DIE

KOSTENANSCHLÄGE

DER

HOCHBAUTEN.

VON

HERMANN DAUB

CONSTUUCTEUR AN DER K. K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE IN WIEN.

MIT 18 FIGUREN UND 3 TAFELN.

LEIPZIG UND WIEN.

.0

FRANZ DEUTICKE.

1899.

(>-

Im gleichen Verlage sind ferner erschienen:

Buchka, Dr. Karl v., Lehrbuch der analytischen Chemie.

I. Theil: Qualitative Analyse. 1891. Mit 5 Abbildungen und einer Spectraltafel.

ü. 8.(10. M. 6.— fl. 4.20. M. 7.—

II. Theil: Quantitative Analyse. 1892. Mit 12 Abbildungen.

Exner, Prof. Dr. Franz, Vorlesungen über Elektricität, gehalten an der Universität zu. Wien. 1888.    fl. 8.40. M. 14.—

Fajans, Ludwig, Einführung in die Praxis der Fettindustrie. 1897. Mit 28 Abb.

fl. 1.20. M. 2.—

Fanderlik, Prof. F., Lehrtext für Baukunde. Ausbau der Gebäude. 1894.

fl. 1.—. M. 1.80

Georgievics, Prof. Dr. Georg v., Der Indigo vom praktischen und theoretischen Standpunkt dargestellt. 1892. Mit 8 Holzschnitten im Texte und einem

fl. a.60. M. 6.—

Diagramm der Bewegungen des Werthes von Bengalindigo.

Georgievics, Prof. Dr. Georg v., Lehrbuch der chemischen Technologie der Gespinstfasern.

I.    Theil: Die Farbenchemie. 1895.

II.    Theil: Gespinstfasern, Wäscherei, Bleicherei, Färberei, Druckerei. Appretur.

1898. Mit 47 Abb.    fl.    5.40. M.    9.—

Graetz, Dr. L., Compendium der Physik. Für Studirende. Zweite verbesserte

und vermehrte Auflage. 1895. Mit 257 Abb.

Hartl, Prof. Hans, Uebunesbuch für den Unterricht in der allgemeinen Arithmetik und Algebra an Werkmeisterschulen, Baugewerkenschulen und verwandten Lehranstalten. Mit 10 in den Text gedruckten Figuren, gegen 3000 Aufgaben und deren Resultaten. 1896. geb.    fl.    1.20. M.    2.—

(Für Deutschland und Oesterreich gesonderte Ausgaben.)

Hartl, Prof. Hans, Lehrbuch der Planimetrie. Für den Unterrichtsgebrauch und für das Selbststudium. Mit 216 in den Text gedruckten Figuren, einer Tabelle und zahlreichen Uebungsbeispielen. 1896. geb.    fl.    1.40. M.    2.40

Hartl, Prof. Hans, Aufgaben aus der Arithmethik und Algebra. Für den Gebrauch an höheren Gewerbeschulen und für das Selbststudium zusammengestellt und

fl. 1.80. M. 8.—

Hartl, Prof. Hans, Resultate zu den Aufgaben aus der Arithmetik und Al-

fl. —.90. M. 1.50

Hlasiwetz, Prof. Dr. H., Anleitung zur qualitativen chemischen Analyse. Zum

Gebrauch bei den praktischen Uebungen im Laboratorium. 12. Auf!., durchgesehen und ergänzt von Prof. Dr. G. Vortmann. 1899.    fl.    —.60. M.    1.—

Hoff, J. H. van’t, Stereochemie. Nach Hoff’s: „Dix annes dans l’histoire d'une theorie.” Unter Mitwirkung des Verfassers neu bearbeitet von Dr. W. Meyerhoffer. 1892. Mit Figuren im Texte.    fl.    2.40. M.    4.—

Kalmann, Prof. Wilhelm, Kurze Anleitung zur chemischen Untersuchung von Rohstoffen und Producten der landwirthschaftlichen Gewerbe und der

fl. 1.80. M. 3.—

Kick, Reg.-Rath Prof. F., Vorlesungen über mechanische Technologie der Metalle, des Holzes, der Steine und anderer formbarer Materialien. 1898. Mit 689 Abbildungen.

Kirschner, Doc. L., Grundriss der Erzaufbereitung.

I.    Theil: Zerkleinerung, Handscheidung, Abläutern und Uebersicht der Separation.

Mit 5 Abb. im Texte und 9 Tafeln.    fl.    2.40. M.    4.—

II.    Theil: Ciassirung, Separatkxpj^&c. Glasen, Sortirung, Separation der Sorten,

Goldaufbereitung und Magnetische Aufbereitung! Mit 17 Tafeln und 10 Abbildungen im Text. 1899.    * ,    fl. 5.40. M. 9.—

Klauser, A. H., Lehrbuch der Vermessungskunde. Für den Gebrauch an Gewerbeschulen, zugleich als Hilfsbuch für Bau- und Maschinentechniker etc. bearbeitet und herausgegeben von Ing. Prof. Gustav Lahn. 2. vollständig umgearbeitete Aufl. 1895. Mit 110 Fig. und einer Tafel.    fl.    2.—. M.    4.—

Körner, Prof. Franz-,, Lehrbuch der Physik firr den Gebrauch'; an höheren Gewerbeschulen und zum Selbststudium. ^897. ‘Mit 642 Abb. und 2 Farbentafeln, geb.

<fl. 3.20. M. 5.50

Körner, Prof. Franz, Naturlehre für gewerbliche Lehranstalten, insbesondere für Baugewerkenschulen. 1898. Mit 152 Abb. cp.rt.

Krafft, Prof. Dr. F., Kurzes Lehrbuch der Chemie.

Anorganische Chemie. 3. vermehrte und verbesserte Aufl. 1898. Mit zahlreichen Holzschn. und einer Spectraltafel.

Organische Chemie. 2 gedruckten Holzschnitten

methodisch geordnet. 2. Aufl. 1898. Mit 20 Fig. geb.

gebra.

Fettindustrie. 1896. Mit 3 Abb. im Text.

Pol itechnika Krakowska

Bibllo-teka Gl'owna

fl. 4.20. M. 7.—

fl. 4.20. M. 7.—

fl. 8.- M. 14.—

fl. —.75. M. 1.25

fl. 5.40. M. 9.— "897. Mit in den Text fl. 9.—. M. 15 —

DIE

KOSTENANSCHLÄGE

DER

HOCHBAUTEN.

t»

Dar '

lo<jdzU,

'x.

" -T

!<*

srv*

/ v*

’ * '•

■l    .

r

- v

Yi-'

v.

‘V

*T •*

."»S

■f

vfcX\

^*./>    ⁴ iw

*.

*<*

w"

DIE

KOSTENANSCHLÄGE

DER

HOCHBAUTEN.

VON

HERMANN DAUB

OONSTRUCTEUR. AN DER K. K. TECHNISCHEN HOCHSCHULE I

WIEN.

r-

CO

MIT 18 FIGUREN UND 3 TAFELN.

giyVc Archifp|f^ v

f Bll

7a

Dar

ST ,

UJ

tmmmm

LEIPZIG UND WIEN.

F RANZ

DEUTICKE

1899.

V.

Jtt,

»ST'

HP»

*, s. «****• **»‘ '- "

*>

v«:t

**.

5rl

Verlags-Nr. 657.

INHALTS-VERZEICHNIS.

I, Abschnitt: Veranschlagung von Neubauten.......

I.    Capitel: Durchführung eines Rauprojectes......

I.    Rauprogramm.................

II.    Vorarbeiten..................

III.    Generelles Project...............

IV.    Specielles Project...............

1.    Pläne ..................

2.    Erläuterungsbericht .............

3.    Kostenanschläge..............

II.    Capitel: Specieller Kostenanschlag...... . . .

I. Th eil: Vorausmaass..............

§ 1. Durchführung der Massenberechnung ......

1.    Allgemeine Grundsätze...........

2.    Vorberechnung..............

3.    Massenberechnung der Erdarbeiten......

a)    Classification der Rodenarten......

h) Eintheilung der Erdarbeiten . ......

c) Erdarbeiten bei Hochbauten.......

4.    Massenberechnung der Maurerarbeiten.....

o) Aufgehendes Mauenverk........

b)    Gewölbmauerwerk..........

c)    Gesirnsmauerwerk...........

d)    Demolirungsarbeiten..........

e)    Putzarbeiten............

2.    Materialerfordernis der Maurerarbeiten.....

a) Erfordernis an Steinen ........

„ Mörtel.........

Seile

.11

13

. . 21

21

. 22

23

24

. 25

. . 25 . . 2(>

27

27

27

. . 28

h)

30

3.    Materialerfordernis der Zimmermannsarbeiten

4.    Materialerfordernis der Dachdeckerarbeiten

5.    Materialerfordernis der Eisenarbeiten . .

31

32

33

§ 3. Arbeitserfordernis.....

1.    Allgemeines.......

2.    Arbeitserfordernis heim Werfen

34

34

36

„ Sclmbkarrentransporte „    Erdtransporte mittels Erdschwingen 38

„    Handkippkarrentransporte . . . 38

„ Pferdekippkarrentransporte .    .    .    40

§ 4. Zusammenstellungen über Material- und Arbeitserfordernisse .    41

II. Theil: Preisentwicklung........

§ 1. Entwicklung der Materialpreise.....

1. Kosten der Bruchsteine......

„ Pflastersteine.....

„ Werksteine ......

„ Ziegel ........

des Kalkes........

„ Sandes und des Kieses .    .

„ Mörtels........

„ Bauholzes.......

§ 2. Preisentwicklung der Förderungsarbeiten

1. Kosten des Werfens........

„ Schubkarrentransportes .    .

„ Handkippkarrentransportes .

„ Pferdekippkarrentransportes § 3. Preisentwicklung verschiedener ßauarbeiten JI1. Theil: Kostenberechnung.......

1.    Allgemeines...........

2.    Veranschlagung der Erd- und Taglöhnerarheiten .... 71

a)    Eigentliche Erdarbeiten ....

h) Beschüttungen........

c)    Bolzungen.........

d)    Wasserschöpfen.......

e)    Eidtransport........

3.    Veranschlagung der Maurerarbeiten .    .

u) Aufgehendes Mauerwerk ....

b)    Gewölbmauerwerk......

c)    Gesims- und Decorationsmauerwerk

d)    Versetzarbeiten.......

f>) Adaptirungsarbeiten......

f)    Demolirungsarbeiten......

g)    Putzarbeiten.........

h)    Gerüste..........

i)    Verschiedene Arbeiten.....

4.    Veranschlagung der Stückarbeiten . .    .

5.    Veranschlagung der Steinmetzarbeiten

3.

4.

5.

6.

2.

3.

4.

5.

0.

7.

8.

2.

3.

4.

55

55

37

43

45

45

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

40

48

48

53

55

55

56

58

59

59

61

. 62

64

68

68

71

74

74

75

76

76

76

78

79

80

80

81

. . 82

83

83

84

6.    Veranschlagung der Zimmerrnannsarbeiten ...    .    .

a)    Dachstühle................

b)    Decken.................

c)    Verschiedene Zimmerrnannsarbeiten......

7.    Veranschlagung der Dachdeckerarbeiten (Ziegel- und

Schieferdächer)................

8.    Veranschlagung der Spänglerarbeiten........

a)    Allgemeine Bestimmungen ..........

b)    Besondere Bestimmungen..........

9.    Veranschlagung der Kupferschmiedarbeiten ......

„ Tischlerarbeiten........

86

87

88

88

90

90

90

91

92

10.

92

a)    Fussboden .........

b)    Thüren und Fenster.....

11. Veranschlagung der Schlosserarbeiten .

„ Glaserarbeiten .    .

„ Anstreicherarbeiten

12.

13.

98

94

95

r>

97

98

a)    Fenster........

b)    Glaswände.......

c)    Thüren........

d)    Gitter, durchbrochene Flächen

e)    Faqaden .......

14. Veranschlagung der Hafnerarbeiten

98

99

99

99

100

100

15.

16.

55

17.

55

18.

55

19.

55

„ Asphaltarbeiten........

„ Pflasterungsarbeiten.......

„ Zimmermalerarbeiten......

„ Holzjalousienarbeiten......

„ Steinzeug-, Thon- und Chamotte-

101

101

102

103

fahrikate

103

20. Veranschlagung der Brunnenmeisterarbeiten .    .

„ Schriftgiesser- und Schrift enmaler-

.    .    103

21.

r)

arbeiten............

22.    Veranschlagung der Schmiedearbeiten .

23.    Bauführungskosten........

24.    Nebenanlagen. Verschiedene Arbeiten .

25.    Unvorhergesehenes........

26.    Zusammenstellung. Recapitulation .    .

III. Capitel; Genereller Kostenanschlag . .    .    .

1. Generelle Veranschlagung mittels Einheitskosten

1.    Bebaute Grundfläche........

2.    Gebäudeinhalt .    .........

3.    Nutzeinheiten...........

103

. 101

101

104

105

105

106

107

107

108

109

2.    Richtigstellung der Einheitskosten.............

Beispiel.....................

3.    Summarische Veranschlagung.......... ...

4.    Beispiele von generellen Kostenanschlägen.........

II. Abschnitt: Veranschlagung von Arbeiten an bestehenden

Gebäuden.......................

$ 1. Veranschlagung grösserer Umbauten und Ausbesserungen ....    117

1. Maurerarbeiten

109

111

112

114

117

2.    Zimmermannsarbeiten .    .

3.    Dachdeckerarbeiten . . .

4.    Tischlerarbeiten ....

5.    Schlosser- und Eisenarbeiten

(5. Hafnerarbeiten.....

118

118

1 10

llit

. 111)

§ 2. Veranschlagung der Unterhaltungskosten III. Abschnitt: Beispiel eines speciellen Kostenanschlages ...    121

1.    Vorberechnung .

2.    Vorausmaass

3.    Kostenberechnung

11!»

121

124

114

Literatur Hegist er ,

173

175

Nachtrag zu Seite 70, Zeile 22 von oben:

Nach dem Preistarife der Stadt Wien ist für Arbeiten zur Nachtzeit als Entschädigung für den höheren Arbeitslohn und für die Beigabe des Beleuchtungs-materiales auf die Taglöhne ein Zuschlag von 80% einzustellen; für Arbeiten, welche zur gewöhnlichen Tageszeit an dunklen Orten vorgenommen werden, für den Lichl-verbrauch ein Zuschlag von 10%.

Berichtigung:

Auf Seile 70 soll es in Zeile 11 von unten 20% heissen statt 10%.

I. ABSCHNITT.

So kann ein Maurer an einem Tage rund 2 m3 aufgehe

= l-lb(Z-\-B + C+D-\-Bi+K) =

Bei Neigungen unter 20° findet ein Abzug von 10%,

II. ABSCHNITT.

LITERATUR.

REGISTER.

I. ABSCHNITT.

Veranschlagung von Neubauten.

I. Capitol: Durchführung eines Bauprojectes.

Die Herstellung eines jeden Bauwerkes erfordert eine Reihe in sich abgeschlossener Arbeiten. Denn zur eigentlichen Ausführung eines Baues kann erst dann geschritten werden, wenn die Bureauarbeiten, denen einerseits die Verfassung des Bauprojectes und andererseits die Aufstellung des Kostenanschlages obliegen, beendet sind.

I. Bauprogramm.

Die Grundlage einer jeden Bauführung ist das Bauprogramm. In kurzer, aber vollständiger und klarer Darstellung hat es anzugeben :

a)    die Ursachen und den Zweck des beabsichtigten Baues;

b)    die den Bau beeinflussenden Terrain- und Local Verhältnisse;

c)    die Art und Lage der einzelnen Baulichkeiten;

d)    die Zahl und Grösse der erforderlichen Räume;

e)    deren Lage, Aufeinanderfolge und Verbindung unter

einander;

f)    die Zahl und Höhe der Geschosse;

g)    die Art und Weise der Herstellung des Gebäudes;

h)    die etwa erforderlichen Verbindungen mit Strassen, Bahnen u. s. w.

Ein zielbewusst zusammengestelltes Bauprogramm, das sein Hauptaugenmerk auf das Wesentliche richtet und alles Nebensächliche zurückstellt, ist die Vorbedingung einer erfolgreichen Bauführung.

Daub, Die Kostenanschlüge der Hochbauten.

Bei kleineren Bauten wird in der Regel die Aufstellung eines Bauprogrammes dadurch ersetzt, dass der Bauherr seine Wünsche und die Anforderungen, die er an den Bau stellt, dem Bauunternehmer, beziehungsweise demProjectsverfasser direct mittheilt. An der endgiltigen Feststellung der Gesichtspunkte, welche bei der Durchführung des Baues befolgt werden sollen, arbeitet dann gewöhnlich der mit der Bauführung Betraute als Rathgeber mit.

Für Bauten von grösserer Bedeutung stellt die den Bau vergebende Person oder Behörde das Bauprogramm auf das sorgfältigste zusammen, wobei vielfach der Beirath und die Mitarbeit von geeigneten Fachmännern inanspruch genommen werden.

Bauten von ganz besonderer Wichtigkeit bedingen auch umfangreiche Studien für die Aufstellung des Bauprogrammes.

II. Vorarbeiten.

Sobald nun das Bauprogramm ausgearbeitet ist, wird an die Projectsverfassung geschritten.

Vor allem müssen die erforderlichen Vorstudien und Vorerhebungen durchgeführt werden. Diesen Vorarbeiten obliegen:

a)    die Feststellung des Umfanges, den der durchzuführende Bau annehmen wird;

b)    die Wahl des geeignetsten Bauplatzes, falls noch nicht ein solcher als ganz bestimmt gegeben ist;

c)    die Ermittlung des Kaufpreises, wenn der Bauplatz erst zu erwerben ist;

d)    die Erforschung seiner Umgebung und ihres Einflusses auf den beabsichtigten Bau;

e)    die Erhebung etwaiger Rechte der Nachbarn, sowie von etwa auf dem Bauplatze lastenden Servituten, Baurechten u. s. w.;

f)    die Aufnahme der Oberfläche des Bauplatzes;

g)    die Untersuchung des Baugrundes und der Grundwasserverhältnisse;

h)    die Vorerhebungen für die Entwässerung, Fäcalien-abfuhr, Versorgung mit Trink- und Nutzwasser;

i)    die Ermittlung der Bezugsquellen der Baustoffe.

Diese Vorarbeiten sind auf das gewissenhafteste durchzuführen,

da die Genauigkeit ihrer Ergebnisse auf die weitere Durchführung des Bauprojectes von maassgebendem Einflüsse ist.

III. Generelles Projeet.

Den Vorarbeiten folgt die eigentliche ProjectsVerfassung. Ihr obliegt:

ci) die Herstellung der erforderlichen Pläne,

b)    die Aufstellung der Kostenberechnungen, Kostenanschläge, sowohl für den ganzen Bau mit allen seinen Arbeiten, als auch für dessen einzelne Bestandtheile und jede der Arbeiten für sich,

c)    die Anfertigung der nothwendigen Baubeschreibungen und

Berichte.

Das generelle Projeet besteht aus Skizzen, einem ganz allgemein gehaltenen, aber alles Wesentliche erörternden Erläuterungsberichte und einem generellen Kostenanschläge.¹)

Ist das generelle Projeet genehmigt, beziehungsweise sind die vorzunehmenden Abänderungen festgestellt, so wird an die Anfertigung des speciellen Projectes, der Baupläne, der Detailpläne u. s. w. geschritten.

IV. Speeielles Projeet.

Das specielle Projeet besteht aus Plänen, einem Erläuterungsberichte und dem speciellen Kostenanschläge.

1. Pläne.

Die Pläne sind theils Situations- und Nivellementspläne, theils Baupläne. Die Maassstäbe und die Form, in welcher sie herzustellen sind, finden sich in den einzelnen Bauordnungen vorgeschrieben.

2. Erläuterungsbericht.

Der Erläuterungsbericht hat die Aufgabe, die Pläne und Kostenanschläge näher zu beschreiben. Sein Inhalt ist:

1.    Das Bauprogramm, dem bei Bauten, welche für öffentliche Verwaltungen u. dgl. hergestellt werden, eine Darstellung der Veranlassung zur Projectsverfassung (z. B. die behördliche Verordnung, welche die Inangriffnahme der Bauführung verfügte) anzuschliessen ist.

2.    Die Beschreibung des Bauplatzes. Sie hat zum Gegenstände:

a) die Gründe für die Wahl des Bauplatzes;

b)    die Vertheilung der einzelnen Baulichkeiten auf dem Bauplatze ;

c)    dessen Bodenbeschaffenheit und Wasserverhältnisse:

d)    seine Zugängigkeit und die etwa erforderlichen Verlegungen der Zufahrten;

e)    die erforderlichen Umgestaltungen der Erdoberfläche (Aushebungen und Anschüttungen);

f)    die Art der Wasserbeschaffung;

g)    die Entwässerung und Fäcalienabfulir;

h)    etwaige Rechte der Nachbarn.

3.    Die Schilderung des vorliegenden Entwurf es. Sie umfasst;

a)    die Disposition der einzelnen Gebäude;

b)    die Grundrisslösung;

c)    die Begründung der Raumvertheilung;

d)    die Verwendung der Räume;

e)    die Lage der Eingänge und Treppen;

f)    die Geschosshöhen;

g)    die Höhe des untersten Fussbodens inbezug auf die Erdoberfläche und den Grundwasserspiegel.

4.    Die Beschreibung der geplanten Bauart. Sie beschäftigt

sich mit:

a)    den Baustoffen, deren Wahl mit Rücksicht auf Festigkeit und Wetterbeständigkeit, Preis und Zufuhrverhältnisse zu begründen ist;

b)    der Art und der Stärke des Mauerwerkes;

c)    dessen Schutz gegen Erdfeuchtigkeit und Witterung;

d)    der Construction der Decken, Fussböden und Dächer, der Thüren, Fenster und Treppen;

e)    dem inneren Ausbaue;

f)    der Heizung, Lüftung und Beleuchtung u. s. w.

g)    der Architektur.

5.    Die Zeit, binnen welcher der Bau hergestellt werden soll, wann die Uebernahme stattzufinden, und wann die Abrechnung fertig zu sein hat.

6.    Hinsichtlich der Bauleitung sind ausser ihrer Organisation und den zur Verwendung gelangenden Hilfskräften auch noch die Bauführungs- und Aufsichtskosten anzugeben.

7.    Im Erläuterungsberichte sind auch die Baukosten anzuführen, sowohl in den Gesammtsummen für den ganzen Bau und für dessen einzelne Objecte als auch für 1 m² bebauter Grundfläche der einzelnen Geschosse und für 1 w³ Gebäudeinhalt.

Zuweilen werden auch die Kosten für eine Nutzeinheit aufgestellt, z. B. bei einem Theater für einen Sitz, bei einer Schule für einen Schüler u. s. w.

Es empfiehlt sich auch, einen Vergleich mit den Kosten ähnlicher Bauten anzustellen.

8. Weiters muss man, namentlich bei öffentlichen Bauten, angeben, aus welchen Mitteln diese Auslagen bestritten werden.

3. Kostenanschläge.

Die Berechnung der Kosten eines durchzuführenden Baues erfolgt mittels des Kostenanschlages. Je nach ihrem Zwecke werden diese Berechnungen verschieden genau durchgeführt. Je genauer sie sein müssen, desto umständlicher werden sie.

Im Allgemeinen unterscheidet man zwei Grade der Genauigkeit dieser Berechnungen. Beim generellen Kostenanschläge*) begnügt man sich mit einer — allerdings möglichst scharfen — näherungsweisen Ermittlung des Betrages, den die Durchführung der inaussicht genommenen Bauarbeit erfordern wird. Beim spe-ciellen Kostenanschläge**) erstrebt man die grösste Genauigkeit, indem man die einzelnen Ausgaben aufs eingehendste feststellt.

Alle Veranschlagungen können nur angenäherte Ergebnisse liefern. Denn selbst die genaueste Berechnung vermag nicht, den Kostenbetrag mit aller Schärfe zu ermitteln, schon deswegen, da während des Baues vielfache Abweichungen vom ursprünglichen Plane vorgenommen werden, da sich unvorhergesehene Leistungen einstellen, da sich im Verlaufe der Bauführung Preisschwankungen geltend machen, und die Witterungsverhältnisse bald einen günstigen, bald einen ungünstigen Einfluss ausüben.

den „Voranschlägen”

hat

Ausser den Kostenanschlägen, welche vor der Durchführung des Baues aufgestellt werden man, wenn der Bau vollendet ist, einen Prüfungsanschlag (Abrechnungsanschlag) aufzustellen, aus dem sich ergibt, welche Arbeiten und Lieferungen thatsächlich geleistet worden sind, was also der Bau wirklich kostet. Alle Aenderungen, welche im Laufe des Baues an dem ursprünglichen Projecte vorgenommen wurden, müssen durch Richtigstellung der Pläne berücksichtigt werden. Jede Abweichung vom ursprünglichen Anschläge — jedes Mehr und jedes Weniger — ist auf das sorgfältigste zu begründen.

*) Siehe I. Abschnitt, III. Capitel.

**) Siehe I. Abschnitt, II. Capitel.

II. Capitel: Specieller Kostenanschlag-.

Die genaueste Kostenberechnung erfolgt dadurch, dass man die einzelnen Ausgaben aufs eingehendste bestimmt. Auf diese Weise erhält man einen speciellen Kostenanschlag („Kostenanschlag” schlechtweg).²)

Die Ausgaben, welche die Herstellung eines Bauwerkes veranlasst, sind:

1.    die Kosten der erforderlichen Baustoffe;

2.    die Ausgaben für die zu leistenden Arbeiten. Diese setzen sich zusammen aus:

a)    den Löhnen der Arbeiter;

b)    den Kosten der Werkzeuge, Geräthe, Gerüste, Maschinen u. s. w.

3.    der Gewinn des Unternehmers.

Bevor man beim speciellen Kostenanschläge zur eigentlichen Kostenberechnung schreiten kann, muss die Berechnung der aufgezählten Leistungen und Lieferungen vorgenommen werden, und weil diese von dem Umfange der zu bewältigenden Massen ab-hängen, so ist vor allem deren Ermittlung durchzuführen. Der „Kostenberechnung” geht daher voran: die Bestimmung der zu bewältigenden Massen, des Material- und des Arbeitserfordernisses. Diese Berechnungen werden durch die Massenberechnung (das Vorausmaass)³) vorgenommen.

Dann sind sowohl für die Baustoffe als auch für die Arbeitsleistungen die „Einheitspreise”, das sind die Preise für die Maasseinheiten, festzustellen. Sie ermittelt man durch die Preisentwickelung (Preisanalyse). Diese Einheitspreise werden zusammengestellt in dem Preistarife (der Preistabelle).⁴)

Indem man hierauf das Yorausmaass und den Preistarif zusammenhält, vollzieht man die eigentliche Kostenberechnung.⁵) Wenn der auszuführende Bau eine grössere Anzahl von Objecten umfasst, so ist für jedes Bauobject ein besonderer specieller Kostenanschlag aufzustellen und für sich abzuschliessen.

Der specielle Kostenschlag gibt nicht nur ein Bild über die zu erwartenden Baukosten, sondern liefert auch ein Verzeichniss und eine Beschreibung der einzelnen Arbeiten und Lieferungen und stellt deren Umfang fest. Er bietet eine Grundlage für die Buchung und für die Vergebung der Arbeiten, und gestattet in jedem Augenblicke einen Ueberblick über den finanziellen Stand des Bauunternehmens. ⁶)

I. Theil: Vorausmaass.

§ 1. Durchführung der Massenberechnung.

1. Allgemeine Grundsätze.

Der Massenberechnung (dem Vorausmaasse) obliegt einerseits die Berechnung der Maasse (Längen-, Flächen- und Raum-maasse), der Gewichte und der Stückzahl der einzelnen Bautheile und andererseits die Ermittlung des Erforderniss es an Materialien sowie an Arbeitsleistungen, welche zur Herstellung des Baues erforderlich sind.

Bei Bauten grösseren Umfanges ist die Massenberechnung von der eigentlichen Kostenberechnung getrennt durchzuführen und bildet eine für sich abgeschlossene Arbeit. Diese Trennung der Massen- von der Kostenberechnung ist aber gewöhnlich nur für folgende Arbeiten nothwendig:

a)    Erdarbeiten;

b)    Maurerarbeiten;

c)    Steinmetzarbeiten;

d)    Zimmermannsarbeiten;

e)    Eisenconstructionen.

Bei den Arbeiten, deren Massenberechnung sehr einfach und kurz ist, und bei kleineren Bauten sieht man von der Aufstellung eines eigenen Vorausmaasses ab; die Massenberechnung wird dann in den Text der Kostenberechnung eingestellt. Ebenso sind die Gegenstände, welche durch blosses Abzählen aus den Plänen entnommen werden können, nicht in die Massenberechnung aufzunehmen, sondern gleich in die Kostenberechnung zu über-

tragen. In die Massenberechnnng sind alle Arbeiten einzustellen, deren Ermittlung die Aufstellung längerer und aus mehreren Ansätzen bestehender Berechnungen erfordert.

Die Massenberechnung erfolgt an der Hand der Pläne, welche

ähnlich dem Yorschreiten, das man beim Lesen

für den Bau ausgearbeitet worden sind. Jede Arbeit wird für sich vorgenommen: man berechnet zuerst die Erdarbeiten, dann die Maurerarbeiten, hierauf die Steinmetzarbeiten u. s. w. Die Berechnung beginnt beim Fundamentplane und setzt von Geschoss zu Geschoss nach oben fort. Man soll dabei in jedem Plane links oben ansetzen und, von links nach rechts schreitend, schichtenweise nach unten fortfahren

befolgt.

Um die Prüfung der Berechnungen zu erleichtern, empfiehlt es sich, keine langen Zahlenreihen aufzustellen, sondern nur kurze Ansätze zu machen, die thunlichst nicht über eine Zeile hinausgehen. Man soll auch nicht zu viele Zahlen horizontal nebeneinander schreiben, sondern sie in verticalen Reihen untereinander stellen, und keine Rechnungsansätze wiederholen, da es genügt, auf die Postnummern hinzuweisen, wo diese Ansätze Vorkommen.

Alle Längenmaasse werden bis auf die Centimeter, die der Metallconstructionen bis auf die Millimeter, die Gewichtsangaben bis auf 7i₀% eingesetzt. Nur bei kleinen Maassen geht man auf noch niedrigere Decimalstellen herab.

Alle Producte, welche sich aus der Multiplication einzelner Maasse (z. B. Längen und Breiten) ergeben, sind auf Viooun(^ 7JOO m³ abzurunden.

Für die Kostenberechnung werden die Ergebnisse der Massenberechnung auf eine Decimalstelle abgerundet; für die Abrechnungs- und Vergebungsanschläge behält man aber beide Decimalstellen bei. Dasselbe gilt für die Kosteneinzelbeträge.

2. Vorberechnung.

Bevor man zur eigentlichen Massenberechnung schreitet, empfiehlt es sich, eine Vorberechnung durchzuführen, welche die Aufgabe hat, eine Reihe von Grössen zu ermitteln, durch welche die Massenberechnung vereinfacht und erleichtert wird.

Dieses Vorgehen ist vorzugsweise in Deutschland üblich, weniger dagegen, fast gar nicht bei uns. Für die öffentlichen Bauten in Preussen ist es vom preussischen Ministerium für öffentliche Arbeiten vorgeschrieben durch die „Anweisung für die formale

Behandlung der speciellen Entwürfe zu Hochbauten und deren V eranschlagung’ ’.

Jedenfalls ist es von grossem Vortheile, alle Grössen, deren Bestimmung in dem Vorausmaasse mehreremale vorgenommen werden müsste, ein- für allemal zu ermitteln und in der Vorberechnung zusammenzustellen.

Die Vorberechnung hat nach der genannten „Anweisung” folgende Grössen zu berechnen:

1.    den äusseren Umfang (U) der (fagadirten) Seiten des Gebäudes in jedem Geschosse,

2.    die bebaute Grundfläche (F) in jedem Stockwerke,

3.    die inneren Umfänge (u) der einzelnen Räume,

4.    deren lichte Grundflächen (f),

5.    die Rauminhalte (a) der Mauerbögen, Thür- und Fensteröffnungen, Nischen u. s. w., welche von der Mauermasse abzuziehen sind,

6. die Flächenmaasse (b) der von den Putzflächen abzuziehenden Oeffnungen.

Die Werthe U und F dienen einerseits zur Berechnung der Fagadenflächen, andererseits zur Ermittlung des Rauminhaltes des Gebäudes.

Die Grundfläche des Mauerwerkes in einem Geschosse ist

Fm =F-2Jf

und die Masse des aufgehenden Mauerwerkes in diesem Geschosse beträgt, wenn H die Geschosshöhe bedeutet,

M — Fm .H—2Ja.

Diese Berechnung der Mauermasse hat vor der, nach welcher das Ausmaass einer jeden Mauer für sich ermittelt wird, wohl den Vorzug, dass sie viel klarer und übersichtlicher ist, und dass sich Fehler weit leichter vermeiden lassen. Sie ist aber nur dann einfach, wenn alle Mauern gleich hoch sind, wie das ja gewöhnlich der Fall ist. Haben jedoch die Mauern verschiedene Höhen (wie das z. B. in der Regel beim Dachbodenmauerwerk vorkommt), so empfiehlt es sich, die Masse jeder Mauer für sich zu bestimmen.

Die Grundflächen / dienen zur Berechnung der Decken-constructionen, des Deckenputzes, der Stuccaturung, der Fussböden, der Pflasterungen u. s. w.

Bezeichnen wir mit

l die Länge eines rechteckigen Raumes, b „ Breite desselben,

F dessen Grundfläche, wobei

F=!Xb,

so ist zu beachten, dass bei verschiedenen Arbeiten zu l und auch zu b Zuschläge einzustellen sind, welche mit 4l und 4b bezeichnet sein mögen. So ist bei den Tramdecken für die beiden Auflager zu setzen 4 b = 2 X 0*16 = 0*32 m, und bei den Stuccaturungen für die Hohlkehlen 4l=4b = 2 X 0*15 = 0-30m. In diesen Fällen ist Fl=(l±4l)(b+4b) = l.b+b.4l-\-l.4b + 4l.4b.

Für Tramdecken ist F{ — F 0*32 . I -f- 0-0256.

„ Stuccaturungen ist Fx = F -j- 0-15 (l -f- b) -f- 0-0225 ==

= F + 0-15-^ + 0-0225.

Das Ausmaass der inneren Wandflächen, welches die Grundlage für die Putz- und Tapeziererarbeiten bildet, ergibt sich aus u.

Die „Anweisung” des preussischen Ministeriums für öffentliche Arbeiten bestimmt für die Vorberechnung folgendes Formular:

Vorberechnung.

Postnummer

Raumnummer

Stückzahl

Gegenstand

s Länge

3 Breil o

3 Fläche

3 Höhe

Inhalt

Abzug

li

3. Massenberechnung der Erdarbeiten.

a) Classification der Bodenarten.

Das Arbeitserfordernis bei den Erdarbeiten stellt sich verschieden hoch, je nachdem das Erdreich sich mehr oder minder schwer „lösen” lässt.

Die früher üblichen Verfahren, dieBodenarten zu „classificiren”, erfolgten nach verschiedenen Gesichtspunkten. Dadurch mangelte eine Einheitlichkeit, und man erhielt unzuverlässige Ergebnisse. Die heutige Classification der Bodenarten, wie sie in der folgenden Tabelle zusammengestellt ist, sieht von den geologischen Verhältnissen ganz ab und geht von der mehr-minder schwierigen Lösbarkeit, d. i. von der Gewinnungsfestigkeit des Bodens aus.

Classe

Bodenart

Zu lösen mit

Verhältnis der Gewinnungs-festigkeit ⁷)

I.

Stich-boden

a)    milder

b)    schwerer

II. | Hack-j boden

a) milder

b) schwerer

III. gebräches Gestein

a) mildes

b) festes

IV.

Spreng-

gestein

a) festes

b)    sehr festes

c)    höchst festes

Alluvialsand, Humus etc. fester Humus, leichter Lehm, Sand etc.

Lehm, Letten, feinkörniger, aber fester Schotter

fester Thon, Mergel, sehr fester grober Schotter verwitterter Schiefer, lockere Conglomerate, Mergelkalke lockerer Fels, verwitterter Gneis, Granit etc. Sandstein, Kalkstein, Conglomerate, Thonschiefer etc. Glimmerschiefer, Gneis, Granit, fester Kalkstein

dichter Granit, Porphyr, Grauwacke etc.

Schaufel.

Schaufel.

Schaufel u. Krampen. Spitzhaue u. Krampen. Spitzhaue, Keilhaue, Brecheisen.

Keilhaue, Brecheisen, und vereinzelte Schüsse.

o o    ©

1-1 iH    fr⁷

/.

71

10'2

15-0

21-0

b) Eintheilung der Erdarbeiten.

Als Erdarbeiten sind alle Grabungen und Erdbewegungen zu verstehen, welche zur Gewinnung der Baustelle erforderlich sind. Sie bilden entweder einen Abtrag oder einen Auftrag.

Der Abtrag bezweckt das Fortschaffen der Erdmassen, welche über dem verlangten Niveau liegen.

Durch den Auftrag wird soviel Erdmenge zugeführt und geschüttet, bis das vorhandene Terrain auf die gewünschte Höhe gehoben ist.

Wenn nur eine höchstens 15 cm starke Schichte auf-, beziehungsweise abzutragen ist, und eigentlich nur ein Ausgleichen der Unebenheiten vorgenommen wird, so hat man es mit einer Planirung zu thun.

Sind durch den Abtrag so grosse Massen zu bewältigen, dass man tiefer als 15 cm unter das natürliche Terrain gehen muss, so ist eine Abgrabung vorzunehmen. Wenn die abgegrabene Masse noch zu heben ist, damit man sie fortschaffen kann, so liegt ein Aushub vor.

Unter Minirungen versteht man die Erdarbeiten, welche Stollen- oder schachtartig vollzogen werden.

Der Auftrag ist entweder eine Ablagerung (Deponirung), wenn nämlich die Erdmassen nur geschüttet und nur mässig geebnet werden, oder eine Anschüttung, wenn dem Schütten noch ein Stampfen und sorgfältiges Ausgleichen folgt.

Wegen des Setzens sind die Aufträge höher auszuführen, als dies nach den Plänen nothwendig wäre. Man überhöht Anschüttungen

(welche also noch gestampft u. dgl. werden), um ^

und gewöhnliche Ablagerungen um das Doppelte dieses Maasses.

ihrer Höhe

Schüttungsmaterial

Ueberhöhung der Anschüttung

totem.......

Sandiger Boden . . Dammerde.....

"--~~---

K3 CO

Infolge der Auflockerung, welche durch das Abgraben ein-tritt, hat die „gegrabene Masse” ein grösseres Volumen als die „gewachsene Masse”.

Bodeneiasse

Bleibende Auflockerung*)

I.

II.

III.

IV.

•2 Kr i-i -+ O

O <35 OS

Die Erdarbeiten, welche bei Hochbauten sich einstellen, sind:

1.    das Ausheben der „Baugrube” (für die Kellerräume, das Kellermauerwerk u. s. w.),

2.    das Ausheben der Fundamentgräben,

3.    Ausfüllungen mit Erde:

a)    Hinterfüllung der Fundament-, Keller- und Sockelmauern,

b)    Ausfüllung einzelner Vertiefungen,

4.    die Abfuhr des überschüssigen Aushubes,

5.    das Planiren der Baustelle.

*) Vermehrung des Volumens der gewachsenen Massen in Procenten derselben.

c) Berechnung der Erdarbeiten,

Bei Planirungen ist das Ausmaass der zu planirenden Grundfläche zu berechnen; bei Anschüttungen das Volumen der zu schüttenden Masse.

Bei Abgrabungen und Aushüben wird der abzutragende Erdkörper der Höhe nach in Schichten von je 2 m Höhe getheilt, und die Masse jeder dieser Schichten für sich ermittelt, da einer jeden ein eigener Einheitspreis zukommt. Wenn die Höhenunterschiede der Erdoberfläche nicht gross sind, so denkt man sich das Terrain zu einer horizontalen Oberfläche ausgeglichen, welche dann für die Austheilung der Schichten als „Ausgangshorizont’’ dient. Liegen aber beträchtliche Höhenunterschiede der Erdoberfläche vor, so bedient man sich auch mehrerer Ausgangshorizonte.

Fig. l.

A-j-i

Bei der Cubatur der Baugrube für die Berechnung der Aushübe und Abgrabungen sind die vom Gebäude bedeckten Grundrissflächen rings herum zu vergrössern, um den „Arbeitsraum” und um den Böschungszuschlag (Fig. 1),

Der Arbeitsraum beträgt beim Fundamentmauerwerk A‘ = 0T vi, bei tieferen Fundamenten A\ — 0'3 . . . 0‘5 m.

Bedeutet E die Erdmasse der Fundamentgräben, F das Volumen des Fundamentmauerwerkes, so kann man für gewöhnliche Verhältnisse (nach dem Handbuche der Baukunde) setzen E=1\F.

Für das Kellermauerwerk ist der Arbeitsraum A = 0-3 ... 1⁸0 m.

