.

19

«г*;

ÖL

■li

ï-g.49

Fg.öO

Zimmertüren

=нн

,1Ь

'Э-FTfli

Û|

Vv.

<$$

$$

BSÊl

,v

«i’g. 51

ГллуЭ

Zimmertürea

'Л

yA

’Ч

ШР

"î

Fg. 54

'1

Fg.52

Fg. 53

•М

»?

22

I. Innere Türen.

Я

HP

mm

W

:

-H

F

I

д

:

.

1

ś

!d

:

-

Щш

я j i

II!

i

tili!

II

i

=5ш

Fg.56

Fg.55

-50 (W

,S(PniT-r CD —

Zîmmertüren

Fg. 55b

i

'Y!'-

Fg. 57

lis

»

Fg. 55a

Ш

i

i

— &&N|Tr PB —

m

i

■

«te®-

Й*

' :

!

Zimmertüren

4 80 cwv:

Fg. 58

Fg. 58b

I

Fg. 58a

IM

Fg 59

Jg.60

Zimmer fcür en

Fg.63

.Sa-

V erkleidungen

Fg.61

ШШШ

Fg. 63

ШИ

'3.Z

:Fg.65

tà

■та»

Ill

I.;

..

H.!

■I

—HH—HH-

ШИВ

il

IIS

л- §§ -

—i-~рщ

mm

F g. 67

vj|

Zimmertürea

— S&NÎTr ft SB—

Fg.67a

msrncv; •

Fg. 67b

Maschinentechnik

H

Mtefcyyt/

sms

'

i

.

m

'

Er':

I

p!

Й!

ti:!i

;i:!;

i

1;

:

'!

Sil!

*

p

X

li

:;:i

3

m

HD

I

I

!,

' ' *

ii

M

j!

—

Ш

vj

■ SGiNiTT flEB-

Fg 68

;

li

■SCHNtTY CI/

---1

69

Zimmert üxen

Türrahmen

Щ rM

i*

'Л

Pg. 70

Pg. 71

W.

Рч

Щу

1*4

'TO

L-

Nebenstehende Profile sind zurückgesetzt. Das Rahmenholz wird dabei nur wenig geschwächt. Die Nut für die Füllungen kann dabei in ganzer Füllungsstärke ausgeführt werden. Damit erzielt man kräftig gebaute Türen mit einwandfreien Verbindungen in den Türwinkeln (Fig. 74—75). Beim Zusammenziehen der Füllungen (Schwinden) ist ein Auftreten von Lichtfugen ausgeschlossen.

Fg. 73

OV'

•Ą»Q

Fg.73

1-

i ii'Sä

Fg.73

Fg, 79

M-N^-4

С/лл/

,~£

ii

i

.и

:S

Ш

SI

*

тшьича.

T

Л-л€ьл*'.

Zimmertüren

. '

?

1

j

Ä

VlZ flPFCNSrą-R.Ke

T

-J

I

Fg. 80

Г£Х1£ННЯ?Г

Fg.:8i

r

lin/ -ШШ-

J2.

i---

■'mà

И4

+—4

И0

Fg.82

Cvw'¹

Zimmert tirea

Уъ ZR~PF€H^TiVRK&

Fg.ea

Zamzaertüren

■4—4

CU

CU

TEHtfRHMPT.

JFg.84

Viehwearer. Tischlerarbeiten. Ш.

tfg.86

Zimmertüren

Fg.85

•Fg.87

ШШ

Pg.92

OE

f g. 93

Л0

лмо

68’SJ

06

T6'⁸J

□ CT'*

Fg. 94

Jpg. 95

ii

■Fg.96

02

r\

1,30

86'ЭЛ

Fg. 97    Zommertüren

ii

COf-J

'i

ч=-!—⁴ —\

[7

-Г

от ‘ei

CÙ'⁵Â

Ci

- 09*1

— 0 't —

gQT '°T

Zimmertüren

Fg. 101

5,:!

II

:.....i

Шш,

7,

7,

Vi

чмямгДЗШЬШ^

шщ

3

Г»

Fg. 101

i i i im

СОТ *s J

«и

^иш

mm

iiÖlL

iŚJ

QO‘S

шшш

90T -s£

^ Zimmertüren

06

:%

Fg. 105

!

JJJ JJ J

ÄM'.

Я

rrr

ГГГ

1

ж

s

Ä

!

r

Fg. 103

Im

«

'

•V

?

i

i:

j

Fg. 107

r,:

■:. ■ ■ ' ' *

!■ -4*

i

ет

и

'тщтят~«г

i'.—-г j-----Г

;

Oil '³J

ШШШЁ

т

•J

т

ФЁЁ&ш

illI

psp^ä

f

Fg. 109

«7

r3

ж*

ШШЁЖ

№

Щ

rl

?

•I

I«

mm

wm

.    'V-'. H

Fg 112.

ït

яташл

hi ГТШ

-    . , -*^5гЗ

111

ii s

III

..Hii

Щ4

fl

. ■:

<$у 'fy&,

I Innere Türen.

'С-

шшашш

..

141

'■

* «^тжЁтщтяшшщттЁШШ^щ

Ш:

: .

;

• ’да *>Ą» (#• «:

§ 5. Pendeltüren.

45

§ 5. Pendeltüren (Tafel S. 46—50).

Diese leicht beweglichen Türen dienen hauptsächlich als Windfangtüren zur Abhaltung der lästigen Zugluft (Fig. 1—15). Sie nehmen verhältnismäßig wenig Baum ein. Ihr Verschluß ist undicht. Der obere Teil dieser Türen, zwischen den Bahmenhölzern ist zwecks Übersicht über den Vorraum durchgängig verglast. Vielfach wird Sprossenteilung angewendet mit Bauh- oder Bunt-verglasung. Bleiverglasung mit Glasmalerei ist hierfür ebenfalls beliebt. Fig. 2 zeigt eine in die Wand eingebaute Wirtschaftszahlstelle (Theke) mit anschließender Pendeltür. Von dieser Theke aus läßt sich der Wirtschaftsbetrieb des Schankflures und der Gaststube sehr gut übersehen und regeln. Die Pendeltüren sind je nach Größe der Öffnungen ein- oder zweiteilig.