Der Böschungszuschlag Ay hängt ab von der Festigkeit des Bodens, welche die Neigung («)⁸) der Böschung bedingt, und von der Tiefe H des Aushubes. Bei unebenem Terrain ist unter H eine mittlere Tiefe zu verstehen.

Der gesammte Zuschlag für das Kellermauerwerk ist

Wenn ein Erdkörper wegen zu geringer Stärke oder infolge der schlechten Beschaffenheit des Erdreiches durch Bolzungen nicht gehalten werden kann, so ist er als Abtrag und hierauf als Wiederanschüttung einzusteilen.

Stosst man bei Erdarbeiten auf Mauerwerk und muss dieses abgebrochen werden, so ist seine Masse von der Erdmasse abzuziehen, und als Abbruch⁹) einschliesslich Beseitigung der abgebrochenen Masse zu verrechnen.

Sind nur kleinere Gegenstände (Baumstämme, Pfähle, Wurzeln u. s. w.) zu beseitigen, so wird ihr Volumen nicht abgezogen.

Hohlräume im Erdreiche sind abzuziehen.

Die Volumsvermehrung infolge der Auflockerung ist bei der Berechnung der Erdarbeiten nicht zu berücksichtigen.

4. Massenberechnung der Maurerarbeiten,

a) Aufgehendes Mauerwerk.

Bei der Massenberechnung für aufgehendes Mauerwerk kann verschieden vorgegangen werden:

a)    Man nimmt die einzelnen Mauern, nach ihrer Bestimmung getrennt, jede für sich vor, berechnet also zuerst die Massen der Hauptmauern, dann die der Mittelmauern, der Stiegenhausmauern u. s. w.

b)    Man behandelt die Mauern summarisch nach der Dicke, indem immer die Gesammtlänge der Mauern gleicher Stärke ermittelt wird. Dabei beginnt man mit den stärksten Mauern und schliesst an diese die übrigen in der Reihenfolge ihrer Stärken.¹⁰)

In beiden Fällen müssen die Mauern durch Ziffern oder Buchstaben bezeichnet werden. Bei Plänen, welche in grösserem Maassstabe ausgeführt sind, geschieht dies dadurch, dass man in das Rechteck u. dgl. des Mauerquerschnittes die Diagonalen einzieht und zu deren Kreuzungspunkt die Bezeichnung der Mauer schreibt.

c) Man verfährt unter Benützung der Vorberechnung.¹¹) Die Differenz aus der verbauten Grundfläche F und der Summe der lichten Grundflächen/der einzelnen Räume, multiplicirt mit der Geschosshöhe H, gibt nach Vornahme der durchzuführenden Abzüge a die Masse M des Mauerwerkes in dem betreffenden Geschosse

M = (F— Zf) H — Za.

Die Mauermasse ist für jedes Geschoss getrennt zu berechnen, weil für jedes Geschoss ein anderer Einheitspreis gilt, da für jedes höhere Geschoss ein grösseres Arbeitserfordernis sich einstellt.

Hat ein Geschoss eine Höhe, welche wesentlich grösser ist als 4 m, so wird der über den 4 m liegende Theil als nächst höheres Geschoss betrachtet.

Mauern, welche Räume umschliessen, die wesentlich höher sind als 4 m und nicht durch Zwischendecken untertheilt werden, theilt man der Höhe nach in Schichten von je 4 m Höhe und behandelt jede dieser Schichten, sowie jeden noch übrig bleibenden, wenn auch nicht ganz 4 m hohen Theil als besonderes Geschoss.

Die Geschosshöhen werden von den Mauerabsätzen an gerechnet, gewöhnlich von und bis 15 cm unter den Oberkanten der Fussböden.

Die Mauerdicken sind unverputzt einzustellen.¹²)

Bei Bruchsteinmauern sind die Mauerstärken auf halbe Deci-meter abzurunden.

Mauerwerk von krummlinigem Grundrisse ist derart zu berechnen, dass als Länge der Umfang der convexen Seite zu nehmen ist.

Bei der Berechnung der Umfangsmauern runder Räume (z. B. Stiegenhäuser u. s. w.) werden, wenn die lichte Grundfläche des Raumes 20 m² nicht übersteigt, ⁵/₆ dieser Lichtfläche abgezogen; übersteigt sie aber 20 m², so ist sie in ihrem vollen Ausmaasse abzuziehen.¹³)

Von ausgemauerten Riegelwänden ermittelt man das Flächenmaass, ohne das Holzwerk abzuziehen, wodurch ein Ersatz

IG

für die Mehrarbeit infolge des Anschlusses der Ausmauerung an das Holzgerüste geboten wird. Als Höhe der Riegelwand wird die Höhe innerhalb des obersten und untersten Schwellers angenommen.

Abzuziehende Oeffnungen u. s. w.

Oeffnungen, deren Lichtfläche (Lichthöhe X Lichtweite), in der Mauerfläche gemessen, 0'4m² übersteigt, werden mit der ganzen Mauerdicke abgezogen. Sind die Oeffnungen mit Stöcken verkleidet, so werden die Lichtmaasse der Stöcke in Rechnung gezogen. Bei Oeffnungen mit ungeradem Sturze gilt als Lichthöhe die Höhe bis zum Bogen anlaufe.*)

Nach anderen Verfahren werden Oeffnungen erst dann abgezogen, wenn sie grösser als 4 m² sind.

Vielfach verfährt man auch so bei der Aufstellung des Voranschlages und nimmt Abzüge erst bei den später aufzustellenden Anschlägen vor.

Bei Facadeverblendungen mit Ziegeln werden Oeffnungen nicht abgezogen.

In Riegelwand mauerwerk werden die Thür- und Fensteröffnungen dann abgezogen, wenn sie von Riegeln begrenzt sind.

In neuem Quadermauerwerk sind alle Oeffnungen abzuziehen.

Thor-, Thür- und Fensterbögen, Fenster-Parapetmauern, Spalettherstellungen, Versetzungen von Thor-, Thür- und Fensterstöcken, Gewänden u. dgl. in gewöhnlichem Mauerwerk dürfen nicht eigens verrechnet werden; denn die Entschädigung für diese Leistungen ist bereits dadurch geboten, dass nur die Lichtfläche für den Abzug maassgebend ist.*)

Nischen (worunter auch Blindthür- und Blindfensternischen gehören) werden ohne Unterschied ihrer Dimensionen nach ihrem wirklichen Ausmaasse von der Mauermasse abgezogen.*)

Heiz- und Lüftungsrohre und Isolirschichten werden voll für hohl gerechnet.

Canäle, Schächte und Schläuche werden vom Mauerwerk abgezogen, wenn der zu ihrer Richtung normale Querschnitt grösser ist als 0'4m².*)

Sockelplatten, Quader Verkleidungen u. dgl. werden in ihrer durchschnittlichen Stärke, ohne Rücksicht auf die Thor- und

*) Preistarif der Stadt Wien.

4ff;

Fensterlaibungen, vom Mauerwerke abgezogen. Dagegen berücksichtigt man nicht die in das Mauerwerk eingreifenden Binder.

Wenn Gegenstände einzeln mit mehr als */₄m³ in das Mauerwerk eingreifen, so ist das Uebermaass über diese x/₄m³ von der Mauermasse abzuziehen. Beträgt aber dieser Eingriff höchstens ¹/i m³, so erfolgt kein Abzug.

b) Gewölbemauerwerk.

Bei flachen Tonnen (preussischen Kappen) zwischen eisernen Trägern, beziehungsweise Gurten oder Mauern ist die Grundfläche der von ihnen überdeckten Räume zu ermitteln, weil diese Wölbungen nach dem Flächenmaasse verrechnet werden, wenn die Pfeilhöhe 15 cm nicht überschreitet.

Liegen diese Gewölbe auf einfachen Eisenträgern, so sind deren Stegdicken nicht abzuziehen; bei gekuppelten Trägern wird die Breite des von ihren Stegen begrenzten Raumes abgezogen.

Bei den übrigen Gewölben ist das Volumen zu berechnen.

Der Eingriff eines Gewölbes in das Widerlager ist von diesem nicht abzuziehen.

Weil eine streng stereometrische Berechnung der Gewölbevolumina zu umständlich wäre, und trotz der scheinbar grösseren Genauigkeit dennoch keine verlässlichen Ergebnisse liefern würde, da es sich ja nicht um eine möglichst genaue Berechnung des Gewölbeinhaltes, sondern um die Bestimmung der für die Herstellung des Gewölbes nothwendigen Erfordernisse an Materialien und Arbeit handelt, so haben sich besondere Verfahren herausgebildet, nach denen die „Cubatur” der Gewölbe in einfacher und hinreichend genauer Weise vorgenommen werden kann.

Cubatur der Gewölbe.

1. Tonnengewölbe.

Bezeichnen (Fig. 2):

l die Länge der Tonne, s die Spannweite der Tonne, f die Pfeilhöhe der Tonne, dl die Gewölbstärke am Scheitel, d₂ die Gewölbstärke am Kämpfer, d die mittlere Gewölbstärke, wobei

d=i_±A

Daub, Die Kostenanschläge der Hochbauten.

angenommen wird, so berechnet sich das Volumen der Tonne nach der Formel

(1

(3

V— (s    1*5 d) Id....... .

Eine andere Berechnungsart stützt sich auf die Formel

V— (s -\-f -f- d.₂ + 7^-) Id

Sl

rr

I 1

j-lX

A\'

tb

jo

Man kann auch so Vorgehen, dass man die Länge b des Gewölb-bogens in der Mitte der Gewölbstärke (Fig. 3) mit dem Zirkel abrollt und hieraus das Volumen ermittelt

(¹⁴ 15

V=bld

Fig. 3.

_.~b~

Sind die sich durchdringenden Tonnen ungleich lang, so wird die längere Tonne ganz und die kürzere halb eingestellt.

4. Kloster- und Kappengeicölbe.

Wenn wir bezeichnen mit

bezüglich der beiden Diagonalbögen (Fig. 4),

/ die Pfeilhöhe des Scheitels, dl die Scheitelstärke, s und s‘ die Spannweiten, d₂ und d.₂‘ die Kämpferstärken,

so berechnet sich das Volumen eines Kloster- oder Kappengewölbes nach der Formel

Darin ist

V— (s -f-f 4" 1‘5 d) (s‘ -\~f -}- 1*5 d) d

• (5

d₂ -j- d₂‘ J

zu setzen. Da im Allgemeinen d.₂ — d‘₂ ist, so beträgt dann

^_di -j~ dit

Fig. 5.

Fig. 4.

di

Man berechnet diese Gewölbe, wenn sie einen polygonalen Grundriss überdecken, nach der Formel (10).

5. Mulden- und Spiegelgewölbe.

Die Cubatur dieser Gewölbe wird derart vorgenommen, dass man die zur Berechnung der Tonnen-, Kreuz- und Klostergewölbe aufgestellten Grundsätze berücksichtigt.

6. Plalzel.

Die Platzel — sowohl die. böhmischen (vollen) als auch die preussischen (flachen) — berechnet man (Fig. 5) nach der Formel

(6

V— (s -\-f 4- 1'5 d) (s‘ -j-/') d

wobei wir bezeichnen mit

s die Spannweite des Anlaufes an der kürzeren Wandseite f die Pfeilhöhe s‘ die Spannweite >,    „

f die Pfeilhöhe    „    „

dx die Scheitelstärke d₂ die Kämpferstärke und mit

„    „ längeren

yy

yy

,    d i —(— do

d =-——

•J

7. Kuppel.

Bezeichnen wir (Fig. 6) mit

d.i

U-

-n-

Fig. 6.

äl

«f

r den Halbmesser des Anlaufkreises,

R den Halbmesser der Kugel, h die Höhe des Scheitels über dem Anlaufe, i dl die Scheitelstärke, d.₂ die Kämpferstärke und mit

so ist für eine kugelförmige Kuppel (Halbkugel oder Kugel-Calotte)

die Oberfläche 0 = 2 jr R h= jc (r² -f- li¹) das Volumen

(7

V— 0 .d —7C (r²    h²) d

(8

Für eine Halbkugel ist

(9

r = h = R und V— 2 7tR '²d .    ,

Bezeichnen bei Kuppeln, welche einen Raum überwölben, den nicht eine Kreislinie begrenzt, und bei polygonalen Klostergewölben

s die mittlere Spannweite des Anlaufes, u den Umfang des Anlaufes,

so setzt man vielfach auch

8. Stichkappen.

Stichkappen werden bei keiner Gewölbsart eigens verrechnet.

.9. Geicölbefüssel.

des Füssel

Wenn l die Länge h die Höhe a die Ausladung „ bezeichnen, so ist deren Volumen (Fig. 2)

V=-ahl . .

yy

yy

yy

(ii

10. Nachmauerung.

Die Nachmauerung und die Aufmauerungen von Gurten werden wie gewöhnliches aufgehendes Mauerwerk verrechnet.

Fig. 7.

Fig. 8.

-a- —

c) Gesimsmauerwerk,

Zur Ermittlung der Querschnitte der Gesimse wird das volle Rechteck aus der ganzen Ausladung a und der Höhe h des Gesimses (Fig. 7) inbetracht gezogen: f— ci. ln.

Bei Gesimsen mit Consolen oder Tragsteinen (Fig. 8) wird die Gesimshöhe von der Oberkante des Simas bis zur Unterkante desjenigen Gliedes gerechnet, welches unmittelbar unter der Hängeplatte sitzt.

Der Fries F (Fig. 8) ist in die Gesimshöhe nicht einzubeziehen.

Der Are hitrav A (Fig. 8) ist als Gesimse für sich zu behandeln.

Die Länge des Gesimses wird an der Simakante K (Fig. 8) gemessen. Für jede einspringende Abkröpfung ist die doppelte Ausladung des Gesimses zur Gesammtlänge zuzuschlagen; für jede ausspringende die einfache.

d) Demolirungsarbeiten.

Die Mauern werden in der Vorgefundenen Stärke, also sammt Putz berechnet.

Alle Oeffnungen sind abzuziehen.

e) Putzarbeiten.

Ist der Putz dicker als 2 cm, so wird er im, Verhältnisse zum Putze in der Normaldicke von 2 cm berechnet, falls diese grössere Dicke durch eine besondere Construction, nicht aber durch mangelhafte Arbeit bedingt ist.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien wird beim Verputzen, Weissen und Färbein, wenn sich diese Herstellungen mindestens auf eine ganze Mauerfläche erstrecken, sowohl bei Fagaden als auch im Inneren der Gebäude das Ausmaass nach dem wirklichen Flächenmaasse, ohne Abzug der Thür-, Fenster- oder sonstigen Oeffnungen gerechnet. Die Flächen der Fenster- und Thürspaletten dürfen aber nicht verrechnet werden.

Plafonds werden nur nach ihrer horizontalen Projection, d. i. der Fussbodenfläche, in Rechnung gestellt.

Kleine Verputzarbeiten werden nach dem wirklichen Aus-maasse vergütet.

Ein anderes Verfahren ist folgendes:

Von der Putzfläche der Innenwände sind nicht abzuziehen alle Oeffnungen, deren Laibungen geputzt werden. Dafür wird der Putz in den Laibungen nicht verrechnet.

Bei den Oeffnungen, deren Laibungen mit Holz verkleidet sind, wird die Fläche der Oeffnung von der Wandfläche abgezogen.

Bei Gurtbogenöffnungen ist die Fläche der Oeffnung auf einer Seite sowohl für die Berechnung der Arbeit als auch des Materiales abzuziehen.

Bei Thüren, deren Futterbreite nicht die ganze Mauerstärke einnimmt, ist die Oeffnung auf einer Seite, bei Thüren mit vollen Futtern aber beiderseits ab zu ziehen.

Die Flächen der Gewölbe und Gurten sind gesondert zu

rechnen.

Beim Ziehen der Gesimse dient als Einheit der Berechnung der „Riemencentimeter”, d. i. ein Streifen von 1 cm Breite und 1 m Länge. Um die Anzahl der Riemencentimeter zu erhalten, deve-loppirt man das Gesimsprofil einschliesslich der Abdachung und misst die developpirte Linie nach Centimetern.

Werden die Hängeplatten überputzt, so sind sie in das developpirte Maass einzubeziehen.

Bei Umrahmungen (Chambranles) wird zum developpirten Maasse des Profiles die glatte Laibung bis auf 15 cm hinzugerechnet.

Die Länge aller Gesimse wird stets an ihrer grössten Ausladung, an der Simakante, gemessen. Bei Abkröpfungen wird zur Länge die ganze Ausladung dazugeschlagen.

Bei der Berechnung der zu verputzenden Fagadenfläche sind alle Oeffnungen abzuziehen. Nicht abzuziehen sind die von Decorationsgegenständen eingenommenen Flächen, welche höchstens ¹/Am² erreichen. Alles in Mörtel gezogene ist abzuziehen.

Fagaden und Fa^adentheile in Rohbau sind wie der Verputz der Fagaden zu behandeln.

5. Massenberechnung der Steinmetzarbeiten.

Wenn die Massenberechnung der Steinmetzarbeiten nach dem Currentmaasse erfolgt, so ist die grösste Länge des Werkstückes maassgebend.

Wird aber die Berechnung nach dem Flächen- oder Rauni-maasse vorgenommen, so werden die Maasse an dem kleinsten Rechtecke, beziehungsweise Parallelepipede abgenommen, welches sich dem Werkstücke umschreiben lässt.

Als normale Höhe für gewöhnliche Stufen gilt 16 cm, für freitragende und gefalzte Stufen 20 cm.

Für grössere Höhen (bis zu 30 cm) wird das Mehrausmaass im Verhältnisse zur Grundhöhe von 16, beziehungsweise 20 cm zuschlagen.

Bei Werkstücken in Bogenform wird die Länge, am äusseren Umfange gemessen, U/sinal in Rechnung gebracht.¹⁶)

Falze und einzumauernde Theile sind mitzumessen.

6. Massenberechnung der Zimmermannsarbeiten,

a) Dachstühle,

Die Grundflächen der Dachstühle mit Attiken oder mit eingelegten Rinnen rechnet man bis zur Innenseite der Attika. Für die übrigen Dachstühle gilt als Grenze die Saumkante.

Bei Abrundungen (Fig. 9) und gebrochenen Ecken (Fig. 10) der Dachstühle wird die von den anschliessenden Seiten st und s₂ begrenzte Figur ABC der Berechnung zugrunde gelegt, wenn die Bogensehne, beziehungsweise die Zwischenseite a b nicht länger ist als 4m. Bei einer grösseren Länge von ab erfolgt die Berechnung nach Figur Aab C.

Ob er lieh ten und Lichthöfe sind nur dann abzuziehen, wenn ihre Grundfläche 4 m² überschreitet.

Stiegenhäuser, welche über das Hauptdach vorragen und über 4 m² Grundfläche haben, werden einschliesslich ihrer Umfassungsmauern abgezogen.

Hat das Stiegenhaus ein besonderes Dach, so ist dieses unter Zuschlag eines allseitigen Gesimsvorsprunges eigens zu verrechnen.

Einlattungen und Einschalungen werden nach dem Aus-maasse (m²) der geneigten Dachfläche berechnet.

Aussteigöffnungen, Oberlichten, Lichthöfe unter 4m², Rauchfänge und Feuermauern werden hiebei nicht abgezogen.

Bei eingelatteten Dächern werden die Verschalung der Säume, Firste, Grate, Ixen und Feuermauern und die Einfassung der Aussteigöffnungen, Oberlichten und Rauchfänge nach dem Flächen-

Fig. 9.

Fig. 10.

CO

/ä,

la

maasse besonders verrechnet. Es ist somit die Einlattung nur nach den thatsächlicli ausgeführten Maassen zu verrechnen.

Der normale Latten ab st and beträgt für Ziegeldächer und für Schieferdächer mit horizontaler Lattung 16 cm, für Schieferdächer mit schräger Lattung 21cm.

Liegen geringere Lattenabstände vor, so ist die Einlattung besonders zu berechnen.

Schindeldeckungen werden nach dem Ausmaasse (m²) der geneigten Dachfläche berechnet.

Mit Ausnahme der Schindeldeckungen, welche als Unterlage für Schieferdächer dienen, bei denen also keine Doppel- oder Firstscharen Vorkommen, wird für jeden Currentmeter First, Grat oder Ixe 1 m², für jeden Currentmeter Saum, Feuermauereinfassung oder Halbfirst V₂ m² zugeschlagen.

b) Decken,

Das Ausmaass der Tram- und Dippelböden wird bei rechteckigen Räumen nach der vom geputzten Mauerwerke zu messenden lichten Länge und Breite des überdeckten Raumes unter Zuschlag eines beiderseitigen Auflagers von 16 cm — auch für den Fall eines thatsächlich grösseren Auflagers — nach dem Flächenmaasse berechnet.¹⁷)

Beinicht rechteckigen (trapezoidförmigen oder unregelmässigen) Räumen ist die grösste Länge in der Tramlage und die mittlere (verglichene) Breite des Raumes, vom geputzten Mauerwerke gemessen, unter Zuschlag der Auflager als Grundlage der Berechnung zu nehmen.

Bei polygonalen oder runden Räumen ist der Figur ein Rechteck zu umschreiben, dessen Ausmaasse für die Berechnung maassgebend sind.

Wenn bei Tramdecken, welche auf eisernen Trägern liegen, nur einfache Eisenträger verwendet werden, so wird von der Fläche des Tram-(beziehungsweise Dippel-)bodens die Stegstärke nicht abgezogen. Bei gekuppelten Trägern wird aber die Fläche zwischen den Stegen abgerechnet.

c) Verschiedene Zimmermannsarbeiten.

Bei den Pfosten wänden sind Thür- und Fensteröffnungen über l m% abzuziehen. Es ist aber für jede Oeffnung eine Vergütung von 1 m² für Mehrarbeit und Materialverlust hinzuzurechnen.

Bei den Fussböden werden an jeder Mauerfläche für den Untergriff 2 cm zugeschlagen.

Einspringende Pfeiler und Oeffnungen in den Fussbödem werden nicht abgezogen, wenn sie höchstens 1 m² Grundfläche haben.

Bei Piloten ist diejenige Länge zu verrechnen, in welcher sie bestellt, geliefert und angesetzt wurden. Wenn sich Piloten nicht der ganzen Länge nach einrammen lassen, so ist kein Abzug an Material zulässig.¹⁸)

7. Massenberechnung der Dachdeckerarbeiten.

Die Dachflächen sind nach ihrem wirklichen in der Steigung gemessenen Ausmaasse zu berechnen.

Für jeden Currentmeter First, Grat oder Ixe ist 1 m², für jeden Currentmeter Saum oder Halbfirst (bei Pultdächern) ¹/₂m2 zum Ausmaasse der Dachfläche zuzuschlagen.

Für die Eindeckung stehender Dachfenster bis zu 80cm Lichtweite der Innenwände wird zur vollen Dachfläche ein Zuschlag von 4 m² pro Fenster eingestellt. Umsäumungen u. s. w. dürfen aber nicht verrechnet werden.

Grössere Dachfenster („Erker”) werden nach ihrem wirklichen Ausmaasse vergütet. Die von ihnen in der Daclirösche eingenommene Fläche ist von der Dachfläche abzuziehen.

Oeffnungen für liegende Blechdachfenster, Oberlichten, Rauchfänge u. s. w. werden vom Flächenausmaasse des Daches erst dann abgezogen, wenn sie grösser sind als 4 m-, Ihre Ein-säumung darf nicht besonders verrechnet werden.

Bleeliixen werden wie Oeffnungen behandelt.

Die Berechnung der Oeffnungen geschieht nach ihren Aus-maassen von Ziegel-, beziehungsweise Schieferende zu Ziegel-, beziehungsweise Schieferendp, somit unter Berücksichtigung der ausser der Ziegeldeckung bleibenden Blechdeckung.

Runde oder kuppelförmige Dachflächen werden mit dem l/öfachen ihrer Fläche verrechnet.

Bei Abtragung eines Ziegel- oder Schieferdaches ist nur das wirkliche Ausmaass, ohne Berücksichtigung der Zuschläge für Grate, Dachfenster u. s. w. zu verrechnen. Oeffnungen bis zu 4 m2 werden dabei nicht abgezogen.

8. Massenberechnung der Spänglerarbeiten.

Bei Arbeiten, welche nach dem Currentmaasse verrechnet werden, ist immer die grösste Länge einzustellen.

Dachfenster und Rauchfänge von höchstens 2 m² Querschnitt in der Dachfläche werden von dieser nicht abgezogen.

Von den Rauchfangeinfassungen wird nur der lothrechte Theil verrechnet.

Bei den Gesimsen wird für jede Wiederkehr die Grösse des Vorsprunges zur Länge zugeschlagen.

Wird der Dach säum nach dem Currentmaasse berechnet, so ist der Saumstreifen nicht zuzuschlagen, wohl aber, wenn die Berechnung nach dem Flächenmaasse erfolgt.

Die Breiten der Rinnen, der Abdeckungen für Grate, Firste, Ixen, Brand-, Feuer- und Lichthofmauern, der Einfassungen der Oberlichten, Rauchfänge u. s. w., der Simasäume und der Simen sind ausgestreckt zu nehmen.

Etwaige Unterlagestreifen, die Wassernase und der Theil des Bleches, der unter den Putz eingreift, werden in die Breite eingerechnet.

Bei den Firsten und Graten, den Abdeckungen und Einfassungen werden die Querfälze zur Breite zugeschlagen, nicht aber bei den Ixen.

Die Wetter-Wasser streif en und Wasserfälze sind stets zur Breite zuzuschlagen.

Die Leisten und Falze sind als nicht ausgestreckt anzunehmen.

§ 2. Materialerfordernis.

l. Allgemeines.

Das Materialerfordernis wird von den Arbeitsleistungen getrennt ermittelt, wenn die erforderlichen Baumaterialien eine grosse Menge bilden. Man nimmt diese Trennung vor bei den Maurer- und bei den Zimmermannsarbeiten, zuweilen auch bei denen des Dachdeckers und der Steinmetzen.

Man stellt dann das Erfordernis an Baustoffen unter besonderen Unterabtheilungen (Titeln) des Kostenanschlages zusammen.

Dagegen wird das Materialerfordernis nicht eigens angeführt:

a)    wenn die Baustoffe eine weitgehende Bearbeitung fordern (Schmied, Schlosser, Stuccateur, Eisengiesser u. s. w.);

b)    wenn sie erst von den Bauarbeitern zubereitet werden (Anstreicher, Maler u. s. w.);

c)    wenn eine sorgfältige Auswahl zu treffen ist (Tischler, Glaser, Spängler, Ofensetzer).

In diesen Fällen wird den Handwerkern mit der Arbeit auch die Materiallieferung übertragen.

2. Materialerfordernis der Maurerarbeiten.*)

Das Material, welches für das Verputzen der Thüren, Fenster, Möbelleisten u. s. w., sowie für das Nachputzen erfordert wird, ist nicht besonders anzusetzen, da es in dem (3- bis 5°/₀igen) Zuschläge für Bruch und Verlust enthalten ist.

Ebenso sind die Nebenmaterialien (Draht, Rohr, Nägel, Gyps u. s. w.) in den Arbeitslohn einzubeziehen.

Ziegel, Formsteine, Mörtel u. s. w. für Gesimse, Fensterrahmen u. dgl. sind besonders zu ermitteln.

Bei jeder Position ist der Bedarf an Mörtel auszuwerfen, ebenso auch der Gesammtbedarf.

Für die Aufstellung des Materialerfordernisses der Maurerarbeiten eignet sich folgendes Formular:*)

Materialerfordernis der Maurerarbeiten,

Nummer

Stück

Gegenstand

Bruchsteine

Ziegel

Hinter- Ver- Profilmauerung blendung steine

Klinker

Weiss-

kalk-

[Cement-

Mörtel

Liter Liter

a) Erfordernis an Steinen«

Das Erfordernis an Steinen für das Mauerwerk lässt sich in ganz allgemeiner Weise feststellen, wenn die zur Verwendung gelangenden Steine, wie dies bei den Ziegeln, Pflastersteinen u. s. w. der Fall ist, durchwegs gleiche Grösse besitzen.

Bezeichnen wir mit

l die Länge der Steine in Centimetern b die Breite „ d die Dicke „

m die Stärke der Stossfugen in Centimetern „ Lagerfugen „ p den Verlust durch Bruch, Verhauen u. s. w. in Pro-centen, so beträgt das Erfordernis an Steinen für 1 w³ aufgehendes Mauerwerk

n die

1,000.000

)}

(I -J- m) (6 -\~ m) (d -)- n)

Stück.

Für Ziegel ist beim österreichischen Formate

l =29 b — 14 d = 6-5 „ m —

cm

1*0 „ 3*2 „

oder richtiger, da 13 Scharen auf 1 m Höhe entfallen,

d-\-n =

100

13

- cm

V = ft⁰/o

und demnach E

1,000.000 13

30.15 100

G + -2-)

V n 100/

²⁸⁸'⁸ 0 + iSö)

= 303

rund 300 Stück Ziegel.*)

Für 1 m³ Gewölbmauerwerk erhöht sich dieses Erfordernis wegen des grösseren Verhaues auf E\ — 310 Stück Ziegel.*)

Für das deutsche Ziegelformat ist

cm

l = 25

b =12 d = 6 m = 1

V =⁵%-

Das Erfordernis beträgt für 1 m³ aufgehendes Mauerwerk El=400 Stück Ziegel und für im³ Gewölbmauerwerk Ed = 415 Stück Ziegel.

Der Preistarif der Stadt Wien setzt für 1 m³ aufgehendes oder Gewölbmauerwerk 250 Stück Ziegel, und Junk’s Baurathgeber für lm³ auf gehen des Mauerwerk 260 Stück Ziegel und für 1 m³ Gewölbmauerwerk 278 Stück Ziegel.

Der Ziegelbedarf für 1 m³ Mauerwerk stellt sich auch verschieden je nach der Stärke der Mauer, da bei den dicken Mauern die Schwendung eine geringere ist als bei dünnen.

Das Erfordernis an Pflastersteinen für 1 m² Pflasterung ist

£₂=

10.000

(1 + -P-)

V 100/

(l -]- m) (b -f- m)

Stück Pflastersteine.

Bei gern et z ten Steinen kann man wegen der geringen Fugenstärke setzen

m = 0.

Für Platten-, Würfel- oder Bruchsteinpflaster ist p — 0, wenn keine Diagonallegung der Steine vorgenommen wird. Bei Diagonallegung und bei stumpf- oder spitz winkeligen Steinen

ist p — 5%. Bei Ziegelpflaster — sowohl bei liegendem als auch bei stehendem — ist p=io°/₀ zu setzen.

Haben die Steinplatten einen Falz, so sind die Längen und Breiten der Steine nach Abzug der Falzbreite zu rechnen.

Es ergeben sich demnach folgende Werte:*)

1. Plattenpflaster aus gemetzten Steinen:

a) ohne Diagonallegung

E,

10.000

l.b

- Stück Pflastersteine

b) mit

10.500

T.T

c) mit spitzen oder stumpfen Winkeln

10.500

l.b

2. Würfel- oder Bruchsteinpflaster:

a) ohne Diagonallegung

E₂

10.000

b)    mit

c)    mit spitzen oder stumpfen

Winkeln........

(l -f- m) (b -f- m)

10.500

(l -j- m) (b -j- m) ’’

-r Stück Pflastersteine

10.500

b) Erfordernis an Mörtel-

Unter der Annahme, dass der Mörtel beim Eintrocknen um q°/₀ schwindet, beträgt das Erfordernis an nassem Mörtel für l m‘d auf gehendes Mauerwerk

-Es =

(1 + Ioö)l‘

l.b .d

{^l -j— w) (b —J— bi) (d —j— b)

m¹⁹

Für Weisskalkmörtel ist

<1= 15%.

1 m¹⁹ aufgehendes Ziegelmauerwerk in Weisskalkmörtel erfordert demnach E^ = 0⁻27 m¹⁹ nassen Kalkmörtel.

Der Wasserbedarf beträgt durchschnittlich ein Drittel der Kalk- und Sandmengen.

Kalk

Mischungsverhältnis

Erfordernis (mK) an

Sand

0-09

0M8

1:27a

0-077

0-19

1:3

0 067

0 20

3. Materialerfordernis der Zimmermannsarbeiten.

Im Allgemeinen wird der Holzbedarf nur für Balkenlagen, Wände und Dachstühle gesondert vom Arbeitserfordernisse bestimmt.

wenn

Diese Ermittlung wird aber nur dann vorgenommen, hiezu ausdrücklich die Nothwendigkeit vorliegt, da man gewöhnlich die Berechnung dieser Constructionen nach ihren Flächenmaassen durchführt.

Die einzelnen Holzgattungen sind, nach ihren Stärken getrennt, vorzunehmen.

Zapfen, Stösse u. s. w. werden nicht berücksichtigt.

Für Verschnitt u. s. w. ist ein Zuschlag einzusetzen, welcher bei Verbandhölzern 2 bis 3%, bei Bohlen, Brettern 3 bis 5°/₀ beträgt.

Für das Materialerfordernis der Zimmermannsarbeiten empfiehlt sich folgendes Formular:

Materialerfordernis der Zimmermannsarbeiten,*)

Nummer der Massen-, bezw. Kostenberechnung

.Stück

Gegenstand

Länge (m)

V erbandhölzer cm stark

Posten cm stark

Bretter cm stark

*•/.

M/.i ¹⁶,₂o

IG

24

¹⁴/i

”/i. I l3U«

‘7,.

»O

»o

<74

4. Materialerfordernis der Dachdeckerarbeiten.

Sowohl der Bedarf an Dachsteinen und Schindeln als auch der an Latten und Schalbrettern kann in allgemeiner Weise berechnet werden.

Es bedeuten:

l die Länge b die Breite

der Steine oder Schindel in Centimetern

1)

yy

n den Uebergriff „

Ll die Länge der Latten

„ Schalbretter

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

L-2 die

B die Breite „

Pi°/o die Schwendung der Steine durch Behauen, Bruch u. s. w. p-2°l₀ den Zuschlag für Verschnitt u. s. w.

yy

yy

yy

yy

yy

Das Erfordernis an Dachsteinen oder Schindeln beträgt für 1 ra² Dachdeckung

a) bei einfacher Deckung Ei —

10.000

100

(l — u) b

Stück

b) bei doppelter Deckung E,₄' = 2/^₄. Der Bedarf an Dachlatten für 1 m² ist

a) bei einfacher Deckung Eh =

100

Jh

100

L\ (l - «)

Stück

b) bei doppelter Deckung Eb‘ = 2 Eh.

An Schalbrettern sind erforderlich für 1 m² Deckung

e₆ =

100

1(10

Stück.

l₂b

Bei Ziegel-, Schiefer- und Schindeldächern ist zu setzen:

Pi = 5 %

P% = 5%.

Die Breite der Schindeln ist unter Abzug der Nuth zu rechnen. Bedeutet Bt die Breite der Schalbretter in rauhem Zustande, so ist zu setzen:

a) stehendes E₂ =

b) liegendes

11.000

(l m) (d m) 11.000

(l -j- m ) (b -\- m)

50 Stück Pflasterziegel

ß — 0 für ungefugte, ungesäumte Bretter = 1*5 cm „ gespranzte oder gefugte „

= 2*5 „ „ gefälzte    „

„ „ um u cm. sich übergreifende „ Was die Nägel anbelangt, so erfordert die Lattung für jedes Auflager die Schalung „    „    „

jede Schindel bei einfacher Deckung iy₂ „

„ doppelter

crq OQ

Cd CP

>—< i—■

1 Nagel

5. Materialerfordernis der Eisenarbeiten. Hiefür empfehlen sich folgende Formulare:*)

I. Eiserne Träger und Stützen.

Nummer der Kostenberechnung

Nummer der statischen Berechnung

Gegenstand

Länge

Gewalzte Träger

Unterlagsplatten

Säulen

Gewicht pro lautendem m

kg

Gesammt-ge nicht

kg

Stück

Gewicht einer Blatte

kg

Gesammt-

Gewicht

kg

Stück

Gewicht einer Säule

kg

Gesammt-

gcwicht

kg

II. Grössere Eisenconstructionen.

Nummer

Stück

Gegenstand

und

Ansatz

Anzahl der Maasseinheiten

Einheitsgewicht

r»i

Gewicht

einzeln

kg

zusammen

ß-i

Anmerkung

Gewicht der Construetionstheile nach Material und Fa$on geordnet

Flacheisen und Bleche

Backei

platten

Gusseisen

Stahl

Diverse

ab—c d cd — e 2J e

*) Handbuch der Baukunde

Daub, Die Kostenanschläge der Hochbauten.

§ 3. Arbeitserfordernis.

1. Allgemeines.

Die Leistungen der Arbeiter sind sehr verschieden. Sie hängen ab von dem Körperbau, der Ernährung und der Kleidung, ferner von dem Alter und dem Geschlechte, von der Arbeitslust und der Fertigkeit, von dem Klima, der Witterung u. s. w. Gut genährte und gut gekleidete Arbeiter können ihre Kräfte besser entfalten, als solche, deren Ernährung und deren Kleidung mangelhaft sind. Am grössten ist die Leistungsfähigkeit bei einem Alter zwischen 20 und 40 Jahren. Weiters ist zu beachten, dass männliche Arbeiter mehr leisten können als weibliche, und dass die Arbeitsleistungen bei mildem Klima grösser sind als bei rauhem oder heissem und bei warmem, trockenem Wetter grösser als bei kaltem, nassem.

von der, welche im Sommer erreicht werden kann.

Die Arbeitsleistung beträgt²⁰) im Frühling 92%

„ Herbste 85%

„ Winter 75%

Von wesentlichem Einflüsse auf die Höhe der Arbeitsleistung ist die Organisation und Disposition der betreffenden Arbeit.

Als Grundlage zur Feststellung des Arbeitserfordernisses dient eine mittlere Arbeitsleistung, d. i. die Leistung eines Arbeiters, dessen Kraft, Fleiss und Geschick ein mittlerer Wert beizulegen ist, bei nicht forcirtem, aber mindestens durch 3 Stunden andauerndem, gleichmässigem Tempo und einer täglichen Arbeitszeit von 10 Stunden.

Während dieser 10 Stunden wird thatsächlich gearbeitet, da von den 12 Stunden, welche auf die Arbeit entfallen, 2 Stunden für Ernährung und Ruhe abgehen.

Diese tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden kann aber nur für Arbeiten, welche im Hause ausgeführt werden, ohne Rücksicht auf die Jahreszeit angesetzt werden. Dann rechnet man, nach Abzug der Sonn- und Feiertage und der Tage, welche durch Krankheiten entfallen, 300 Arbeitstage für ein Jahr.

Für Arbeiten, welche im Freien auszuführen sind, und für solche, welche bei Frost nicht vorgenommen werden können, gelten folgende Angaben:²¹)

Als Maassstab für den Arbeitsaufwand, den eine Leistung erfordert, dient die Leistung einer mittleren Arbeitskraft an einem Tage, die „Tagschicht”.

Wenn ein Arbeiter, um eine gewisse Leistung auszuführen, n Tage lang arbeiten muss, so sagt man, diese Arbeitsleistung erfordert n „Tagschichten” oder „Tage”, und falls er eine bestimmte Leistung an einem Arbeitstage mmal durchführen kann, so heisst

Tagschicht.*)

es, diese Arbeitsleistung bedarf

3*

Arbeiten

Monat

Anzahl der Arbeitstage im Monat

Arbeitsstunden an 1 Tag

von

bis

morgens

abends

Anzahl

Pausen für Frühstück, Mittagsessen und Jause in Stunden

wirkliche

Arbeitsstunden

für

1 Tag

1 Monat

wirkliche Arbeitstage, bezogen auf eine tägliche Arbeitszeit von 10 Stunden

UOIO.I^ UI I

Januar . Februar März . . April . . Mai . . Juni . . Juli . . August . September October . November December

O t® t® K> bS b5 O -I

CO

8-0

9-5

10-5

12-0

13-0

14-0

14-0

14-0

13-<»

11-0

o o

05 00

6öid'0<ö6ööü>oitiiö

8-0

90

10-5

11-0

120

120

12-0

11-5

9-5

75

7-0

105

136

180

231

242

264

264

264

230

171.

112

105

10-5

13-5

180

23-0

24-0

26-5

26-5

265

23-0

17-0

11-0

10-5

Summe .

230

2304

230-0

welche bei Frost nicht durchgeführt werden können (Maurerarbeiten u. s. w.)

Januar . Februar März . . April . . Mai . . Juni . . Juli . . August . September October . November December

l—i

OCCOhS    t\S t® h3 © O«

®o®o<oiti'0’®oo

0l05'td*t,l®0icil01

9-5

1-5

80

40

4-0

10-5

12-0

13-0

14-0

14-0

14-0

13-0

11-0

9-0

1-5

9-0

180

18-0

1-5

2-0

20

2-0

2-0

1-5

1-5

1-5

10-5

11-0

12-0

12-0

12-0

115

05 t- |

231

242

264

264

264

230

171

75

23-0

240

26-5

265

26-5

23-0

17-0

7-5

Summe .

183

1961 i! 196-0

*) Siehe § 4, Seite 41.

¹

Siehe I. Abschnitt, III. Capitel.

²

Ein Beispiel eines speciellen Kostenanschlages befindet sieh im III. Abschnitte.