Ihr Beschlag (Bänder oder Federdorn) ist derart eingerichtet, daß die Tür selbsttätig vermittels einer Federung in die Anfangsstellung zurückpendelt. Die Federung befindet sich entweder im Drehband (Fig. 7), welches zwischen Türfutter und Türrahmen angebracht wird oder im Türbeschlag, der am Fuß der Tür (Fig. 9) eingelassen ist. Das Türschloß ist mit federndem Schließ-riegel versehen. Da diese Türen, um pendeln zu können, einen kleinen Spielraum erhalten müssen, so werden die Lotkanten abgerundet. Schwere Pendeltüren soll man vermeiden, da sich bei diesen die Klemmgefahr vergrößert. Fig. 15 zeigt eine ausgeführte Flurpendeltür.

Material: Alle dauerhaften Holzarten, namentlich Kiefern- und Eichenholz. Furnierte (geleimte) Füllungen sind für innere Türen zulässig.

Behandlung zum Schutz des Holzes: wie Haus

türen.

CO

I. Innere Türen.

PenüeLtiiren.

Fg.a

tnt

..J

сд

of

CD

Fg. 1 V

Ł*-

§ 5. Pendeltüren.

4?

Г-50-1

‘45 —4о

9 2j

⁴ lOczn

ä Г—⁷⁰

-*л ^

F

%

ш

у ^ V*J

Y «i

А

о

О

Fg.5

'

.

ш

СО

о

о

Н

ä

§

8'ЗД

llOcm

Fg 10

т

\

Н

"Ш

S’il

mm

Й

ш

, • :<>)

В.

ш

Й

■А ■

Я

Ь.

ö*

1

j

?

Pendeltüren

22

Q

у5>) Fg.7

Ж

'ШЖ^

FS-9

к

•1

1

§ 5. Pendeltüreü.

CO

Fg.13

Fg.13

Fg.14

Fg.ll

Viehweger, Tischlerarbeiten. Ш.

/ .. :

|gf

Ilf

"ШШ

шШ

)

ЩЁ

ш

Ц

4 »£ ;

®fe*

I

■>{/'-    -    ' -*sJ

*SI •%

Я

f ggït‘$

И1

ш

1Ä

Mm 111

htm

:

arü

§ 6. Schiebetüren (Tafel S. 53—61).

Die Vorteile der Schiebetüren sind: Leichte Beweglichkeit, Feststellen in beliebiger Lage und ungehinderte Benutzung der Anschlußwände bei Anordnung von Mauerschlitzen. Ihre Beweglichkeit bedingt einen geringen Spielraum, so daß ein dichter Verschluß dabei nicht erzielt werden kann. Je nach Größe der Öffnung werden diese ein- und zweiteilig ausgeführt (Fig. 1 und 2). Ihre Führung kann erfolgen : an der Mauer- oder Fen ter-wand (Fig. 1 und 5) und innerhalb einer Fenster- oder Zwischenwand (Fig. 6 und 8). Bei der Konstruktion solcher Türen ist darauf zu achten, daß nur zurückgesetzte, die Beweglichkeit nicht hindernde Profile, angewandt werden dürfen. Der Schlagleistenverschluß (Fig. 11—16) wird nach Art des Wolfsrachenfalzes gebildet. Die einwandfreie Beweglichkeit ist abhängig von der Anwendung geeigneter Beschlagteile. Die Führung geschieht durch Kugellagerrollen auf Lauf schienen. Die Rollen können dabei oberhalb oder unterhalb der Tür angebracht sein. Für einfache Türen in Ställen usw. benützt man Rollen mit Hängeeisen (Fig. 3 und 4). Für Türen der elektrischen Wagen, Eisenbahnwagen usw. findet der Differential-Schiebetürbeschlag Anwendung (Fig. 5—7). Hierbei ist unter Umständen eine weitere Untenführung (Fig. 7 a—d) notwendig. Die Schlösser sind mit Springhakenriegeln versehen (Fig. 9). Der Türgriff ist meist versenkter Muschelgriff (Fig. 11). Man wähle für Hängetüren solche Beschlagteile, die jederzeit ein Anziehen und Anheben zulassen (Fig. 16 f). Über die mannigfache Befestigung der Laufschienen an Stein, Holz und Eisen geben die Beispiele 16c—e Aufschluß.

Alle Beschlagteile sind zwecks Reparatur durch abnehmbare oder aufklappbare Türverkleidungsteile leicht zugängig zu machen. Für Türen in kurzen Zwischenwänden empfiehlt sich die Klappschiebetür (Fig. 18—20), welche also noch weitere Vorzüge in sich Vereinigt. Fig. 21 zeigt eine ausgeführtebreiteSchiebetür zwischenzweiSälen.

Material: Da diese Türen nur ausnahmsweise den schädlichen Witterungsverhältnissen ausgesetzt sind, so eignen sich hierfür fast alle Holzarten, auch gesperrte und furnierte Hölzer.

Äußere Schiebetore (Fig. 22—24), namentlich solche für Scheunen, Verladeräume usw. sind meist unter- und übereinander laufend angeordnet, so daß je nach Bedarf beide Türteile nach rechts oder links verschoben werden können. Die Beschlagteile sind durch Überdächer zu schützen. Die Tragbügel können teils an der Wand oder an der Schutzdachkonstruktion angebracht werden.