³

) Siehe II. Capitel, I. Theil.

⁴

Siehe II. Capitel, II. Theil.

⁵

Siehe II. Capitel, III. Tlieil.

⁶

Handbuch der Baukunde.

⁷

Weiteres siehe: Rziha, Centralblatt der Bauverwaltung, 1889.

⁸

a = 0° bei Töpferthon, wenn die Wand nur für kurze Zeit freisteht, „ noch nicht umgegrabener Gartenerde,

„ manchen Sandarten, denen viel Lehm beigemischt ist,

45°    „ grobem Kies,

„ Steinschutt,

54—60° „ angeschütteter Erde,

„ Baugruben, welche längere Zeit offen stehen sollen,

60°    „ feinem, trockenem Sand

⁹

Siehe Punkt 4 d) Demolirungsarbeiten, Seite 22.

¹⁰

Siehe Massenberechnung des Erdaushubes für das Fundamentmauerwerk Post Nr. 1 und Massenberechnung des Fundamentmauerwerkes Post Nr. 13 des Anschlagsbeispieles.

¹¹

Siehe Massenberechnung des Mauerwerkes der einzelnen Geschosse im Anschlagsb eispiele.

¹²

Dieser Vorschrift, wie sie sich in den verschiedenen Baunormalien findet, steht gegenüber das allgemein übliche Verfahren (welches durch die grössere Einfachheit bedingt ist), die Mauerstärken mit 0’15, 0’30, 0'45, 0'60m u. s. w. einzusetzen.

¹³

) Preistarif der Stadt Wien.

¹⁴

Bögen.

Alle Bögen (Gurt-, Thür-, Fenster-, Mauerbögen u. s. w.) sind zu berechnen wie Tonnengewölbe; für l ist zu setzen die Mauerstärke. Schwanenhalsbögen berechnet man nach der Formel V — 1 *5 (s -f- d) s l

¹⁵

Kreuzgewölbe.

Die Kreuzgewölbe sind mit Rücksicht auf die schwierige Arbeit bei der Herstellung der Rippen und Lehrbögen zu berechnen wie lV₂ Tonnengewölbe.

¹⁶

Preistarif der Stadt Wien.

¹⁷

Siehe § 1, Punkt 2, Vorberechnung. Seite 10.

¹⁸

Preistarif der Stadt Wien.

¹⁹

Ziegelpflaster:

²⁰

Wagner, Baurechner. — Junk, Wiener Baurathgeber.

²¹

Ostthoff, Kostenberechnungen für Bauingenieure.

So kann ein Maurer an einem Tage rund 2 m³ aufgehendes Ziegelmauerwerk hersteilen, d. h. l m³ aufgehendes Ziegelmauerwerk erfordert rund 0-5 „Maurer-Tagschichten” oder 0-5 „Maurer-tage”.

Die Anzahl der Tagschichten, welche für eine Arbeitsleistung nöthig sind, werden aus Beobachtungen abgeleitet. Zusammenstellungen über diese Erfordernisse finden sich in den verschiedenen Baurathgebern, Baukalendern u. s. w.

In ganz allgemeiner Weise lässt sich das Arbeitserfordernis für die Förderungs-(Transport-) Arbeiten berechnen. In den folgenden Betrachtungen, welche sich auf Osthoff’s Kostenberechnungen für Bauingenieure stützen, kommt der Vorgang, nach welchem diese Arbeitsleistungen zu berechnen sind, zur Darstellung.

2. Arbeitserfordernis beim Werfen.

Eine Schaufel fasst

# = 0-0025 m³ Boden,

welche Masse, wenn wir das specifische Gewicht des Erdreiches mit y = 2000 kg für 1 m³ ansetzen, einem Gewichte von G — 'y.Q — bkg gleichkommt.

Ein Arbeiter kann diese Masse bequem w— 3 m weit oder A = l,5w hoch werfen und braucht zu jedem Wurfe, die kleinen Ruhepausen mitgerechnet, durchschnittlich a = 5 Secunden.

Er kann also bei einer Arbeitszeit 4=10 Stunden an einem Tage

7200 Würfe

A.60.60    10.60.60

machen und dadurch

G, = z.G = 7200.5 = 36.000 Jcg oder Q‘ z= z. Q — 7200.0-0025 = 18 m³

Bodenmasse 3 m weit, beziehungsweise 1*5 m hoch werfen.

Ist nun eine Bodenmasse von Mm³ auf eine Transportweite von Wm, beziehungsweise auf eine Transporthöhe von Hm zu werfen, so erfordert diese Arbeitsleistung

W M W M W. M

tv Q‘ 3    18    54

HM HM H.M ~h'Q‘~V5 18 ~    27

Erdarbeiter-Tagschichten,

oder

E‘ w =

W M 400

WM

£' — — w~ h

800

Würfe.

HM

3. Arbeitserfordernis beim Schubkarren-Transporte.

Der Fassungsraum einer Schubkarre ist

Qi — 0’1 m³ Luftraum, beziehungsweise Q₂ = cc. Qi m³ gewachsene Bodenmasse.

Bodenart

Humus, Sand, Kies . Steine der Classe IV a

0-80

0-75

IV b, Lehm, Thon

0-70

IV c

0-65

Auf horizontalem Boden bewegt sich der Karrenschieber mit einer Geschwindigkeit von

y = 48m in einer Minute

und legt daher an einem Tage zurück

w = A.60.r = 10 X 60 X 48 = 28.800 m.

Unter der Annahme, dass er bei seiner Rückkehr stets eine volle Karre vorfindet, beträgt

der Zeitaufwand beim Yorbereiten zum Wegfahren a₁— 1 Minute

der Aufenthalt beim Kippen der Gesammtaufenthalt . .

yy

a2 ⁼ V2

a — 1‘5 Minuten, was einem Wege gleichkommt von

w' = a.v = l’5 X 48 = 72 m.

Es bezeichne (Fig. 11)

Fig. 11.

s-

AV-

—j.

<N die horizontale Transportweite, d. i. den Horizontalabstand der Schwerpunkte des Auftrages und des Abtrages,

Da wir an jeder Kippkarre zwei Mann annehmen, und die

Kraftäusserung eines mittelstarken Mannes während zehn Arbeitsstunden 7v=15% beträgt, und der Reibungscoefficient der Räder

auf der Bohlenbahn p = -^-, so können die zwrei Arbeiter an einem

*    30

Tage ziehen

2.7c

2X15 X 30 = 900%.

Die Geschwindigkeit auf horizontalem Wege beträgt / = 54 m in 1 Minute.

An einem Tage können also zurückgelegt werden

w = A . 60 . v = 10 X 60 X ⁵⁴ = 32.400 m.

An Aufenthalten ergeben sich:

6 Minuten beim Aufladen, weil dies die Fahrer besorgen, 1 Minute

„ Yorbereiten zum Abfahren,

_Kippen,

c = 8 Minuten zusammen, was einem Wege entspricht von

Bedeutet nun W die horizontale Transportweite, so kann eine Karre täglich machen

p,    w

2 W -f- w

32.400

16.200

2 W432 W-f 216

Fahrten

und an Masse fördern

M, = ßO₍ .F—a. 0‘5 . F=

8100

a TTT -—-— md.

W -(- 216

Der Transport von Mgewachsener Masse erfordert, wenn wir berücksichtigen, dass zwei Mann die Karre ziehen:

M M W 216

Mx

cc

8100

Karrenschichten, beziehungsweise

£' h

M 2M ri u .

—— Fahrten.

cc Ql

Weil das Kippen nur 1 Minute Aufenthalt in Anspruch nimmt, so kann mindestens von \¹/₂ zu lx/₂ Minuten eine Karre an der Abladestelle Vorfahren. Es können daher an einem Arbeitstage die Bahn ablaufen

A.60    10.60

1-5

1-5

400 Karren.

Bei geneigter Bahn ist statt W zu setzen Wx = (1 4- 20 8 4- 350 s²) W*)

*) Bezüglich W, Wx und s siehe Punkt 3.

6. Arbeitserfordernis beim Pferdekippkarren-Transporte.

einzusetzen.

i/

I 30

Die Karren seien gewöhnliche Handkippkarren von Qx ~ 0*5 m3 Luftraum und laufen auf einer Bohlenbahn. Der Reibungscoefficient der Räder auf der Bohlenbahn ist mit q =

Die Geschwindigkeit des Pferdes beträgt v = 7 5 m in 1 Minute.

Hiefür ist seine Zugkraft mindestens

z — 60kg.

Ein Pferd kann demnach auf horizontaler Bahn ziehen

z = ^- = 60 X 30 = 1800 kg.

Dieses Gewicht ist gleich dem von zwei beladenen Kippkarren, welche hintereinander gekuppelt sind.

Jede Fahrt bedingt folgende Aufenthalte: für das Aufladen

„    „    Abladen

„    „    Einhängen „

„    „    Wenden

yy

yy

•n

6 Minuten 1 Minute

>}

yy

yy

yy

2 Minuten Aufladen 1 Minute

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

yy

2 Minuten

was einem Wege entspricht von

zusammen a — 15 Minuten,

Das Pferd kann täglich 10 Stunden in Dienst sein, muss sich

A‘— 10—3*5 = 6'5 Stunden.

Diese A‘ — 6 5 Stunden entsprechen einem Wege von w₂ = A‘. 60 . v — 6'5 X 60 X 75 = 29.250 m, rund 30 km.

aber 3y₂ Stunden in Ruhe befinden, so dass es also angestrengt ist nur

Das Pferd wird demnach am besten ausgenützt, wenn die Transportweite W so gross ist, dass die Summe der für eine Fahrt nöthigen Aufenthalte von je a=l5 Minuten den r— 3'/₂ Ruhestunden gleichkommen, dass also an einem Tage gemacht werden

r. 60

14 Fahrten.

3-5 X ⁶⁰

15

Das ist dann der Fall, wenn

w- ’⁰'

29.250

2/    2X!4

= 1045 m.

n ~ = — Fahrten. 2 a (J₁ a

*P =

Die Anzahl der täglichen Fahrten beträgt

F_ A.6 O.v _ 10X60 X 75 _ 2 W-\-wx ~ 2 W-j- 1125“ ~~ 2 TF-f 1125 ~~ W562-5'

Jede Doppelkarre vermag zu fördern an einem Tage

22.500

45.000

22.500

22.500

W -f 562-6 ~ a TF+"562¹5 Die Förderung von M m³ Bodenmasse erfordert demnach

M _M W-\- 563

22.500

M₁ = 2aQlF—2a 0¹5

ra³.

Tagschichten, beziehungsweise

Bei geneigter Bahn ist statt W zu setzen Wx = (1    25 s -f 520 8²) W¹)

§ 4. Zusammenstellungen über Material- und Arbeitserfordernisse.

Die Angaben der Baurathgeber u. s. w. über die Material-und Arbeitserfordernisse sind sehr verschieden, wie dies aus der folgenden Zusammenstellung zu entnehmen ist. Darin gelten die Kostenbeträge für folgende Einheitspreise: 1000 Stück Ziegel = fl. 16-—-; 1 m³ Weisskalk = fl. 6¹75; 1 m³ Sand = fl. P50; Taglohn der Maurer fl. 1-40; der Gerüster fl. 1¹20; der Handlanger fl. 1-01; der Weiber fl. 0-70; der Mörtelmacher fl. 1-30.

Material

Arbeit

1 w³ Ziegelmauerwerk im Erdgeschosse, unverputzt

Ziegel in Stück

Weisskalk

Sand

Maurer-

in m³

CS

<¹? Gerüster-

em

^ Handlanger

Weiber-

CD

Mörtel-

macher-

Aufsicht und Requisiten in Tbeilen des Arbeitslohnes

Gesammtkosten in Gulden

Preistarif der Stadt Wien . 250 0-10 Wach, Baurathgeber . . . 253 0"07 Wagner, Baurechner . . . 300 0⁻095 Kusyn, Kostenanschläge . . 260 0'10 Junk, Baurathgeber . . . 260 0'10 Militär-Baugcbührausmaass 310 0-09

0-30 0-45

0-207 0-733

0-19

0 50

0-25 0-75

0-25 0-75

0-18 1-20

o-io

0-60

0-40

6-82

0-733

0-147

6-88

1 10

1-05

1-10

1-65

7-64

7-64

7-70

9-52

deren wirkliche Entfernung,

H deren Höhenunterschied,

s = -jjp. das Steigungsverhältnis.

An einem Tage sind für einen Karrenschieber möglich

28.800 2 TF-f-72

Die von einem Karrenschieber an einem Tage bewegte Masse ist demnach

f=-tw-

2 W-\-w‘

14.400

W36

Fahrten.

1440

“ TF+36

Sind nun Mm² 3 4 5 6 7 zu fördern, so erfordert dies

My=ccQx F — a. 0T . F—

to³.

If _M W-\- 36

Tagschichten, beziehungsweise

E‘

=■ 10 — Fahrten.

Da jede Karre nur jede zweite Fahrt mitmacht, indem sie in der Zwischenzeit beladen wird, so bewältigt sie an einem Tage

720

ß ir+~36

Bei geneigter Bahn ist statt W zu setzen UV, = (i -j-ßs + ys?) W.

M,

Mt

TO³.

Steigungen . . Gefällen . . .

13

325

106

Material und Arbeitserfordernisse bei Maurerarbeiten. *)

Maas s

Gegenstand

Jlruchsteme in m³

Ziegel in Stück

sm

Weisskalk in m³ ~

Arb eit

Roman-

Portland-

Cement ko

Sand in m³

Maurer-

Gerüster-

Handlanger-

Weiber-

Tage

1. Gerades Fundamentmauerwerk

a) ganz aus Bruchstein .

301

o-io

0-30

30

100

0-30

30|

0-35

ü © ©"

0-10 0-50 0-40 0-10 0-60 0-45 0-10 0-70 0-50

b) zu ²/₃ aus Bruchstein und zu ¹/₃ aus Ziegeln

90

o-io

030

90

100

90

c) ganz aus Ziegeln . . .

250

0-10

250

100

2. gerades Kellermauerwerk a) zu 2/j aus Bruchstein

und zu ¹1₃ aus Ziegeln 0-70 070 0-70

250

110

0-30 0-80 0*35 0-90 0-30 0 60 0-40 ,0*60 0-52510-70

0-10 0 50 0-40 0-10 0-60 0-45 0-10 0-70 0-50 0-10 0-45 0-40 0-10 0-45 0-45 0-10 0-50 0-50

90

90

90

o-io

80

100

b) ganz aus Ziegeln . . .

250

250!

250

0-08

90

100

0-30 10-50 0-10 0-50 0-40 0-30 0-60 0-10 0-55 0-50 0-30 10-70 0-10 0-60 0-50 0-30 0-45 0-10 0-60 0’30 0-30 j0-50 0-10 0-60 0-50 0-30 jo-60 0-10 0-60 0-50

3. gerades Mauerwerk im Erdgeschosse

a) ganz aus Ziegeln . . .

250

010

0-30

250

90

250

100

j b) ganz aus Bruchstein . 4. gerades Canalmauerwerk ij 5. Ziegelgewölbmauerwerk .

115

1-15

0-10

100

6. Canalgewölbmauerwerk .

250

250

250

250

250

250

250

o-io

0-12

0-14

100

100

110

0'30 0-50 0-30 0-60 0-30 1-20 0-30 1-30 0-30 jO'50 0-30 0-60

0-10

0-10

0-60 0-40 0-60 0-60 0-60 0-70

0-10 0-60 0-10 0-65 0-10 0-60 0-10 0-60

0-50

0-60

0-50

0-60

0-70

0-90

1*05

;o-7o

0-20

0-20

0-20

0-15

105

0-90

0-15

0 60 0-50 0 60 0-65 0-60 0-80 0-60 0-60 0-600-70

j! 7. Mehrerfordernis hei ge-| rädern oder Gewölbmauer-werk aus Ziegeln, Bruchsteinen oder Beton für jedes II höhere Geschoss.....

!j

0-03 0 04 0-10 0-lSl

*) Nach den Angaben des Preistarifes der Stadt

zusammengestellt.

c3

Arbeit

M aass

Gegenstand

Bruchsteine in 77i³

Ziegel in Stück

m³

Weisskalk in ra³

Roman-

Portland-

Cement kg

Sand m 77i³

Maurer-

Gerüster

Ilandlanger-

Weiber-

Tage

Schotter

>.! 8. Steinwurf.......

9. Trockenmauerwerk . .

1-00

0-20

0-15

0-60

1-20

0-30

0-60

250

0*30

0-60

10. liegendes Ziegelpflaster, in Mörtel verlegt . . .

20

o-oi

20

0-025

0-025

0-05

0-04 0-05

0-06

0-04

0-05

20

0-06

0-04

0-06

111. liegendes Ziegelpflaster, trocken verlegt .... a) mit ausgegossenen Fugen

II b) >, nicht „

c) die Fugen mit Mauerschutt ausgefüllt . . . 12. muldenförmiges Ziegelpflaster ........

0-0(5

0'012 0-04

0-04

0-03

Schutt

004

0-01

20 0*02 —

0-04

40

0-022

40

18

13. Werksteinpflaster . .

0-03

10

12

0-055 0-12 0-055 0-12 0-04 0-50 0-04 0-50 0-04 0-50

O'll

o-ll

0-20

0-20

0-25

14.    Pflaster aus Kehllieimer-

platten........

15.    Pflaster aus Cement-oder Steinzeugplatten ....

_____*=>

0-035

0-14

0-07

10

0-025 0-14 0-025 0-14

0 07

0-07

II. Theil: Preisentwickelung.

Der Preis ent Wickelung (Preisanalyse) obliegt es, die Einheitspreise der Baustoffe und der Arbeitsleistungen zu ermitteln. Diese Einheitspreise werden dann in einer Tabelle zusammengestellt: der Preistabelle, dem Preistarife.

Der Preis eines Bautheiles setzt sich zusammen aus:

1.    dem Preise der Baustoffe;

2.    den Kosten der Arbeitsleistungen;

3.    den Ausgaben für Werkzeuge, Gerätlie und Gerüste;

4.    den Kosten der Aufsicht;

5.    dem Gewinne.

Die Preise der Baustoffe*) sind als „Einheitspreise’’, d. i. für die Maasseinheit (Meter, Quadratmeter, Kubikmeter, Kilogramm oder Stück) zu bestimmen. Sie steigen und fallen mit der Bautätigkeit; eine Zunahme der Concurrenz vermindert sie.

Der als Einheitspreis des betreffenden Baustoffes festgesetzte Betrag muss so hoch bemessen sein, dass er auch deckt:

a)    die Zufuhr vom Bezugsorte zum Bauplatze, einschliesslich Auf- und Abladen;

b)    Mauthen, sonstige Spesen und Zuschläge;

c)    die „Schwendung” infolge des Bearbeitens, des Bruches u. s. w., bei Flüssigkeiten infolge des Eintrocknens.

Mit den eigentlichen Baustoffen werden auch die Hilfsmaterialien verrechnet, aus denen der betreffende Baugegenstand angefertigt wird.

Die Kosten der Arbeitsleistungen**) sind für die Bewältigung einer Masseneinheit zu ermitteln. Als Grundlage zu ihrer Berechnung dienen die Löhne, welche die Arbeiter für den Arbeitstag erhalten. Die Arbeitslöhne stehen verschieden, je nach den Ortsverhältnissen, nach Angebot und Nachfrage, nach der Genauigkeit und Wichtigkeit der Arbeit u. s. w. Sie wachsen bei zunehmender Bauthätigkeit; ein Zuströmen fremder Arbeiter drückt sie.

Die Arbeitsleistung ist zu verstehen für das Herrichten, Verarbeiten und Zusammenstellen der Materialien, sowie für das Aufstellen des angefertigten Gegenstandes.

Für alle Arbeiten in Regie sind Entschädigungen einzustellen. Für die Regiekosten, d. i. für die Aufsicht, die Beistellung, Instandhaltung der Werkzeuge und Geräthe und für das Beschaffen, Aufstellen und Abschlagen der Gerüste, bei Neubauten für das Ausstecken, die Herstellung und Instandhaltung einer Bauhütte, für die Beseitigung alles Schuttes, das Reinigen der Fussböden, Stiegen und Fenster u. s. w. Dieser Zuschlag beträgt:

a)    5% des Arbeitslohnes bei groben Arbeiten, welche von Handlangern allein ohne besondere Geräthe ausgeführt werden (z. B. bei Erdarbeiten);

b)    10°/₀ bei anderen Taglohnarbeiten, bei denen auch Gesellentagschichten erforderlich sind.

Die unter a) und b) angeführten Zuschläge gebühren auch dann, wenn an Unternehmer Arbeitsleistungen nach Tagschichten vergütet werden.

*) Siehe § 1, Punkt 1 bis 8.

**) Siehe § 2, Punkt 1 bis 4.

Die Entwertung des Materiales zu den Erdbölzungen und Maurergerüstungen ist bei Bemessung der Arbeitserfordernisse für die bezüglichen Herstellungen berücksichtigt.

c) 20°/₀ für Arbeiten mit schwierigen Gerüstungen ausser-gewöhnliclier Art.

Ungewöhnliche Gerüste, die nach Zeichnungen abgebunden werden, oder solche, welche voraussichtlich mehr als 20°/₀ der Maurerarbeit, einschliesslich des Materiales kosten, sind eigens zu verrechnen. Für die Herstellung, Abtragung und Abnützung des Materiales dient x/₂ bis y₃ der Kostensumme als Pauschälvergütung.*) Die Abnützung der Werkzeuge wrird gewöhnlich mit 20°/0 des ganzen Arbeitslohnes eingestellt, der Gewrinn mit 10°/₀ desselben.

Welcher Weg einzuschlagen ist, um den Einheitspreis eines Baustoffes oder den einer Arbeitsleistung festzustellen, zeigen folgende Preisentwickelungen, welche sich auf Osthoff’s Kostenberechnungen stützen.

§ 1. Entwickelung der Materialpreise.

1. Kosten der Bruchsteine.

Der Zins, der an den Besitzer des Steinbruches zu entrichten ist, oder wenn der Bruch vom Besitzer selbst ausgebeutet wird, die Amortisationsquote für das Ankaufscapital und alle Auslagen, welche infolge der Verwertung des Bruches sonst noch auflaufen; die Kosten der Beseitigung des Abraumes, der Brecharbeit und des Aufschichtens der gebrochenen Steine in Haufen; die Ausgaben für Sprengmittel und Werkzeuge; die Kosten der Aufsicht und der angestrebte Gewinn müssen durch den Preis, um welchen man die Steine verkauft, hereingebracht werden.

Gewinnt man aus einem Steinbruche, für den jährlich an Pacht, Steuern und sonstigen Ausgaben der Betrag A zu entrichten ist, während eines Jahres Bm³ Bruchsteine, so beträgt der Bruchzins für 1 m³**)

(B

Die Wegschaffung des Abraumes ist wie ein Aushub zu behandeln und koste für 1 m³ Bruchsteine B

*) Militär-Baugebührausmaass.

**) Die Beträge in folgenden Betrachtungen gelten stets für 1 m³ aufgeschichteter Steine.

Bezeichnet s den Taglohn des Steinbrechers und t den des Taglöhners, so berechnen sich die Kosten der Brecharbeit für 1 ra³ mit

B = cc s -j- ß t

Für das Auf schichten der gebrochenen Steine in Im hohe Haufen ist für lm³ anzusetzen:

(B

S= 0⁸085 t

{S

Die Kosten der für Iw³ Bruchsteine erforderlichen Sprengmittel bezeichne M

(M

Die Auslagen für Werkzeuge stellen sich auf 10% des Arbeitslohnes, einschliesslich der Kosten der Sprengmittel, d. h. also auf

W= 01 [R -f B + £+ M] =

=r 0-1 [R 4- a s -f (ß -l~ 0-085) t -|- M]

Für Aufsicht und Gewinn sind 10% der übrigen Ausgaben einzustellen:

(W

G = 0⁸1 [Z+-B-\-B-\-8+M-t- W\ =

= 0-1 Z-f 0-11 [Ä + as-f (|8 4- 0-085)    . . (A -f G

Setzen wir nun ß -{- 0-085 = y, so kostet 1 m³ aufgeschichteter Bruchsteine

= l'l Z 1‘21 (R -|- a s -j- y t -f- M) . . ,

(Ki

Bodenclasse

= ß + 0-085

Kosten der Sprengmittel M⁸)

in (iulden für

lms Bruchsteine

Gesammtkosten

von lm! Bruchsteine

IV a

0-3

025

0-385

0-15

l-l Z + 1-21 (.B +0-3⁸-+ 0-335 « -J- 0⁸lö)

IVb

0-6

0-13

0-215

0-25

1-1 Z+ 1-21 (JB + 0-6 s -f 0-215 t + 0-25)

IV c

0-8

020

0-285

0-50

1-1 Z-\- 1-21 (E + 0-8 « + 0-285 t -f- 0-50)

2. Kosten der Pflastersteine.

Die Kosten der Pflastersteine gliedern sich in die Kosten der Bruchsteine, aus welchen sie gewonnen werden; in die Ausgaben für das Sortiren und Bearbeiten, für Werkzeuge und Aufsicht und in den zu erzielenden Gewinn.

Da 1 m³ Bruchsteine bei Reihenpflaster 0-63 und bei Polygonpflaster 0-75m³ Pflastersteine liefert, so kostet lw³ unbearbeiteter Pflastersteine, wenn Kl den Preis von 1 m³ Bruchsteinen bezeichnet (siehe Punkt 1)

0-03 4

bei Polygonpflaster K=~Ki

bei Reihenpflaster K~

a sei der Taglohn des Steinbearbeiters, der auch das Sortiren besorgt. Dieses kostet für 1 m?j

(8

S = aa . . . .

a==0-15 bei Reihenpflaster a = 0T0    „ Polygonpflaster.

Das Bearbeiten einschliesslich der Werkzeugabnützung stellt sich für 1 m³ auf

B = ß a . .

Die Kosten des Aufschichtens sind

iA

(G

A= 0⁹075 t......

Der Gewinn beträgt 10% des Arbeitslohnes: G = 01 (£ + B + A)

= 0-1 [(a + /3)a-|- 0-075 i] . . 1 m³ Pflastersteine kostet demnach:

bei Reihenpflaster K₂

+ 1-1 [(0-15 +ß)a-\- 0-075 t]

„ Polygonpflaster K₂ = —Kt -f- 1⁹1 [(0⁹1 -f- ß) a -j- 0-075 t\

3

0-63

■K2⁹)

Bodenclasse

"Cs

Gesammtkosten K₂ von Im³ Pflastersteine⁹)

Reihen

pflaster

Polygon

pflaster

Reihenpflaster

Polygonpflaster

IV a 1

0'35

IVb 2

IV c 3

1-1 (1-15 a + 0-075 t)    + 1⁹1 (0'45 a + 0 075 t)

4

1-1 (2-15 a -f 0-075 t) — Kl + M (0-65 a + 0⁹075 t) 0-75    +1-1 (3-15 a +0-075 0 -g JEi + 11 (0’85 a + 0 075 0

0-63

0-55

0-63

3. Kosten der Werksteine.

Der Preis der Werksteine setzt sich zusammen aus dem Bruchzinse, den Kosten der Brecharbeit, den Auslagen für Werkzeuge und Aufsicht und dem Gewinne.

Z bedeute den auf lm³ Werksteine entfallenden Bruch

(Z

zins

Bezeichnet s den Taglohn des Steinbrechers, so sind die Kosten der Brecharbeit für 1 m³ Werksteine

(B

B — as

Die Auslagen für die Werkzeuge, deren Schärfen, Unterhalten und Erneuern betragen

W=ßB =

= aßs .........

Kosten für Aufsicht laufen gewöhnlich nicht auf.

Der Gewinn berechnet sich mit 10°/₀ der übrigen Ausgaben:

0 = 0-1 [Z-j-B-j- W] =

— 0'1 [Z -f- cc (1 -)- ß) s]

Die Gesammtkosten für l m³ Werksteine sind demnach, wenn wir setzen

y = cc(l +ß)

K₃ = Z+B+W+G = = 1-1 (Z+ys) . . .

Boden-

classe

Ci

(l+P)

Gesammtkosten

K,

von lm³ Werksteine

IV a

3    0-10

350

IV b

011

555

IV c 10    0-12

11-20

1*1 (Z + 3 30 s) 1-1 (Z+ 5-55 *) 1-1 (Z+ 11-20 «)

4. Kosten der Ziegel.

Maassgebend für die Feststellung des Ziegelpreises sind die Auslagen, welche die Verwertung des Lehmfeldes mit sich bringt; die Kosten des Ziegelstreichens und Brennens, der Brennstoffe, Oefen, Trockenschupfen, der Geräthe und Werkzeuge, der Aufsicht und der Gewinn.

Besitzt das Lehmfeld eine Mächtigkeit von MMetern, kostet 1 m2 desselben beim Ankäufe A und hat er nach dem Abbau noch einen Verkaufswert V, so kostet 1 m² der Lehmfläche

A — V

und 1 m³ gewachsener Lehm

{L

Da man für 1000 Ziegel 9 m³ Lehm braucht, so entfallen auf je 1000 Ziegel für die Benützung des Lehmfeldes

(B

n r A~v

Für das in Wien ,,    ,,    „ Deutschland

Die Gesammtausgaben, welche die Ausbeutung des Lehmfeldes nach sich zieht, bezeichne C

übliche Ziegelformat von 29 X 14 X 6'5 cm ist q = 2*98 „    „    „    25Xl^X6’ö )>    ,, 9 = 2-20

Um an 1 Tage für 1000 Ziegel den erforderlichen Lehm zu lösen, das Wasser zum Einsumpfen zu schöpfen, den Lehm zu kneten, beziehungsweise auch zu schlemmen, ihn (bis 50 m weit) zum Ziegeltische zu führen, die Ziegel zu streichen und zum Trocknen aufzustellen, die halb getrockneten umzuwenden oder auf die hohe Kante zu stellen, den Schlagsand zu besorgen, braucht man a Ziegelstreicher, ß Handlanger und ß Taglöhnerinnen.

Bedeutet nun zy den Taglohn des Ziegelstreichers, t den des Handlangers und tx den der Taglöhnerin, so kostet das Streichen von 1000 Stück

S — a -j— ß (t —j- tß)

Das Einschaffen der Rohziegel in die Trockenhütte stellt

sich auf

(E

E = y(t-\-t i)

Die Rohziegel auf etwa 50 m zum Ofen führen, darin aufschlichten, nach dem Brande wieder herausschaffen, in geringer Entfernung vom Ofen aufschlichten, den Ofen ausschmieren u. s. w. erfordert d Ziegelsetzer (Brenner) mit dem Taglohne z„, s Handlanger und £ Taglöhnerinnen, und die Kosten betragen für 1000 Stück

Dx — d z₂ -f- £ (t -j- tx) .

. (A

Wenn man nun beachtet, dass 1 Handlanger an 1 Tag x Ziegel auf 25 m in den Ofen einführen, beziehungsweise 2x Stück einschlichten kann und dass 3 Handlanger an 1 Tag A Stück herausschaffen können, wobei einer in den Schubkarren ladet, während

der zweite die Ziegel bis 20 m verführt und der dritte sie dort aufschichtet, so ist festzusetzen

. 1000 mit -—t

das Einschaffen

das Auf schlichten

99

1000

1000

das Herausschaffen „

zusammen D₂ — 3000 t

(Ä+x)

— fit

(D₂

fi

Ziegelformat

österreichisches .

deutsches . .

29 X 11 X 6'5 cm 25 X 12 X 6-5

1850

5900

1-319

cm

2500

8000

0-975

Jeder Brand erfordert

4 Tage zum Einbringen der Ziegel (von zwei Seiten) „ Brennen „ Austragen „ zu Ausbesserungen

18

yy

99

yy

ol/

^ / 2    99

i¹⁰/,    „

yy

26 Tage zusammen.

In einem Jahre sind also

365

14 Brände möglich. Da nun

2 6

185.000 Stück vorräthig halten.

120

2333 Stück zu streichen. Für die 4 Frostmonate muss man 40.000

26

Weil das Heizen und Schüren £ Ziegelbrenner mit dem Taglohne b, rj Handlanger und t] Taglöhnerinnen erfordert, so kostet das Brennen

(B

1000 Ziegel brauchen cp = 21bkg¹¹) Kohle und um Holz zum Unterzünden. Kosten nun 100 leg Kohlen k, so betragen die Kosten des Brennmateriales

(M

Brennstofferfordernis für 1000 Stück Mauer- und Dachziegel im österreichischen Formate.¹²)

Holz

weiches

hartes

Buchenholz

Stein

kohlen

Braun

kohlen

Torf

(allein)

<1

ms

gewöhnliche geschlossene .

2—2-5

2-5—3-5

offene Feldöfen

4—4-23

3-3-25

3—4

4-5—6

3-10

3—4

Hoffmann’sche Ringöfen . .

Da die Mauerziegel gemeinschaftlich mit den Dachziegeln gebrannt werden, so kann man für je 1000 Dachziegel zum Brennmaterial für die Mauerziegel 18% hinzurechnen.

Ein Ofen für 40.000 Ziegel koste K‘ und ein Trockenschupfen für 200 Ziegel K“. Unter der Annahme, dass diese Baulichkeiten nach 50 Jahren wertlos sind, und der Zinsfuss 4% beträgt, und das Geld auf Zinseszinsen angelegt zu denken ist, sind jährlich in den Erneuerungsfonds zu legen, wenn wir bezeichnen mit

1-04 — 1

1-04⁵⁰ - 1

0-063532

F₀ = wK‘

für den Ofen für den Schupfen F, — wK“.

Die Ausbesserungsarbeiten kosten jährlich beim Ofen

beim Schupfen 3%    „

Die Baulichkeiten bedingen also eine Jahresausgabe von

— F₀ -f- Fs -f- A₀ -j- As . . . .

= 0-115532 K‘ + 0-095532 K".

5% des Neuwertes Ao=0-05iU As = 0-03 K“.

}}

(-A

Diese Auslagen vertheilen sich auf 560.000 Stück Ziegel. Für 1000 Stück Ziegel laufen also auf

Ji

560

= 0-0002063 K‘ 0*0001706 K“

(■J

Wenn wir nun setzen

= 4200 fl. ' = 4800 fl.

so ist

J— 0-75 fl.

Bezeichnet w den Wert der auf 1 Ofen entfallenden Werk

zeuge, und nehmen wir an, dass jährlich

abgenützt wird, so

stellen sich die Ausgaben für Werkzeuge und Geräthe bei 1000 Ziegeln auf

W=

2X560    1120

w kann man setzen = 120 fl. Dann ist W=o*10 fl.

Ist unter U die Summe C -j- S -f- E -j- D *) -\-B-\-M-\-J-\-W standen, so sind die Kosten der Aufsicht

ver-

A. = 0*05 2J

und der Gewinn

G = 012J...........

Die Gesammtkosten von 1000 Stück Ziegeln betragen K4 = 2 + Ai + G=r 1-15 27 = 1*15    D*)-f £ + J+ W]

(G

I. Für Dr ist £4 =1*15 [{C + M-\- J-f T'F-fagi+dza-fgfe-f

4~ (ß 4~ V 4~ £ + v) 4~ h)

II. „ D₂ ist K^—1'15 [(C-\-MJW)[it

4' (ß + y + v) 4- 4)]

Setzen wir nun

C+M-]-J+IF=Q

ß-hr + £-hv = ^i ß 4- y 4- v = ^2

so ist

I.    für Dx ist üT₄ = 1*15 [Q4~ az\ 4~ ^zi 4-£& 4~ ti (t 4“ 4)1

II.    „ D₂ „ K± = 1-15 [Q-f ««J+ £b 4-fO 4-4-4)1

*) Beziehungsweise Z>, oder Z).,.

Oesterreichisches Ziegelformat (29 X 14 X 6’5 cm) (nach Kusyn).

Ziegelgattung

Lehm

(V>

-s

-e-

Mauerziegel (29X14X6-5 cm)

Dachziegel (30—40X6-5 cm)

Hohlziegel

ungeschlemmt l⁻00 geschlemmt 1'00

ungeschlemmt 120 geschlemmt 1-20

| ungeschlemmt 2 00 1, geschlemmt 2 00

0 25 0-25

0-25

0-25

0-50

0-50

1-00

0-60

0-50

0-25

0-50

0-50

1-13

2-00

1-25

2-25

1-00

2-50

0-375

0-375

0-25

0-25

0-375

0-375

0-60 0-50 2-605 0-60 0-50 3-475

0-50 0-30 0-50 0-30

0-25 0-50 0-25 0-50

Deutsches Ziegelformat (25 X 12 X cm) (nach Osthoff).

Lehm

Herstellung mit

f*

ungeschlemmt

geschlemmt

ungeschlemmt

geschlemmt

Handbetrieb

0-375 0-975

0-375    0-975

1-2    0-25    1-45

1-9    0-50    2-40

Maschinenbetrieb

rH

0-375    0-975

0-375 0-975

1-25    0-17    1-42

1-9    0-50    2-40

5. Kosten des Kalkes.

Die Kosten des Kalkes sind zu entwickeln aus dem Bruchzinse, den Brechkosten, den Kosten der Zufuhr zum Ofen, des Einbauens, den Ausgaben für Brennstoffe, den Unterhaltungskosten für die Oefen und Lagerschupfen, den Kosten der Aufsicht und dem Gewinne.

(Z

Der Bruchzins für 1 m³ Kalk sei Z

(B

Das Brechen der Steine, deren Ansetzen in Haufen, einschliesslich der Auslagen für Sprengmittel und Werkzeuge koste für 1 m³ Kalk B

0-05 t 0-3 t

Wenn wir den Taglohn wieder mit t bezeichnen, so erfordert das Einladen in die Schubkarren die Zufuhr auf etwa 200m und das Ausschütten

die Zufuhr von lrasKalk zum Ofen stellt sich also auf C= 0’35 t . (C

naten = 240 Tagen gestrichen werden und an 1 Tage sind

560.000

240

Das Einbauen in den Ofen das Einladen in die Schubkarren das Fortsch affen des gebrannten Kalkes „

kostet für 1 m³ O’Ol t „    „    „    0*051

0-25 t

alles zusammen D = 0-401 . (D

2

Um Gkg oder Fm³ Kalk zu brennen, braucht man —G bis 3    11

— Gkg Holz oder —G bis — Gkg Steinkohlen oder 20 V bis 21 Vm3 Torf.

Die Kosten der zum Brennen von 1 m³ Kalk erforderlichen Brennstoffe seien B

(Bi

Da ein Lagerschupfen K‘ und ein Stichflammofen für 60 m3 Kalksteine K“ kostet, so entfallen, wenn wir eine 50jährige Dauer der Bauten und einen Zinsfuss von 4% annehmen, auf den Erneuerungsfonds jährlich

= 0-065532 (K‘ + K“)

Die Ausbesserungsarbeiten kosten

(E

beim Lagerschupfen As = 0-03/0 A₀ = 0-05 K“.

„ Ofen

Gebäude

Es betragen somit die jährlichen Gesammtauslagen für die

A₀ = 0*095532 K‘ + 0-115532 K“ Man kann setzen für

(8

K‘ = 1500 fl. K“ = 3000 „

Dann sind

30 fl.

A =

Ä₀= 150 „ S= 225 „

45 „

Nun entfallen auf 1 Brand (für das Einträgen, Brennen, Herausschaffen und Ausbessern) 7 Tage. In einem Jahre sind daher bei Abzug der Feiertage 40 Brände möglich. Es stellen sich also die Kosten der B auliclikeiten für 1 m³ Kalk, da 1 Brand 60 m³liefert, auf

40.60

0-195

(K

Für die Aufsicht entfallen 5% und für den Gewinn 10% der übrigen Kosten.

(G

<*5

G^O-lbiZ + B-j-C+D + B^K) . . . , Die Gesammtkosten von 1 m³ Kalk betragen demnach

¹

Bezüglich W, TF und s siehe Punkt 3.

²

   Arbeitserfordernis beim Erdtransporte mittels Erd-

scliwingen u. dgl.

Zwei Taglöhner tragen mittels Erdschwingen u. s. w. ungefähr dieselbe Masse, welche einer in der Schubkarre verführen kann. Es entfällt daher das doppelte Arbeitserfordernis gegenüber dem bei der Verführung mittels Schubkarren.

³

   Arbeitserfordernis beim Handkippkarren-Transporte.

⁴

Der Fassungsraum einer Handkippkarre beträgt

⁵

Q{ = o-5 to³ Luftraum

⁶

Q.₂ = a . Qi to³ gewachsene Masse.*)

⁷

*) Ueber cc siehe Punkt 3, Seite 37.

⁸

Nach Junk, Wiener Baurathgeber.

⁹

Kj ist aus Punkt 1 zu entnehmen.

¹⁰

Brand 40.000 Ziegel (30.000 gewöhnliche und 10.000 Klinker) liefert, so ergeben die 14 Brände 14 X 40.000 = 560.000 Ziegel. Wegen des Frostes muss das Streichen 4 Monate =120 Tage unterbleiben. Es müssen daher die 40.000 Ziegel in 12 —4 = 8 Mo-

¹¹

Nach Junk, Wiener Baurathgeber.

¹²

Nach Kus^n, Kostenüberschläge für Hochbauten.