Material: nur wetterbeständige Hölzer mit dauerhaftem Schutzanstrich.

§ 6. Schiebetüren.

СИ

w

^cMe bet area

A

m*

fr

fr

%

:x

i i

Ф

m

75

:0T-

r-Fg I

Fg.a

:

lm -0

Fg 3

5cm

#

m

L

#

-f

: : it э

LauCschie ae

Ш.

Ш

I

: !

ii

::

ш

«*

oo

- - 75

S,

Im

g.

CD

5cm

mm

Ж g. 7

J—L- ill

HI

.

Fg. 7a—

p -r

Fg.7b

ЯЕЯЯ

Pg.7o

kl

-У/

Щщ]

[Be ton jJÉ

■MV m?

Ł'

Fg.74

БсЫеЪеИНеп

т—    .... Г.'

^ Ч|1

ci

iS'

а, 75

FS 8

*г

4ч5са

IP

ж

.ï ’

Fg. 11

Ш

Fg.13

Ш

H

m

Fg, 13

ï’g iû

V

5 cm

Ü

1

WÊ

Sohiebetüiea

Z;.

•nö

Fg.l6a

Fg. 16b

ft

•=i

:*Я

А\УУУУ\\У\У    I

Fg. 16£ H

Vs

Fg 16c

-,

f=l

Fg- 16d

Fg.l6ç

Fga7

Unteafü

Fg. 18

Fg. 19

Klapp 'Schiebetür

W-

Fg. 20 1—1= МММ' 1-Н

w-

ĘĘĘh

Г» -

I* Innere Türen.

.4

J- T    ' ЗЙйЙку ¹ '

____i

ШуШ

ЩЩЖ

ЭДЙ1

' «ggü

- ...i

Fg 21.

1««МЯ

|уЖМР1йМШШ

л]

м^=

■Щ

'•

ШЯ

Vf

L.

•V

i-p

>r

Fg. S3

Fg.2 3

1 Bil№ll«IWl тимяит« пн.......

ill ПН MIII п ИНОЮ Whiiï nWMr.|

IÜSÜI

1яД*«аЬ‘

яиц«!*! «■» та aminu :

s.

Щ1 fflfll IlllIMl 'llllBIiroHM SQIj я «w iiiira ниш «ши ваш «т ми J

ШтщШШ

ЁШшл8 *■ !4v

m-li

il!

v--;:

I P'

I?

CIII

?££;р

т. ццгтппп гтг —Г- Н

1ЙййКж4£'1 зезаваж!

гаи§11В11Щ1Ш№'у.л|1гу.

SSÎÏÂKîl

ssnsvsasy

“....."ffl&SSSSS

■ " -4

«««weiii

il

lîp: 4

«lii!

-lüSS iSIS

inn

'»aiiiPi

гу^эетитаян

мвшяшявай

_ i

§ 7. Drehtüren (Tafel S. 63—69).

Türen, die sich um ihre Mittelhöhenachse bewegen, nennt man Drehtüren. Sie sind zwei-, drei* und vier-flügelig (Fig. 1 und 7). In letztem Falle bilden die Flügel ein Tür kreuz. Bei einer normalen Abmessung von 2,20 m Durchmesser hat in einem solchen Abteil ein Mensch bequem Platz, auch zu seiner Fortbewegung (rechts gehen), sobald die Tür in Betrieb ist. Da sich nun je zwei Flügel (Fig. 8) aneinanderlegen lassen und sich ferner die ganze Tür beiseite schieben läßt (Fig. 9), so können solche Drehtüren ganz nach Bedarf bei gutem oder schlechtem Wetter benutzt werden. Diese Türen gewähren im Betrieb sicheren Verschluß gegen Zugluft, Staub, Begen, Geräusch und unangenehme Gerüche, ferner besitzen sie den großen Vorteil, daß sie bei großem Menschenverkehr die Menschenströme, also den Zu- und Abgang außerordentlich leicht regeln. Sie sind weiter baupolizeilicherseits zulässig, weil bei Feuersgefahr und Menschengedränge mit zwei Handgriffen durch Lösung der Verbindungsstangen und Öffnen des Fußriegels die ganze Öffnung frei gemacht werden kann. Aus den genannten Gründen finden sie als Verschluß von Gebäuden und Bäumen, bei denen häufiges Zu- und Abgehen Von Personen stattfindet — wie bei Warenhäusern, Banken, Hotels, Cafés, Bestaurants usw. —, vielseitige Anwendung. Wegen der Übersichtlichkeit beim Betrieb ist der obere Teil regelmäßig Verglast. Fig. 10 und 11 zeigt eine vereinigte Dreh-Pendeltür, wobei je nach Bedarf Pendeltür- oder Drehtürbetrieb statt finden kann. Da für diese Türen ein Betriebsspielraum von 3—5 mm notwendig wird, erzielt man einen guten Schleifverschluß durch Gummidichtung (Fig. 2). Für eine zweiflügelige Tür (Fig. 1) genügt eine Breite von 1,3 m. Die Durchgangs-

>\

,=■

§ 7. Drehtüren.

тшвж:*1 ta

ji

63

Fg. 1

Fg.la

F|

Iii

-a

1,8

Fg.lb

Dreiitüî

G umirndichtuiig

'////s

ул

^лч

BN

Fg Sb

_±_

•X

'А

\N

o'* ^И0*л5

I»

Fg.3

j j

Fg. 3a

■SI ft iïS

4?

Zs

Fg.5

0-

Fg. 3o

2с.

Fg.£x

”ч\<

P ⁵⁴ ?