= l-lb(Z-\-B + C+D-\-Bi+K) =

= 1T5[Z ++    0-75£].....

6. Kosten des Sandes und Kieses.

• (Z

Bei der Preisbestimmung für den Sand und den Kies sind in Betracht zu ziehen: der Grundzins, die Kosten des Lösens und Aufladens, die Ausgaben für Werkzeuge und Aufsicht und der Gewinn. Z sei der Grundzins für 1 m³ Sand oder Kies

1 Handlanger kann an einem Tage bei lOstündiger Arbeitszeit 15 bis 20 m³ Sand, beziehungsweise 10 m³ Kies lösen und in zwei-spännige Fuhrwerke verladen. Die Kosten des Lösens und Aufladens betragen für 1 m³, wenn wir mit t den Taglohn des Handlangers bezeichnen,

(L

L — at . . . ß: = 0'06 beim Sand = 0T0 beim Kies.

Die Ausgaben für Werkzeuge sind so gering, dass man sie vernachlässigen kann.

Die Kosten der Aufsicht sind mit 5% und der Gewinn mit 10% der sonstigen Ausgaben einzustellen.

H = 0-05(Z+Z).......

-AG

G—0'1 (Z-f- L)........

Es kostet demnach 1 m³ Sand, beziehungsweise Kies Kt = Z-\-L-\-A-{-Q=l'lh(Z-\-L) =

= 1*15 (Z-\- at)

K₆ = 1*15 (Z -{- 0'06 t) beim Sand = 1*15 (Z-j- 0*11) beim Kies

7. Kosten des Mörtels.

Der Preis des Mörtels setzt sich zusammen aus dem Preise des Kalkes, einschliesslich der Zufuhr, den Kosten des Löschens und der Mörtelbereitung.

(K

Der für 1 m³ Mörtel erforderliche Kalk kostet K

Um 1 m³ Aetzkalk zu loschen, sind erforderlich, wenn t den Taglohn des Handlangers bezeichnet,

Ll=at

Weil nun der Kalk beim Löschen sein Volumen auf das /3-fache vermehrt, so braucht 1 m³ gelöschter Kalk

L₂ =

sa ha.

(L₂

Der Kalk verlangt ym³ Wasser für 1 m³ Aetzkalk. Das Wasserzutragen bis auf 200m Entfernung kostet für Im³ gelöschten Kalk

(TU

w^o-slt

Da 1 Arbeiter an einem Tage 1 m³ Mörtel hersteilen kann, so betragen die Kosten der Mörtelbereitung für 1 m³

{M

M=t

Die Gesammtkosten von 1 m³ Mörtel stellen sich demnach auf

= K-\——

Kq = K+ L₂+W-f M— + /3-fO-3 y

wenn wir ü =

= K+dt

(K,

a 4" ß 0’3 y

setzen.

Kalk

fetter . .

'S

US

2-35

magerer . .

M-

O«

A+2-35Ü

K+2t

8. Kosten des Bauholzes.

Die Kosten des Bauholzes bestehen aus dem Preise des Baumes, den Kosten des Füllens, Entästens, Abzopfens, Entrindens, Behauens, beziehungsweise Zersägens.

[B

Der Preis des Baumes, vom mittleren Stammdurchmesser d und der Länge l sei B

Bezeichnet h den Taglohn des Holzfällers, so kostet das Fällen, Entästen und Abzopfen

(F

F = ad² h

Ein Schnitt von Bern Breite und Im Länge bei einem Balken,

der einen Querschnitt von a\b cm erhalten soll, kostet, wenn zwei Zimmerleute, einer auf dem Gerüste stehend, der andere darunter, sägen

tS= ß B z

Das Zersägen von Rundholz zu rechteckigen Balken kostet

demnach

(Z

Das Zersägen in B‘cm breite Bretter Zx — cp . B‘ z . . . .

Die Gesammtkosten für einen vierkantigen Balken von Lm Länge und einem Querschnitte von a\b evi betragen demnach:

a)    wenn der Balken behauen wird

(*io

Ki0 = (B -f- F-f E) -(- 2 s (a -j- &) Lz

b)    wenn der Balken zersägt wird

(K\₀

hartes .

0-004032 0-001008    0’00252

Das Entrinden erfordert

E — ßdlh

{E

richtens

Der Baum kostet demnach einschliesslich des gesammten Zu

R=B+F+E=

— B-\-(ad-\-ßl)dh

(R

Bei einem Taglohne des Zimmermannes von z kostet das Behauen für lm Länge: wenn 1 ebene Seite von

„    2    „ Seiten „ je aem „

a cm Breiteherzustellen ist B{ = y^az

sind

„ au.b cm, „

uz

wobei u — 2 (a -|- b) cm, ist.

Für hartes Holz ist B₂ — 1-±B

{B₂

Holz

"CS

'S

weiches .

0-0003

0-002

0-00072

0-00144

0-00288    0-00072    0'0018

0-00042

0-00028

0-001008

0-002016

K‘₁₀ = (B -j- F -j- E) -)- 2 ß (a 4- b) L z

§ 2. Preisentwickelung der Förderungsarbeiten.¹)

Für die Kosten des Transportes von 1 m³ auf horizontaler Bahn auf die Weglänge von l (Meter) kann man setzen

bei Schubkarren-Transport K~ 4+0’llZ Kreuzer ö. W.

„ Handkippkarren- „ „ Pferde

K= 8 + 0'07 l K= 14 + 0-03 l

und wenn M die gesammte zu transportirende Masse (in Kubikmetern) bezeichnet: bei Rollbahntransport

mit Menschen K =—

7 + IP50 -j

25.000

— Kreuzer ö. W.,

100

mit Pferden K= 8¹5 -f- |0’8 -j--^

(o-25 + —g

mit Locomotiven K= 12 +

30.000

40.000

100

100

Kreuzer ö. W.,

Kreuzer ö. W.

Der Zuschlag zu diesen Transportkosten bei einer Hebung der Massen um h (Meter), wodurch eine Steigung der Transportbahn von s%o sich einstellt, beträgt

Z=ccs-{- ßh²)

Ci

Transportart

Schubkarren . . . . Handkippkarren . . Pferdekippkarren . .

Rollbahn mit

Handtransport . . Pferdetransport . . Locomotivtransport

0⁻04

0-18

0-3

00 fr¹ CO

Ö

0-15

0-4

0-45

1-5

0-6

0-15

kalender.

— 59

1. Kosten des Werfens.

Das Werfen von M=lm³ Bodenmasse auf eine Weite Wf beziehungsweise eine Höhe H erfordert nach I. Theil, § 3 (2)

Tagschichten, beziehungsweise

o4

Tagschichten

£ (

und kostet daher, wenn wir mit t den Taglohn des Erdarbeiters bezeichnen,

Kw — Ewt

Wt

54’

beziehungsweise

Ht

27 *

2. Kosten des Schubkarrentransportes.

Zur Förderung von M=lmz Bodenmasse mittels Schubkarren sind nach I. Theil, § 3 (3) erforderlich

_ W-\- 36

Es

1440 ct

Tagschichten.

Bezeichnet t den Taglohn des Erdarbeiters, so kostet der Transport von 1 m³

Kx=Est

W4- 36

1440 a

Der Neuwert einer Schubkarre sei Sv Weil nun an Reserven 10% angeschafft werden müssen, so ist als Preis der Schubkarre 1*1 aS, zu setzen. Sx beträgt etwa 6 fl.

Wenn die Karre täglich im Gebrauche steht, so dauert sie höchstens ein halbes Jahr = 120 Arbeitstage. Es kostet demnach 1 Schubkarre für einen Arbeitstag

s=1fco¹⁼⁰'065 fl-

Da jede Karre nur jede zweite Fahrt mitmacht, indem sie in der Zwischenzeit beladen wird, so bewältigt sie an einem Tag nur

720

äe ”3 [siehe L Thei1, § 3 (s)i

Die Kosten der Schubkarre für 1 m³ geförderte Masse stellen sich daher auf

1*1

K- M₂ 120

W+ 36

720 a

= 11

TT-f- 36 %

864.000 a '

Die Karrenbahn, welche aus 30 cm breiten und 6 cm starken Nadelholzbohlen hergestellt wird, koste einschliesslich der Unterhaltung, für den laufenden Meter

Bl = 0-9 fl.

Wenn die Bohlen stets ein gutes Auflager haben und durch einen Eisenbeschlag gegen Aufreissen geschützt sind, so halten sie ein Vierteljahr = 60 Tage aus.

Die Kosten der Bohlenbahn für einen Arbeitstag sind also

B = ~ = 0-015 fl.

Wenn man nun m = 25 Mann auf die Bahn rechnet, so stellen sich die Kosten der Bahn für 1 m³ geförderte Masse auf

B TU

TU.

TU-)- 36 2,400.000 «

Die Gesammtkosten für die Förderung von 1 m³ Masse auf horizontaler Bahn betragen demnach Ks == A' 0- K₂ -f- A₃ =

(«4- 0-11 4-0-0006 TU)

_ TU+ 36 1440 «

_ 36 (0-11 + t) -f- (0-13 + t) TU 1440«

da man das Glied mit TU> 'unterdrücken kann.

Die Kosten der Förderung von 1 m³ Masse auf geneigter Bahn stellen sich auf

“Cb

Bei

Steigungen . .

13

325

Gefällen

106

Bodenart

<Pl

Humus, Sand, Kies . . .

0-00173

Lehm, Thon

0-00198

Felsen

0-00231

3. Kosten des Handkippkarren-Transportes.

Der Transport von 1 m³ gewachsener Masse erfordert, wenn wir berücksichtigen, dass hier die zum Aufladen verwendete Zeit nicht verrechnet werden darf:

Karren-Tagschichten [siehe I. Theil, § 3 (5)]

W%54

8100 a

und kostet, wenn wir mit f den Taglohn eines Karrenführers bezeichnen

2/ W +54 cc 8100

Ki =

Sind die Kosten einer Kippkarre K‘ = fl. 45, so müssen wir, da wieder 10% Reserve anzunehmen sind, IT K‘ einstellen.

Bei ununterbrochenem Betriebe kann eine Karre zwar 1 Jahr

überdauern; aber die Reparaturen während dieser Zeit erreichen die Hälfte des Neuwertes. Es kostet demnach eine Kippkarre für einen Arbeitstag

K‘, = 1-5

1-1 K‘

240

0*31 fl.

Die Kosten der Karre für 1 m³ geförderte Masse betragen da nach I. Theil, § 3 (5) eine Karre an einem Tag

to³ fördert,

Mi =

8100 a 1K4-216

K,

K‘ o TK4-216

' --. 0-31.

Mx

8100 a

Wenn wir den Preis der Karrenbahn, deren Länge W ist, mit By — 2'0 fl. für den laufenden Meter annehmen, so kostet die Bahn, da sie ein Vierteljahr = 60 Arbeitstage ausdauert, für einen Arbeitstag

Bx W W

60

30'

Weil das Kippen nur eine Minute Aufenthalt erfordert, so kann mindestens von 1% zu IV2 Minuten eine Karre an der Abladestelle Vorfahren, und es können daher an einem Arbeitstage die Bahn ablaufen

10.60

1-5

400 Karren.

Die Kosten der Bahn für 1 m³ gewachsener Masse betragen daher

Kq ⁼⁼~

z. a Q.

6000 a

Die Gesammtkosten für die Förderung von 1 m³ gewachsener Masse auf horizontaler Bahn stellen sich auf

(33-48 -f 54f) -f (0-83 %/) W

K'n- Äj -(- K₂ K₃-

4050 a

Die Transportkosten für 1 w³ gewachsener Masse auf geneigter Bahn sind

Bodenart

cp.

Sand, Kies . Lehm, Thon Felsen . . .

0-0076

0-0088

0-0103

4. Kosten des Pferdekippkarrentransportes.

Bezeichnen wir die Kosten eines Pferdes mit Px = 400 fl. und einschliesslich 10% Reserve mit P —1*1 Px = 480fl., so sind für 1 Jahr zu verrechnen:

Zinsen des Anschaffungscapitales: 0*05 P ... 24 Unterhaltung des Pferdes für 1 Jahr . .

Wert Verminderung für 1 Jahr: 0⁻2 P . .

Miethe für den Stall..........

Abnützung und Unterhaltung des Geschirres . 30 „

zusammen . . 720 fl.

Bei 240 Arbeitstagen betragen die Kosten für

1 Pferd auf einen Arbeitstag........

Der Lohn des Kutschers beträgt.......

Die Kosten des Pferdes sammt Kutscher für 1 Tag sind daher

Da jede Doppelkarre täglich nach I. Theil, § 3 (6)

22500

“■F+ööFö

fördern kann, so kostet der Transport von 1 ra³

. . 540

. .    96 „

. .    30 „

CO

fl.

K‘= 5 fl.

M. =

m³

Ky =

K‘ W562-5

Mx

4500 a

Das Aushängen der Wagen, Abladen und Wiedereinhängen besorgen 3 Mann. Da dies 3 Minuten dauert, so kann alle 4 Minuten

eine neue Doppelkarre Vorfahren, bei lOstündiger Arbeitszeit können also die Bahn ablaufen

10.60

150 Karren.

Beträgt der Taglohn dieser Arbeiter — der „Kipper” — k, so kostet das Kippen von 1 m³ gewachsener Masse

K2 =

d (2 a Q) 50 a

Eine einfache Kippkarre kostet ^' = 45 fl. Mit 10°/₀ Reserve beträgt der Preis einer Doppelkarre

AT' = 100 fl.

Bei einer Dauer von einem Jahre und Reparaturkosten von 50°/₀ des Neuwertes sind für einen Arbeitstag und für jede Doppelkarre zu verrechnen

1-5 K‘

240

= 0-625 fl.

Für 1 m³ gewachsene Masse stellen sich die Kosten der Karre auf

K K₃‘ TK-f 562-5

"3

Mx

36000 a

Die Bohlenbahn kostet nach (3)

5,=2TK

und bei der Annahme von 100 Arbeitstagen für einen Arbeitstag

B = 0-02 W.

An einem Tage befahren 150 Doppelkarren die Bahn. Es kostet demnach die Bohlenbahn für lra³

W -j- 562-5 W 150.ilf. ~    2250 a 7500’

Die Gesammtkosten des Pferdekippkarrentransportes stellen sich somit für 1 m³ gewachsene Masse bei horizontaler Bahn auf

Arp=z₁-fZ₂4-z₃ + z₄=

_ W 4- 562-5 —    22500 cT

_ 0-140625 4- 0-02 k

(5-625 4

7500

Ui

/ ~ 50

f 0-000253

da man das Glied mit W² unterdrücken kann.

Bei geneigter Bahn ist zu setzen

K‘ = K-f O’OOOOÖ <p₃ (5 -J— 104 s) s W.

Bodenart

Sand, Kies Lehm, Thon Felsmasse .

46

52

§ 3. Preisentwickelung verschiedener Bauarbeiten.

An der Hand einiger charakteristischer Beispiele soll nun gezeigt werden, wie der Einheitspreis verschiedener Bauarbeiten zu entwickeln ist.

I. Beispiel:

Der Preis für 1 m³ Kellermauer werk, welches zu zwei Dritteln aus festen, lagerhaften Bruchsteinen und zu ein Drittel aus Ziegeln besteht und in Roman-Cementmörtel ausgeführt wird, berechnet sich einschliesslich aller Arbeit, aller Geräthe, Gerüste und Materialien, einschliesslich des Kalklöschens und Mörtelanmachens mit reschem Sande, sammt Beistellung des hiezu erforderlichen Wassers und einschliesslich der Aufsicht folgendermassen:

Gegenstand

Maassgattun g

Masse

Einheits

preis

Betrag

einzeln zusammen

fl.

kr.

fl.

kr

fl.

kr.

a) Material

1.    Bruchsteine . . .

2.    Ziegel .....

3.    Roman-Cement .

4.    rescher Fluss-Sand

m³

0-70

Stück

kg

m³

90

80

2 10 18    — ³)    1    62

1    40⁴)    1    12

0-30

60    5

44

b) Arbeit

1. Maurer

0-60

Tag-

2.    Gerüster . .

3.    Männl. Handlanger schichten

o-io

0-55

1 60 1 20

96

12

55

4. Weibl.

TI

0-50

75

37-5    2

00-5

7    44-5

Fig. 12.

///.

<—-0-jbo—s

-sät------

/A

m.

-120-

II. Beispiel:

Die Kosten von Im Hauscanal von nebenstehendem Profile (Fig. 12), in Roman-Cement bester Qualität ausgeführt, mit allen Materialien, Geräthen, Gerüsten, aller Arbeit, ^ einschliesslich der Aufsicht, des Verbrämens T der Fugen im Inneren und einem ¹/₂ cm starken Mörtelgusse auf dem Gewölbe.

Lichtfläche des Profils F= 1³8255 m².

:    Massenberechnung für 1 laufenden Meter

Canal:

1.    Gerades Canalmauerwerk = 0'51 m³.

2.    Canal-Gewölbeinauerwerk = 0³77 m³.

A.

CO

kO

IC o s t e n

zusammen

kr.

fl.

78

11

einzeln

kr.

44

34

fl.

Mauer-

masse

0-51

0-77

Betrag für 1 ra³

zusammen

j-’

tH

CO

einzeln

0    0    0    50    0    0    0

O    t*i    O    05    (M    O    ^

50

47

70

44

30

09

525    9    535

CG

rH

Einheils

preise

kr.

- *) 40**)

(**ot (* -

<53

CO

GC

Masse

250

100

0-30

09-0

0-18

09-0

08-0

250

105

0-35

06-0

0-15

09-0

0-70

Maass

Stück

kg

m³

Tag-

schicli-

ten

Stück

kg

?»³

Tag-

schich-

ten

Material

und

Arbeit

Ziegel

Roman-Cement

rescher Grubensand .

Maurer

Gerüster

männliche Handlanger weibliche

Ziegel

Roman-Cement

rescher Grubensand . .

Maurer

Gerüster .

männliche Handlanger . .

weibliche

Gegenstand

Gerades

Canal-

Mauer werk

Canal-

Gewölb-

Mauerwerk

*) Pro 1000 Stück. **) Pro 100 kg.

Materialerfordernis: 500 Stück Ziegel;

205 hg Roman-Cement; 0‘65m³ rescher Grubensand.

III. Beispiel:

Preisentwickelung für eine Doppelthüre von 125 m Lichtweite und 2‘25 m Lichthöhe in einer 60 cm starken Mauer.

Nr.

Gegenstand

Stückzabl

Maass Masse

Einheits

preis

Betrag

fl.

i kr. fl. j kr.

I. Tischlerarbeit.

Rauhe Thürstöcke aus 5X1»starken Pfosten aus Fichtenholz: 2 (1*25    2'25) ==

= 7'00 m lang........... . .

Gekehltes Thürfutter: 0'60 (P25 -f- 2.2'25) =

= 3-45 m²................

Gekehlte Falz- und Zierverkleidung, 15cm

breit...................

Gehobelter Thürfusstritt, 2'5 cm stark:

1-25 X 0-60 = 0-75 m²............

Doppelthüre aus 5 cm starken Pfosten aus Fichtenholz, mit beiderseitigen Fries und Füllungen sammt beiderseitigen Schlagleisten, j sauber und rein gearbeitet, sammt Einrichten: 1-25 X 2-25 = 2-76 m²...........

7'00

20

3

to

3'45

6-05

0-75

2'7€

75

04

30

63

50

13

Summe der Tischlerarbeit . . . Kosten von 1 m² Lichtfläche . . .

3 |15    8 | 69

-    — 22 29

-    -    7 93

II. Schlosserarbeit.

Grosse, eiserne, feingefeilte Thüraufsatzbänder mit Doppelkugelknöpfen, von einer Gesammtlänge von 25 cm, Stift auf Stift laufend, mit einem Zwischenräume zwischen den Hülsen Unterer und oberer Doppelthürriegel, ganz in Holz eingelassen, mit Messingkapsel und feingefeilten, 2 mm dicken, unten recht winkelig für die Befestigung mit zwei Schrauben abgebogenen Deckblechen, mit den nothwendigen versenkten Schraubenlöchern, der untere Riegel, von der Abbiegung bis zur Kapselmitte gemessen, 40 cm, der obere Riegel 80 cm lang — je................

Paar

28

68

Stück 1

65

30

Fürtrag

2 : 98

Nr.

Gegenstand

Stückzahl

Maass

Masse

Einheits

preis

Betrag

fl. kr. fl.

kr.

Ueb ertrag.......

8 j! 8 cm langes (in der Richtung der Falle gemessen) E instemm-Doppelthürschloss mit Rippe, zwei Türen, geschmiedetem, feingefeiltem Schlüssel mit geschweiftem Barte, starker Nuss und starker Messingfeder für den Drücker, mit glattgefeilten, 4 mm dicken, und mit vier versenkten Schraubenlöchern versehenem j Stulp, gleich langem, 4 mm dickem Schliess-blech mit wenigstens 2 cm unter dem Stulp vorstehender Falle; alle inneren Schloss-bestandtheile stark construirt und vollkommen ausgearbeitet und gefeilt, das Deckblech des Schlosses nur mit Schrauben befestigt . . . Gerade, geschliffene Messingthürdrücker mit 10 cm langem Griff sammt 25 cm langem, polirtem Messingschild mit Hangerl ...

Summe der Schlosserarbeit . . .

Stück

Garnitur

co I | co I I

98

TO I

co 00

10

11

12

13

14

15

16

III. Anstreicherarbeit.

a)    Ausmaass:

Doppelthüre : 1’25 X 2'25 = 2’76 m²......

Futter...................

Verkleidungen: 0'15 (2 X 2⁻25 -f-1⁻25 -f- 2 X 015) = = 6-05 X 0-15 = 0 9075 ...........

b)    Preisentwickelung:

Mit reiner, flüssiger Leinölfarbe grundiren . . Die grundirte Fläche schleifen, verkitten und einmal mit Oelfarbe in verlangter Nuance

glatt streichen...............

In Eichenholzart mit Essig- oder Oellasur versehen ...................

Einmal glänzend firnissen..........

Summe der Anstreicherarbeit . . .

Kosten für 1 m² Lichtfläche . . .

cs cs    cs

g g g

2-76

3-45

0-91

10-79

— Ol

oo o

4>

Recapitulation:

I.    Tischlerarbeit . .

II.    Schlosserarbeit

III.    Anstreicherarbeit.

O T-n t-

W CO o

Gesammtkosten Kosten für 1 m² Lichtfläche

CO <N

co — *

— o>

-4 -4

III. Theil. Kostenberechnung.

1. Allgemeines.

Die Durchführung der eigentlichen Kostenberechnung ist die Hauptarbeit des Kostenanschlages. Sie besteht darin, dass man die Kosten der verschiedenen Arbeiten und Lieferungen in ihren Einzelbeträgen zusammenstellt und die Kostensummen bildet.

Die einzelnen Bauarbeiten werden der Reihe nach vorgenommen und für sich abgeschlossen. Das Hauptaugenmerk ist darauf zu richten, dass keine Arbeitsleistung oder Lieferung vergessen wird. Man muss sich daher das allmähliche Werden des Gebäudes genau vor Augen halten.

Die Arbeiten und Lieferungen, welche bei der Herstellung eines Hochbaues in Betracht kommen, sind:

1.    Erd- und Taglöhnerarbeiten,

2.    Maurerarbeiten,

3.    Stückarbeiten,

4.    Steinmetzarbeiten,

5.    Zimmermannsarbeiten,

6.    Spänglerarbeiten,

7.    Dachdecker(Ziegel- oder Schieferdecker)arbeiten,

8.    Kupferschmiedarbeiten,

9.    Tischlerarbeiten,

10.    Schlosserarbeiten,

11.    Anstreicher arbeiten,

12.    Glaserarbeiten,

13.    Hafnerarbeiten,

14.    Zimmermalerarbeiten,

15.    Tapeziererarbeiten,

16.    Vergolderarbeiten,

17.    Bildhauer arbeiten,

18.    Jalousienarbeiten,

19.    Pflasterungsarbeiten,

20.    Asphaltarbeiten,

21.    Eisen- und Zinkgusswaaren,

22.    Schmiedearbeiten,

23.    Kunststein-, Steinzeug-, Thon- und Chamottefabrikate,

24.    Wasserleitungsanlagen,

25.    Badezimmereinrichtungen,

26.    Abortanlagen,

27.    Heizanlagen,

28.    Beleuchtungsanlagen,

29.    Elektrische Anlagen (Telephon und Telegraphen),

30.    Schriftenmalerarbeiten,

31.    Brunnenmeisterarbeiten,

32.    Rohrleitungen,

33.    Verschiedene Arbeiten, z. B. Gelb- und Glockengiesser-, Binder-, Wagner-, Seiler-, Riemer-, Uhrmacher-, Orgelbauerarbeiten u. s. w.

Hat man eine besondere Massenberechnung durchgeführt, so genügt es, unter Hinweis auf deren Positionen, die Ergebnisse der Massenberechnung in die Kostenberechnung zu übertragen. In den Fällen, wo man von einer eigenen Massenberechnung Umgang nimmt, ist diese in der Kostenberechnung durchzuführen.

Die Ansätze zur Kostenberechnung sind derart herzustellen, dass alle Arbeiten dem Umfange und der Ausführungsweise nach auf das genaueste beschrieben sind, dass also alle auf die Preisbemessung bezugnehmenden Umstände ersichtlich gemacht werden.⁵)

Was die Einheitspreise anbelangt, so sind sie mit Rücksicht auf die Ansätze der Kostenberechnung einzusetzen.

Handbuch der Baukunde:

1.    Bei Kirchen-, Pfarr- und Schulbauten, zu denen der Fiscus als Patron Materialien oder Baarbeträge zu liefern hat, ist eine Berechnung dieser Beiträge dem Anschläge beizufügen, sowie eine Berechnung der von den Gemeinden zu leistenden Hand- und Spanndienste.

2.    Bei Forstbauten sind die Kosten der Anfuhr sämmtlicher Materialien in besonderer Zusammenstellung zu ermitteln.

3.    Das Gleiche gilt für Domänenbauten, bei denen ausserdem die Dachdeckungskosten und sonstige dem Pächter obliegende Leistungen anzugeben sind.

4.    Für die Ermittelung des Abbruchswertes alter Gebäude (zum Zwecke der Kostenrepartition) oder die Wiederherstellungskosten derselben in bisheriger Grösse und Bauweise reichen überschlägige Berechnungen hin.

Sämmtliche Arbeiten und Lieferungen sind, nach Maass, Gewicht oder Stückzahl genau bestimmt, zu verrechnen. Dabei sind als Grundsätze zu beachten:⁶)

a)    dass nur wirklich geleistete Arbeit zu verrechnen ist;

b)    dass mit Ausnahme weniger Fälle (welche im II. Theile, § 1

und im III. Theile (1) bis (21) angegeben sind) — bei nach

Massen gerechneten Arbeiten alle Hohlräume, mögen sie

nun leer bleiben oder durch andere Constructionstheile ausgefüllt werden, von den nach den Hauptdimensionen gerechneten Massen abzuziehen sind.

Alle Arbeiten, die sich nicht nach Maass, Gewicht oder Stückzahl berechnen lassen, sind nach Tagschichten zu verrechnen.

Mehr- oder Minderleistungen bis zu 10°/₀ der ursprünglich vorhergesehenen Arbeiten sind nach den vertragsmässig abgeschlossenen Preisen in Rechnung zu bringen. Sind aber diese Mehrleistungen grösser als 10%, dann ist, wie für alle ursprünglich nicht vorhergesehenen Arbeiten, ein besonderes Uebereinkommen zu treffen. Betragen die Minderleistungen mehr als 10% der im Vertrage vorhergesehenen Arbeiten, so ist dem Unternehmer eine entsprechende Entschädigung zu leisten.

Nach den Normalien des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines sind für Arbeiten im Taglohne, welche ohne Verschulden des Unternehmers oder auf ausdrückliches Verlangen des Bauherrn mit Rücksicht auf die obwaltenden Umstände ausserhalb der üblichen Arbeitszeit von 10 Stunden ausgeführt werden, die Preise um 50% für jede „Ueberstunde” und für jede Nachtstunde um 100% zu erhöhen. Die Beleuchtung ist besonders zu veranschlagen. Bei gemessenen, accordirten Arbeiten, die nachts auszuführen sind, beträgt der Zuschlag 50%.

Nach dem Militär-Baugebührausmaasse ist für Arbeiten über die übliche Arbeitszeit für jede Stunde der wirklichen längeren Arbeitsleistung 0T5 des Taglohnes zu rechnen, welcher für Arbeiten zur Nachtzeit, jedoch nur von 8 Uhr abends bis 4 Uhr früh, auf 0-2 zu erhöhen ist.

Bei Arbeiten im Taglohne, welche aber nur ausnahmsweise und nur über ausdrückliche Anordnung der Bauleitung vorgenommen werden sollen und mittels der Wochenlisten auszuweisen sind, ist für Aufsicht und Geräthe ein 10%iger Zuschlag von den accordirten Taglöhnen zu verrechnen. Polirtaglöhne dürfen dann aber nicht verrechnet werden.

Die Kosten einer etwa nothwendigen polizeilichen Ueber-wachung trägt der Unternehmer.

Wenn die Arbeiter sowohl die Kost als auch die Wohnung in natura erhalten, so sind nur 30% der sonstigen Taglöhne zu verrechnen.

Bei Regiearbeiten sind dem Meister für Aufsicht u. s. w. 10% der einzelnen Lohnsätze zu vergüten, wenn er nur die Arbeiter zu überwachen hat. Wenn er aber auch das Material und die

Requisiten beistellt, so erhält er 5% von der Gesammtsumme der Abschlussrechnung. ⁷)

Nach dem Preistarife der Stadt Wien hat der Unternehmer der Erd- und Baumeisterarbeiten für Abschliessung (Einplankung, Abschrankung u. s. w.), Bewachung und Beleuchtung des Bauplatzes nach den Polizeivorschriften, sowie für Aufrechterhaltung der Ordnung auf demselben, ohne Anspruch auf irgend eine Vergütung zu sorgen. Weiters muss er den Verkehr auf den Strassen gegen Unterbrechung oder Gefahr sichern und fremdes Eigenthum gegen Beschädigung schützen.

Einen allenfalls nach den Bestimmungen der Bauordnung erforderlichen Materialplatz hat der Ersteher auf eigene Kosten zu beschaffen.⁸)

Der Unternehmer der Erd- und Baumeisterarbeiten haftet als Verwahrer für alle von anderen Unternehmern auf den Bauplatz gelieferten und ihm oder seinen Bestellten übergebenen, für den Bau bestimmten Gegenstände und hat bei der Einlieferung solcher Gegenstände das Abladen derselben ohne Entgelt zu besorgen. ⁸)

2. Veranschlagung der Erd- und Taglöhnerarbeiten,

a) Eigentliche Erdarbeiten. ⁹)

Planirungen werden nach dem Ausmaasse (m²) h der zu planirenden Grundfläche verrechnet.

Anschüttungen werden nach dem Cubikmaasse der angeschütteten Masse berechnet.

Die Abgrabungen und Aushübe sind nach dem „Gruben-maasse”, d. i. nach dem wirklichen Ausmaasse (m³) in der Baugrube, zu berechnen. Da die Kosten mit der Tiefe wachsen, theilt man die Abgrabungen und Aushübe der Höhe nach in Schichten von je 2 m Höhe ein (siehe I. Theil, § 1, Punkt 3); zu dem Einheitspreise für die oberste Stufe wird für jede folgende ein bestimmter Betrag zu-gesclilagen, wodurch der Zunahme des Mehrerfordernisses an Arbeit Genüge geleistet wird.f)

Wenn in einem grösseren Abtrage (z. B. Keller) noch ein kleinerer herzustellen ist, dessen Weite aber 4 m nicht überschreitet (z. B. Fundament, Canal u. s. \v.), so rechnet man diesen für sich, wobei die Sohle des grösseren Aushubes als Ausgangshorizont angenommen wird.¹)

Wenn bei den Erdarbeiten nur Handlanger verwendet werden, so sind für Aufsicht, Geräthe, Werkzeuge u. s. w. 5% des Arbeitslohnes einzustellen.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien dürfen bei Arbeiten im Taglohne Polire nicht verrechnet werden.

Ausser der Bodengattung ist für die Kosten der Erdarbeiten noch maassgebend: ob grosse Gruben oder aber Schächte,beziehungsweise enge Gräben auszuheben sind; ob die abgegrabene Erde unmittelbar in die Fördergefässe (Wägen, Schiebkarren u. dgl.) geworfen werden kann, oder ob sie erst zu diesen gehoben werden muss; ferner, ob eine Verführung vorzunehmen ist, auf welche

Man kann setzen:

p = 18 « = 10 ß= 5

dann sind z = 15 t

Kreuzer

yy

»?

Al = 18 —|— 15 t ,,

Beim Anschlagsbeispiele (III. Abschnitt) ist t =4 m und demnach

A==18-)-15.4 = 78 Kreuzer (siehe Post Kr. 1).

i) Preistarif der Stadt Wien:

Bezeichen T die Tiefe des grössereren Aushubes in Metern

„    „ kleineren, von der Sohle des grösseren aus ge-

rechnet, so beträgt der Zuschlag zum Grundpreise

Zj = a (2 T -f- <) für die Förderung

z2 ⁼ ß (2 T + 0 »

„ Bolzung

z = (« -f- /5) (2 T' -f- <) zusammen und 1 m³ kostet

+ z = p + (a + (?) (2 IT +0-

Man kann setzen

Kreuzer

p = 18

Ci — 10 ß = 5

dann sind z = 15 (2 T()

A:=18+15(2 T+ t) „

Beim Anschlagsbeispiele (III. Abschnitt) sind T= 4-00 m

t =l*16m und demnach ist K= 18+ 15 (2.4-00 + 1-15)=- fl. 1.55.

Entfernung und mit welchen Transportmitteln diese zu erfolgen hat, und ob dabei besondere Steigungen zu überwinden sind; ob die verführte Erde bloss geschüttet oder auch noch planirt wird; weiters, ob in der Baugrube Wasser zu bewältigen ist, und ob die Wasserlösung Schwierigkeiten bereiten wird.

Bodengattung j

Erhöhung der Kosten des Aushubes bei engen Fundamentgräben in °/0 der Aushubskosten bei weiten Gruben *)

Bei einer Fundamenttiefe von

0 bis 2 m

2 bis 4 m 4 bis 6 m

hH hH

CH £

40

120

200

40

110

170

II

30

90

140

III

30

70

110

IV a

nasser Boden I bis III

30

50

80

10 bis 15

Schwierige Fundirungen sind in eigenen Anschlägen welche für sich abgeschlossen werden, zu berechnen.

Wenn bei Anschüttungen, trotzdem sie mittels Walzen oder Wagen überfahren oder mittels Stösseln festgestampft werden, doch noch Setzungen auftreten, so müssen alle noch erforderlichen Nachschüttungen ohne besondere Vergütung besorgt werden. Falls aber Anschüttungen oder Verführungen mit bereits gelösten Bodenarten durchgeführt werden, so darf man verrechnen bei:

fester Erde........

leichter Erde, Sand, Schotter

Mauerschutt........

lagerhaften Steinen.....

unregelmässig brechenden Steinen . . . 0'5 Das Wegschaffen des Erdreiches, welches durch das Pi-lotiren aufgeworfen wird, ist besonders zu verrechnen. Dabei dürfen aber die Volumina der Pfahlköpfe nicht abgezogen werden.

Das Entfernen einzelner Gegenstände, welche sich in der auszuhebenden Erdmasse vorfinden (wie z. B. Baumstämme, Wurzeln, Pfähle u. s. w.), wird nach Tagschichten verrechnet.

0-15

0-2

0-2

0-3

des natürlichen Volumens.**)

*) Oesterreichischer Ingenieur- und Architektenkalender. **) Wagner, Baurechner.

Baustoffe (Sand, Steine u. s. w.), auf welche man im Boden stösst, gehen im Allgemeinen in das Eigenthum des Contrahenten der Erdarbeiten über.

Wenn bei der Erdaushebung gleichzeitig Sand gewonnen wird, so ist die Durch wurfarbeit und die Verführung besonders zu verrechnen.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien ist das durch Abbruch gewonnene Stein- und Ziegelmaterial und alles bei Aushebungen oder Abgrabungen gewonnene Material Eigenthum der Gemeinde, und der Unternehmer hat, falls er es verwendet, eine Vergütung nach den betreffenden Posten des Preistarifes, unter Anwendung der Erstehungsprocente zu leisten.

Die für Erdarbeiten erforderlichen Vorarbeiten (Ausstecken, Wurf- und Lauftreppen u. s. w.) werden nicht besonders vergütet.

Das Hinterfüllen des Mauerwerkes wird nicht vergütet.

Ist das Erdreich mit fäulnisserregenden Stoffen gemengt (z. B. bei Friedhöfen, Düngergruben u. s. w.), so ist der Einheitspreis um 20% zu erhöhen.

Steinschlichten, Sandwerfen, Scliuttransport sind gesondert zu verrechnen unter „Diverse Arbeiten”.

Das Auf laden auf ein Fahrzeug, das Werfen auf 3 m Entfernung, eine etwaige Scarpirung der Sohle, beziehungsweise der Böschungen sind im Preise inbegriffen.

Arbeiten in nassem Boden sind durch eine entsprechende Erhöhung des Einheitspreises zu berücksichtigen.

b) Beschüttungen.

Die Beschüttung von Deckenconstructionen wird nach dem Ausmaasse von deren Grundfläche berechnet. Als Grundlage dient eine Höhe der Schuttschichte von 15 cm. Grössere Höhen berechnet man nach Schichten von 10 zu 10 cm.

Als Höhe der Beschüttung auf Gewölben ist das Mittel zwischen der Höhe über dem Scheitel und der über dem Widerlager zu nehmen.

c) Bölzungen,

Alle Bölzungen sind besonders zu vergüten. Sie werden verrechnet:

a)    nach dem Flächenmaasse der gebolzten Wandflächen — bei Wandbölzungen;

b)    nach dem Currentmaasse — bei Minirungen. Für den Einheitspreis ist die Art und Grösse des Profils maassgebend, welches auszubrechen ist;

c) nach Tagschichten — bei Minirungen, wenn unter Wasserschöpfen, oder falls in lockerem Grunde gearbeitet wird; bei Schub-bölzungen; bei Bolzungen für Umbauten oder Demolirungen in angeschüttetem oder durchnässtem Grunde, in Sand, Schotter oder Wasser.

Wenn die Bolzung in Tagschichten verrechnet wird, so ist für das Ausleihen und Abnützen der Werkzeuge und Geräthe und für den Verschnitt des Holzes 15 bis 20°/₀ von der Summe der Arbeits- und Aufsichtslöhne einzustellen.

Entleert sich ein gebolzter Wandtheil (aber nicht infolge schlechter Arbeit), so ist die Mehrarbeit in der Erdbewegung und die Beistellung von Ausfüllungsmaterial zu vergüten.

Bölzmaterial, welches nicht mehr entfernt werden kann, da sonst die Arbeit oder die Arbeiter gefährdet würden, ist in seinem vollen Werte zu vergüten.

Muss die Bolzung infolge der Beschaffenheit der zu bolzenden Wandflächen mit Latten oder mit halben Pfosten und bei runden Wandflächen mit kurzgeschnittenem Holze vorgenommen werden, so ist dieses Holzwerk auch dann in seinem vollen Werte zu vergüten, wenn es ganz oder theilweise herausgenommen wird.

Benützt man fremde Gebäude zur Bolzung, so sind die Ausbesserungen, welche an denselben nöthig werden, besonders zu verrechnen.

Bestimmungen des Preistarifes der Stadt Wien:

Der rücksichtlich der Aushebungspreise festgesetzte Zuschlag für Bolzung wird auch dann für den vollen Aushub nach der ganzen Tiefe, jedoch nur auf die Länge des Bolzwerkes verrechnet, wenn das Bolzen nur in einem Theile erfolgt.

Falls ein Aushub bis auf eine Zwischensohle (Kellersohle, Ab satz einer Einschnittsböschung u. s. w.) ohne Bolzung erfolgt und erst von dieser an Aushubkörper mit Bolzung Vorkommen, oder falls das Umgekehrte stattfindet, darf der Zuschlag für Bolzung nur für jenen dieser Theile nach obiger Bestimmung verrechnet werden, bei welchem die Bolzung vorgenommen wurde.

Die Cubatur des allenfalls in der Baugrube belassenen Bölz-holzes wird bei der Berechnung der Anschüttung, beziehungsweise Verführung nicht berücksichtigt.

d) Wasserschöpfen.

Wenn das Wasser schöpf en im Einheitspreise der Erdarbeiten nicht berücksichtigt ist, so wird es nach Tagschichten verrechnet.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien hat der Unternehmer keinen Anspruch auf Vergütung- für die Beseitigung des in die Baugrube eindringenden Regenwassers, und er trägt den durch Zufall herbeigeführten Schaden.

Für das Ausleihen und Abnützen der Werkzeuge, Maschinen u. s. w. sind 25% des Arbeits- und Aufsichtslohnes einzustellen.

Ihre Zu- und Abfuhr ist eigens zu verrechnen.

Die Aufstellung und Bedienung der Maschinen werden in Tagschichten, das Heiz- und Beleuchtungsmaterial nach Einheitspreisen verrechnet.

e) Erdtransport.

Die Verführung der Erdmassen mittels Schubkarren ist in den Einheitspreisen für die Erdarbeiten inbegriffen, wenn die Transportweite höchstens 30 m beträgt.

Bei grösseren Distanzen ist die Verführung besonders, nach Cubikmeter der zu verführenden Massen zu berechnen. (Siehe II. Theil, § 2.)

Unter Transportweite ist zu verstehen: der Abstand W (Fig. 11) des Schwerpunktes der bewegten Masse in ihrer ursprünglichen Lage von dem in der endgiltigen.

Für jeden Meter Steigung*) ist die horizontale Transportweite

W—

< 0*05.

um 20 m zu vermehren, wenn mindestens IU=15m und

Wt = W -f 20 H.

H bezeichnet die zu überwindende Steigung und Wx die Transportweite, welche in Rechnung zu stellen ist.

Wenn die Verführung besonders veranschlagt wird, so erfolgt die Berechnung nach den Ausmaassen in gelockertem Zustande.

3. Veranschlagung der Maurerarbeiten,

a) Aufgehendes Mauerwerk.**)

Die Veranschlagung der Maurerarbeiten erfolgt auf verschiedene Weise:

a)    einschliesslich der Lieferung aller Materialien u. s. w.;

b)    Arbeitslohn, Mörtel, Geräthe und Gerüste einerseits und das Steinmaterial andererseits werden für sich veranschlagt;

c)    man veranschlagt den Arbeitslohn einschliesslich der Ge-räthe und Gerüste getrennt von dem Materialerfordernisse;

d)    es wird nur der Arbeitslohn veranschlagt.

Für das unterste Geschoss gilt ein Grundpreis, dem für jedes folgende Geschoss bestimmte Beträge zugeschlagen werden.*)

zu-

Das Keller- und das Fundamentmauerwerk und Betoni-rungen werden nach ihrem Volumen berechnet. Dabei gelangen Höhenschichten von 1 m zur Verwendung; für die oberste Schichte gilt ein Grundpreis, zu dem für jede folgende ein bestimmter Betrag, der dem Mehrerfordernisse an Arbeit Rechnung trägt, zuschlagen ist.

Die im Beton steckenden Pfahlköpfe werden nicht abgezogen.

Die Anarbeitung der Ziegel am Anschlüsse an das Holzwerk bei Riegelwänden ist nicht eigens zu verrechnen.

Freistehende Schornsteine werden unter Angabe der Zahl und Grösse der in ihnen befindlichen Schlote nach dem Current-maasse ihrer Höhe, einschliesslich Ausfugung, Verputz und Herstellung des Kopfes berechnet. Bei reicher ausgestalteten Schornsteinköpfen sind entsprechende Zuschläge einzustellen.

Kesseleinmauerungen, Maschinenfundamente, Feuerungsherde, Oefen für grosse Heizungen und Heizkammern werden als aussergewöhnliches Mauerwerk berechnet.

Nach dem Currentmaasse werden verrechnet:

Gemauerte Säulen, Postamente u. dgl., Dampfschornsteine, deren Sockel, Canäle, Schächte und Schläuche.

FagadeVerblendungen mit Ziegeln sind besonders zu verrechnen. Das Aufmauern von einfachen Pfeilern, die Einfassung, Reinigung und Ausfugung der Flächen, sowie die Gerüste sind im Preise inbegriffen.*)

Alle Nebenleistungen (das Herstellen von Aussparungen, das Ausfugen und der Verputz von Heizungs- und Ventilations-schlöten, das Versetzen der Thüren und Fenster, das Vermauern der Schliessen u. s. w.) haben im Einheitspreise inbegriffen zu sein.

Die Preise der Mauermaterialien gelten einschliesslich der Zufuhr zum Bauplatze. Der Kalk ist als gelöscht zu verrechnen.

Das gewöhnliche rauhe Zu richten minder harter oder harter Bruchsteine an den Lager-, Stoss- und Ansichtsflächen ist so weit in den Erfordernissen für die Herstellung von Bruchsteinmauerwerk inbegriffen, dass für die Herstellung des Verputzes oder bei

Keller-, Canal-, Brunnen- und Trockenmauerwerk die Bearbeitung der Bruchsteine nichts zu verrechnen ist.*)

Die reine oder quaderförmige Bearbeitung der Bruchsteine wird verrechnet, wenn das Mauerwerk mit Hausteinen bekleidet wird. Dieses Erfordernis umfasst sowohl die Erzeugung der Hausteine aus gewöhnlichen Bruchsteinen (Bearbeitung der einzelnen Steine an den Lager-, Stoss- und Ansichtsflächen) als auch die Mehrarbeit für die sorgfältigere Herstellung des Mauerwerkes auf die Bekleidungsdicke.*)

Die Mörtelbereitung ist im Einheitspreise schon enthalten.

Die Beschaffung des Wassers zum Kalklöschen und zur Mörtelbereitung ist nur dann zu verrechnen, wenn das Wasser in der Nähe des Baues nicht zu bekommen ist, sondern aus grösserer Entfernung zugeführt werden muss.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien hat für die Beschaffung des zu den Arbeiten erforderlichen Wassers der Unternehmer auf seine Kosten zu sorgen. Es wird ihm jedoch die Gemeinde nach Möglichkeit zu diesem Behufe die unentgeltliche Benützung der in der Nähe des Arbeitsplatzes befindlichen, der Gemeinde gehörigen Brunnen, sowie die Benützung der städtischen Wasserleitung, diese jedoch nur gegen Bezahlung des für Industrieunternehmungen gütigen Preises, gestatten.

b) Gewölbmauerwerk.**)

Flache Tonnen (preussische Kappen) zwischen Traversen, Gurten oder Mauern verrechnet man nach dem Flächenmaasse der Grundfläche des von ihnen überwölbten Raumes.

Die übrigen Gewölbe werden nach ihrem Volumen berechnet. Wegen der schwierigen Arbeit sind aber zum Einheitspreise für aufgehendes Mauerwerk noch folgende Zuschläge einzustellen: 25% für Gurten, Thür- und Fensterbögen,

25%    „    scheitrechte Gewölbe,

20%    „    gerade Tonnen,

30%    „    schiefe Tonnen,

35% » Stichkappen,

35% „ Kappen-, Mulden- und Spiegelgewölbe,

70%    „    Kreuzgewölbe,

30%    »    wälische Platzel,

35°/₀ für böhmische Platzel,

50°/₀    „ Kuppeln.

Die Nachmauerung ist wie aufgehendes Mauerwerk des betreffenden Geschosses zu verrechnen.

Quadergewölbe aus sehr hartem Sandstein erfordern um 25%, solche aus Granit um 50% mehr Tagschichten als die aus mittelhartem Sandsteine.¹⁰)

Bei Quadern mit Verzierungen erhöht sich das Arbeitserfordernis um 25%.¹⁰)

Quadermauerwerk, beziehungsweise Quadergewölbe von einem geringeren Ausmaasse als 2 m³ sind als Quaderversetzungen zu verrechnen.¹⁰)

c) Gesims- und Decorationsmauerwerk.¹¹)

Gesimsmauer werk wird nach dem Currentmaasse verrechnet, dabei ist nicht bloss auf die Höhe und Ausladung, sondern auch auf den im Mauerwerke liegenden Theile des Gesimses Rücksicht zu nehmen.

Das Versetzen der steinernen Hängeplatten, Consolen und Tragsteine ist eigens zu verrechnen.

Werden zu Gesimsen Hängeplatten oder besondere Gesimsziegel verwendet, so wird das aufgewendete Material besonders verrechnet. Das Arbeitserfordernis erhöht sich nicht.¹²)

Nach dem Preistarife der Stadt Wien darf für die zur Verwendung kommenden Gesimsziegel, sowie für das Aufziehen und Versetzen der steinernen Hängeplatten nichts verrechnet werden.

Wenn Gesimse in einem Geschosse, das höher als 4 m über dem Erdboden liegt, auszuführen sind, so muss man für jedes Geschoss (je 4w Höhe gelten dann als ein Geschoss für sich) wegen der grösseren Kosten der Gerüste und wegen der schwierigeren Hinaufschaffung des Materiales zu den Arbeitslöhnen der Maurer 5% und zu denen der Handlanger 10% zuschlagen.

Decorationsmauerwerk (Quadern, Lisenen u. s. w.), welches über die Mauerflucht vorspringt, wird, wenn die kürzere Dimension des Decorationstheiles höchstens 30 cm beträgt, nach dem Currentmaasse, sonst nach dem Flächenmaasse berechnet, und zwar mit Rücksicht auf die Ausladung.

Gesims- und Decorationsmauerwerk, welches nachträglich in die Mauer eingestemmt wird, ist mit Rücksicht auf die erschwerte Arbeit besonders zu vergüten.

Werden an alten Gebäuden neue Gesimse hergestellt, so ist das Arbeitserfordernis sammt dem Requisitensatz um 50% zu erhöhen, weil besondere Gerüste aufzuführen sind.

Die Fagaden werden in der Regel nach dem Flächenmaasse verrechnet. Dann wird die Gesimsherstellung (weder das Auslegen, noch das Ziehen) nicht eigens vergütet.

d) Versetzarbeiten.

Das Versetzen wird berechnet:

a)    nach dem Currentmaasse — bei Thür- und Fensterstöcken, hölzernen Rastschliessen, Holzrösten, Retiradeschläuchen, Dunstrohren, bei Zierstücken aus Cement, Gyps, Thon oder Metall für fortlaufende Verzierungen von höchstens 30 cm Höhe;

b)    nach dem Flächenmaasse — bei Fensterbrettern, über 30 cm hohen Zierstücken;

c)    nach der Stückzahl — bei Gainzen, Putzthürchen, Wasser-leitungsthürchen, Ventilationstliüren u. s. w., Schornsteinaufsätzen bis 1-5 m Länge, Klappen, Steigeisen, Consolen, Rosetten, Balustern u. dgl.;

d)    nach dem Gewichte — bei Schliessen, Traversen, eisernen Säulen und sonstigen Eisenconstructionen;

e)    nach Tagschichten — bei Dampfkesseln, grösseren Maschinenbestandtheilen, Rauchrohren über 1*5 m Länge.

In den Preis des Versetzens sind alle Vorbereitungsarbeiten, die Gerüstung und Bolzung, sowie der erforderliche Mörtel inbegriffen. Die Beistellung von Hölzern und Requisiten, ferner die Eisen- oder Holzbestandtheile zum Befestigen, sowie das Dichtungsmaterial sind besonders zu vergüten.

Bei neuen Mauern ist das Versetzen der Thür- und Fenstersteine, der Thür- und Fensterstöcke, der Rastschliessen oder anderer Bestandtheile, welche innerhalb desMauerwerkes liegen, ausgenommen eiserne Schliessen und Traversen, schon in den betreffenden Mauerwerkspreisen inbegriffen. *)

e) Adaptirungsarbeiten,

Die Adaptirungsarbeiten werden im Allgemeinen nach denselben Normen berechnet wie Neuherstellungen.

Mauern bis zu 30 cm Stärke berechnet man nach dem Flächen-maasse.

Von den erforderlichen Gerüsten werden die Hänge-, Ausschuss- und laufenden Schragengerüste nach dem Currentmaasse die Langtännen-, Leitern-, Stuccatur-, Treppen- und Schutzgerüste nach dem Flächenmaasse berechnet; beide Gerüstarten mit Berücksichtigung des Stockwerkes.

Ab- und Durchbrechungen von Mauerwerk sind nach dem wirklichen Ausmaasse in Cubikmetern zu berechnen; das Auf-reissen von Pflasterungen nach dem Flächenmaasse; das Sprengen, Abtrennen, Abstemmen alten Mauerwerkes in Tagschichten.

Für die Abnützung der Geräthe und Werkzeuge sind 50% des Arbeits- und Aufsichtslohnes einzustellen.

Die Sprengmittel werden besonders vergütet.

Das Abschlagen von Putz, das Auskratzen der Fugen, das Abscheeren der Wände und der Plafonds wird nach dem Flächenmaasse verrechnet; desgleichen das Abräumen des Schuttes von Beschüttungen.

Das Verführen des Schuttes, der Ziegel- und Steintrümmer berechnet man, wenn thunlich, nach dem Raummaasse, sonst nach Fuhren oder Tagschichten.

f) Demolirungsarbeiten,¹³)

Durch-

Bei Mauer abbrüchen, Pflasterabtragungen brüchen von Oeffnungen, deren Lichtmaass über 1 m- beträgt, gewinnt man, wenn das Material nicht vom Salpeterfrass oder von der Feuchtigkeit angegriffen ist, an noch brauchbarem Materiale mindestens

30% bei Ziegelmauerwerk bis zu 30 cm Stärke,

30%    „ Ziegelmauerwerk über 30 cm „

50%    „ Bruchsteinmauerwerk,

75 %    „ Quadermauerwerk,

25%    „ liegendem Ziegelpflaster,

50%    „ stehendem Ziegelpflaster,

65%    „ Steinpflaster,

75% ,, Würfelpflaster.

Bei Neubauten an Stelle alter Gebäude wird das Demoliren von Mauern in der Regel derart an den Unternehmer ver-

geben, dass ihm für die Arbeitskosten das Material überlassen wird. Hiebei wird aber angenommen, dass das bestehende Gebäude ganz abgetragen wird, und dem Unternehmer ausser den Mauermaterialien auch alles übrige überlassen bleibt; dass er berechtigt ist, die aus der Demolirung gewonnenen Materialien, insoweit sie tauglich und brauchbar sind, zum Wiederaufbaue des neuen Objectes zu verwenden.*)

Werden aber die Demolirungsarbeiten bezahlt, so sind die gewonnenen Materialien zu reinigen und aufzuschlichten, der Schutt ist zu verführen, und die erforderlichen Bolzungen und Gerüste sind zu besorgen.*)

Als Maximaldistanz für das aufzuschlichtende, beziehungsweise zu verführende Material ist anzunehmen 20 m.*)

Die erforderliche Gerüstung und Bolzung, sowie die Verführung des Schuttes ist im Preise inbegriffen.**)

Das Ausbrechen von Thüren, Fenstern oder einzelnen Werkstücken ist nie eigens zu verrechnen, wenn die ganze Mauer abgebrochen und verrechnet wird.

g) Putzarbeiten,***)

Das Versehiessen und das Verbrämen der Fugen und in die Latte gezogener Verputz werden im wirklichen Ausmaasse nach dem Flächenmaasse verrechnet.

Bei Weissigungen und Färbelungen bis zu Höhen von 8 m und bei Verputzherstellungen bis zu Höhen von 5 m über dem Fuss-boden wird — nach dem Preistarife der Stadt Wien — ein Gerüst nicht vergütet.

Der Innenputz der Rauchfänge wird nach dem Flächenmaasse berechnet; das Ziehen der Gesimse nach dem Current-maasse.

Das Ueberputzen der steinernen Hängeplatten ist als Gesimsputz anzusehen.

Das Putzen der Lisenen, ob sie nun glatt oder verziert, rund oder eckig sind, wird, wenn sie developpirt unter 45 cm Breite haben, nach dem Currentmaasse; wenn die Breite mehr als 45 cm beträgt, nach dem Flächenmaasse berechnet.

Die Beistellung der Schablonen ist bei der Herstellung der Gesimse nicht besonders aufzurechnen.

Das Verputzen von Fussböden nach dem Legen wird nach dem Currentmaasse besonders verrechnet, ohne vom Flächenmaasse der schon verrechneten Fläche abgezogen zu werden.

Nachträgliches Verputzen und Reparaturen an bereits vollendeten Arbeiten müssen, wenn nicht ein Verschulden des Baumeisters die Ursache ist, vom Bauherrn vergütet werden.

Mauerputz an alten, jahrelang bestehenden Gebäuden kommt um 10% theuerer als bei Neubauten. Ausserdem muss noch die Gerüstherstellung eigens veranschlagt werden.¹⁴)

h) Gerüste«

Das Beischaffen, Aufstellen, Instandhalten und Abschlagen der Gerüste, sowie das Beistellen und Wegschaffen der Geräthe ist in den Einheitspreis einzuschliessen.

Wenn während des Aufbaues weder Gewölbe noch Tram- oder Dippelböden hergestellt werden, so ist die Einrüstung der Stockwerke nach dem Flächenmaasse besonders zu verrechnen.

Alle Gerüste, welche nicht eigens für die Baumeisterarbeiten nöthig, sondern für andere Geschäftsleute erforderlich sind, werden besonders bezahlt und nach dem Flächenmaasse verrechnet.

Wenn für aussergewöhnliche Arbeiten oder in unvorhergesehenen Fällen bereits vorhandene Gerüste stehen bleiben oder Gerüste eigens hergestellt werden, so ist dafür eine Vergütung zu leisten.

Schwierige, abgebundene Gerüste (für Thürme u. s. w.) sind bei den Zimmermannsarbeiten eigens zu veranschlagen.

Müssen für Versetzarbeiten eigens Gerüste aufgestellt werden, so sind sie besonders zu vergüten.

i) Verschiedene Arbeiten.

Alle Arbeiten, bei denen es nicht thunlich ist, dass sie nach dem Ausmaasse verrechnet werden, sind in Tagschichten zu berechnen.

Der Schutz von Baugegenständen während des Baues wird, wenn dazu besondere Vorrichtungen nöthig sind, je nach der Art des Gegenstandes, nach der Stückzahl oder nach dem Ausmaasse eigens verrechnet.

Alle Arbeiten, welche zwar durch Arbeiter des Baumeisters besorgt werden, aber nicht zur eigentlichen Herstellung der Bau-

meisterarbeit gehören, sind sammt Aufsicht nach dem Taglohne eigens zu verrechnen. Dahin entfallen das Reinigen der Fenster, Thüren, Fussböden und Pflasterungen, das Verführen von Kehricht, Abfällen u. dgl.

Nachträgliche Ab- und Umänderungen, wenn sie nicht durch Verschulden des Baumeisters veranlasst werden, sind nicht als Neuherstellungen, sondern als Nachtragsarbeiten besonders zu vergüten.

Werden Arbeiten zur Nachtzeit ausgeführt, so muss die Beleuchtung eigens bezahlt werden.

Bei Ausheizungen sind sowohl das verwendete Material als auch die Arbeit und die Gerätheabnützung eigens zu verrechnen.

Einplankungen und andere Vorarbeiten sind, wenn sie nicht dem Zwecke des Baumeisters, der sie herstellt, dienen, besonders zu bezahlen.

Die Bewachung des Baues obliegt dem Baumeister bis zur Vollendung nur insoweit, als es seine eigenen Herstellungen und die zu ihnen erforderlichen Gegenstände betrifft.

Die Kosten der allenfalls nöthigen polizeilichen Ueber-wachung des Bauobjectes sind vom Bauherrn zu tragen.

4. Veranschlagung der Stückarbeiten.*)

Die Stuckaturung wird nach dem Ausmaasse der zu stuckaturenden Fläche verrechnet. Für jede Hohlkehle ist ein Zuschlag von 15 cm einzustellen.

Die Gerüste, Modellkosten, das Anbringen und Befestigen sind im Preise inbegriffen.

Gezierte Stuckaturung bei reicheren Plafonds ist gesondert zu berechnen.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien werden bei verticalen oder horizontalen Stuckaturungen Oeffnungen von mehr als 0'4m2 Lichtfläche (für welche die Stocklichten in Rechnung zu stellen sind) abgezogen.

5. Veranschlagung der Steinmetz arbeiten.**)

Man veranschlagt die Steinmetzarbeiten:

a)    dass man in den Arbeitslohn das Materialerfordernis ein-

schliesst,

b)    dass man beide trennt.

Wenn der Steinmetz das Abladen besorgen muss, so ist diese Leistung im Taglohne zu vergüten.

Die Anfertigung der Schablonen, das Nacharbeiten, die Reinigung, die Lieferung und das Einsetzen der Dübel, die Zufuhr, das Empor schaffen der Werkstücke, die Beistellung der Winden, Seile und sonstigen Geräthe, das Vergiessen und Vermauern der Zwischenräume, die erforderlichen Gerüste, falls sie nicht bei den Maurer- oder den Zimmermannsarbeiten berücksichtigt werden, ist in den Einheitspreis einzuschliessen.

Die beim Versetzen der Steinmetzarbeiten erforderlichen Maurermaterialien (Ziegel, Mörtel u. s. w.) sind bei der Veranschlagung der Maurermaterialien zu berücksichtigen.

Alle Arbeiten beim plangemässen Versetzen der einzelnen Werkstücke (Beihilfe, Nacharbeit, Ausarbeiten der Falze, Klammern und Kropflöcher u. dgl.), die Verkittung nebst Beigabe des Kittes sind ohne besondere Entschädigung zu leisten. Eine Ausnahme hievon findet nur dann statt, wenn die Lieferung und das Versetzen getrennt vergeben werden.

Dagegen sind alle Arbeitsleistungen, welche sich infolge von Abänderungen der Bau- oder Detailpläne oder der Dispositionen beim Versetzen ergeben, zu vergüten.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien ist die Aufrechnung von Taglöhnen und Materialien nur dann zulässig, wenn die Gemeinde die Steine selbst beistellt oder deren Ueberarbeitung dem Unternehmer speciell anordnet, oder wenn alte Werkstücke zur Umarbeitung oder Ausbesserung gelangen. Das Einsetzen (d. i. die gesammte Arbeit und Materialbeigabe) von glatten und pro-filirten Theilen und Stufen (Führungen) wird aber nicht nach dem Taglohne, sondern nach dem Currentmaasse mit dem für 1*6 m lange Stufen normirten Preise vergütet.

Bei den Steinmetzarbeiten sind zu verrechnen:

1.    nach dem Currentmaasse:

a)    alle Werkstücke, deren Maasse nach zwei Richtungen (Breite und Dicke) nicht mehr als 30 cm betragen,

b)    gerade Stufen bis zu 40 cm Breite,

c)    Spitzstufen bis zu einer verglichenen Breite von 40 cm,

d)    Rinnen, Canalgrände, Wasserläufe;

2.    nach dem Flächenmaasse: alle Werkstücke, bei welchen nur eine Dimension nicht über 30 cm misst;

3.    nach dem Raummaasse: Werkstücke, deren Ausmaasse nach allen drei Richtungen über 30 cm betragen;

4. nach der Stückzahl:

a)    Werkstücke, bei denen alle drei Dimensionen unter 30 cm messen,

b)    solche Werkstücke, deren Ausmaasse im Vergleiche zu den Herstellungskosten unbedeutend sind, wie z. B. Baluster, Säulenschäfte unter 30 cm Durchmesser, nebst den zugehörigen Basen, Capitälen, Postamenten u. s. w.

6. Veranschlagung der Zimmermannsarbeiten.¹⁵)

Die Zimmermannsarbeiten werden veranschlagt:

a)    einschliesslich Holzmaterial und Nägel;

b)    man veranschlagt einerseits den Arbeitslohn, einschliesslich der Nägel und andererseits das Holzmaterial. Diesen Vorgang schlägt man bei Dachstühlen, Balkenlagen und Holzwänden ein.

Bei Arbeiten im Taglohne, welche mittels Wochenlisten verrechnet werden, dürfen keine Polire in Rechnung gestellt werden. Zu dem tarifmässigen Taglohne wird kein Zuschlag für Aufsicht und Geräthe „passirt”.¹⁶)

Für Arbeiten im Wasser ist ein Zuschlag von 50% zu verrechnen. jedoch nur dann, wenn sie im Taglohne verrechnet werden. Dieser Zuschlag darf aber auf die Materialien nicht angewendet werden.¹⁶)

Für Arbeiten während der Nacht werden um 50% höhere Taglöhne vergütet.¹⁶)

Für Arbeiten in dunklen Räumen während des Tages werden um 10% höhere Löhne als Ersatz für die Beleuchtung und wegen der erschwerten Arbeit vergütet.¹⁶)

Bei sämmtlichen Arbeiten und Lieferungen ist die Zufuhr auf den Bauplatz, das Herrichten und Anarbeiten sowohl am Zimmerplatze als auch am Bauplatze, das Verbinden und Aufstellen, das Anbringen der eisernen Verbindungsmittel (Klammern, Hängeisen, Schuhe, Bolzen u. s. w.) und der Nägel in den Einheitspreisen inbegriffen.

Sind aber Tram- oder Dippelböden in bestehenden Gebäuden einzuziehen oder auszuwechseln, oder sind Dachstühle theilweise zu ergänzen, so ist der Arbeitslohn für den Transport innerhalb des Gebäudes, sowie für das Einziehen und Legen, eventuell auch

für das Abtragen der alten Böden eigens nach Tagschichten zu vergüten.

Für das Ausleihen von Hölzern wird ausser dem Fuhrlohne

für das Hin- und Zurückführen noch ein Fünftel des Preises der betreffenden Holzgattung für den Gebrauch, Verschnitt und das Auseinandernehmen vergütet.

Die Preise für kienföhrene Hölzer stehen um 10% niedriger als die für lärchene und eichene. Fuhrlohn und Anarbeiten werden für beide gleich vergütet.

Bei Herstellungen aus Eichenholz sind die Arbeitslöhne um 50%, bei solchen aus Lärchenholz um 20% gegen die für Tannen- und Fichtenholz zu erhöhen.

Abfasungen sind nach der wirklichen Faserlänge zu verrechnen.

Bei gehobelten Arbeiten wird für jede gehobelte Fläche eine Restringirung der Holzdimensionen nur um höchstens 2 5 m zugestanden.

a) Dachstühle.

Die Dachstühle werden nach dem Ausmaasse (Quadratmeter) * der Dachgrundfläche verrechnet.

Die ausser der Attika liegende Gesimsschalung u. s. w. ist eigens zu verrechnen.

Wenn man die Berechnung des Dachstuhles durchführt, ohne in die Pläne Einsicht zu nehmen, so kann man sie dadurch vereinfachen, dass man Grate und Ixen eigens nach dem Currentmaasse verrechnet.

Die normalen Preise gelten für Dachneigungen von 20 bis 36° und Höhen der Hauptgesimsoberkanten von höchstens 1 m über dem Dachbodenpflaster.

¹

Oberbeck, Ueber Herleitung und Anwendung von Preistabellen für Erdtransporte. Deutsche Bauzeitung, 1871.

²

Vorstehendes nach dem österreichischen Ingenieur- und Architekten-

³

Pro 1000 Stück.

⁴

Pro 100 kg.

⁵

Siehe z. B. III. Abschnitt: 3. Kostenberechnung, Post Nr. 1.

⁶

Normalien des österreichischen Ingenieur- und Architektenvereines.

⁷

Junk, Wiener Baurathgeber.

⁸

Preistarif der Stadt Wien.

⁹

Siehe auch I. Theil, § 1, Punkt 3. f) Preistarif der Stadt Wien:

Wenn wir bezeichnen mit

p den Grundpreis für die Aushebung von 1 m3 t die Tiefe des Aushubes in Metern, so beträgt der Zuschlag zum Grundpreise

zl — cct für die Förderung z₂ = ß t „    „ Bolzung

z = (a -f- ß) t zusammen und 1 m³ kostet K ==p -f z =p -f- (a -f ß) t.

¹⁰

Preistarif der Stadt Wien.

¹¹

Siehe auch I. Theil, § 1, Punkt 4 c.

¹²

Junk, Wiener Bauratligeber.

¹³

Siehe auch I. Theil, § 1, Punkt Ad.

¹⁴

Junk, Wiener Baurathgeber.

¹⁵

Siehe auch I. Theil, § 1, Punkt 6.

¹⁶

Preistarif der Stadt Wien.

Bei Neigungen unter 20° findet ein Abzug von 10%, bei solchen über 36 bis 45° ein Zuschlag von 10% statt.

Liegt die Hauptgesimsoberkante bloss auf einer Seite höher als 1 m über dem Dachbodenpflaster, so ist bei Doppeldachstühlen ein Zuschlag von 5%, bei Doppeldachstühlen mit beiderseitiger Ueberliöhung und bei Flugdachstühlen ein Zuschlag von 10% einzustellen.

E isenbest an dtheile, mit Ausnahme der Klammern, Schrauben, Halsen, sind im Preise nicht inbegriffen; sie werden eigens nach dem Gewichte verrechnet.

Rinnenausschalungen sind nach dem Ausmaasse ihrer verstreckten Fläche zu berechnen.

Dachbodenrinnen und Wasserleitun gsschutzkästen werden nach dem Currentmaasse in ihrer grössten Abwicklung verrechnet. Bilden sie eine gebrochene Linie, so ist ihre Länge nach den ausspringenden Winkeln zu messen.

Dachbodenlauftreppen sind nach dem Flächenmaasse zu verrechnen. Ihre Unterstützungen sind im Preise inbegriffen.

Dachbodenabtheilungswände sammt Gerippe und Thüren werden nach dem Flächenmaasse verrechnet. Das Thürbeschläge ist aber nicht im Preise inbegriffen.

Stufen über Bundträme und Bodenrinnen sind nicht mit den Lauftreppen, sondern eigens nachdem Currentmaasse zu verrechnen.

b) Decken.

Werden die Holzdecken von Traversen getragen, so ist für die Mehrarbeit, welche das Einfügen der Holzbalken in die Träger bedingt, bei Dippelböden ein Zuschlag von 2o°/₀> bei Tramböden ein Zuschlag von 10°/₀ einzustellen. Die Verkeilung an den Traversen ist im Preise inbegriffen.

Die Klammern werden nach dem Gewichte vergütet.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien werden die erforderlichen Auswechslungen nicht besonders vergütet.*)

Man geht aber auch so vor, dass dann, wenn die Balken an beiden Seiten der Mittelmauer ausgewechselt werden müssen, für den zweiten Wechsel sammt Anarbeiten eine Mehrzahlung nach dem Currentmaasse im Verhältnisse zu den Preisen des Tram- oder Dippelbodens einzustellen ist.

Tramkästchen (aus Holz oder Blech) werden nach der Stückzahl verrechnet; hölzerne kreuzweise Versteifungen nach dem Currentmaasse; etwaige eiserne Zugstangen nach dem Gewichte.

Rastschliessen, Rastladen, Hirn- und Deckladen sind eigens zu verrechnen.

Bei Herstellung neuer Dippel- oder Tramböden in alten Gebäuden tritt zu den Preisen ein Zuschlag von 10° ₀. Bei Herstellung zwischen Traversen entfällt dieser Zuschlag.*)

c) Verschiedene Zimmermannsarbeiten,

Pfosten- und Riegel wände sind nach dem Flächenmaasse zu verrechnen.

Fussböden werden nach dem Flächenmaasse zwischen den verputzten Mauern verrechnet.

*) Preistarif der Stadt Wien.

Etwaige Einfassungen der Oeffnungen sind eigens zu vergüten.

Kellerthürstocke ohne Falz sind nach der Stückzahl zu verrechnen. Gefalzte Thürstöcke und Canalstöcke werden nach ■Currentmetern ihres Umfanges, mit Zugabe der Zapfenlänge, Canaldeckel nach dem Flächenmaasse verrechnet.

Die Ausschalung der Holz- und Eiseinwurfsschächte ist nach dem Flächenmaasse zu verrechnen.

Langtännen (Landenen) werden dem Unternehmer der Baumeisterarbeit auf die Dauer des Baues gegen Vergütung der Transportspesen leihweise überlassen. Abgänge an Langtännen sind mittels Uebereinkommen nach Currentmetern zu vergüten.

Bei Gebäuden, welche eine grosse Zahl von Langtännen fordern und mehr als zwei Jahre an Bauzeit beanspruchen, ferner, wo die überlassene Gegenleistung des Untermehmers der Baumeisterarbeiten vom Zimmermeister nicht verwendet werden kann, ist in dieser Beziehung eine besondere Vereinbarung zu treffen.

Die Aufzugsgerüste sind dem Zimmermeister unentgeltlich herzustellen und zur Benützung zu überlassen.

Die Piloten werden nach dem Currentmaasse verrechnet.

Das Abschneiden der eingerammten Piloten auf die gewünschte Höhe ist nicht zu vergüten. Die Abfälle sind Eigenthum des Bauherrn.

Das Einrammen wird nach dem Currentmaasse der wirklich eingerammten Längen verrechnet, und wird diese Rammlänge bis zu der (vor dem Pilotiren gemessenen) Cünette gerechnet.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien wird das Einrammen nach dem Flächenmaasse des Pilotenmantels, und zwar nur für den eingerammten Pilotentheil vergütet.

Der durch das Einrammen auftretende Auftrieb des Erdreiches wird nicht berücksichtigt. Für das freie Eindringen durch das Gewicht erfolgt kein Abzug.

Pilotenschuhe und Nägel werden nach Kilogramm verrechnet.

Grundröste aus Lang- und Querschwellen sind nach Currentmeter der Länge ihrer einzelnen Bestandteile zu verrechnen. Das Legen und sonstige Anarbeitungen sind inbegriffen.

Planken, Schranken, Stacketen und sonstige Einfriedungen sind nach dem Currentmaasse zu verrechnen. Thore und Thüren werden besonders vergütet. Ist für sie kein besonderer Preis vereinbart worden, und werden sie in gleicher Weise wie die Einfriedung hergestellt, so verrechnet man sie zum selben Einheitspreise, stellt aber ihre Maasse in der Längsrichtung der Einfriedung doppelt in Rechnung. Die Beistellung der Erdstreben bei den Thor pfeilern, sowie das Aufstellen einschliesslich der Erdarbeit sind im Preise inbegriffen.

7. Veranschlagung der Dachdecker arbeiten.¹) (Ziegel- und Schieferdächer.)

Entweder veranschlagt man

a)    den Arbeitslohn einschliesslich des Materialerfordernisses,. oder

b)    man trennt beide.

Wetter- und Feuer mauerleisten bei Ziegeldächern sind bei Neu- und Umdeckungen im Preise inbegriffen.

Wo statt der gewöhnlichen 5 cm-Ueberdeckung der Grate und Firste mit Schiefer Grat- oder Firstbleche zur Verwendung kommen, sind diese aus verzinntem 20 cm breiten Eisenbleche herzustellen und sammt Kreuznägeln unentgeltlich beizustellen und zu befestigen.

8. Veranschlagung der Spänglerarbeiten.²)

* a) Allgemeine Bestimmungen.

Die Preise sind zu verstehen für fertige Arbeit sammt Zufuhr zum Bauplatze, einschliesslich der Beistellung der Nägel, Haften und Löthung.

Gerüste sind in den Preisen nicht inbegriffen.

Bei Weissblech- und Eisenblecharbeiten ist der zweimalige Anstrich im Preise inbegriffen.

Arbeiten in Zinkblech und verzinktem Bleche, Rinnen und Rohrhaken sind ohne Anstrich zu berechnen.

Verzinkte und verzinnte Eisentheile und Nägel sind besonders zu berechnen.

Das Zinkblech ist immer als Nummer 11 zu verstehen und das Eisenblech als 20er Deckblech, wenn die Nummer nicht genannt ist.

Bei Taglohnarbeiten wird für jeden Gehilfen- oder Lehrjungentag im Maximum ¹/₂ % Salzsäure und 8 kg Kohle passirt.***)

Der Ersteher der Spängler arbeiten bleibt für jeden Schaden aus der Verwendung des Feuers zu Löthungen verantwortlich und ist verpflichtet, in Fällen, wo bei Wind gearbeitet wird, eine Wache

) Preistarif der Stadt Wien.

9L

am Bauobjecte zu belassen und die nöthigen Vorsorgen zu treffen, um Feuergefahr zu verhüten.

b) Besondere Bestimmungen,

Man verrechnet:

a) Nach dem Flächenmaasse: flache Eindeckungen, grosse Gesimsrinnen,

Gesimsabdeckungen (siehe auch unter b), Abdeckungen der Ixen,

„ Brandmauern,

„ Feuermauern,

„ Lichthofmauern, Einfassungen der Oberlichten,

„ Rauchfänge, Ausfütterung der Bodenrinnen. b) Nach dem Currentmaasse:

Rinnen,

Gesimsabdeckungen (siehe auch unter a), Abdeckungen der Firste,

„ Grate,

„ Ixen

Brandmauern

JJ

yy

))

(siehe auch unter a)

1J

yy

„ Feuermauern „ Lichthofmauern „ Einfassungen der Oberlichten ,, Rauchfänge

}}

•y

*,y

yy

yy

yy

yy

yy

yy

Ablaufrohre,

Dunstrohre,

Oberlichtsprossen,

Schneerechen,

Profilirte Attiken zur Rinnenverkleidung. Stirnbleche.

c)    Nach dem Gewichte: Rinneneisen, Constructionseisen.

d)    Nach der Stückzahl: Einlaufstutzen,

Kappen der Dunstrohre, Dachscheiben der Dunstrohre, Einfassungen „

yy

Wassersammelkessel, liegende Dachfenster, stehende    „

Aussteigfenster,

Daclilucken.

Im Einheitspreise sind inbegriffen:

Die Holzleisten der Leistendeckungen, die Rinnenhaken, die Vorköpfe bei neuen Rinnen, Mauerhaken bei Abdeckungen, Wasserabweiser bei Verdachungen. Abdeckungsscheiben der Dunstrohre,') Befestigungshaken der Ablaufrohre, Befestigungshaken der Dunstrohre.

9. Veranschlagung der Kupferschmiedarbeiten.

Die für die Spenglerarbeiten aufgestellten allgemeinen und die meisten besonderen Bestimmungen sind auf die Kupferschmiedarbeiten sinngemäss anzuwenden.

Der grösste Theil der Kupferschmiedarbeiten (insbesondere die Dachdeckungen, Saumrinnen, Standröhren u. s. w.) werden nach dem Gewichte berechnet.

Die Eindeckung von gekrümmten oder geschweiften Dachflächen wird, wenn keine besondere Vereinbarung getroffen wurde, wie eine flache Eindeckung mit einer Aufzahlung von 15°/0 berechnet.

Altes Kupfer, das sich vorfindet, wird, wenn nicht ein besonderer Preis festgesetzt wurde, nach dem Gewichte zum halben Preise für neue Arbeiten verrechnet.

10. Veranschlagung von Tischlerarbeiten.³ ⁴)

Bei allen Neuherstellungen ist nebst der Beigabe des Holzes und des sonstigen Materiales auch die volle Anarbeitung im Preise inbegriffen, bei Reparaturen nebst der Handarbeit auch die Beistellung des nöthigen Holzes und der übrigen Materialien.

In den Preisen sind weiters inbegriffen: die Zufuhr, das Abladen und Vertragen, sowohl der Materialien als auch der fertigen Arbeiten; ferner die zur Befestigung der Parapetstöcke, Thürbekrönungen, Abtheilungswände und Windfänge erforderlichen Bank- und Winkeleisen.

Holzlieferungen sind nach dem Tarife für Zimmermannsarbeiten, Eisenwaaren nach dem für Schlosserarbeiten, beziehungsweise Eisenwaaren zu verrechnen. Dabei ist aber der für die Tischlerarbeiten ersteigerte Nachlass zu berücksichtigen.

Der Ersteher der Tischlerarbeiten hat alle Nachhilfe und Nachbesserungen auch nach dem Beschlagen und Anstreichen ohne besondere Entlohnung vorzunehmen.

1, Fussböden.

Weiche Fussböden (verleimte und unverleimte Fusstafeln, Schiffböden und Blindböden, beide ohne Mauerfriese) werden nach ihrem wirklichen Ausmaasse berechnet, d. h. es ist an jeder Seite der 2 cm tiefe Eingriff unter den Putz zuzuschlagen.

Harte Fussböden (Parquetten, Friesböden u. s. w.) auf weichen Blindböden werden,

a) falls die zur Einfassung bestimmten Mauerfriese in den Flächenraum des Fussbodens mitzurechnen sind, nur nach den Lichtmaassen des betreffenden Raumes gemessen;

bei welchen wenigstens zwei dieser Gewerbe zu thun haben, in einem eigenen Anschläge nach folgendem Formulare zusammenzufassen:

Nr.

Stück

Gegenstand

Einheits

preis

Tischler

Betrag

Schlosser

Glaser

Anstreicher

fl.

kr.

fl. | kr.

fl. | kr.

fl.

kr.

fl.

kr.

I!

Die auf die einzelnen Professionistenarbeiten entfallenden Beträge werden in die für diese Arbeit bestimmte Spalte eingestellt. Die Summen dieser Beträge überträgt man hierauf in den eigentlichen Kostenanschlag.

Wenn man auch gewöhnlich die Berechnung dieser Arbeitern getrennt durchführt, so ist doch eine derartige Zusammenfassung, welche die Kosten aller Arbeiten für 1 Loch Fenster, beziehungsweise Thüre u. s. w. liefert, von ganz besonderem Werte.

h) falls die Mauerfriese für sich vergütet werden, rechnet man den Fussboden nach Abzug der Friese.

Werden sowohl der harte als auch der weiche Fussboden von demselben Tischler hergestellt, so wird auch der Länge und der Breite des betreffenden Raumes je 1 cm zugeschlagen.

Bei harten Böden ist das einmalige Einlassen mit Wachs oder das zweimalige mit Leinöl im Preise inbegriffen.