Fg. 6

Drehtür - Beschlag

Öffnung beträgt dann während des Betriebes 60 cm. Die seitwärts verschobene Tür gewährt demnach rund 1,30 m breiten Durchgang, ohne daß sich die Tür störend im Baum bemerkbar macht. Der Drehtürbeschlag ist von größter Wichtigkeit. In einem 40—50 mm hohen und 100—150 mm breiten, gut befestigten Kasten mit wagerechter Kugellagerung ist der abgeplattete Drehdorn eingefügt, an dem die Tür mit einem gekröpften Bügel auf gehangen ist (Fig. 3—6). Die leichte Begulierung der Tür erfolgt durch zweifache Verschraubung. Das feste Einst eilen geschieht durch den Fußriegel (Fig. 4). Die abnehmbare Mittelleiste gewährt Zugang zur Schraubenanordnung. Einen recht praktischen Windfang für Säle usw. zeigt Fig. 12, weil hierbei teils die eine oder andere oder aber beide Türanordnungen je nach Bedarf benutzt werden können.

Bei vierteiligen Türen (Fig. 13) können die Flügel in der Achse des Drehkreuzes liegen oder um eine Holz-stärke davon zurückgesetzt sein (Fig. 19). Der Drehbeschlag für leichte Türen (Fig. 17) besteht aus zweiräderiger Laufkatze mit eingebauter Drehbolzenkugellagerung und einfacher Laufschiene (Fig. 17a, b und 18).

Für schwere Türen (Fig. 21) verwendet man einen vierräderigen Bollwagen (Fig. 22) auf zweiteiliger Laufschiene. Der Drehdorn ist mit der Tür durch eine rund 1 m lange Schiene verbunden (Fig. 23).

Vieh weg er, Tischlerarbeiten. Ш.

F g. 8 halb offen

■SB

шшм

уГ

Fg.9 ganz offen

Fg.7 Drehtür betrieb Fg.10 Pendeltürbetrieb

2,20

*1,60

<r

Fg. 11 Drehtürbetrieb

ill

'//

•Л

JA

О.

F g. 12 Wind, f ang

>10-45

гг

'“Г“' Fç.14 Gummidichtung

га

Я

Iх

-łs

ч'

(Й

Fg.13

I:

Riegel

Drehtür

Fg. 15

Fg.16

SES

\r

11 ШПГ ; HB

Fg.13

Drehtür

Fg. 17

60-90-

ЩИ

Laufkatze _ _ / *"77^

V.

Fg. 17a

. Fg. 17 b

iOOWV

ЖЖЖ,

JL

Fg. 19

''j

rc;*

•i • i n » J

Fg. 20

Si

Drentür

Fg. за

14+

1аЯЯЗС5ШШШ

ваша

Шш

'Ш

'4sSab&

mmmm

i^!:

Fg. 21

-ф-    -О-    -ф-

-ф- -О-    -ф-

Laufkatze

Fg. 25

•Fg. 2G

'/ШШ'/Л.

4=+-М-Н

G f G

•T.

Fg. 23

wy

Fg. 24

II. Abschnitt.

W and Verkleidungen.

W and Verkleidungen.

Tafel S. 72—97.

Einfache Verkleidung § 8, verdoppelte Verkleidung § 9, gestemmte Verkleidung § 10, Wandverkleidungen mit Bank § 11, Stabverkleidungen § 12.

Wandverkleidungen, Lampris oder Vertäfelungen haben den Zweck, die untern Wandflächen dauerhaft zu schützen (Tapete, Bemalung usw.) und diese gegebenenfalls durch einen guten formalen Abschluß zu beleben.

Erfolgt die Verkleidung aus rein praktischen Gründen, z. B. für Stallungen, Lagerräume usw., so begnügt man sich mit der Anbringung einfacher oder verdoppelter Verkleidungen. Soll dagegen ein guter formaler Abschluß der Wände bewirkt werden, z. B. für Speisezimmer, Vorplätze und Dielen, Geschäfts- und Bestaurationsräume, Säle usw., so verwendet man hierzu gestemmte Verkleidungen mit Füllungen. Ihre Gestaltung ist dann abhängig von der ganzen inneren Einrichtung, der Bauart und der Tür- und Fensterbildung. Die einzelnen Teile sind also miteinander in Einklang zu bringen, hinsichtlich der Form, des Materials und der Farbe. Wohnräume können durch die Wandverkleidungen in ihrer Gediegenheit, Wohnlichkeit und Gemütlichkeit bedeutend gesteigert werden. An Feuerstellen (Öfen und Heizkörpern) spart man die Holzverkleidung aus und belegt die Wände mit feuersicheren' Materialien, wie Tonplättchen, Metallblechen, Marmorplatten usw.

Übermäßige Profilierungen und Verzierungen, die als lästige Staubfänger auf treten, sind zu vermeiden, ebenso hervortretende Teile in Kopfhöhe.

Die Befestigung der Verkleidung kann bei Riegel wänden

direkt an der Schwelle und den Pfosten mit Nägeln oder Schrauben erfolgen, dagegen sind an massiven Wänden Dübel und Latten anzubringen, an die die Verkleidungsteile angeschraubt werden. Zwischen der Wand und der Verkleidung läßt man einen 2—3 cm breiten Hohlraum, der durch Luftlöcher mit der Zimmer luft in Verbindung steht. Dies geschieht, um der Holzschwammbildung vorzubeugen. Weitere Schutzmittel sind gut abgetrocknete Mauer flächen, Streichen der Wandflächen, Dübel und Latten mit Teer, Goudron, Karbolineum usw., ferner Tränken der Verkleidungsrückwand mit heißem Leinöl.

Material: Zu einfachen Verkleidungen verwendet man 14—26 mm starkes Tannen- oder Fichtenholz und zu reicheren, gestemmten 26—34 mm starkes amerikanisches Kiefernholz (pitch pine), Eiche, Ahorn, Mahagoni, Nußbaum und alle weiteren Edelhölzer. Die schwächer gehaltenen Füllungen sind dabei meist furniert, d. h. 3 mm dicke Furniere werden auf Weichholzunterläge verleimt. Die sichtbar bleibenden Verkleidungsteile werden je nach Zweck geölt, gestrichen und lackiert; naturfarbig gebeizt und dann matt gewachst oder poliert.

Je nach Art der Konstruktion, Zweckbestimmung und Höhenabmessung unterscheidet man „Brüstungs-lampris“ (0,8—1,0 m hoch, Fig. 1), „Vertäfelungen“ (1,4 m und höher, Fig. 2 und 3), „einfache, verdoppelte und gestemmte Verkleidungen“ une⁵ solche mit Bankanschluß (Fig. 4). Zu ihrer Herstellung verwende man nur gut getrocknete Bretter, die stumpf aneinander gestoßen und mit Deckleisten versehen, teilweise überein-andergelegt oder gespundet werden können. Die beste Ausführung erzielt man durch gestemmte Bahmen mit eingesetzten Füllungen. Die Art der Befestigung wird in den Figuren in 5—8 zur Darstellung gebracht.

о

00

p*

о‘з

Fg.4

Pg.3

Fg.2

Fg. 1

Putz

гсэЕапртэитад jmjj

mmmm.

s'.

£tiîfe

Latte

Fg.8

Fg.7

ШЙ1Ш1

гтт?7

* g. 6

‘20

Schutzanstrich

Fg 5

СО

V////S/XĆ&

Tg-11

.=

таоо9 F

*

+—I

О

OT

Fg.9

I

шоо9

i-H=t

=4—1

Fg.14

Eiaf. Verkleid ungea

Fg. 13

1    , ^s^sdt.

Fg.l2

Швн шк

. ,9-K*

sN'J

Fg. 20

Putz

20-30

•й

Fg. 16

ет'эл

, ,9-X*

Fg 18

PutZ

Bankeisen

Fg. 15

⁾ F g. 17

38 ЭЛ

Verdoppelte Verklêidungen

тт

mm

F g. 21

D-

Ü

I

s

I-I

is

I

Pg.25

Putz

1

03-Ç1

A

ж

j

A

Ж

ж

H

ш

m

Fg.23

-й

ü

CM

Pg.ai

ж

'///

Fg.37

'Gestem. Verkleidungen

ШТ r T " i i i =е

1

9S‘SJ Й

Vs

Fs- 33

Vs

'i

Fg. 33

p

II

p Ś s ś

i ś

Schutzanstrich

rg.28

oe

§ 8. Einfache Verkleidungen (Tafel S. 72—75).

Die einfachste Bekleidung besteht aus 10—15 cm breiten Brettern, schmalen Deckleisten, Fußbrett und Deckbrett (Fig. 9) oder aus gleichbreiten Brettern, die teilweise überschoben sind (Fig. 10 und 11). Mit gespundeten Brettern (Fig. 12—20) erzielt man einwandfreie Verkleidungen. Fuß- und Deckbretter bilden den Abschluß nach oben und unten. Die Befestigungslatten können an oder in der Mauer angebracht werden. Halber Spund (Fig. 17), ganzer Spund (Fig. 18 und 19) oder Spund mit Eisenfeder (Fig. 20) sind hierfür gebräuchlich.

§ 9. Verdoppelte Verkleidungen (Tafel S. 76 u. 77).

Diese bestehen aus doppelter, gekreuzter Bretterlage oder einfachen Bahmen und verdoppelten Füllungen (Fig. 21—25). Die Türverkleidung kann dabei bündig (Fig. 21) oder hervortretend (Fig. 22) angeordnet werden.

§ 10. Gestemmte Verkleidungen (Tafel S.78—83,89—97).

Sie Werden gebildet aus zusammengezapften 26 bis 40 mm starken und 60—140 mm breiten Bahmen und den eingeschobenen oder überschobenen Füllungen. Die Bahmenteile werden an den Verbindungsstellen verleimt. Die Füllungen müssen lose im Bahmenwerk eingefügt sein. Die Fensterleibung (Fig. 26 und 27) ist mit " auszukleiden. Der obere Abschluß kann flach (Fig-. 28) oder gesimsmäßig (Fig. 29) gebildet werden. Die Einzelheiten (Fig. 30—33) zeigen die Füllungseinsätze. Das Beispiel (Fig. 34—39) zeigt eine der Maschinentechnik angepaßte Verkleidung mit übereinander anstoßenden Profilen und eingesetzten Füllungen mit Deckleistchen. Sehr zweckmäßig ist die Anbringung einer Metallkehlleiste.

Für bestimmte Zwecke werden die Türen oder Schränke (Fig. 40) in die Verkleidung eingebaut. Hierbei ist be-

Pute

Fg.34

110

~7

Fg.36

Fg.37

=rP-”-^

Gestem¹ Verkleidungen

25

1Щ1

Fg.35

Fg. 38

Fg.39

Viehweger, Tischlerarbeiten. III.

CO

te.

Fg.4I

4=j lm

08‘T

06-

4—Is

Gestem. Verkleidungen

Hi

4-4=

Д?::!

Fg. 40

§ 1Ö. Gestemmte VeikJeidungeü.

cc-

w

Fg.43

А

■■

У/А

P

%

<X7

са

sr

EJ

8

10cm

1Ź

Fg.42

sa

9

&>

84

IL Wamlwrkleûlungctl.

1|ЦЦ

mm

СЛ

Fg.45

lm

Fg.44

.25

-o\

Fg. 47

Gestein. Verkleidungen

шоот

Fg. 40

05

4,

Fg.48

Fg. 49

Fg. 60

mm

Fg. 61

Fg. 52

1Ш

Fg. 63

Fg.64

Fg.ö8

.Л ■

Stab •'Verkleidungen

I'

il!

p

•у/.