2. Thüren und Fenster.

Die Thüren und Fenster werden nach dem Ausmaasse ihrer

Lichtfläche verrechnet. Als Begrenzung der Lichtfläche F sind anzusehen :

Fig. 13.

■EEE3f

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. IT.

-7

-T

a)    bei den Thüren (Fig. 13 bis 14) und den Fenstern, deren äussere Flügel nach aussen aufgehen (Fig. 15), die Stöcke (diese seien aus Holz, Stein oder Eisen), beziehungsweise die Futter ;J

b)    bei den Fenstern, deren äussere Flügel nach innen auf-gehen (Fig. 16), die äussere geputzte Laibung;

c)    bei den Thüren, welche in das Futter auf gehen (Fig. 17), die Thürstöcke mit den kleineren Lichtmaassen.

Falls grössere oder kleinere Ausmaasse bei Thüren oder Fenstern als die im Preistarife festgesetzten, zur Bestellung, beziehungsweise zur Anfertigung gelangen, so ist das Mehr- oder Minderflächenmaass genau im Verhältnisse zu den betreffenden Tarifposten, beziehungsweise den darin bestimmten Flächenmaassen zu ermitteln und zu entschädigen.

Für Thüren und Fenster mit bogenförmigem Sturze (und ebensolchen Stöcken) wird, falls über sie nicht eine besondere Vereinbarung getroffen ist, zu dem der Lichtöffnung umschriebenen Rechtecke ein Zuschlag von 25°/₀ zu den Preisen für die gleich grossen, mit geradem Sturze eingestellt. Ist der Sturz halbkreisförmig oder elliptisch, so wird ein Zuschlag von 40% vergütet.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien wird sowohl für einzelne

Bestandtheile als auch für vollständige Thore, Thüren, Windfänge. Fenster, Fensterbalken und Jalousien mit ungeradem Obertheile für die Berechnung dieses Theiles ein Zuschlag von 50% bei Segmentform und von 100% bei Halbkreis- oder Ellipsenform eingestellt.

Hiebei ist bei den nach dem Currentmaasse zu verrechnen

den Bestandteilen nur der ungerade Theil, bei den nach dem Flächenmaasse zu verrechnenden nur der Theil ober dem Bogen-anlaufe in Rechnung zu ziehen.

Thürfutter werden nur mit der normalen Dicke der Mauer, an welcher sie liegen, verrechnet.

Ergibt ein stärkerer Verputz eine grössere Breite, so wird dies nicht berücksichtigt.

Bei neuen Fenstern dürfen Kämpfer und lothrechte Mitteltheile des Fensters nicht besonders verrechnet werden.

Falls für Glas thüren nichts anderes vereinbart wurde, so ist ein Abzug von 5% von dem Preise der vollen Thüren zu berechnen, wenn keine Glassprossen verwendet werden. Ist dies aber der Fall, so erfolgt kein Abzug.

Fensterbretter sind eigens zu vergüten, wenn nicht ein besonderes Uebereinkommen getroffen worden ist. Falls aber das Fenster sammt Beigabe des Fensterbrettes vergeben wurde, und dessen Breite nicht ausdrücklich bestimmt ist, hat der Unternehmer der Tischlerarbeiten stets ein Fensterbrett von 16 cm Maximal-breite beizustellen. Jede Mehrbreite ist ihm eigens zu vergüten.

Jalousiekästen sind eigens zu vergüten, wenn nicht ausdrücklich deren Beigabe zu den betreffenden Fenstern oder Thüren schon in deren Preise inbegriffen ist.

11. Veranschlagung der Schlosserarbeiten.

Von den Schlosserarbeiten werden verrechnet:

1. nach dem Gewichte:

a) Schliesseneisen, und zwar Zug- und Schlagschliessen, Schlag-und Wechselklammern, Feuermauerschliessen, Ueberlagseisen u. s. w.

Sind die Trägerschliessen im Gewichte des Schliesseneisens-enthalten, so ist deren Lochen und Anschrauben als Regiearbeit zu verrechnen.

b) alle Arten Constructionseisen;

cj Schrauben sammt Köpfen und Muttern;

d)    genietete und gewalzte Träger, Eisenbahnschienen;

e)    Rinnenhaken, Hängeisen;

f)    Oberlichtgerippe nebst Zubehör;

g)    Retiradeschläuche, Bodenthüren;

h)    alle Gattungen von Lichteinfalls-, Oberlicht- und Stufengittern, ferner Fenster- und Thürgitter aus Flach-, Rund- oder Kittfalzeisen \

i)    zuweilen auch Stacketgitter u. s. w.

2.    nach der Stückzahl:

a)    Rauchfangputzthürchen, Rauchfangaufsätze;

b)    Stiegengeländerstäbe unter Berücksichtigung ihres Gewichtes, Stiegengriffstützen;

c)    Ventilationsflügel, Werkeisen;

d)    reich verzierte Gitter in Thüren, Fenstern, Hausthoroberlichten und sonstigen Oeffnungen;

e)    die Beschlägarbeiten.

3.    nach dem Currentmaasse:

a)    Verschalungsthürchen zu Wasserleitungsröhren;

b)    eiserne oder messingene Stangen (Schutz- und Teppichspreizstangen) ;

c)    guss- oder schmiedeeiserne Stacketgitter, Einfriedungsgitter,, verzierte Firstgitter.

4.    nach dem Flächenmaasse:

a)    Blechüberzüge, Rollbalken u. s. w.;

b)    zuweilen auch Stacketgitter u. s. w.

In den Preisen für das Anschlägen der Beschläge ist die Beigabe der Nägel, Stiften, Keile, Schrauben, Nieten, Unterlagsplatten, Vergussmaterialien u. s. w. und bei den Beschlägen an Holz sämmtliche Stemmarbeit für das Einlassen inbegriffen.

Falls Beschlägarbeiten, welche an Tischlerarbeiten vorgenommen werden, die für den Bau bestellt und dahin abgeliefert worden sind, wegen baulicher Veränderungen nicht zur Verwendung kommen, so sind sie ebenso zu berechnen, als würden sie thatsächlich zur Verwendung gelangt sein.

Der Unternehmer ist verpflichtet, sämmtliche Schlösser, KegeR Riegel vor der Uebergabe zu schmieren, und die Schlüssel vollständig zu übergeben.

Blechüberzüge an Thüren sind sammt der Falzbreite der Flügel zu verrechnen.

zu

Die Rollbalken sind zwischen den äussersten Kanten

messen.

Gegenstände mit Miniumgrundirung sind erst nach dem Grundiren zu wägen. Erfolgt die Abwage vor dem Grundiren, so wird eine Gewichtsvergütung für die abgängige Miniumgrundfarbe nicht geleistet.

In allen Preisen ist die Zufuhr zur Baustelle, die Beistellung der Arbeiter und einer geaichten Wage zum Ab wägen inbegriffen.

Beim Abschlüsse des Vertrages ist auszumachen, ob der Unternehmer der Schlosserarbeiten die eisernen Schablonen unentgeltlich liefern, beziehungsweise die hölzernen unentgeltlich beschlagen muss, oder ob der Bauherr hiefür eine Vergütung leistet. Wird diese Abmachung nicht getroffen, so gebührt dem Unternehmer eine angemessene Entschädigung für diese Arbeiten.

12. Veranschlagung der Glaserarbeiten.

Die Berechnung der Ausmaasse bei gewöhnlichen Holzfenstern (ob nun ihre äusseren Flügel nach aussen oder nach innen aufgehen) erfolgt nach den Stocklichten; bei eisernen Fenstern nach den Lichtmaassen der Mauer-, Stein- oder Eisengewände, wobei jedoch wegen der vermehrten Arbeit infolge des Zuschneidens der kleinen Tafeln und infolge der grösseren Verkittung 25% zuzuschlagen sind.

Die Holz- und Eisensprossen und -Rahmen werden nicht abgezogen.

Bei gekuppelten Fenstern wird die Breite des Mittelstückes und die des Kämpfers von der Stocklichte abgerechnet.

Bei Rundbogenfenstern, sowie bei halbrunden Thüroberlichten, welche durch Holz- oder Eisensprossen in drei radiale Felder getheilt sind, wird zum Flächenmaasse des Bogens wegen des Verschneidens der Glastafeln ein Drittel, und wenn die Theilung in mehr als drei Felder erfolgt, die Hälfte des Oberlichtausmaasses zugeschlagen.

Ebenso werden auch Glasthiiren, Glaswände u. s. w., welche durch Sprossen in nicht rechtwinkelige Felder eingetheilt sind, verrechnet.

Bei allen Fenstern, welche keine rechteckige Form oder keine rechteckigen Flügel besitzen, wird zum Ausmaasse des nicht rechteckigen Fenstertheiles noch ein Drittel dieser Fläche wegen Verschneidens der Tafeln hinzugerechnet.

Glaswände werden nach ihren Lichtmaassen verrechnet. Die Parapete sind aber von der Höhe auszuschliessen.

Bei Glaswänden mit Kämpfern und bei geraden Oberlichten wird ausserdem noch die Höhe des Kämpfers abgerechnet.

Wenn die Friese mehr als 10 c??? breit sind, so ist das Ueber-maass über diese 10 cm abzuziehen.

Die Lichtfläche der Glasdächer und Ob er lichten, sowie der Lichteinfallsöffnungen und der Dachaussteigfenster ist einschliesslich der Sprossen zu verrechnen. Als ihre Begrenzung sind die eisernen Rahmen, beziehungsweise die Hauptsprossen anzunehmen.

Die Ueberlagen sind eigens zu vergüten.

Werden grössere Glasflächen durch Kämpfer oder Traversen in einzelne Felder getheilt, so sind die Kämpfer, beziehungsweise die Traversen in ihrem wirklichen Ausmaasse abzuziehen.

Spiegelscheiben, geätzte Gläser und Butzenscheiben werden nach ihren grössten Ausmaassen verrechnet.

Verglasungen mit Gussglas und Gussschnürlglas sind stets nach dem Flächenmaasse zu verrechnen, wobei die Tafelübergreifungen mitgemessen werden.

Die provisorische Verglasung wird im Flächenmaasse nach der Stocklichte berechnet. Der hiefür accordirte Preis ist als blosse Leihgebühr für die Verglasung zu betrachten. Beschädigte Tafeln sind ohne Kosten für den Bauherrn zu ersetzen. Die unbeschädigten gehen schliesslich in das Eigenthum des Glasers zurück.

Für Bruch, welcher infolge zu strengen Einschneidens erfolgt, wird keine Vergütung geleistet.

13. Veranschlagung der Anstreiche rarbeiten.

a) Fenster.

Bei allen anzustreichenden Gegenständen ist immer die Fläche zu verrechnen, welche von deren Umfassungslinien begrenzt wird, also stets die Projection auf die durch die Hauptdimensionen bestimmte Ebene.

Bei Gassen- und Hoffenstern in den gewöhnlichen Ausmaassen, welche an beiden Seiten gestrichen werden, ist das Bestreichen der einfachen, zwischen den Stöcken gemessenen Lichtfläche zu verrechnen.

Bei Fenstern unter 0-5 m- Lichtfläche, welche beiderseits gestrichen werden, ist das Bestreichen der doppelten Lichtfläche zu verrechnen. Man sagt in diesem Falle: die Fenster sind „von beiden Seiten voll” zu rechnen.

Fenster über 2¹/₄ra Höhe, welche nur mit einer einzigen Glasscheibe versehen, demnach ohne Sprossen ausgeführt, und die von beiden Seiten bestrichen sind, werden „von einer Seite voll” gemessen, worauf man 20% abzieht.

Bei halbkreis- oder segmentförmigen Fenstern, sowie bei runden Oberlichten ist das Bestreichen des umschriebenen Rechteckes zu verrechnen.

Nach dem Preistarife der Stadt Wien wird bei Fenstern mit ungeradem Sturze das Bestreichen eines Rechteckes verrechnet, dessen Breite gleich ist der Lichtweite w des Fensters, und dessen Höhe H gleich ist der Höhe h des geraden Theiles, vermehrt um zwei Drittel der Pfeilhöhe / des gebogenen Theiles (Fig. 1«).

Fig. 18.

Die Kämpfer werden „beiderseits voll” ver-

rechnet.

T 4^

A.jä.ä..

-------u)

Das Futter, der Stock und das Fensterbrett sind stets besonders zu verrechnen.

b) Glaswände.

Bei Glaswänden werden das Parapet und der Kämpfer „beiderseits voll” und die verglaste Fläche nur einfach verrechnet.

c) Thüren.

Bei Thüren, Blindspaletten, Spalettläden, Maueranstrich, Holzwänden werden sämmtliche Flächen, stets in ihrer verticalen Pro-jection gemessen, voll gerechnet. Grössere oder kleinere Gesimsausladungen, Vorsprünge u. s. w. sind nicht zu berücksichtigen.

Glas- und Windfangthore u. dgl. werden wie Glaswände berechnet.

d) Gitter, durchbrochene Flächen.

Bei einfachen Fenster- und Thürgittern aus geradlinigen Flach- und Rundeisen, ebenso bei Stackettgittern,zu Einfriedungen u. dgl., welche beiderseits gestrichen sind, wird nur das Bestreichen einer Fläche in ihrem vollen Ausmaasse verrechnet.

Verzierte Gitter in Fenstern oder Thüren, Draht Schutzgitter zu Glasdächern und Oberlichten, Holzstackettengitter werden ihrem vollen Ausmaasse nach, und verzierte Stiegen-

e) Facaden,

geländerstäbe nach dem umschriebenen Rechtecke beiderseits voll gerechnet.

Liegende Gitter mit 4cm breiten Lichtöffnungen, sowie Jalousien werden in dem dreifachen Ausmaasse einer Fläche gerechnet.

Gassen- oder Hoffagaden werden in ihrem vollen Ausmaasse in der verticalen Projection gemessen. Abzuziehen sind die Fenster-und Thüröffnungen, deren Lichtweite 2 m. übersteigt.

Man kann aber auch den Einheitspreis so feststellen, dass man die Fenster- und Thüröffnungen nicht abzuziehen braucht.

Bei Fagaden mit sehr reicher Gliederung werden die Fensteröffnungen nicht abgezogen; der Fensteranstrich ist dann im Einheitspreise nicht enthalten.

Balcone, Säulenportale, sowie alle nicht vollkommen mit der Mauer verbundenen Fagadentheile (Säulen, Figuren u. dgl.) werden besonders gerechnet.

14. Veranschlagung der Hafnerarbeiten.")

Die Preise der Oefen verstehen sich pro Stück unter Berücksichtigung der Form, Grösse und Ausführungsart, einschliesslich der Aufstellung, in allem und jedem.

Die Normalfarbe der Kachelöfen ist braun oder grün. Bei

Oefen in

Weiss oder Drapp ist ein Aufschlag von 18%,

Elfenbein 28%,

Majolika 70% einzusetzen.

Bei schwedischen Oefen ist Weiss die Normalfarbe. Graue Oefen sind um 12% billiger.

Kachelverkleidungen werden gewöhnlich nach dem Flächen-maasse in allem und jedem berechnet.

Die erforderlichen Eisentheile, Ziegel, der nothwendige Lehm u. s. w. sind im Preise inbegriffen.

Bei Taglohnarbeiten, welche aber nur bei Reparaturen Vorkommen dürfen, werden die Arbeitslöhne nach den Taglohnpreisen ohne Aufzahlung für Aufsicht und Requisiten vergütet.

Der sich ergebende Schutt ist ohne Entschädigung zu beseitigen und zu verführen.

15. Veranschlagung der Asphaltarbeiten.⁵)

Asphaltpflasterungen werden stets nach ihrem vollen Flächenmaasse mit Hinzurechnung der Saumstreifen, Maueraufzüge u. s. w. gerechnet und einschliesslich des Materiales, vielfach auch einschliesslich der Ziegelpflaster- oder Betonunterlage u. s. w. veranschlagt.

Bei Asphaltarbeiten in Localitäten wird der Eingriff unter der Putzfläche mit 2 cm in Rechnung gebracht.

Alle Oeffnungen u. s. w., deren Querschnitt 0⁵5 m² und darüber beträgt, werden von der Asphaltfläche abgezogen.

Alle Unterbrechungen werden abgezogen.

Wenn nichts anderes festgesetzt wurde, so ist die Asphaltirung immer in einer Dicke von 2 cm (in einer Schichte auf getragen) zu verstehen.

Für die zu den Hausthoren herzustellenden Einfahrtsrampen wird keine besondere Vergütung geleistet

Materialabfälle müssen unentgeltlich weggeräumt werden.

16. Veranschlagung der Pflasterungsarbeiten.⁵)

Die Berechnungen erfolgen einschliesslich Material und Arbeitslohn.

Alle Pflasterungen werden nach ihrem wirklichen Ausmaasse, ohne Berücksichtigung eines etwaigen Eingriffes unter Sockel, Putz, Lamberie u. s. w. berechnet.

Bei Abrundungen ist die Pflasterung in dem Ausmaasse des umschriebenen Rechteckes zu verrechnen.

Muldenförmige Pflasterungen erhalten dieselben Procentzuschläge wie die Gewölbe.⁶)

Bogenförmige Randsteine werden mit der O/gfachen Länge ihrer convexen Seite berechnet. Ihre Eingriffe sind im Ausmaasse zu berücksichtigen.

Bei Randsteinen ist stets die vorscliriftsmässige Untermauerung im Preise inbegriffen.

Bei Granitpflasterungen werden Flächen unter lm², bei Plattenpflaster in Gängen, Küchen, sowie bei Mosaik- und Terrazzopflasterungen Objecte von Seitenlängen unter 40cm nicht abgezogen.

Wenn die Ausführung einer Pflasterung eine Abgrabung von Erde oder Schutt erfordert, so ist diese nach ihrem wirklichen Ausmaasse und ohne Berücksichtigung der Vermauerung zu vergüten. Dasselbe gilt bei eventuellen Anschüttungen.

Das Einholen der Angaben über die richtige Trottoirbreite und das richtige Niveau von der Baubehörde obliegt dem Unternehmer der Pflasterarbeiten. Dieser muss auch für alle Umänderungen aufkommen, welche durch sein Verschulden infolge unrichtiger Bemessung der Trottoirarbeiten und unrichtiger Anordnung des Niveaus sich ergeben. Der Unternehmer hat auch um die Ueber-gabe des Trottoirs bei der Commune anzusuchen und bis zur Ueber-gabe zu haften.

Der Schutt infolge der Pflasterungsarbeiten muss unentgeltlich verführt werden.

Bei Holzstöckelpflaster sind alle Oeffnungen und Objecte von 0T m‘² Querschnitt und darüber von der Pflasterfläche abzuziehen.

Für je fünf Schlaglöcher wird 1 m² vergütet.

Bei Arbeiten im Taglohne, welche nur ausnahmsweise Vorkommen und mittels Wochenlisten auszuweisen sind, dürfen keine Polire verrechnet werden.

Für die bei den Hausthoren herzustellenden Einfahrtsrampen wird keine besondere Vergütung geleistet.

17. Veranschlagung der Zimmermalerarbeiten.*)

Fenster, Thüren und sonstige Oeffnungen werden von dem Ausmaasse der Wandflächen nicht abgezogen.

Der Plafond wird zu diesem Flächenmaasse hinzugerechnet.

Wird nur er allein gemalt, so ist seine Fläche l]/₂mal zu verrechnen. Dasselbe ist bei einzelnen Wandstreifen, die für sich gemalt werden, der Fall.

Für die Fensterparapete und Spaletten ist nichts zu verrechnen.

Werden Wandflächen in ihrem unteren Theile, weil dort hölzerne oder gestrichene Sockel u. s. w. vorhanden sind, nicht gemalt, so sind diese Wandtheile nur dann abzuziehen, wenn ihre Höhe mehr als 1 m beträgt.

Sind die Wände oben bogenförmig begrenzt, so wird als Höhe der Wandfläche die grösste Höhe in Rechnung gestellt.

Die Verrechnung nach Taglöhnungen ist nur bei Reparaturen

gestattet.

18. Veranschlagung der Holzjalousien.*)

Holzjalousien werden im vollen Ausmaasse des Steinfutters, in dem sie angebracht sind, berechnet.

Sind Jalousiekästen vorhanden, so wird deren Höhe zur Fensterhöhe zugeschlagen.

Bei bogenförmigen Fenstern ist das umschriebene Rechteck maassgebend.

Wird der obere Theil der Jalousie flächenförmig hergestellt, so ist für ihn ein Zuschlag von 30% einzustellen.

Die Beigabe der Seitenklappen und Ausspreizvorrichtungen ist im Preise der Jalousien nicht inbegriffen, sondern wird eigens pro Stück verrechnet.

Wenn über die Art der Ausführung nichts vereinbart wurde, so sind die Jalousien mit einfarbigem soliden Oelfarbanstrich zu liefern. Das Anmachen ist im Preise inbegriffen.

19. Veranschlagung der Steinzeug-, Thon- und Chamotte-

f abrikate.*)

Bei Rohrleitungen werden die Fatjonstüeke in die Baulänge mit eingemessen.

Bei Abzweigungen misst man von der Mitte des Hauptrohres aus. Bei Krümmungen ist längs der convexen Seite zu messen.

20. Veranschlagung der Brunnenmeister arbeiten.*)

Bei Taglohnarbeiten wird kein Zuschlag für Aufsicht, Beistellung der Werkzeuge u. s. w. gerechnet.

Beim Wasser schöpf en, sowie bei den sonstigen Regiearbeiten, als: Ausgrabungen im Taglohne, Dienstleistungen beim Fuhrwerk werden bloss Brunnentaglöhner passirt, und nur als Aufsicht kann für je eine Partie Taglöhner ein Gehilfe verrechnet werden.

Die Zufuhr und die vollständige Anarbeitung der Materialien sind im Preise inbegriffen.

Ebenso sind die erforderlichen Werkzeuge ohne Entschädigung hin und zurück zu schaffen.

21. Veranschlagung der Schriftgiesser- und Schriftenmalerarbeiten.*)

Die Preise gelten für fertige Arbeit sammt Zufuhr zum Objecte, Beigabe aller Befestigungsbestandtheile, sowie Aufmachen der Buchstaben oder Tafeln.

Ist ein Gerüst eines anderen Unternehmers am Objecte schon vorhanden, so kann es ohne Entgelt benützt werden, sonst muss das Gerüst, beziehungsweise die Leiter ohne Vergütung beigestellt werden.

Die Berechnung des Flächenmaasses erfolgt nach dem grössten umschriebenen Rechtecke.

22. Veranschlagung der Schmiedearbeiten.*)

Es ist stets die volle Anfertigung in allem und jedem bedungen.

Eiserne Geländer werden entweder nach ihrem Gewichte oder nach ihrer Länge veranschlagt; Treppen nach der Anzahl ihrer Stufen, Podeste nach ihrem Flächenmaasse.

Grössere Eisenconstructionen sind nach dem Gewichte zu veranschlagen. Das Reinigen, vom Roste, das Grundiren, Montiren einschliesslich der erforderlichen Gerüste sind in dem Einheitspreise inbegriffen.

Das Versetzen einzelner eiserner Säulen, Träger u. s. w. ist bei den Maurerarbeiten in Rechnung zu stellen.

Bei Reparaturen ist das Auslösen und Herausnehmen der alten Bestandtlieile schon im Preise enthalten.

Für alle vorkommenden Nebenarbeiten, sowie für die Beigabe der erforderlichen Schrauben, Stiften und Nägel darf nichts weiter aufgerechnet werden.

23. Bauführungskosten.

Diese Auslagen erfordern eine genaue Angabe der Zahl aller erforderlichen Hilfskräfte, der Dauer ihrer Verwendung und ihrer Entlohnung für die Zeiteinheit.

0'5 — 1% der Bausumme.**)

Die Kosten der Schreib- und Zeichenmaterialien, der Mietlie, der Heizung und Beleuchtung des Baubureaus, sowie der erforderlichen Provisorien sind in Pauschalbeträgen zu verrechnen. Sie hängen von den besonderen Verhältnissen ab, unter denen der Bau durchgeführt wird. Im Allgemeinen kann man setzen für Bureau- und Zeichenmaterial . ) für Provisorien

24. Nebenanlagen. Verschiedene Arbeiten.

Alle Leistungen und Lieferungen, welche unter keinen der bisher angeführten Titel passen, sind unter dem Titel „Neben-

*) Preistarif der Stadt Wien.

**) Handbuch der Baukunde.

anlagen” oder „Verschiedene Arbeiten” („Insgemein”) zusammenzustellen.

Es sind dies namentlich die Arbeiten, welche nicht beim Baue selbst, sondern in dessen Umgebung durchzuführen sind.

25. Unvorhergesehenes.

Wenn man bei der Aufstellung des Kostenanschlages auch die grösste Genauigkeit entfaltet, so kann man doch nie die Baukosten mit aller Schärfe berechnen,⁷) und es ist dadurch leicht möglich, dass man sie zu gering veranschlagt. Kommt dann der Bau in Wirklichkeit theurer, als man erwartet hat, so kann das die grössten Unannehmlichkeiten nach sich ziehen. Es empfiehlt sich daher, diesem Umstande dadurch gerecht zu werden, dass man zu den ermittelten Kosten einen Zuschlag einstellt, welcher die im Anschläge nicht vorhergesehenen Ausgaben nach Tliunlichkeit deckt.

Dieser Zuschlag für „Unvorhergesehenes” muss um so grösser sein, je geringer der Grad der Genauigkeit ist, der dem Anschläge beigemessen werden kann.

Man pflegt bei den einzelnen Arbeiten solche Zuschläge einzustellen, und bemisst sie verschieden gross, je nachdem sich die betreffende Arbeit mehr oder weniger genau veranschlagen lässt.

26. Zusammenstellung, Recapitulation.

Am Schlüsse der Kostenberechnung sind die Kosten der einzelnen Arbeiten in einer „Recapitulation” zusammenzustellen, aus welcher sich dann die Gesammtsumme der Baukosten ergibt.⁸)

III. Capitel: Genereller Kostenanschlag.

Sehr oft mangelt die Zeit, welche zur Durchführung eines genauen (speciellen) Kostenanschlages erfordert wird. Es handelt sich vielfach nur darum, möglichst rasch ein verlässliches Bild über die Baukosten zu erhalten. Man soll ja schon, bevor man zur Verfassung des Bauprojectes schreitet, die beiläufigen Kosten des Baues ermitteln, weil deren Höhe die Art der Baudurchführung wesentlich beeinflussen wird.

Wenn dann auch nicht der höchste Grad der Genauigkeit verlangt wird, wie dies beim speciellen Kostenanschläge der Fall ist, so muss die Berechnung, wenn auch nur schätzungsweise, so doch möglichst annähernde Ergebnisse liefern.

Man bezeichnet einen derartigen Anschlag als generellen Kostenanschlag oder Kostenüberschlag und nennt diese Art des Veranschlagen eine generelle oder überschlägige.

Diese Kostenanschläge müssen insoweit richtig sein, dass alle Abmachungen auf ihnen beruhen können.

Als Grundlage dieser Veranschlagungen dienen die Skizzen des Generalprojectes.*) Anstatt eine eingehende Berechnung der einzelnen Arbeiten und Lieferungen vorzunehmen, wie dies beim speciellen Kostenanschläge geschieht, ermittelt man die Baukosten durch einen Vergleich mit den Kosten ausgeführter Bauten von ähnlicher Bauart, Grösse, Lage u. s. w.

Der Wert einer solchen Berechnung hängt demnach davon ab, ob ihr ausgedehnte Erfahrungen zugrunde liegen. Möglichst weitgehende Zusammenstellungen über die Baukosten, wie sie bei den verschiedensten Bauten aufliefen, also eine sorgfältige Baustatistik, bilden die Voraussetzung für die Genauigkeit dieser Veranschlagungen.**)

*) Siehe I. Abschnitt, I. Capitel, III.

**) Derartige Zusammenstellungen finden sich in: Junk, Wiener Baurathgeber; Kusyn, Kostenüberschläge für Hochbauten; Schwatlo-Osthoff, Kostenberechnungen für Hochbauten; Handbuch der Baukunde; Deutscher Baukalender u. s. w.

Als Grundlage dieser Berechnungen dienen die Einheitskosten, das sind die Baukosten für 1 m⁹ 10 bebaute Grundfläche oder für t m¹¹ Gebäudeinhalt oder für eine Nutzeinheit, wie sie sich bei bestehenden Bauten ergaben.

Ein anderes Verfahren der generellen Veranschlagung beruht darauf, dass man die Berechnung summarisch durchführt.

Der generelle Kostenanschlag hat nicht nur den Zweck, die ungefähren Baukosten zu ermitteln, sondern er soll auch bei grösseren Bauten einen Rahmen für die Buchung abgeben.

Jedes einzelne Object erhält einen besonderen Conto. Für Anlagen ausserhalb der Gebäude ist nur dann von der Verwendung eines besonderen Contos abzusehen, wenn sie unbedeutend sind.

Die Kosten der Erdarbeiten für Brunnen u. dgl. und der Bauleitung sind bei jedem Objecte einzeln zu buchen, nicht unter „Insgemein”, wie dies vielfach geschieht, da man sonst kein klares Bild über die wirklichen Kosten gewinnen kann.

Die Anwendung dieser Conti zeichnet der generelle Kostenanschlag vor. Sie sind in ihm getrennt anzuführen und werden mit lit. A, B, C u. s. f. bezeichnet. Ihre Schlusssummen müssen unmittelbar die Baukosten der betreffenden Objecte liefern.

Die einzelnen lit. sind aufzustellen für:

A.    Gebäude.

B.    Inventar und Möbel.

C.    Grössere maschinelle Anlagen.

D.    Umgebungsarbeiten.

E.    Bauleitung und Provisorien.*)

2. Gebäudeinhalt.*)

Der Gebä u dein halt ergibt sich durch die Multiplication der bebauten Grundfläche des Erdgeschosses mit der Höhe des Gebäudes, d. i. mit dem Höhenunterschiede der Oberkanten des Fundamentes und des Hauptgesimses.

Das Dach findet keine Berücksichtigung. Ungleich hohe Gebäudetheile sind jeder für sich zu berechnen. Für die Theile des Gebäudes, welche nicht unterkellert sind, ist nur die halbe Höhe von der Oberkante der Fundamente bis zu der Oberkante des Fussbodens im Erdgeschosse einzusetzen.

Unbedeutende Vorlagen, kleine Freitreppen und Balcone braucht man nicht zu berücksichtigen, wohl aber sind grössere Freitreppen und Anbauten, Erker, Hallen u. dgl. zu verrechnen.

Kleine überdeckte Lichthöfe kann man in den Inhalt des Gebäudes einbeziehen. Grosse, decorativ reich ausgestattete sind als Säle zu verrechnen. Dürftig ausgestattete werden abgezogen. Man muss aber dann die Kosten der Ueberdeckung und des Fussbodens verrechnen.

Diese Berechnungsweise eignet sich für mehrgeschossige Gebäude, deren Dächer keine grössere Neigung haben als 45", und bei denen Drempelwände von durchschnittlich l'5»i Höhe vorliegen.

Sind jedoch die Dächer steiler, fehlen Drempelwände, ist das Gebäude niedrig, oder werden die Dachräume in grossem Maasse für Wohnzwecke ausgenützt, so schlägt man andere Berechnungsverfahren ein:

a)    Man berechnet den Inhalt des eigentlichen Gebäudes und den des Daches jeden für sich. Die Berechnung des Dachinhaltes erfolgt dabei unter Berücksichtigung der Dachform, indem man die Dachgrundfläche mit der halben Höhe multiplicirt. Kleine Stichdächer und ausgebaute Dachfenster sind von der Berechnung auszuscliliessen.

Für jedes dieser beiden Volumina gilt dann ein besonderer Einheitssatz.

b)    Man multiplicirt die verbaute Grundfläche des Erdgeschosses mit einer Höhe H, welche sich zusammensetzt aus

A, der Höhe von der Oberkante der Fundamente bis zu der des

Dachfussbodens und aus

h₂ der Höhe von der Oberkante des Dachfussbodens bis zum

Firste.

H— hx -|-ah

.*•

Ist das Dachgeschoss für Wohnzwecke nicht ausgenützt, so ist

3

; ist es aber für Wohnzwecke ausgenützt, so ist a = —.

8

c) Bei Kirchen und ähnlichen Bauten rechnet man die Höhe H gewöhnlich von der Oberkante der Fundamente bis zu der des Hauptgesimses. Das Dach wird nicht berücksichtigt, wohl aber der Thurm, für welchen der Inhalt der Pyramide (bis zur mathematischen Spitze) — unter Ausschluss heraustretender Dachfenster — maassgebend ist.

3. Nutzeinheiten.

Als Nutzeinheiten verwendet man die Zahl der Personen, für welche das Gebäude bestimmt ist u. dgl.

Z. B. bei einer Schule: die Zahl der Schüler, bei einem Theater: die Zahl der Sitze, bei einem Krankenhause: die Zahl der Kranken u. s. f.

Nachdem man die bebaute Grundfläche, beziehungsweise den Gebäudeinhalt oder die Anzahl der Nutzeinheiten bestimmt hat, kann man die ungefähre Höhe der Baukosten unter Benützung geeigneter Einheitskosten ermitteln.

Das Verfahren, welches sich auf die Einheitskosten für 1 ra3 stützt, liefert genauere Ergebnisse als das, welches auf denen für 1 m2 beruht; jenes ist daher stets diesem vorzuziehen.

Die Einheitskosten leitet man aus den Baukosten bestehender Gebäude ab. Sie werden nach den verschiedenen Gattungen der Gebäude geordnet; bei Gebäuden von derselben Gattung sind dann noch je nach der Art der Ausführung und der Ausstattung Unter-theilungen vorzunehmen.

2. Richtigstellung der Einheitskosten.

Eine generelle Veranschlagung mittels Einheitskosten darf nie vorgenommen werden, ehe man nicht untersucht hat, für welche Einheitspreise der Baustoffe und der Arbeitsleistungen die vorliegenden Einheitskosten gelten, weil diese von Schwankungen in den Preisverhältnissen stets beeinflusst werden. Würde man diese Rücksicht ausseracht lassen, so könnte dadurch die Richtigkeit der Berechnung sehr in Mitleidenschaft gezogen werden.

Bestehen für den beabsichtigten Bau andere Einheitspreise als für den. welchem die Einheitskosten entnommen sind, so muss man vor allem die Einheitskosten richtigstellen.

Diese Aenderungen der Einheitspreise sind bei den einzelnen Bauarbeiten verschieden. Man darf daher eine Preisschwankung nicht derart berücksichtigen, dass man bloss die Gesammtsumme inbetracht zieht, sondern man muss bei jeder einzelnen Bauarbeit eine entsprechende Richtigstellung vornehmen. Zu diesem Zwecke muss man vor allem feststellen, in welchem Verhältnisse die Kosten der betreffenden Arbeit zu der Gesammtsumme der Baukosten stehen.

Antheile der einzelnen Bauarbeiten an den gesammten Baukosten (für Massivbau).*)

Bauarbeiten

Arbeiterhäuser

1- u. ^stückig

Mehrstöckige Gebäude mit

gpwöhn-lii hem

gutem

Ausbau

monumentaler Behandlung

1.    Erd-, Maurer-, Asphalt- u. Stein

metzarbeiten ..........

2.    Zimmermanns-, Staker- und Eisen

arbeiten ............

3.    Dachdecker- und Spenglerarbeiten

4.    Tischler-, Schlosser- und Glaser

arbeiten ............

5.    Anstreicher-, Maler-, Tapezierer-,

Bildhauer- und Mamorarbeiten .

6.    Heizung............

7.    Wasser- und Gasleitung, Insgemein

0-50

0-20

o-io

0'20

0-G5

O'GO

0'50

0-16

0-03

0-07

0'02

0-05

0-02

0-14

O'IO

0-03

0-03

0-08

0-15

0-05

0-10

0-05

0-05

0-06

0-06

Von bedeutendem Einflüsse sind die Schwankungen, denen die Preise der Maurermaterialien unterliegen. Man muss daher den Antheil, den die Maurermaterialien und ebenso den. welchen die Maurerarbeiten an den Gesammtkosten haben, möglichst genau bestimmen.

Auf Grund dieser Erwägungen sind dann die Einheitskosten richtig zu stellen. Wie dabei vorzugehen ist, zeigt folgendes, dem Handbuche der Baukunde entnommene

Beispiel«

Ein bereits ausgeführtes Gebäude, welches dieselbe Beschaffenheit besitzt, wie das zu veranschlagende, koste für 1 m³ umbauten Raum k.

Nummer

Gegenstand

Unterschied der Einheitspreise des zu veranschlagenden Gebäudes, von denen des Gebäudes, welches der Berechnung als Grundlage dient, in °/#

Antheile dieser Arbeiten an den gelammten Baukosten

Maurerarbeiten.....

ii

ob

Maurermaterialien . . . , Zimmermanns-Arbeiten *) Dachdecker-Spengler-Tiscliler-Schlosser-Glaser-Die übrigen

Die Einheitskosten k ändern sich demnach um

Ak = ~(A.a-{-B.b-\- C.c + D.d + E. e) k

und die Einheitskosten, welche bei der Veranschlagung zu benützen sind, betragen

{Aa -|- Bb -|- Cc -j- Dd -j- Ee)].

1U0

K—k-1- B k = k[ 1 -j-

Andere Richtigstellungen der Einheitskosten ergeben sich dadurch, dass z. B. ein nach allen Seiten freistehendes Gebäude, dessen Fagaden durchwegs gleichartig behandelt sind, zu veranschlagen ist, während die vorliegenden Einheitssätze für ein Gebäude von zwar sonst gleicher Beschaffenheit gelten, das aber eingebaut ist und nur eine einzige reicher behandelte Strassenfagade hat.

Weicht der Grundriss des zu veranschlagenden Gebäudes von dem des Gebäudes, welchem der Einheitssatz entnommen wird, wesentlich ab, so darf man den Einheitssatz nicht ohneweiters verwenden. Denn einer bebauten Grundfläche, die ein Quadrat bildet, entspricht ein geringerer als einer solchen, welche die Gestalt eines langgestreckten Rechteckes oder gar eines Kreuzes u. dgl. hat. „Man kann hier auf das Mehrerfordernis der Maurer- und Steinmetzarbeiten direct eingehen; am bequemsten indes ermittelt man dieses Mehr durch pauschale Zuschläge.’

3. Summarische Veranschlagung.*)

Wenn verlässliche Einheitskosten nicht vorliegen, so nimmt man eine generelle Veranschlagung so vor, dass man eine ungefähre Massenberechnung durchführt, und die Ergebnisse dieser Massenberechnung mit den Einheitspreisen, wie sie beim speciellen Kostenanschläge Vorkommen, zusammenhält.

Das Verhältnis der Grundfläche, welche das Mauerwerk bedeckt, zu der ganzen verbauten Grundfläche hat für Gebäude von gleicher Beschaffenheit einen beständigen Wert (das ist allerdings nicht im Sinne mathematischer Genauigkeit zu verstehen, sondern nur mit Rücksicht auf die Anforderungen der Veranschlagung). Wenn man daher aus bestehenden Gebäuden ableitet, wie viel Procente der ganzen bebauten Fläche vom Mauerwerk bedeckt sind, so kann man für ein zu veranschlagendes Haus von derselben Gattung auf sehr einfache und genügend genaue Weise die Massenberechnung für das aufgehende Mauerwerk durchführen: man hat nur die bebaute Grundfläche zu bestimmen und kann dann mittels des Procentsatzes den Mauerquerschnitt ableiten.

Man ermittelt also die Mauermasse nicht dadurch, dass man, wie beim speciellen Kostenanschläge, die Flächen der einzelnen Theile des Mauerquerschnittes bestimmt und aus diesen den ganzen Rauminhalt berechnet, sondern man gelangt auf mittelbare Weise sofort zum Endergebnis, zur Endsumme. Weil also bei dieser Massenberechnung nicht die Einzelwerte, sondern nur die Endsummen berechnet werden, so nennt man diese Art des Veranschlagens die „summarische”.

•>

Dadurch, dass die Mauerquerschnitte gegeben sind, kennt man auch die Decken- und Fussbodenflächen. Wenn z. B. das Mauerwerk p Procente der bebauten Grundfläche bedeckt, so entfallen auf die Decken beziehungsweise Fussböden (100—p) Procente. Nur die Wandflächen sind auf gewöhnliche Art zu berechnen.

Ebenso wie sich der Mauerquerschnitt in Procenten der bebauten Grundfläche darstellen lässt, kann man den Bedarf an Ziegeln, Mörtel u. s. w. durch Procente des Rauminhaltes der einzelnen Geschosse, den Holzbedarf beiDecken, Wänden und Dachstühlen durch Procente der Flächen dieser Constructionen ausdrücken.

Wenn ein Zweifel besteht, ob die vorliegenden Procentsätze ohneweiters angewendet werden dürfen, so bestimmt man den Procentsatz für ein Geschoss des zu veranschlagenden Gebäudes und stellt die Procentsätze für die übrigen Geschosse derart fest, dass

sie zu einander in demselben Verhältnisse stehen wie die Procentsätze, welche aus bestehenden Bauten abgeleitet worden sind.