Fg.66

Fg.67

Fg.69

Fg.60

Fg.61

Fg.63

Fg.63

Fg.64

sonders darauf zu achten, daß in Kopfhöhe keine stören* den Profile eingefügt werden. Ferner empfiehlt es sich, in Stuhllehnenhöhe von 0,9 m eine Schutzleiste anzubringen (Fig. 41). Bei Anbringung von Kleiderhaken in Handreichhöhe vermeide man hervortretende Deckbretter (Fig. 42). Im übrigen kann das Deckbrett als Tellerbrett (Fig. 43) ausgebildet werden.

§ 11. Verkleidungen mitBankanschluß (TafelS.84 u.85).

Die Sitzgelegenheit — Bank (47 cm hoch und 50 cm breit) — ist so anzuordnen, daß eine bequeme Benutzung erfolgen kann. Der Sitz ist auszugründen, und die Lehne ist etwas geneigt anzuordnen (Fig. 44 und 45). Verwendet man hierzu 40—50 mm breite Stäbe, so kann man das Bankprofil recht bequem gestalten. Das Deckbrett verwendet man hierbei vielfach als Tellerbrett zur Aufstellung von kunstgewerblichen Gegenständen, wie Teller, Krüge usw. und stützt es durch Konsole (Fig. 4G bis 47). Kleiderhaken über der Bank vermeide man.

§ 12. Stab Verkleidungen (Tafel S. 86 u. 87).

Diese aus 15—25 mm starken und 40—50 mm breiten Stäben nach Art der Rolladenprofile gebildeten Verkleidungen haben große Dauerhaftigkeit bei zweckmäßiger und billiger Konstruktion, da ein Verleimen, Furnieren, Verzapfen und Einnuten überflüssig wird (Fig. 48 bis 64). Äußere Einflüsse, wie Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen usw. bringen keine schädlichen Wirkungen mit sich. Die Anbringung ist einfach und billig. Die Verwendung ist sehr vielseitig, z. B. an geraden oder gebogenen Wänden, Pfeilern, Bänken, Treppen usw. Ihre gute dekorative Wirkung kann durch farbige Behandlung bedeutend gesteigert werden. Die Beispiele Fig. 56—64 zeigen die mannigfaltige Anwendung namentlich der gestemmten Verkleidungen.    ✓

'■

«MV i. :

ijlfMHriTri—

v*k***km Ш

BÊÊ È•fe:

1Й

til

§П

I ;

■ •ï.b'ya

Im.S ml

m.. ж

! :: i i Ь м

t/ Ш ¹

._

r.

. ."y.~

.

m

ч

Z* >

д

'

Ж к

;

i

Wi

;

rX. ’

Fg. C6.

рт-'

Fg. 67.

i j'

..

ШШЩк

;P

mm

__

'ф: А.фЪф»

T

•Ł.

- IF '

Ш:

si

тщ-я

mpffrn- • ’    ■

■ ■

•гч

Hi

k®

bi'A'iHi

— - ,

ивй1

|||s:.........

;.I-    s

%J

g#⁵

*." ■

1;

...........m

ШШШ

■i

hhpmpi

■ \jf:.

i-. 70.

n

CO-

o>

ji»5

1

I

:

I

'h

1

' '

vl

f* I

/in

«

■

m

эрг штш

шч

■

:

Fg. 71

CD'

ВНЕ

V' с" ■

1нУ||М

Irl

.....

Sb

rfPP -    n

шШМ.

Fg. 72.

Шш

f 'i

m

Ï4K

*

ШЛ

ggr-g#i*W

:

L.H

i

•Si ‘»Я

/

i i

i. .    •

... .ж

c- ...;-- j • ^ .. .

ma

I Ш

i; y

ВШ

*» - ...

r

i?.

1

1;

Viehweger, Tischlerarbeiten. III.

7

III. Abschnitt.

Decken.

Tafel S. 100—117.

Einfache Brett er decken § 13, Balkendecken § 14, Kassettendecken § 15 und Felderdecken § 16.

Decken nennt man den oberen Kaumabschluß. Holz-decken werden gebildet, indem man die tragenden Balken mit Brettern verkleidet, die Balken teilweise sichtbar läßt und die Balkenfelder ausfüllt oder auf die Deckenblindböden eine Vertäfelung befestigt. Ihre Gestaltung erfolgt demnach nach dem Konstruktions- oder Dekorationsprinzip. Sie sollen mit der Zweckbestimmung der Räume und der Einrichtung harmonieren. Für untergeordnete Räume verwendet man einfache, billige Decken aus Tannenholz, während man für Wohn-räume, Geschäftsräume, Säle usw. Balken- und Felderdecken aus Eichen-, Nußbaum- oder aus sonstigen ausländischen Hölzern anwendet. Es dürfen hierzu nur gut trockene Hölzer verwendet werden, da sie durch die Zimmerwärme leicht zum Schwinden und Reißen veranlaßt werden. Nach baupolizeilichen Vorschriften müssen Holzdecken in Wohnräumen auf feuersicheren Unterputz angebracht werden. Für Beleuchtungskörper usw. sind Balkenwechsel einzufügen.

Nach der Anbringung der Deckenteile werden diese mit Beize, öl, Wachs, Anstrich und Politur behandelt. Reichere Decken werden farbig abgesetzt, oder es wird durch die Wahl des Materiales und besonderer Emlagen (Intarsien) ihre Wirkung gesteigert.

§ 13. Einfache Bretterdecken (Tafel S. 100—105).

Die einfachste Holzdecke wird gebildet aus 15 bis 25 mm starken und 10—15 cm breiten gehobelten Brettern imd Deckleisten oder Deckbrettern (Fig. 1—10). Für bessere Ausführungen verwendet man gefa te und profilierte Bretter, die dann durch die verschiedenartige Anordnung (Fig. 11—26) reichere Deckengebilde ergeben. Insbesondere werden Friese und Felder eingefügt und durch Gesimsbretter ein guter formaler Übergang von Wand zur Decke herbeigeführt.

§ 14. Balkendecken (Tafel S. 106—111 u. 115).

Die deckentragenden Teile (Balken) bleiben hierbei teils sichtbar (Fig. 27—29)» Die Balkenfelder werden entweder verputzt (Fig. 30—33) oder mit Brettern ausgefüllt (Fig. 34 und 35). Die Balkenteile können gefast und profiliert werden (Fig. 30—39) und ihr Übergang von der Wand zur Decke durch Konsole zum Ausdruck kommen (Fig. 36—45). Bei der Formgebung ist das Konstruktionsprinzip maßgebend, namentlich wenn noch Unterzüge und Stützen nötig werden.

„Blinde Balkendecken“ nennt man solche, die nach dem Konstruktionsprinzip geformt werden und aus einzelnen Verkleidungsteilen bestehen (Fig. 46—50). Das Zurichten und Abpassen dieser Teile erfolgt in der Werkstätte auf einem Keißboden. Die einzelnen Teile können durch reiche Profilierung und namentlich durch Holzflachschnitt (Fig. 51—60) verziert werden, unter Beachtung materialgemäßer Behandlung.

§ 15. Kassettendecken (Tafel S. 113).

Diese Decken bildet man aus gleichmäßigen, netzartigen, meist quadratischen Feldern (Kästchen) und

уяг-яг

100-150

Fg.5

Bretterdecken

100-150

' <15-25

20-30

Fg.3

IT

150em Tg. 7

H+H+

Tg. 6

Mt

I,

lili

ОТ sä.

Tg. 9

Tg. 8

iöQcm

ff g. 14

Brette rdecken

łt

ж+н

ff g. ia

!:

fi

Fg.16

F g. 18

F g. 15

Il

pLH=g

F g. 17

P*

104

Ш. Decken.

Ś

if

L Si

m

Pg.20

шшШЙ

a

m

Brette rdecken

тао09Ь""".......r

ITg.23

1

I

i

II

I

Ü

И

Ï '

N44#

wm

ffg. 1Э

ijj

?? ;

rg.ai

,%'Шк

■ ?

m

i

%

.

ъ

Fg.24

HÜHI»

Fg.26

Éîi

Fg.23

Î

'

w-

Fg.25

?

м

I

u

p

i.

Fg.29

H 3m

Zcmentplatten I

Fg.3&

¥'

Puts j I

■1 50cm

Balkendecken

Fg.28

Spalierlatten

Putz

Fg. 31

Fg.27

Stakhölzer

.ÙT2

Fg. 30

Schwemmsteine

mJW ÆL

1/

JFuta

Fg. 35

F g. 3-i

F g. 33

■iiïi

ЩЩ

кшш

ee'sJ

Fg. 38

Fg. 37

•Fg.36

в*

Fg.41

Balkendecken

S3

F g. 40

Fg.45

Fg.öQ

50cm

Fg.44

Fg.49

Fg.4a

Fg.4?

*Tj

Ä

Fg,42

Fg.46

Putz

FS, 43

Fg.52

Г-.55

vÆ

Balkendecken

î\

II^K.

5Sgfe:ÿ4Tg~,

Fg.51

Fg. C3

Fg. 54

Ш

iissei

09

ÜIDOQh

ci

ШШШ

тШ

рщр

Fg.56

Fg.67

Fg.59

mm

Fg. 53

befestigt diese auf 2 cm starkem untergelegten Blindboden (Fig. 61—63). Ihre gute Wirkung beruht auf dem Gleichmaß der Gestaltung.

§ 16. Felderdecken (Tafel S. 113 u. 117).

Gebildet werden diese aus Kastenrahmen, Füllungen, Friesen und Gesimsen, wobei in der Regel ein Hauptfeld in die Erscheinung tritt (Fig. 69 und 70). Auch diese Decken bedingen Blindbodenunterlage zu ihrer Befestigung.

Die Abbildungen Fig. 71, 73, 74 zeigen ausgeführte Beispiele.

§ 15. Kassettendecken.

f.mÆâÆÈémmm

Fg.62

sü

:biib .

Fg. 61

Fg. 63

Fg.6<ł

ftassetteudecken

il

Fg, 65

СШ

50

V/!

,/b

F g. 67

Fg.6Ô

Fg.C3

"( Saw

ШВ ;=ЭЕ

шЬш

Со

F g. 69

F elderdôckea

Fg. 70

Viehweger, Tischlerarbeiten. Ш.

¹

114

ÎII. Ùeckert.

i ?

*n

t

;Г*

* ’’ ;Д

ШЁВВшм

Ф

1

V? ■-•*'

■f

if;

]

i i

Fg. 71.

/ : '¥«■

. ж?

к \:

l<Æ

fe

▼

Eff

М '/' •

mÎÆ/

/*îY

ü- :

ж

Ofl

Balkendecke.

115

/

t 1

Щ”-

7

US

.....' ■

[ .* :!

s«rr U ~~

Fg .W.

Й

fr f.

* ' r ł '

«*- 4_>v. ^

?

Щ

■ i

e

/

i

Ki

Fg. 73.

H

:'........,;

*Гт

___I

К

mt»

О⁵

Éii

iL,

Fg. 74.

,4

•Г

|| \

? 'O Ą

> *-.il

i «

Î ex

? X J

к

Ш

«MM

Preiszusammenstellung (im Jahre 1915).

Einfache Zimmertüren (Fig. 12 u. 58) 39 mm stark.

Tanne oder Kiefer . . M. 10,0—15,0; qm M. 5,0—7,0 Beschlag pro Tür Tür vollständig . . .