Verlässliche Ergebnisse können nur dann erwartet werden, wenn eine grosse Zahl von ausgeführten Bauten für die Aufstellung der Procentsätze als Grundlage diente, und wenn dabei mit der erforderlichen Umsicht vorgegangen wurde. In welcher Weise eine derartige Zusammenstellung anzulegen ist, zeigt folgende, dem Handbuche der Baukunde entnommene Tabelle.

Masseneinheiten zur Ermittlung der Maurerarbeiten und Maurermaterialien für Ziegelbau der Umfassungs- und Scheidewände.

Gebäudegattung

Mauerquerschnitt in % der bebauten Grundfläche (Gurtbogen voll gerechnet)

CundameDte

Keller

Erdgeschoss

I. Stock

II. Stock

HI. Stock

IY. Stock

Dachboden

Abzuziehende Oeffnungen in °/0 des vollen Mauerwerkes

Gesammter Bedarf an Maurermaterialien für 100 m³ Gebäudeinhalt (die Fundamente ausgeschlossen)

Ziegel¹²) Kalk Cement

Zur Ermittlung des Arbeitslohnes

Es empfiehlt sich bei diesen Veranschlagungen, die Kosten des Arbeitslohnes für Mauerwerk, GeAvölbe, Pflaster ausschliesslich Material, und das Material für sich zu berechnen. Verblendsteine u. s. w. sind nicht zu berücksichtigen.

Die Einheitspreise sind festzustellen:

a)    bei Fagaden für 1 mz als Zulage zum rohen Mauerwerk;

b)    bei Decken einschliesslich der Balken, Fussböden, Schalung, Anstrich, Verputz, aber ausschliesslich des Mörtels, der schon bei den Maurermaterialien berücksichtigt worden ist;

c)    bei Dächern für 1 m² bebaute Fläche einschliesslich Holz-construction, Schalung, Eindeckung und Spänglerarbeit;

d)    bei Thüren einschl. Beschlag, Anstrich u. s. w.

für 1 Stück;

e)    bei Fenstern einschliesslich Versetzen, Verglasung, Verputz und Anstrich

f)    bei Gas- und Wasserleitungen nach der Zahl der Anschlüsse.

4. Beispiele von generellen Kostenanschlägen.

Im Anschlüsse seien zwei Beispiele über generelle Kostenanschläge gebracht. Sie sind dem Handbuche der Baukunde entnommen und zeigen die in demselben empfohlene und in Deutschland übliche formale Behandlung.

I. Beispiel.

Kostenüberschlag

für den Neubau eines Gymnasiums für 840 Schüler zu N.

Litt.

Tit.

Gegenstand

Einzeln

Zusammen

fl.

kr.

fl.

kr.

I.

Gebäude:

19.900 m³ Gebäudeinhalt ä fl. 9*60 = Subsellien und Inventar:

Für 840 Schüler ä fl. 19’08 = . . . Umgebungsarbeiten:

Terrainregulirungen, Weg- etc. Befestigung, Gartenanlagen, Wasserund Gasleitung ausserhalb des Gebäudes

für 1850 m² unbebaute Fläche ä fl. 2-40.........

Trottoirregulirung und Rinnsteinbrücken .......

191.040

10.620

4440

300

4740

II.

Ii in.

Umwehrungen:

45 m Yorgartengitter, einschliesslich Fundamentmauern ä fl. 36 110 m Umwehrungsmauern

ä fl. 54..........

Brunnen:

1 Brunnen von l'l m lichtem Durchmesser, massiv, circa 7 m tief, mit hölzernem Pumpenpfosten fl. 54

für jeden Meter Tiefe.....

IV. Insgemein:

1 Asch- und Düngergrube . . 180 Für unvorhergesehene Ausgaben ad C

. . 1620

5940

7560

378

1482

1562

14.340

Bauführung:

Bauzäune

9.000

Für Beamtengehälter, Bureaukosten Materialienschuppen und sonstige provisorische Anlagen während der Bauzeit circa 4n/₀ der vorstehenden Ausgaben = 0'04 X 162.000 rot......

II. Beispiel.

Kostenüberschlag

für den Neubau eines städtischen Krankenhauses für 600 Kranke zu M.

Litt.

Tit.

Gegenstand

fl.

kr.

fl.

kr.

I.

II.

III.

C-H

1—0

^ os fö <© “a

I.

II.

III.

III.

IV.

Verwaltungsgebäude: 15.300 m³ Inhalt

ä fl. 9 6.............

Oekonomiegebäude mit Reservoirthurm :

Oekonomiegebäude: 10.000 m³

ä fl. 7-2 =.........

Reservoirthurm: 2150 m³

ä fl. 10-8 =.........

Schornstein: 35 m hoch, rot. 172 m³

ä fl. 15'— =........

6—2stöckige Pavillons für je 64 Betten ä 10.000 m³ = 60.000 m³ ä fl. 9'6 . .

6—lstöckige Pavillons für je 36 Betten ä 4400 m³ = 26.400 m³ ä fl. 10'8 . . Badehaus einschliesslich Einrichtung

1150m³ ä fl. 18 —........

Leichenhalle 3760 m³ ä fl. 12'— . . .

Eishaus 400 m³ ä fl. 18'—......

Inventarium einschliesslich Wäsche für 600 Kranke ä fl. 270'— .... Maschinelle Einrichtung etc.:

2 Dampfkessel mit je 35 m² Heizfläche einschliesslich Einmauerung, Armatur und Speisevorrichtung ä fl. 3600-—......!

2 Dampfpumpen mit Betriebsdampfmaschine, einschliesslich Dampfleitung und Pumpenleitung

ä fl. 1800-—.......

Maschinenfundamente und

mauerter Canal für die Pumpenleitung bis zum Brunnen ....

2 Reservoirs ä 60 m³ Inhalt einschl.

Rohrleitung ä fl. 1200"— .... Einrichtung der Dampfkochküche und der Spülküche für 600 Kranke

ä fl. 12-—...........

Einrichtung der Waschküche, Plättstube, Trockenkammer etc. für 600 Kranke ä fl. 3*6......

146.880

72.000

23.220

2.580

7.200

3.600

ge-

600

2.400

7.200

2.160

97.800

576.000

285.120

20.700

45.120

7.200

162.000

23.160

8*

Litt.

Tit.

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

— 116

Gegenstand

fl.

kr.

fl.

kr.

Umgebungsarbeiten:

Terrainregulirung, Wegbefestigung, Gartenani agen 65.300 m² unbebaute

Fläche ä fl. 15'—.......

Entwässerungsanlagen: 65.300 m²

ä fl. 0-60...........

Wasser-, Gas- und Telegraphenleitungen ausserhalb der Gebäude : 65.300 m² ä fl. 0'60.......

Umwehrungen:

967 vi massive Umwehrungsmauer ä fl. 54'—

140 vi schmiedeiserne Umwehrung, einschliesslich Thore ä fl. 90⁻— = fl. 12.600'— 100 vi hölzerne Einfriedungen der Wirthschaftshöfe ä fl. 6' — = = fl. 600'—

Brunnen: 2 Kesselbrunnen, 2 vi lichter Durchmesser, je circa 20 m tief ä vi Tiefe fl. 90.—    ....

Insgemein:

4 Asch- und Müllgruben 4 Stück

ä fl. 180'—.......

1 Fontainebecken.....

Für unvorhergesehene Ausgaben ad U.......

= fl. 58.200 —

720

600

6540

Summe Litt. U. . .

General; Insgemein:

Anlage eines chaussirten Weges ausserhalb des Anstaltsgebietes circa 100 m lang ä fl. 30'— . . . Herstellung eines gemauerten Ent-wässerungscanalescirca 100m lang

ä fl. 12'—...........

Heizversuche, Probeheizungen, unvorhergesehene Ausgaben . .

Summe Litt. V. . .

Bauleitung und Provisorien:

Beamtengehalte beiProjectirung und Bauleitung, Bureaukosten, Reisen, Bauzäune, Materialienschuppen, Befestigung, beziehungsweise Entwässerung der Baustelle während der Bauzeit und sonstige provisorische Anlagen circa 4"/₀ der obigen Bausumme =

= 0'04 X 1,656.000 rot.....

Anschlagssumme . .

97.980

39.180

39.680

71.400

3.600

7.860

3.000

1.200

21.540

262.200

25.740

66.000

1722.000

¹

Siehe auch I. Theil, § 1, Punkt 7.

²

Siehe auch I. Theil, § 1, Punkt 8.

³

Dafür misst man aber dann die Länge des Rohres bis zum höchsten Punkte der Scheibe.

⁴

Das Handbuch der Baukunde empfiehlt beim Veranschlagen der Tischler-, Schlosser-, Glaser- und Anstreicherarbeiten, alle Gegenstände,

⁵

Preistarif der Stadt Wien.

⁶

Siehe III. Theil, Punkt 8 b.

⁷

Siehe I. Abschnitt, I. Capitel, IV, Punkt 3.

⁸

Siehe das Anschlagsbeispiel im III. Abschnitte.

⁹

Generelle Veranschlagung mittels Einheitskosten.

¹⁰

Man berechnet vor allem aus den Plänen des Generalprojectes die bebaute Grundfläche des zu veranschlagenden Gebäudes, beziehungsweise seinen Rauminhalt oder die Anzahl der Nutzeinheiten, welchen es entspricht.

1. Bebaute Grundfläche.

Als bebaute Grundfläche ist die vom eigentlichen Gebäude bedeckte Fläche des Erdgeschosses einzustellen. Niedrige An- und Vorbauten (Freitreppen, Lichtschächte u. s. w.), Vorlagen und Strebepfeiler sind wegzulassen.

Haben einzelne Gebäudetheile ungleiche Höhen, so wird für jeden derselben eine eigene Berechnung aufgestellt.

¹¹

Genauere Ergebnisse erhält man dann, wenn man nicht bloss die Grundfläche des Erdgeschosses der Berechnung zugrunde legt, sondern wenn man die bebaute Grundfläche eines jeden Stockes berechnet, und jedes Geschoss für sich behandelt.

¹²

Einschliesslich der Verblendsteine.

Daub, Die Kostenanschläge der Hochbauten.

II. ABSCHNITT.

Veranschlagung von Arbeiten an bestehenden

Gebäuden.

§ 1. Veranschlagung grösserer Umbauten und Ausbesserungen.*)

Da sich die Tragweite einer eingeleiteten Erneuerung selten übersehen lässt, so sind diese Anschläge sehr schwierig. Insbesondere ist zu erwägen, ob die beabsichtigte Arbeit nicht im Verlaufe ihrer Durchführung noch weitere Leistungen nach sich ziehen wird.

Ein ungefähres Bild kann man bekommen, wenn man die voraussichtlichen Aenderungen in einen Plan einträgt und danach den Anschlag aufstellt.

Bei durchgreifenden Umbauten empfiehlt es sich, sämmtliche Arbeiten wie für einen Neubau zu berechnen, das erhalten bleibende abzuziehen, und die Kosten des Abbruches hinzuzufügen, wobei der Erlös aus dem Abbruche noch in Rechnung zu stellen ist.

Am sichersten verfährt man, wenn man erst nach dem Abbruche veranschlagt.

Man soll nie unterlassen, einen Zuschlag von 15 bis 20% für Unvorhergesehenes einzustellen.

Erfolgt die Veranschlagung der Ausbesserungen jährlich, so geschieht sie auf Grund eines Tarifes über die häufig vorkommenden Arbeiten, in dem alle gewöhnlichen Ausbesserungen aufgenommen, und deren Preise von den Unternehmern als ortsüblich anerkannt sind.

1. Maurerarbeiten.

Kleine Ausbesserungen durch Maurerarbeit (Durchbrechungen, Abtragungen u. dgl.) werden nach Tagwerken berechnet.

Grössere Ausbesserungen und Umbauten veranschlagt man nach dem Cubikmaasse, bald einschliesslich, bald ausschliesslich des Materiales. Dabei ist der Abbruch, die Reinigung, das Aufsetzen der alten Materialien und Schuttbeseitigung zu berücksichtigen. In sehr schwierigen Fällen legt man die Einheitspreise für Neuherstellungen zugrunde und schlägt 25 bis 50% zu.

Die Durchbrechung oder Vermauerung von Oeffnungen veranschlagt man nach der Stückzahl unter Berücksichtigung der Mauerstärke.

Alle anderen Maurerarbeiten sind nach denselben Einheitspreisen zu veranschlagen wie Neuherstellungen.

Bei den Arbeiten, welche Ausbesserungen oder Umbauten vorbereiten, ist zu beachten, dass sie nicht zu gering veranschlagt werden. Am besten berechnet man sie nach Tagwerken; das Arbeitsund das Materialerfordernis ist möglichst genau festzustellen.

2. Zimmermannsarbeiten,

Kleine Ausbesserungen sind nach dem Taglohne zu veranschlagen, grössere nach den für Neuherstellungen üblichen Einheitspreisen. Es ist zu berücksichtigen, ob man das alte Material wieder verwenden kann, oder ob man neues beschaffen muss. Ist neues Material beizustellen, so übertragt man die Lieferung desselben am besten dem Unternehmer der Arbeit.

Immer ist ein Zuschlag nach ortsüblichen Procenten in Rechnung

zu setzen.

Bei Ausbesserungen oder Umbauten in grösserem Maassstabe werden die Zimmermannsarbeiten, welche neu herzustellen sind, häufig überschlägig berechnet.

Die Veranschlagung erfolgt nach der Reihenfolge, in der die Arbeiten ausgeführt werden. Von unten nach oben fortschreitend, nimmt man zuerst die Hauptconstructionstheile vor, dann die nebensächlichen. Eine besondere Massenberechnung ist nur ausnahmsweise nöthig.

3. Dachdeckerarbeiten.

Auch hier ist man auf Schätzung angewiesen. Kleine Ausbesserungen, welche kein neues Material erfordern, werden nach Tagwerken veranschlagt. Sonst benützt man die ortsüblichen Einheitspreise für die Flächeneinheit und schlägt 25% zu.

Der Vornahme einer Ausbesserung an einer Dachdeckung muss eine eingehende und gewissenhafte Besichtigung vorangehen.

4. Tischlerarbeiten.

Das Material wird nach dem Erfordernisse berechnet, der Arbeitslohn nach den Neuherstellungen. Dem Neupreise sind 5 bis 10% zuzuschlagen.

5. Schlosser- und Eisenarbeiten.

Bei grösseren Ausbesserungen verwendet man dieselben Einheitspreise wie bei Neuherstellungen und schlägt dem Neupreise ein Viertel bis ein Siebentel zu.

6. Hafnerarbeiten.

Sie werden nach Tagwerken veranschlagt unter Berücksichtigung des Preises der erforderlichen Materialien.

§ 2. Veranschlagung der Unterhaltungskosten.¹)

Die Unterhaltungskosten wachsen mit dem Alter des Gebäudes. Vielfach pflegt man für die Unterhaltungskosten das arithmetische Mittel der durchschnittlichen Unterhaltungskosten in den letzten drei Jahren anzusetzen. Besser ist es, wenn eine grössere Zahl von Jahren berücksichtigt wird.

Wenn keine Erfahrungen vor liegen, oder wenn es sich um ein neues Gebäude handelt, so verwendet man procentuelle Ansätze.

Ist auch das nicht zulässig, oder bestehen abnormale Verhältnisse, so sind besondere Ueberschläge anzulegen.

Bei der Veranschlagung der Unterhaltungskosten ist ein besonderes Gewicht zu legen auf:

a) die Ausbesserungen des Wand- und Deckenputzes,

h) »

der Fussböden,

c) „

des Anstriches (der Thüren, Fenster,

Wände, Decken, Fussböden),

d)    die Ausbesserungen der Heizungsanlagen (Oefen),

e)    das Ausfugen der Mauern.

Den wesentlichsten Theil der Unterhaltungskosten beanspruchen die Dächer, denen deswegen ein besonderes Augenmerk zuzuwenden ist.

Folgende Tabelle gibt Zusammenstellungen für die verschiedenen Dachdeckungen (Deutsche Bauzeitung 1878):²)

Anmerkung

[ Alle 2 bis 3 Jahre auszubessern Alle 5 Jahre auszubessern

Alle 2 bis 3 Jahre neu anzustreichen In 14 bis 15 Jahren sind die Unterhaltungskosten den Anlagekosten gleich

Wenn gut hergestellt, oft innerhalb 25 Jahren keine Ausbesserungen, nur nach heftigen Winden ist der fortgewehte Kies zu erneuern

Nach 25 Jahren umzudecken; hierzu ¹/₅ bis */₃ neues Material

Alle 40 bis 50 Jahre umzudecken; hierzu ¹/₃ neues Material. Jährlich für 1 m- 0'3 neue Schiefertafeln und 0-07 Tagwerke für das Reinigen

Alle 4 bis 5 Jahre neu anzustreichen

für Ausbesserungen an den Ver-

Deutsche Bauzeitung 1878, S. 32.

f Ausgaben nur f \ bindungsstellen

der Dachfläche.

Durchschnittliche jährliche Unterhaltungskosten für 1 m'1 in °/₀ der Herstellungskosten für die

/.weite

erste

Dauer

des Daches in Jahren

Dachdeckung

Dauer

11 0

83

62

11-7

140

0-6

0-8

9-3

7-0

7-5

133

10-3

4-0

80

02

0-4

0-3

0-3

0-2

r>

Hälfte der

:3 -

«M

O O GO cp oa ©

i i « i i i>

OOOOO **• GO O Ö-^4tGOQO i-H tH Ö

jD

iS

er.

03

12 bis 15

o o

CM CM

CM -f o

o o

CM T-t

CM -t

>c »c o o

CM CM CM CM

40 bis 50 40 „    50

20

unrl "■]

o-l

VI

Stroh . . . Rohr . . . Schindel . Tlieer-Pappe Asphalt- „ Stein- „

Holzcement . .

Ziegel: Spliess-Dach . . . . Doppel- „    . . . .

Kronen- „    . . . .

Pfannen-Dacli*) Falzziegel- „ **) . .

Schiefer: Schuppen-Schiefer . Schablonen- „

Zink..........

Schwarzblech......

Wellblech.......

Weissblech.......

Eiserne Dachpfannen . . Blei..........

Kupfer

*) Jährlich für 1 wi² 3 neue „    1 wi² 0-8    „

**)

III. ABSCHNITT.

Beispiel eines speciellen Kostenanschlages.

Kostenanschlag

für

das dreistöckige Zinshaus*) des

in

I. Vorberechnung.

Länge Breite

Nr.

Geg enstand

Fläche l X b

m²

Umfang 2 (l + b)

I. Grundflächen der einzelnen Räume.

Bauplatz..............

Hof: a) im Keller.........

b)    im Erdgeschosse......

c)    in den oberen Geschossen .

2835

9-85

10-15

10-45

13*00 S

6-50

665

6-95

Lichthof

4-00

3-85

368-55

64-03

67-50

72-63

15-40

a) Keller:

-t >Q 7^ b- CO C5

Raum A Stiege

deren Nebenraum

D Einwurf u. s. w. . .

Geschäftskeller

8-08

8-08

2-85

5-78

9-23

4-20

1-25

1-30

2-00

2-43

5-78

3-68

10-10

10-50

5-70

14-05

52-65

1546

O H

tH iH t—t

3-25

4-20

2-80

1-00

9-10

4-20

13

14

H    Geschäftsstiege .....

I    Zugang zu den Parteienkellern ......

K Keller des Hausbesorgers 4 20 L \ Vorräume der Parteien- 4 00 keller

*) Die Pläne befinden sich auf den drei lithographirten Tafeln W erkes.

4-20

1-25

3-40

3-25

3-25

2-25

5-25

14-28

13-00

7-31

am Schlüsse

Nr.

Gegenstand

I Länge Breite

Fläche

l X 6

m²

Umfang 2 (I + b)

16

Raum N Keller des I. Stockes . .

3-33

3-30

17

II.

3-20

3-30

18

19

„ III.

Q Zugang zu den Parteienkellern ...    . . .

3-33

9-85

3-30

1-25

I—*

o o o ö o\ ö cd zd

12-31

b) Erdgeschoss:

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Eingang .........

Stiege..........

Wohnung des Hausmeisters

Stiege darin.......

Geschäftslocal......

Grösserer Hinterraum . . Kleinerer Ueberdeckter Lichthof . . Abort, Telephon und Gang Magazin .........

5-93

2-50

10-08

4-80

4 50

9-30

4-50

3-40

4-00

3-55

1000

3-00

4-50

1-00

5-93

3-68

2-78

3-40

2-55

483

14-82

30-24

21-60

16-86

4-50

55-15

16-56

9-45

1360

9-05

48-30 !

18-60

11-00

30-46

16-36

12-36

14-80

12-20

29-66

c) I., II. und III. Stock:

30

31

32

33

34

35

Stiege.....

Vorzimmer . . .

Salon.....

Speise-Zimmmer Wolin-Sclilaf-

8-12

3-00

5-20

4-50

6-30

6-13

6-30

6-13

T)

im I. Stocke

5-00

5-00

5-00

5-00

36

37

38

39    !

40

41

42

43

Wohn-Schlaf-Küche Gang Dienstbotenzimmer Speisekammer . . Bad Abort

imll.u. III. Stocke

3-40 X 2-85 — 1-68 X 1’08 . .

d) Dachboden:

5-15

5-00

5-15

5-00

475

3 22

24- 36 23-40 38-62 38 62

25- 00 25-00 25-75 2575 15-30

22-24

19- 40 24-86 24-86

20- 00 20-00

4-75

3-40

2-85

1-50

1-20

3-00

1-83

1-00

5-70

10-20

20-30

20-30

15-94

11- 90

12- 80

5'22

7-98

1-50 !

9-36

8-91

5-00

44

45

46

47

49

50

51

52

Stiege.............

Gang............

Vorraum der Parteienböden . .

Parteienböden.........

Rollkammer....... . . .

Waschküche..........

deren Nebenraum.......

Bügelkammer.........

Trockenboden .........

6-10

3-00

18-30

4-50

3-40

10-30

4-50

5-35

4-00

3-40

1-30

5-85

2-85 il

5-15

3-30

4-50

3-00

315

12-40    6-30

9-69 | 53-05 | 14-85 23-01 12-00 10-71 78-12

18-20

11-60

12- 50 30 90 15-60 19-30 14-00

13- 10 37-40

Nr.

Gegenstand

II. Bebaute Grundfläche.

a) im Keller (ausschliesslich der Fundamente der Hofmauer).....

b) im Erdgeschosse (ausschliesslich der Hofmauer).........

!j Länge

18-20

10-30

17-90

10-45

Breite

13-00

6-20

13-00

6-05

Fläche

IXi

einzeln

236-60

63-86

232-70

63-22

zusamm en

m²

300-46

Cr«

c)    im I. Stock 295*92 — 3-85 X 4'00 .

d)    im II. Stock 280-52 + 1 25 X 8-13 .

e)    im III. Stock (wie c)......

III. Rauminhalt

des ganzen Gebäudes — von der Oberkante der Fundamente bis zu derjenigen der Hausgesimse ausschl. des Lichthofes

a) Gassentract.........

295-92

280-52

290-68

280-52

Höhe

Volumen

l X b X h

Bl*

h) Hoftract

1300

13-00

10-45

6⁻751 11-15

24-30

2132-33

605

26-10

5433 30

§:

c)    Summe: (a) + (b)......

d)    Lichthof..........

Rauminhalt des Gebäudes: (c) — (d)

der einzelnen Geschosse

4-00

3-85

15-00

756563

231-00

7334-63

Fläche (m²1

a)    Keller, nach (53 a).....

b)    Erdgeschoss, nach (53 b) . .

c)    I. Stock, nach (53 c) . . .

d)    II

e)    III.

„    (53 d)

„ (53 e)

300-46 295-92 280 52 290-68

4-75

580

4-20

4-50

1427-00

1716-34

1178-18

130806

1178-18

im Keller: I bis XIII

IV. Abzuziehende Oeffnungen*)

Cubikmeter 40 93

05 05 o o< Ol o* ^ O O ZD GO

im Erdgeschoss:................

a)    im Untertheil:**) I bis XXI ausschliesslich

XIV und XVIII.............

b)    im Obertheil:**) I bis VIII, XIV, XVIII bis

XXI ausschliesslich IV..........

I. Stock: I bis XXIV...........

I bis XXIV ...........

im Erker: Ila und lila............

im III. Stock: I bis XXIV...........

im Dachboden: I bis XIV............

in den Gypsdielenwänden............

/ Die Einzelheiten der Berechnung wurden aus Raumersparnis weggelassen, da sie auch i Interesse bieten.

) Infolge der Geschosshöhe des Erdgeschosses von 5-80 m ist dieses für die Verrechnung der i in zwei Theile zu zerlegen (siehe I. Abschnitt, II. Capitel, I. Theil, § 1, Punkt 4 a): a) in einen Untertheil von 4⁻00 m Höhe und l) in einen Obertheil von 1-80 in Höhe.

im

im II.

ri

77-48

12- 89 25-88 34-06 56-60 28-80

13- 73 Quadratmeter 4-73

V)

4-

Volumen

IXbXh

zusammen

182-44

1225-70

102-07

54-47

242

81-9

einzeln

m³

907*20

258-50

52-00

3017

19-90

54-47

2 42

Oft

1-78

325

Höhe

1-15

4-00

4-00

92-8 -T

92-8-?-00 t -

075

2-00

00-2-

t.

If 2"⁰⁰

2 (2-0-(-4-5)

F.äche l X b

zu-

sannnen

77/²

158-64

einzeln

33-80

3470

25-90

18-70

30-09

5-92

9-53

II. Vorausmaass.

Breite

Lange

aitaqx

jaqoid|S

iqnzav

Gegenstand

I. Erdarbeiten,

08-1

1-15

1-00

98-0

0-70

0-55

0-50

13-00

0-40

92-8 —

1

92-8-

I

00-t-

SO-9

011

oo-z-

1

00-2 -

0-50

13-00

9-60

10-10

29-30

10-10

2-80

13-00

25-90

09-6

2*80

22-00

Ol

42-98

5-38

oi

380

2-93

9-40

19 00

1800

10-10

13-00

9-85

6-50

10-45

1-10

01-1

2 2-00

2-00

Erdausliub für das Fundamentmauerwerk, einschliesslich der 10 cm weiten Arbeitsräume*)

Mauer a und b.........

c und d

-r

'S

’s

il

.9 und t

k und vi

-v

Mauer v

w und x

Erdaushub für das Kellermauerwerk und für die Kellerräume bis zum Aussenrande der 10 cm weiten Arbeitsräume der Fundamentmauern ..................

Erdausliub für den Böschungsraum:

h = 4-00

— 3-25

= 3-25

längs der Mauer a

Erdaushub für den Haushof..........

„    „ Einfallsschacht d. Rohrleitung

„ dessen Böschungsraum . .

jaiuranx

6-75 ||

*) Bei der Berechnung des Erdaushubes für das Fundamentmauerwerk (PostNr. 1) und bei der Massenberechnung des Fundament-mauerwerkes (Post Nr. 13) wurde so vorgegangen, dass die Mauern in der Reihenfolge ihrer Stärken vorgenommen worden sind.

Beim Kellermauerwerk (Post Nr. 14) ist die Masse des aufgehenden Mauerwerkes für die Mauern, welche die gleichen Höhen haben, unter Benützung der Ergebnisse der Vorberechnung ermittelt worden, indem diese Mauermasse aus dem Producte der Geschosshöhe und der Mauergrundfläche berechnet wurde. Die Mauern, welche verschiedene Höhen besitzen, sind jede für sich bestimmt worden.

Die Berechnung des aufgehenden Mauerwerkes der Stockwerke erfolgte auf Grund der Vorberechnung (Post Nr. 20 bis 48).

Beim Dachbodenmauerwerk (Post Nr. 49) wurde wegen der grossen Verschiedenheiten in den Mauerhöhen jede Mauer für sich berechnet und eine Reihenfolge eingehalten, welche sich aus deren Nebeneinanderlage ergibt.

3-50

0 50

0 50

4-00

„ die Rohrleitung

Volumen

IXbXh

zusammen

m%

40-06

6-98

2-95

126-00

1402-95

199-26

einzeln

181-29

22P35

8-60

1-62

2-95

1327-83

946-40

255-44

157894

175-99

Höhe

o (1-7 + 4-2)

4-00

4 00

■MM

100

Fläche

IXb

zu-

sammen

m'¹

199-26

einzeln

ilu

29-20

2831

9-18

12-80

14-60

5-58

937

8-65

7561

5-96

206-41

243

0-63

66-0

1-48

70-04

Breite

2-00

13-00

6-20

1-10

0 95

06-0

08-0

0-75

0-65

09-0

0-50

0-45

0-30

0-30

015

91-0

015

08-9

Länge

2-00

18-20

10-30

13-00

08-6

10-20

29-80

10-20

3-00

13-00

16-00

086

5-68

00-8

8-58

5-58

4-4 5

15-61

8-10

4-00

1-20

1730

6-95

9-85

16-80

00-f

3-13

09-6

19-86

8-10

4-20

3-30

9-85

0801

oiioqj.

JdipieiS

iqBzuy

1-15

00-1

Gegenstand

Hinterfüllung der Fundamentmauern:

a)    Fundamentaushub, nach (1).....

b)    Fundamentmauerwerk, nach (13): 192*48 Hinterfüllung des Einfallschachtes:

a)    Aushub für ihn : (5)    (6).......

b)    Mauerkörper.............

Zuschüttung des Graben der Rohrleitung . . .

Hinterfüllung der Kellermauern

a)    Kelleraushub: (2) -f- (3).......

b)    Kellerinhalt bis zum Aussenrande der

Kellermauern..............

Zu verführende Erdmassen

a)    Aushub: Summe (1) bis (7)......

b)    Hinterfüllung: Summe (8) bis (11)    . .

II. Maurerarbeiten.

a) Aufgehendes Mauerwerk. 1. Fundamente.*)

Fundamentmauerwerk:

Mauer a -\-h c -\~d

Mauer f

k -|- m . .

«9 —j— t

w -f- x

/?

2. Keller.*)

Grundfläche der Kellerräume A bis Q: Summe

(4) bis (19) der Vorberechnung.......

Grundfläche der Mauer r...........

x-\-cn

Grundfläche des Hofes einschl. der Mauern bis q *) Siehe Anmerkung zu Post Nr. 1.

jarauiuNJ

10

11

12

13

Volume i l X b X h

zusammen

£««

398-63

40-93

357-70

274-39

77-48

196-91

30-80

116-89

12-89

einzeln

sm

349-04

7-68

1-31

891

3 11

0-35

35-46

259 76 14-63

Höhe

•« £

400

320

1-45

2-1 + - 0-8

6-0 — + LZ

-0-5

3-60

4-00

3-00

4-00

1-80

Fläche I X b

za-

sarnmen

zm

87-26

72-55

7-70

64-91

64-94

7-70

64 94

einzeln

282-08

370-50

87-26

295-91

368-55

6-79

0-39

0-39

0-13

Breite

13-00

0-30

0-30

015

0-15

0-15

015

0-75

09-0

09-0

0-45

0 30

Länge

28-50

8-00

3 00

4-20

3 30

3 50

9-85

© »O >Cl © »O © © © © £-    i- © © ©0©(X

© T-l    -rt    ©©©>©>

16-5

3I!8t(X

J8qoi9[S

iquzuy

CO C~i

Gegenstand

Grundfläche der Kellerräume einschliesslich der

Mauern p bis r und v bis y.........

Baufläche...................

Grundfläche des Kellermauerwerkes ausschliesslich obiger Mauern: (14) bis (15)    ......

Kellermauerwerk einschliesslich der Oeffnungen: Volumen von (16)    .............

der Spindelmauer r

Mauer v

„    w-\-x

<J............

Abzuziehende Oeffnungen, nach (56) der Vorberechnung ................

Kellermauerwerk, ausschliesslich der Oeffnungen: (17) bis (18)..............

3. Erdgeschoss.*)

Grundfläche der Räume des Erdgeschosses:

Summe (2h) bis (29) und (2 h) der Vorberechnung Bauplatz, nach (1) der Vorberechnung.....

Grundfläche des Mauerwerkes im Erdgeschosse

(21)—(22)

Grundfläche des Klinkermauerwerkes:

Pfeiler A -f B -f E . . . .

0+ D......

F .

Summe A bis Ii . Vorlage des Pfeilers G

Pfeiler J

Grundfläche des Ziegelmauerwerkes (22)    (2.1) . .

a)    Untertl-eil des Erdgeschosses (4-00 m hoch)**)

Volumen von (24)...............

Hofmauer p und q..............

Ziegelmauerwerk des Untertheiles einschliesslich

der Oeffnungen u. s. w............

Abzuziehende Oeffnungen, nach (57 n) der Vorberechnung .......... ......

Ziegelmauerwerk des Untertheiles ausschliesslich

der Oeffnungen: (25—26)    ..........

Klinkermauerwerk des Untertheiles, nach (23) . .

b)    Obertheil des Erdgeschosses (180 m hoch)**)

Volumen von (24)...............

Abzuziehende Oeffnungen nach (57 b) der Vorberechnung .................

*) Siehe Anmerkung zu Post Nr. 1.

**) Siehe Anmerkung zu Post Nr. 57 der Vorberechnung.

jörauiiiN^

cc

O    -H

CM    cm

C't    co

CM    CM

CM

CM

i-

CM

GO

CM

co

i—‘

co

Volumen iXb Xi

zusammen

ra³

104-00

7-70

311-60

25-88

285-72

329-76

3406

295 70

09-01

307-78

28-80

278-98

einzeln

m³

16-22

09-9

17-56

12-10

12-62

19-83

1-53

63-64

Höhe

1-00

4-20

450

4-05

0-45

oe-o

045

0-45

0-15

<1 X 2

evmx

zu

sammen

m²

7-70

293-77

368-55

74-78

74-78

295-27

368-55

73-28

73-28

einzeln |

ja*

4-

Breite

0-45

1-50

4-6 + 1-8

4-45

4-6 + 430

3-40

Länge

08-0

6-50

06-8

1300

6-30

13-00

10-25

300

aijaqx

JoqoiojS

iq«zuy

geustand

Ziegelmauerwerk des Obertheiles ausschliesslich

der Oeffnungen: (29)—(30)..........

Klinkermauerwerk des Obertheiles, nach (23) . . 4. I. Stock.

Grundfläche der Räume des I. Stockes: Summe (30) bis (35) und (38) bis (43) und (20) der Vorberechnung ............... .

Bauplatz, nach (1) der Vorberechnung . . . . Grundfläche des Mauerwerkes im I. Stocke:

(34)—(33)

Volumen von (35)...............

Abzuziehende Oeffnungen, nach (58) der Vorberechnung ...............

Mauerwerk des I. Stockes ausschliesslich der Oeffnungen: (36)—(37)...........

5. II. Stock.*)

Grundfläche der Räume des II. Stockes: Summe (30) bis (33) und (36) bis (43) und (20) der Vorberechnung .................

Bauplatz nach (1) der Vorberechnung.....

Grundfläche des Mauerwerkes im II. Stocke:

(40)    (39)

Volumen von (41)...............

Abzuziehende Oeffnungen, nach (59) der Vorberechnung ...... , . , ........

Mauerwerk des II. Stockes aus Vollziegeln ausschliesslich der Oeffnungen (41)—(42).....

Erkermauerwerk aus Lochsteinen:

a) Mauermasse einschliesslich der Oeffnungen .

h) Abzuziehende Oeffnungen, nach (59 a) der Vorberechnung............

6. III. Stock.

Mauermasse des III. Stockes einschliesslich der Oeffnungen, nach (42):

4-2

329-76 X =.........

Abzuziehende Oeffnungen, nach (60) der Vorberechnung ..................

Mauerwerk des III. Stockes einschliesslich der Oeffnungen (46)—(47)............

7. Dachboden.*)

Daclibodenmauerwerk:

Mauer a

Transport . .

*) Siehe Anmerkung zu Post Nr. 1.

•muiuiny

CO

Cv*

CO

co

co

1.0

co co

o 4-

co co

GO

CO

c^

80

O T-H

t- GO

Ci

CO

Volumen ly.1 X h

zusammen

m³

190-65

13-73

176 92

5-15

einzeln

m³

63-64

50-90

4-59

3 67

6-48

4-18

2 09

1441 16 46 25 99

3-09

2-93

Höhe

§:

09-0

0-15

08 0

0-45

080

0-15

0-45

0-45

0-45

0-15

0-45

00-1

1-00

00-1

100

1-20

1-50

1-20

Fläche l X l

zu-

saramen

zm

14-40

105-00

4-73

10027

einzeln

41-29

29-36

26-83

7-50

Breite

4‘6 4- 4 0

3-40

3-60

3-75 4- 4"6j

St 4- 0-t

4-0 + 4-2

3-50

3-50

Z-f + 8-8 (J6-I

05-0

0-45

0-45

0 45

0-45

0-45

09-0

09 0

4-75

2-50

4-75

2-50

4-75

2-50

2-50

Länge

Ul

10-25

4-50

3 40

3 45

3-40

3-40

9-15

1045

13 75

5-15

00-81

1-35

1-05

1-05

1-05

0-75

1 95

06 1

3-75

3-75

4-05

405

3-70

3-70

3-00

oil»mi

jeqoiölS

iquzuv

Gegenstand

Transport . . .

Mauer rj -f-j

o 8, &

Sockel der Attika...............

Abzuziehende Oeffnungen, nach (61) der Vorberechnung .................

Dachbodenmauerwerk ausschliesslich der Oeffnungen (49)—(50)............ . .

Rauchfang- und Ventilationsmauerwerk: a) Rauchfänge:

4 Schlote zu 0-15X017«* und l'Ow* hoch „    0-15X017«*    „    1-0 «t

„    0-15X0-17«*    „    1-0 «t    „

„    0-15X0*17«*    „    1-0«*    „

„    0-15XO"17«t    „    12»*    „

„    0-15X017»*    „    15 »t    „

b) Ventilationsmauerwerk:

3 Schläuche zu 0-30X0 45«* und 12m hoch: Seitenfläche des Rauchfang- und Ventilationsmauerwerkes: U (l -f- b) h..........

Volumen derselben..............

r>

r>

8. Wände aus Gypsdielen.

Gypsdielenwände um die Küche und um den Abort einschliesslich der Oeffnungen

1. I. Stock a) um die Küche ......

b) um den Abort......

2.    II. Stock, wie 1 a)..........

wie 1 b)..........

3.    III. Stock, wie 1 a).........

wie 1 b)..........

4.    Dachboden, wie 1 h)..........

Abzuziehende Oeffnungen...........

Fläche der Gypsdielenwände, ausschliesslich der

Oeffnungen.................

jecauinK

tH

o o

eo t-io >o

Nummor

Gegenstand

Anzahl gleicher Theile

Spannweite

3 X Pfeilhöhe

~ Länge

3    ,a. Scheitelstärke

3    J5. Kämpferstärke

d, + di Mittlere '    2 Starke

dy

§ u = s+f+d₁+-±

Volumen V = ul d

einzeln

m²

zusammen

d

GO

b) Gewölbmauerwerk, *)

a) Nach dem Raummaasse zu verrechnen:

1. Keller.

Ziegeltonne über C.....

2-85

0-50

243

0 50

ii

420

0-80

ii

325

0 60

ii

ii

3*25

0*60

ii

ii

N+P . .

4*70

0-90

4-70

0-90

Gurtbogen a

1*30

040

2*43

0*50

4-20

0*80

ii

4-70

0-90

2- 00 0-15 5⁻00 0*15

3- 10 0-15 4'00 0-15 2*30 0-15 3-33 0-15 3-20 0'15 0-45 0'30 0*45 0*30 0-45 0-30 0 45 0*30

0*30

0*30

0*30

0-30

0*30

030

0*30

0*45

0*45

0*45

0-45

0*23

3*73

1*72

0-23;

3*31

3*81

0*23

0*23

023

0-23|

0-23

0-38

0*38

0-38

0-38

5-38

4*23

4'23

598

5-98

2*08

331

5-38

5-98

3*84

495

495

9-10

4-40

0-72

1*13

0*92

2-04 37*58

05 O lO CD

Nachmauerungen der Gewölbe und Gurtbögen im Keller Füssel

21*00

ii

ii

2-00

2. Erdgeschoss.

Platzeigewölbe über Abort, Telephon und Gang = 2*55 f = 0-55

s“ = 3-40 /" = 0 70

d — 0*15

u‘ —s‘ -j-f -f- 1'5 cZ == 3 33 u“ = s" -\-f‘ -f 1-5 d = 4 33

V = u‘ , u“ . d = 2‘16 m³ . .

2-16

Längenmaasse

Fläche a X b

<jj

b) Nach dem Flächenmaasse zu verrechnen: 1. Keller.

einzeln

zu

in²

sammen

m²

Flache Tonne über B

1-30

9-23

ii

3-68

ii

ii

ii &

2-80

ii

1-25

y>

r>

„ über der Oeffnung VI . . .

VII . . . VIII . . .

0-90

r>

0*90

Nummer

Längenmaasse

Fläche

«X 6

Gegenstand

zu

einzeln sammen

m"¹

»O CD

o CD CD CD

2- Erdgeschoss.

Flache Tonnen zwischen Traversen:

in dem Vestibüle.....

„    „    Stiegenhause ....

„ der Hausmeisterwohnung

dem Geschäftslocale . . .