Zimmertüren mit Glasfüllungen (Fig. 27—68) 39 mm.

Tanne

8,0—12,0.

18,0—27,0.

M. 13,0—20,0; qm M. 6,5—10,0 „ 18,0—28,0;    „    „ 9,5—14,0

Pitchpine Beschlag pro Tür . . „ 10,0—18,0.

Tür vollständ. Tanne. „ 21,0—38,0.

Moderne Zimmertüren (Fig. 97—104) 39 mm.

M. 14,0—24,0; qm M. 7,0—12,0 „ 19,0—33,0; „ „ 10,0—17,0

Tanne

Pitchpine Beschlag pro Tür . . „ 12,0—25,0. Tür vollständ. Pitchp. „ 31,0—58,0. Pendeltüren (Fig. 1 und 2) 39 mm stark. Tanne .

Pitchpine Beschlag pro Tür . . „ 25,0—40,0. Schiebetüren (Fig. 8) 39 mm stark.

Tanne .

Pitchpine Beschlag

Einfache Verkleidungen (Fig. 12—14).

Tanne ............

Pitchpine..........

Gestemmte Verkleidungen (Fig. 26—39).

Pitchpine.......

Eiche.........

Vertäfelungen (Fig. 40 und 41).

Pitchpine.......

Eiche.........

Einfache Decken (Fig. 6—13).

Tanne .........

Pitchpine.......

Felderdecken (Fig. 69 und 70).

Pitchpine.......

Eiche

M. 18,0—24,0; qm M. 9,0—12,0 „ 22,0—33,0; „    „ 13,0—17,0

M. 14,0—24,0; qm M. 6,5—12,0 „ 20,0—34,0; „    „ 12,0—18,0

35,0—50,0.

pro qm M. 3,0—5,0

„    „ 4,5-7,0

pro qm M. 7,0—13,0

„    „    11,0-20,0

pro qm M. 10,0—20,0 „    „    16,0—36,0

pro    qm M. 2,5—5,0

„ 4,0—7,0

pro qm M. 10,0—22,0 ,?    ,,    ?,    16,0—30,0

»>

»»

Preiszusammeiistellung.

119

pro qm M. 4,0—6,0 „ „ 6,0—8,0

Stabf u ßboden (Bändchen I) 24 mm.

Tanne .........

ff

Buche.......* .

Parkettboden 14—20 mm.

. . . . pro qm M. 5,0—6,5

„    „    6,5—9,0

ff

Pitch pine Eiche .

Einfache Fensterrahmen 35—55 mm.

pro qm M. 6,0—7,0 „    „    9,0—10,0

„ „ 10,0—12,0 8,0—15,0

Kiefer............

Pitch pine .......* * . .

ff

Eiche............

Beschlag pro Fenster pro 3 fl. F.

Fensterrahmen mit Sprossenteilung.

pro qm M. 8,0—9,0 „ 11,0—13,0 „ 16,0—18,0

Kiefer ............

Pitch pine..........

Eiche............

Treppen 52 mm pro Stufe.

pro Stufe LI. 8,5—14,0 „ 16,0—30,0

ff

Pitchpine Eiche .

Treppengeländer pro laufender Meter.

Pitchpine.........pro lfd. m M. 6,0—15,0

Eiche.......... „    „ „ „ 12,0—30,0

Register.

78.

57.

Abmessungen der Türen 5.

Anordnung der Türen 4. Anschlagsfutter 19. Arbeitsvorgang 15. Aufsatzbänder 19. Ausführung der Türen 15. Ausfütterung 19.

Balkendecken 99. Balkenwechsel 98. Bankeisen 75. Befestigung der Wandverkleidung 72. Beschlag 21.

Blindboden 99. Bretterdecken 104.

Decken 98.

Deckleisten 99. Drehdorn 5.    ,

Drehschiebebeschlag 12. Drehtürbeschlag 64. Dübel 72.

Einfache Decken 99.

— Verkleidungen 72. Eingeschobene Füllungen 17.

Einsteckschlösser 28. Eiserne Fußleiste 81.

Falze 19.

Fase 14.

Federn 75. Felderdecken 112. Flügeltüren 4.

Furniere 45. Futterrahmen 20.

Gehrung 14.

Gesperrtes Holz 39. Gestemmte Verkleidung

Glasfüllungen 4. Gummidichtung 63.

Hakenschloß 56. Holzflachschnitt 111.

Innere Türen 4.

Kassettendecken 99. Kastenrahmen 112. Kastenschloß 24.-Klappschiebetür 11. Konstruktion der Zimmertüren 15. Kugellager 13.

Latten 72.

Laufkatze 5.

Laufschiene 5.

Maschinentechnik 28. Moderne Füllungen 29.

—    Rahmen 28.

—    Türen 36. Muschelgriff 57.

Oberlichter 9.

Pendeltüren 45. Pendeltürenbeschlag 47.

Querriegel 22.

Riegel 67. Rollbeschlag 63.

Schiebetor 61. Schiebetür 51. Schiebetürbeschlag 53. Schutzanstrich 77. Schwemmsteine 107. Spalierlatten 106. Stabverkleidung 86. StakhÖlzer 106. Stuhllehne 82.

Türbänder 19. Türfüllungen 17. Türrahmen 16.

Überblattete Gehrung 18, Untenführung 59.

Verdachung 10. Verdoppelte Verkleidung 76.

Verkleidung 18. Verkleidungsprofile 35. Vertäfelung 70. Vollzapfen 31.

Wandverkleidungen 70. — mit Bank 84. Windfang 67.

W olfsrachenverschluß

Zapfenstärke 31. Zementplatten 106. Zimmertüren 4.

я, 0<=>

S-9S

Ч

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

1-301284

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

100000295814