„    „    grösseren Hinterraume

„    „    kleineren

„    „    Magazine . . ,

unter dem Podeste . . ,

„ der Speisekammer

3. I., II. und III. Stock und Dachboden.

Flache Tonnen unter den Podesten, je.....

über den Speisekammern . . . . unter dem Zugänge zu den Böden

über demselben........

„ der Rollkammer.....

„ der Waschküche.....

Küche . . Zimmer . .

r,1

r>

c) Putzarbeiten.*)

I. Bloss grober Verputz.

1. Keller.

2-50

3-00

4-50

4-50

5-93

4-50

3-40

4-85

2-00

1-85

2-00

1-85

1-25

1-25

3-30

5-35

9-90

5-93

4-00

4-80

6-10

9-30

3-68

2-78

10-00

3-00

2'85

3-00

285

4 50

4-50

14-83

12-00

20-80

27-45

55-15

16-56

9-45

4§-50

600

5-27

6-00

5*27

5-63

44-55

215-97

6-00

5-27

5-63

4455

O

GO

a) Wände.

Kellerraum A Wand g u. r..........

B r, h «    .........

G v b> c .........

D „ a, b, k u. I........

S \1. V..........

d, j u. v........

h, i u. n........

h, i vl. j........

„ N, 0, P u. Q Wand e,f, j, o, w, x u. y . . . Seitenflächen der Oeffnung V.........

r>

347-21

b) Decken.

Kelleraum B, C, D, I, K, L, M, N, O, P, Q, . . .

138-12

Nummer

Gegenstand

AM/.aiil gleicher Th eile

Langenmaase

Fläche

«X‘

einzeln

m³

zu

sammen

m³

2. Dachboden.

70 Trockenboden, Nebenraum der Waschküche, Vorraum der Parteienböden, Parteienböden ................

253-75

71

II» grober und feiner Verputz. 1. Keller. a) Wände.

Kellerraum E Wand a, b, l u. m

» c>

„ d, h

u. t . .

(jr

Träger über den Oeffnungen VI, VII u. VIII I Seitenflächen der

VI u. VII . .

184-57

72::

b) Decken.

Kellerraum E, F u. R

100-44

73

863-35

74

75

b) Decken

II der unter (90) angeführten Räume ausschl. j der Stiegen nebst der Podestwölbungen

3. I. Stock.

a) Wände.

i Stiege, Wohnräume (nach 31 bis 35 u. 38 1 bis 43 der Vorberechnung)......j

25428

742-27

76

b) Decken.

Wohnräume, Unterfläche der Podestwölbung

252-54

4. II. Stock. a) Wände.

|814-03

i Stiege, Wohnräume (nach 31 bis 33 u. 36 bis 43 der Vorberechnung), Erker . .

Nummer

Gegenstand

Anzahl

gleicher

Theile

Langenmaasse

Fläche

aXb

rO g

zu

einzeln sammen

TO²

Wi²

78 l

I!

b) Decken.

Wohnräume, Erker, Unterfläche der Podestwölbung ............

260 28

5. III. Stock.

79'

a) Wände.

Stiege, Wohnräume

744-52

80

b) Decken.

Wohnräume, Untersuchung der Podestwölbung ...............

25404

6. Dachboden.

81

a) Wände.

Stiege, Gang, Rollkammer, Waschküche u. Bügelkammer............

233-40

82

b) Decken

wie (6 a)

7242

83

III. Unterflächen der Stiegen

und zwar der Stiegenarme und der Podestplatten ..............

77-61

IV, Facade.

84; Gassenfagade (bis zur Oberkante des Hauptgesimses) ..............

85    :j Hoffagade...............

86    ! Lichthoffagade.............

87    ! Hofmauer...............

1300

17-40

11-70

17-10

20-40 22 80 16-00

3-00

265-20

1396*72

187-20

51-10

CO CS CO CO

Wände

Decke

V. Vestibül.

56-86

10-37

d) Beschüttungen unter dem Fussboden des Erdgeschosses

24-25 j

a)    im Vestibül.......... . .

b)    in den Räumen des Erdgeschosses ausgen. Vestibül und Stiegen:

200 45 224-70

Summe (22), (24) bis (29) [(22) 2mal] der Vorberechnung.........

Nummer

Gegenstand

Anzahl

gleicher

Theile

Längenmaasse

Fläche « X b

einzeln

zu

TO²

sammen

m²

unter dem Fussboden des I. Stockes: Summe (31) bis (35) u. (38) bis (43) der Vorher. . unter dem Fussboden des II.Stockes: Summe (31) bis (33) u. (36) bis (43) der Vorher. . unter dem Fussboden des III. Stockes: Summe

196-78

198-28

(31) bis (33) u. (36) bis (43) der Vorher. . unter dem Dachboden: Summe (45) bis (52)

(44), (45),

198-28

207-28

über

(48) bis (51)

84-72

Ci Ci

e) Versetz arbeiten.

1. Nach dem Flächenmaasse zu verrechnen: Allseits eingemauerte Podestplatten vor der

Kellerthür..............

Freitragende Podestplatten

a) im Erdgeschosse......

h) „ I. Stock.......

c) »

3-00

3-50

350

II.

3-50

1-45

2-05

2-05

1-75

4-35

7-18

7-18

6-13

d) „ III. „

1-35

1-35

1-82

Balconplatte........

Hängplatte des Hauptgesimses

1-55

6-80

1-35

1-60

2-09

3-91

1300

0-80

10-88

1040

M-

2. Nach dem Längenmaasse zu verrechnen: Beiderseits eingemauerte Stiegenstufen a) im Keller.............

Gesammtlänge

einzeln

zu-

sammen

1-45

1-20

21-75

18-00

b) im Erdgeschosse

1-20

4-80

2-60

13*00

1-40

9-80

1-20

7-20

1-30

5 20

1-60

6-40

1-80

3-60

91-75

Freitragende Stiegenstufen a) im Erdgeschosse

CV*

co

1-55

49-60

2-50

1-70

53-80

I. Stock

» n.

O    GO

<M    c\*

1-55

1-55

40-30

3-00

43-30

4340

3-00

46-40

Ci

25-65

3-00

28-65

Nummer

Gegenstand

Anzahl

gleicher

Theile

Längenmaasse

Höhe

cm

Volumen iXb Xi

einzeln

zu

m'

sammen

TO³

3. Nach dem Volumen zu verrechnen:

102

Glatte Quadern:

a) Sockel der Gassenfa^ade . . .

„ Hoffagade . . . . c) Vorlegsteine des Hausthor es .

der Geschäftsöffnungen . . . .

4-56

b)

d)

7)

14-16

0-27

0-95

19-94

103

Profilirte Quadern:

a) Ballustersockel des Balcons .

der Attika . .

9-00

0-25

015

b)

T)

14-00

0-25

015

0-034

0-525

c)    Deckel der Ballustrade und Brüstung des Balcons . . . .

d)    Deckel der Ballustrade und

Brüstung der Attika.....

e)    Hauptgesimse der Hoffagade .

9-50

0-30

0-20

0-570

18-00

17-50

0-30

060

0-20

0-45

1-080

4-725

6-934

Nummer

Gegenstand

Anzahl

gleicher

ThCile

Fläche

Länge Breite

einzeln

zu

sammen

«i²

104

III. Zimmermannsarbeiten.

I. Decken.

1. Tramdecken zwischen Traversen. Salon und Speisezimmer, nach (32) und (33) der Vorberechnung..........

38-62

231-72

105

2. Gewöhnliche Tramdecken.

a)    mit 15 X 24 cm starken Tränten: Dienstbotenzimmer, nach (40) der Vorberechnung

Bügelkammer, nach (51) der Vorberechnung

Bad und Abort, nach (42) und (43) der

Vorberechnung...........

über dem Stiegenhause .......

b)    mit 18 X 26 cm starken Tränten: Vorzimmer, nach (31) der Vorberechnung Küche im I. und II. Stocke nach (38)

der Vorberechnung.........

Küche im III. Stocke........

10*20

9-48

10-25

3-00

30-75

23-40

99-99

4 50

325

15-30

14-63

92-03

Nummer

Gegenstand

Anzahl gleicher Th eile

Länge J Breite

Fläche

zu- | einzeln sam men

m²

m²

mit 18X29m starken Trämen:

Wohn- und Schlafzimmer, nach (34) und

(35) der Vorberechnung......

Wohn- und Schlafzimmer, nach (36) und (37) der Vorberechnung

II. Dachstühle.

108 Stehender Dachstuhl für das Schieferdach

des Gassentractes...........j

100 Holzcementdach a)    über    dem Stiegenhause

„    b)    „    der Waschküche

u. Rollkammer

„    c)    „    d. Bügelkammer . j

„    d)    ,,    dem Vorraume der |

Parteienböden .

„    e)    „    den Parteienböden

1240    6-30

¹ 10-52 ! 3-00

; 10-52    4-50

5-72    3-00

5-72    2-85

10 30 ¹ 6 21

II

25-00

25-75

3171

47-57

153-00

7812

79-28

17-16

16-30

63-96

110

111

112

IV. Spänglerarbeiten.

Eindeckung der Feuermauern u. s. w.*) Mauer b, c, d, e, ff, l, n, p, r......

Eindeckung der Gesimse von mehr als 25 cm Breite*)

a)    Gassenfa^ade: Hauptgesimse. Fenster

verdachungen im II. und III. Stocke, Sohlbänke im I. und III. Stocke, Gurtgesimse über dem Erdgeschosse und I. Stock..........|

b)    Hoffa^ade: Sohlbänke der Fenster j

des Stiegenhauses, der Wohn- und Schlafzimmer, der Hausmeister-wohnung, der Küchen u. s. w., des Magazins im Erdgeschosse, der Parteienböden, Gurtgesimse über dem III. Stocke....... .

Desgleichen bei weniger als 25 cm Breite*): jj Sohlbänke im II. Stocke........jj

36-00

35-83

23 58

50-41

3-37

V. Tischlerarbeiten.

113

Harte Fussböden:

a)    im Erdgeschosse, nach (22), (24) bis (27) und (20) der

Vorberechnung...................

b)    im I., II. und III. Stocke, nach (31) bis (33) und (30) j bis (40) der Vorberechnung — je 3mal — (36) und J (37) — je 2mal — (34) und (35) — je lmal

Weiche Fussböden:

a)    im Erdgeschosse, nach (28) der Vorberechnung .    . .

b)    im I., II. und III. Stocke, nach (41) der Vorberechnung

c)    im Dachboden: Bügelkammer...........

188-15

518-74

706-80

-f o ^ »o r- C'i Ci zd r-t

35-57

Geschoss

Keller . .

Erdgeschoss

I. Stock

II. Stock .

Vereines.

VI. Eiserne Träger.*)

I. Verzeichnis der Träger.

Träger-

Nummer

Profil

Höhe

cm

Zahl

Freie

Länge

Wirkliche Länge

einzeln

zusammen

HH

25

2, 3

18

18

18

28

14

21

0-13

14—16

30

17

18—20

22 i 30

22

21

22

23

24—30

31,32

33

34

35, 36

37

38

39

40—42

43—46

47-50

51—53

54

55-58

59

60, 61 62—66 67—69 ;

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82—85

86

87

i 18

22

18

20

12

20

18

23

35

32

18

26

35

28

24

32

24

18a

18

35

18

12

23

12

18

21

20 18

24 24a 35

24a ! 24

10

12

23 ;

vH

vH

vH vH tH vH vH vH v+i vH vH

4- 200

1- 500 3250

2- 750 2-750 2-450

2- 450

5- 775 4-830 4-830 4-830 1500 1-500 1-500 4-500

3- 400 3-000

3- 000

4- 500 1-900'

1- 9U0 3-400

2- 200 3-400 2-500

5- 925 5-925 5-925 1-900 1-900 5 200

1- 900

2- 050

5- 000

2- 050

3- 400

4- 500 3-000 2 850

6- 300

6-300

3-100

2050

5-150

4- 700 1-860 1-600 3100

3- 300 2-730

2- 870 6-380

5- 270 5430

5- 270 1-S60

1- 940 1-860

4- 900

3- 640 3-400

3- 360

4- 960

2500    2-500

2500

3- 760

2- 720

4- 0O0 3060

6- 400 6-530 6400 2-260 2-260

5- 800 29 000

2- 290

3- 760

4- 950 3-400 3-200

6- 780 8-150 8-150 8-150 6-780 3-300 2-290 5610

4-700

3-720

1-600

3-100

3-300

2-730

2- 870 31-900 15-810

5430

15-810

1-860

1-940

1-860

34-300

7-280

3- 400 3-360 9-920

2-500 3 760 8-160 16-000 12-260 19-200 6-530 25-600 2-26C 2260

2- 290

3- 760

4- 950 3-400 3-200 6-780 8-150 8-150 8-150 6-780

13-200

2-290

5610

*) Auf Grund der Normalien des Oesterreichischen Ingenii

und Arcliitekten-

Geschoss

Nummer

Träger

Profil

Höhe

cm

Zahl

Freie

Länge

"Wirkliche Länge

einzeln

zusammen

II. Stock .

88

89

12

18

90

21

-rH t-H

91

20

92

18

93

28

rH rH

94

35

95

40

96

35

tH

97

98—101 102 — 105

28

III Stock .

10

106, 107

12

108

16

109

22

110

20

111

20

iH T—l

112

18

113

24

114—116

30

CO

Dachboden

117

24

118—120: I

22 a

2- 050

3- 730

4- 500 3-000 2850 6-300 6-300 6-300 6-300 6-300 2-575 2-400

2- 050

3- 400

4- 500 4-500

3- 000 2-850 6-300 6-300 6300

4- 500

2- 290 4-090 4-920

3- 400 3-210 6-860 7-900 7-900 7-900 6-860

2- 740 2-600 2 290

3- 720

4- 940 4-900 3-400

3- 210 6-780 6-900 6-780

4- 940

2- 290 4-090 4-920

3- 400

3- 210 6*860 7-900 7-900 7-900 6-860

10-960

10-400

4- 580

3- 720

4- 940 4-900 3-400 3-210 6-780

20-700

6-780

24-700

2. Gewichtsberechnung.

Träger-

Trägerlänge

Gewicht in kg

Profil

Höhe

einzeln

zusammen

cm

für 1 m Trägerlänge

für alle Träger des gleichen Profils

35

32

30

28

bis 6"00 m lang

26

25

23

22

22a

21

20

2500

16-000

29-000

2- 500 5-430

3- 300 12-260

8-160

4- 700 9-920 5 260

5- 610 15-810 15-810

1- 940 4-940

24-700

2- 870 4-950 4-920

34300

3400

4750

2-50

5-43

15-56

816

4-70

20-79

38-50

24-70

12-64

79-83

67-72

6009

52-93

46-32

43-13

3711

34-30

41-00

31-57

3791-83 169-30 326 29

823-59

477-97

202-71

771-52

1320-55

1012-70

399-04

Profil

bis 6-00 m lang

H H H HHHHHHH

HHHHHHH

Träger-

Höhe

cm

18a

18

tH tH v—i

Trägerlänge

einzeln

zusammen

Gewicht in kg

für 1 m Trägerlänge

für alle Träger des gleichen Profils

6'00 bis 7 00 m lang

HHHHHHHH

o CC N o

t-i    70 CO

28

über 7-00 m lang

'H H H H H

40

85

24 a

w m w o:    m- h*

COGCCD*d^^C:Ci05C50505 ÜiOOK050005l^l01Ch5W«dJ0000505^0503a5h5COCOKMO:KWW00050:ü:

51-80

2-26

45-77

3-72

2-73

21-06

23-60

10-96

6-53

52-60

58-36

.13-56

13-72

7-90

23-95

16-30

28-75

31-79

24-07

19-60

15-83

12-54

9-57

6-99

67-72

6009

40-06

36-27

5293

102-34

79-83

46-17

115. Gewalzte Träger bis 6-00m lang: 12.65T42 kg

n ⁷'00 m » über 7"00 m

116.

117.

überlänge von 6'15 m.

ii

1499-61

71-85

1101-68

72-91

43-22

264-09

225-85 76 61 442-21

31607

2337*90

481-82

726-20

808-49

1911-93

752-57

4.304-20 kg

3.472-99 kg mit einer Gesammt-

Kostenbetrag

uüuiurusnz

kr.

einzeln

fl. kr. I fl

2739 79

— Ci SC T-< co O

t-    Oh-    T-    T-H

co    o o

O    Ci i—•

fr-

>o

Ci

HOCi^Ci O Ci t-i t—i CO

t-H

GO O O cc W Tf

1035

15

262

1402

12

1693

2807

O ^ O O

O O Ci O TH

^ GO <N ^ ^

•rH fr* fr* fr*

1627

465

118

16155

Einheits

preis

fl. kr.

GO    Ci    GO CO    CG    fr*

i—    fr*    ^ co    ^    co

»O

o

CO

o

CO

•'+' ’rf' Tf "‘T* ri'hOWO

Ci

T-i T—i

iH ^

GO

!>•

fr- fr- CO GO CO

GO

xO >C

TH T—i

SOJIJBJ -siojj sap JdUIUUl£

oSuojr

1327-83

54-47

325

3-50

8-60

13-00

169-44

1402-95||

67-50

199-26

357-70

196-91

104-00

285-72

295-70

278-98

182-07

08-08

7-70

III. Kostenberechnung.

Sun^'eS

-SSBBK

sassß'Buisne -joa «ap jo ui um x

Gegenstand

laniumv

co co co co co co

S g g s s s

co co co

S SS

CO

co co co eo eo

a s s s §

CO^

CO CO

£ S

2 u. 3

12

Vorb.

CO

Ci

N H CO 00 fr* CO CO tji tH

51, 54

28

32

I. Erdarbeiten.

Erdaushub für die Kellerräume und Kellermauern, welche vom verglichenen Terrain bis zur Kellersohle eine Tiefe von 4 00 m haben, an aller Arbeit, allen Werkzeugen und Geräthen, einschliesslich der Bolzung und deren Beseitigung, sowie der Förderung der Aushubmassen, der Herstellung von Rampen und sonstigen Hilfsmitteln für die directe Verladung des Aushubes auf die zur Verführung nöthigen Wagen nebst allen Vorkehrungen und Materialien zur Sicherung bestehender Objecte auf dem Bauplatze und den Nachbargründen, zur Freihaltung und Sicherung des Verkehres, einschliesslich der Boistellung der Arbeitsleitung und Aufsicht, sowie der Beleuchtung und Bewachung des

Objectes zur Nachtzeit..................

Desgleichen für den Haushof bei einer Tiefe desselben von

0-75 m unter dem verglichenen Terrain..........

Desgleichen für die Rohrleitung, und zwar:

a) für den Theil ausser dem Gebäude.........

fr* CO

in

b)

y n n n ***    n    n    ..........

Desgleichen für den 200m tiefen Einfallschacht der Rohrleitung ........................

Desgleichen für die Fundamente der Mauern p und <7, die vom Hofniveau bis zur Fundamentsohle eineTiefe von l-15m haben Desgleichen für die Fundamente sämmtliclier Mauern, ausgenommen und q, von der Kellersohle (in der verglichenen Tiefe von 400 m) bis zur Fundamentsohle, d. h. auf eine

weitere Tiefe von 1*15 m................

Verführung der überschüssigen Aushubmassen mittelst Wagen

auf 800 m Entfernung einschliesslich Abladen . •.....

Planirung der Hofoberfläche...............

fr- CO

Summe der Erdarbeiten. .

II. Maurerarbeiten.

1. Aüfgehendes Mauerwerk.

Fundamentmauerwerk, zu zwei Drittel aus festen, lagerhaften Bruchsteinen und zu ein Drittel aus gut gebrannten, neuen Ziegeln bestehend, mit Mörtel aus Cementkalk und reinem, reschem Grubensande, an aller Arbeit und Aufsicht, allen Materialien, Gerätlien und Gerüsten, einschliesslich der Zubereitung des Mörtels, ohne Unterschied der Tiefe

und Form des Mauerquerschnittes............

Kellermauerwerk, ganz aus neuen, gut gebrannten Ziegeln hergestellt, mit Mörtel wie unter (9), ohne Verputz, einschliesslich der Herstellung der Rauchfänge, welche innen

glatt zu verputzen sind; sonst wie (9)..........

Aufgehendes Mauerwerk im Erdgeschosse aus neuen, gut gebrannten Ziegeln, mit Mörtel aus Weisskalk und reinem, reschem Grubensande, ohne Verputz, einschliesslich der Herstellung der Rauchfänge [wie unter (10)], sowie der Schlitze für die Rohre der Gas- und Wasserleitung nebst dem nachträglichen Verputze an den Pflasterungen, Fussböden, Rohrleitungen, Fensterbrettern und den Gegenständen für Hoiz-und Ventilationszwecke, sowie der Ausbesserung der sonstigen durch die beim Baue beschäftigten Professionisten verursachten Verputzschäden; an allem und jedem und einschliesslich der Gerüstung:

a) Mauerwerk des 4-00 m hohen Untertheiles.....

„    1-80 m „ Obertheiles......

Ci

b)

Desgleichen im I. Stocke

II.

n    n UI⁻ »    .................

Aufgehendes Mauerwerk auf dem Dachboden, ohne Verputz, das Rauchfangmauerwerk über dem Dache mit Cement-

mörtel hergestellt, sonst wie (11).............

Pfeilermauerwerk aus Klinkern mit Cementmörtel im Erdgeschosse; sonst wie (11)

a) im 4-00 m hohen Untertlieile...........

1>) im l"80m hohen Obertlieile............

Transport . .

fr* CO rfl O

H rl rl n

Kostenbetrag

zusammen

fl. kr.

57

67

17128

«F.ei

einzeln

fl.

16155

194

200

577

338    22

19    44

Ca b- fr* O Ci CO CO H co ^ tH

fr* O ^ CO b* CC C CC r- fr* fr* co IO

vH s4i    vH vH

i-

cc

SO

fr*.

O ! o fr* O I 50

169

119

O §    wj

fr* fr* CC CO

to

rf

318

357

96

2624

Einheits

preis

cc

co

CC fr*

CO

Ci Ci

O O O O O O cc

Q Ci W O CO H CC

hhWWWMO

cb

o    ^o^ccw

CO    W CO eo :c rf<

S0JI.TB!* -SJ0JJ S0p

J0mtcmjsr

eSaaw

0901

100-27

154-00

37-58

2-16

ft

485 33

253-7 5[|

285-01

1117-63

994-81

1074-31

998-56

18912

77-61

14-40;

265-20

39672

160*00

San^ycS

CO    cs

§ S

cs

g

CO CO

g g

CM f* cs cs cs cs

g sssss

cs cs cs

«ö -'S

S 55 SS

sass^'Binsn'H -joa söp aamuinsj

o    t-

-+    tO

58

61

62

63

64, 65

65

64—66

67

59, 60

68, 69

70

71. 72

73, 74 75, 76 77, 78 79, 80 81, 82

83

53

O 5D

cc ao co

Gegensta

Transport

Erkermauerwerk aus Loch steinen mit Weisskalkmörtel,

sonst wie (13)......................

Wände aus 7 cm starken Gypsdielen, an aller Arbeit und

allem Materiale ....................

Rabitz wand im Erdgeschosse zur Trennung der Hausmeisterwohnung vom Gesehäftslocale, 5 cm stark, an allem und jedem: 2-80 X ö-ö.......................

2. Gewölbmauerwerk

aus gewöhnlichen, gut gebrannten, neuen Ziegeln, mit verlängertem Cementmörtel, ohne Verputz, an aller Arbeit und Aufsicht, allen Materialien und Geräthen, einschliesslich der Wasserbeschaffung, Einrüstung und Schalung:

im K e 11 e r........................

im Erdgeschosse...................

Flache Tonnen (preussische Kappen) zwischen eisernen Trägern, Gurtbögen oder Mauern, mit 15 cm Stärke und höchstens 30 cm Pfeilhöhe

a)    im Keller . . .

b)    „ Erdgeschosse

c)    I.    Stocke    .    .

d)    ,;    ii.    „

e)    „    III.    „    .    .

f) „

Dachboden ................

Nachmauerungen und Füssel der Gewölbe und Gurten .

3. Verputz.

Rauher Verputz, 15 cm stark, mit Cementmörtel und reinem, resehem Grubensande liergestelit, einschliesslich einmaliger Patschokirung mit Weisskalkmörtel; in allem und jedem — im Keller.....................

Desgleichen, aber mit Weisskalkmörtel — im Dachboden .

Vollständiger Verputz mit Cementmörtel und reinem,

resehem Grubensande, der grobe Anwurf 15 cm, der feine

Verputz 0'6 cm, stark, einschliesslich einmaliger Weissigung;

in allem und jedem — im Keller

Desgleichen, aber mit Weisskalkmörtel

a) im Erdgeschosse

I. Stocke

Dachboden

HH

S7 - £ -

Verputz an den Unterflächen der Stiegenstufen und

Podestplatten mit Gypsmörtel ohne Unterschied des Ge-

Verbrämung der Fugen des Rauchfang- und Ventilationsschlauchmauerwerkes über dem Dache mit Cementmörtel;

in allem und jedem...............

Gassenfagade, von der Oberkante des Sockels bis zu der des Hauptgesimses gerechnet, einschliesslich aller Oeffnungen, ohne Zuschlag für Vor- und Rücksprünge (Gesimse, Sockel u. s. w.). Die Gesimse, sämmtliche Profilirungen, der Zierverputz und der 2 cm dicke, glatte Verputz sind aus Weisskalkmörtel mit reinem, resehem Grubensande herzustellen. Das Auslegen aller Gesimse und aller über den Mauergrund Gliederungen, sowie der eingemauerten Sockelstücke und der Gesimshängeplatten, sammt Beigabe der zur Befestigung nöthigen Eisentheile und sonstigen Hilfscon-structionen, sowie der Verkleidung der gleichzeitig mit dem Mauerwerke zu versetzenden Decorationsgegenstände, ferner der nachträgliche Verputz der Fensterstöcke u. dgl., das Weissigen und zweimalige Färbein der geputzten Theile, sowie die Beistellung aller Materialien und Geräthe, der Schablonen und Geriistung, sind im Einheitspreise inbegriffen. An allem und jedem, ausschliesslich der Bildhauer- und

Steinmetzgegenstände..................

Desgleichen für die Hoffagade......•.......

„    „    „ Lichthoffagade . . . . •......

vortretenden

Transport . . .

j0nium]£

CC Ci

vH tH tH

O H w fr* fr* fr*

co

fr*

fri

*o so

fr* fr*

cc

fr*

c:

fr*

tH fr*

co co

10*

Kostenbetrag

zusammen

einzeln

kr. I fl. kr.

fl.

2624    66

15    33

56 I 86

2699 55

3840 39

1980 :14

70

O Ci uO H C( O

O ■*—¹ O t—' CO

Ci O H W Ci H Ci h N CO Ci O OOOi-XCO

O Ci lO lO Ci O GC O X t- Ci h

Ci    O O O O

cc    tD O

O O O Ci O -H C W C0 rp C X

?*

g oll

CO

107

96

111

74

134

74

108

30

15

13

31

16

18

16

809

ft

.4

®25? In

0 0 0*00    o    o    oo

w ^ *o t- x    *o    *o oc^

CO o x I

C7

C0    T-l

o o o o

qb

CO co co -Hi *Hi

-siajd sap aararaiw

asnaw

51-10

56-86

10-37

224-70

196-78

198-28

198-28

207-28

84-72

5-16

11-53

7-18

6-13

14-79

10-40

9 -16

ifl T*    &t    rH

O O T-

i'-    C^< -HH TiH

O H O C0

1720

800

26.971

350

SN

g

SN SN

g g

rt n « co « n

5 5 5 5 5 5

(M    CS iM M CM M

S S R S S S

VI

m³

»t³

Stück

Li

sass-Buinsiuj -.ioa sop

jaraimiNj

SS

00 Ci CC GO

o    W M ^ O

Ci Ci Ci Ci Ci Ci

96, 97a

97b

97c

97d,98

66

100

CS GS « 'S tH tH H H C0

o o o o o o

rH

15—117

Transport . . .

Gegenstand

Rauher Verputz der Hofmauer, wie (24)........

Vestibulwände, die Theile über dem Sockel in Gyps, der Sockel, sowie die unter ihm gelegenen Theile in Portland-

cement, sonst wie (30).................

Decke des Vestibules wie (34)............

4 Beschüttungen.

.2

fl

0)

fl

fl

Cß

fl

fl

<u

fi

"O

b£

fl

fl

sfl

pfl

cß

Q)

vollkommen trockenem Mauerschutt, einschliesslich der Zu-

fuhr, Planirung; in allem und jedem:

sO

Cß

Cß

Cß

«fl

cß

O

bJ3

Ti

Sh

I. Stockes

hH

hH

Dachbodens .

cß

O

Hh

o

T5

h*H

fl

j) über dem Dachboden

6. Versetzarbeiten

ci

bjD

fl

sO

pfl

■3

fl

*s

aller Geräthe, Gerüste und Aufsicht:

Deckplatten für Rauchfänge und Ventilationsschläuche ohne

ci

Unterschied der Ausmaasse

ci

fl

fl

cß

fl

a) im Erdgeschosse

I. Stocke

hH

III

cß

Hangeplatte des Hauptgesimses

Beiderseits eingemauerte Stiegenstufen ohne Unter-

rO

Sh

o

cß

.§

Sh

fl

-S

T3

t:

o

geschosse

Freitragende Stiegenstufen ohne Unterschied der Gestalt

und Gi’össe:

a) im Erdgeschosse .

I. Stocke

• • ’o ■ SP • 2

o

cß

'S

O |

0)

Cß

cß

O

f« O

■§ K3

« 2

cß

Sh

fl

*-* 2 TJ    E*fl

C0    rfl

fl    H

o

®    £

£ R:

:;a

c3

Profilirte

Geschosses, einschliesslich des Einmauerns

j-

0)

cß

7.

■* ££ o fl ^

SO ^ Sh ££>■§

Cß fl ü

«So

ui cß -p

«H Sj Cß fl    ;h

aufgehen

F ensterbretter

= |i :i •: ifll

-lf :1 ; :lll

«II 'S • • '|35 -1|

-Q ö Ä    ' “ S ‘ * ”

g 3 n 'S ’ ’ i! -=s

:?g*« :: :■§&■§ :si :.s

I=!l § ■ • -11 = 11 ■!• lP|e ;i :§fl :!i :fw |5|;s :j :=^ :s* :h

| s«§ “ S .«Sä .£1 ■ = =

“£ = § S a 'S®« . o H 1 g

c ‘ S M?| -“S 5?

«3

“

Cß

fl

:fl

q; ris< ei $ ® ^ «3 *t rs +® <—. r£si cn

lllls

Cß öS ® _Q Ul

fl cä

Cö —¹ 2

Grösse und Höhenlage

Erkers

GS SQ

3 S ® • 7

Cß

Geschosses

■o 'S

G 5 5 ^

o o

Cß

Cß ^

<D c3

.G

schied des Geschosses

Sh ac

<u

&J3 0) :« G G §3

N O

11

O ü

07}

ohne Unterschied des Geschosses

Summe der Maurerarbeiten . . .

Wasserlaufgitter

jainran^

C0 -H

co co

*o

co

X Ci O H W CO

CO C0 TH -Hi rH

O O N X iO ifl O O

Ci

O

g j 5

» s —

2 S

%    § i «

N i

so

^1

££

,o

»O vH CO -OS

uO O 04    04

o O CO O CO CO b- X h W

?o    CO

T—i    04

»O CO CS O C CO

CO o oo ^ oo    t-

HW Q 00 t- t- *C    *>■

CO iH

tH O

Ko

fl.

618

15

119

19

65

SU

153

34

32

107

42

130

25

24

38

16

G4

1730

Einheits

preis

kr.

fl.

S0JU1JJ -S10JJ sep j0ratntiM

öSuajff

SunweS

-SSBUW

S0SSE'BUIßTVB

-joa sap jarnran sj

Gegenstand

III. Stuckaturarbeiten.

70

80

883-36

19-89

21 75 18-00

39-75

4-80

00-1:1

o o CO co

iO »o *o CO CO o

0*0    O    O    O    o    o o

H H    tH    «—¹    T-t    N    CS

CO CO ^ rfl ^

co co ^

t-t- r- t- tn 04 04 co

so

133-30

28-65

00-6

250

1-70

4-50

15-00

600

18-30

3-60

9-50

14-00

4-30

9-50

CS <M

rO Md

S $5

Glatte, 2’5 cm dicke Stuccaturung aus Gypsmörtel, mit Verwendung von mindestens 6 mm starkem, enge gelegtem, gesundem, von den Blättern und den dünnen Stammtheilen befreitem Rohre, welches auf 15 an Weite genagelt wird, sammt Beigabe des mindestens 1 mm dicken, ausgeglühten Drahtes, der gut verzinnten, 3 cm langen Nägel; vollkommen eben und rein in die Latte gearbeitet, wobei zum groben Bewürfe der Mörtel aus 1 Theil Gyps, 2 Theilen Weisskalk und 4 Theilen reinem, reschem Flusssande und zum 5 mm dicken, feinen Verputze aus 2 Theilen Gyps, 3 Theilen Weisskalk und 6 Theilen Wellsand zu mischen ist; an aller Arbeit, allen Gerüsten und Materialien; ohne Unterschied des Geschosses; bei einer Gerüsthöhe vom Aufstellungshorizonte

a)    bis zu 3 m....................

b)    über 3 m.....................

Summe der Stuckaturarbgiten . . .

IV. Steinmetzarbeiten.

Gerade, beiderseits eingemauerte Stiegenstufen aus mittelhartem Stein, von rechteckigem Profile mit 20 cm Höhe und 30 cm Breite:

a) Hauptstiege im Keller: 15 Stufen ä l⁻45m lang . . .

ä 1-20 m „    . . .

15

b) Geschäftsstiege:

Spitzstufen, sonst wie (64):

Geschäftsstiege: 4 Stufen ä 1-2’>m lang........

Gerade Stufen von keilförmigem Profile mit 15 cm Höhe und 23 cm Breite, einschliesslich der Anarbeitung des Rundstabes und Falzes, sonst wie (64):

Stiege im Vestibüle: 5 Stufen ä 2"60m lang......

Gerade Stufen, 20 cm hoch und 30 cm breit, sonst wie (60): a) Stiege zur Hausmeisterwohnung: 7 Stufen ä 1-40 m lang .

b) „ in der    „    6    „ ä 120 m „

Spitzstufen der Stiege in der Hausmeisterwohnung wie (67):

a) 4 Stufen ä 1*30 m lang ä 1"60 m

„ ä 1-80 m „...............

freitragende Stufen von keilförmigem Querschnitte, 15 cm hoch und 33 cm breit, aus ganz hartem Kaiserstein, einschliesslich der Anarbeitung des Rundstabes, Falzes, Kopfes und der Schräge:

86 Stufen ä P55 m lang...............

Desgleichen, aber 20 cm hoch und 30 cm breit:

19 Stufen ä 1-35 m lang...............

Randsteine der Podeste, auf dem Podestträger liegend, 15 cm hoch und 12 cm breit, sonst wie (64), aber einschliesslich der Anarbeitung des Rundstabes:

3 Stufen ä 3⁻00 m lang................

Randsteine am Ende der Stiege im Vestibüle, wie (71) . . „    „    „    „    „ zum Hausmeister, wie (71)

b)    4

c)    2 Gerade,

aber 20 cm hoch....................

Sockelgesimse der Gassenfagade, aus mittelhartem Steine, 15 cm hoch und 25 cm breit, mit 10 cm Ausladung, ohne Falz

sammt Anarbeitung der Profile.............

Desgleichen der Hoffagade................

Sohlbänke der Fenster:

a) des I. Stockes.................

V „ II. „    .................

CJ n HI- n ......... .......

Ballustersockel des Balcons aus mittelhartem Stein mit

eingearbeiteten Zapfenlöchern für die Balluster......

Sockel der Attika, wie (77)...............

Plinthe des Sockels der Gassenfagade, 20 cm hoch und 30 cm

breit, aus ganz hartem Stein, sonst wie (64).......

Deckel der Bailustrade und Brüstung des Balcons, aus mittelhartem Stein, 20 cm hoch und 30 cm breit sammt An-arbeitung des Profiles..................

Transport . . .

jamiun^i

CO

SO

o o c£>

CO

c£>

cs

o

04 CO

o- o- tH

o o

tH tH

CO cs o O- tH GO

lO

Kostenbetrag

zusammen

einzeln

Einheits

preis

fl. kr. fl. kr. I fl. kr.

77

5088

rH O    I    CO

o o    I    o

20

75

63

50

40

78

78

1730

121

43

184

87

637

272

109

fr*

o o fr* o

48 !

83

141

590

13

714

175

509

509

o

b-

50

02

O O    CO    o

'    T—I    fr<

o    o    o

fr*    fr*    ^

?*

16

75

125

75

40

sajLI-B^ -SIGJJ S0p J0ummj£

0SU9W

00-81

4-30

1416

4-35

24-50

10 88

10-40

2 00

1-90

7-10

2-40

5-20

1-89

4-725

6-93

17-86

50

23P72

ännweS

-SSU1?Jt

m²

m³

m³

m³

s?«

Stück

m²

sass^'Biusn'B -joa S9p aaiuramj

o

05

CO 05 05 C5 05

103 f

104

Transport . . .

Desgleichen für die Attika-Ballustrade.........

Sockelplatten der Gassenfa^ade aus ganz hartem Stein,

10 cm dick, mit rechtwinkliger Oberkante.........

Desgleichen der Hoffa^ade mit eingearbeiteten Kellerfenstern und Eisenfalz.....................

Podestplatten vor der Kellerstiege, aus ganz hartem Stein, 20 cm dick, beiderseits aufliegend, mit rauher Schalung . . Freitragende Podestplatten mit Rundstab und rein gearbeiteter Schalung für die Podeste der Hauptstiege, sonst

wie (84)    ......................

Balconplatte aus ganz hartem Stein, 20cm dick, mit Gefälle, sammt Falz, Wassernase und Wiederkehr......

Gesimshängeplatte des Hauptgesimses der Gassenfa<jade mit Wassernase, aus mittelhartem Stein, 20 cm dick . . . . Ofenuntersatzsteine mit Fasen, 15c?n dick, aus weichem Stein:

8 Stück ä 0-5 X 0 5 = 8 X 0‘25 = 1-60 0-36 = 0-36

1    „ ä 0-6 X 0-6 =

1-96.........

Vorlagsteine des Hausthors, 15 cm hoch und 90 cm breit, aus ganz hartem Stein, mit eingearbeiteten Oeffnungen und

Eisenfalz.....................

Desgleichen vor dem Eingänge und dem Schaufenster des

Geschäftes, 30 cm breit, sonst wie (89)..........

3 cm dicke Fensterbretter der Stiegenstufen mit angearbeiteten Fasen und 3 cm langen beiderseitigen Wieder-kehren, aus feinkörnigem Marmor, fein geschliffen: 4 Stück

ä 2*00 X 0-30 .....................

15 cm starke Deckplatten für die Rauchfänge und Yentilations-scliläuclie ohne Unterschied der Grösse sammt Anarbeitung der Wassernasen, Ausarbeitung von 15 cm weiten, runden

PW«

Löchern für die Schlote, beziehungsweise von 30 X 45 cm rechteckigen Löchern für die Ventilationsschläuche . . . . Gurtgesimse über dem Erdgeschosse aus mittelhartem Stein, von 30 cm Höhe, 30 cm Ausladung und 45 cm Breite, ohne

Falz sammt Anarbeitung der Profile...........

Gurtgesimse über dem I. Stocke aus mittelhartem Stein, von 45 cm Höhe, 45 cm Ausladung und 60 cm Breite, ohne Falz sammt Anarbeitung der Profile und der Zahnleiste:

0-45 X 0-60 X (13-00 -f 2 X 1*25 + 4 X 0*60) =.......

Hauptgesimse der Hoffagade, wie (90)..........

Traversenunterlagsteine ohne Unterschied der Grösse, aus ganz hartem Stein: 196 Stück ä 0"45 X 0"45 X 0'45—

= 0-091 m³ gross...................

Ganz rund gedrehte Bailuster, oben und unten mit eckigen Plinthen, 80 cm hoch, aus mittelhartem Stein, für die Balcon-und Attika-Ballustrade.................

Summe der Steinmetzarbeiten . .

V. Zimmermannsarbeiten.

1. Decken.

Tramböden zwischen Traversen an aller Arbeit, Ge-rüstung und allen Materialien. Die Träme werden parallel zur Richtung der Haupt- und Mittelmauer in Entfernungen von rund 96 cm von Trammitte zu Trammitte so gelegt, dass ihre unteren Flächen in der Ebene des Traversenfusses liegen, und dass ihre Köpfe genau und streng an die Füsse und Stege der Traversen passen. Das Tramauflager wird der Form des Traversenfusses entsprechend ausgeschnitten. Zur Sicherung der Lage sind die Träme mit Keilen an den Traversenkopf anzukeilen. Je 2 Tramköpfe Amrscliiedener Tramfelder müssen genau aufeinander treffen und sind über den unteren Flansch hip weg durch eiserne Klammern zu verbinden. Das Schlagen und Beistellen der Klammern ist in den Einheitspreisen inbegriffen, desgleichen die Sturzbodenschalung, welche aus 3 cm starken Laden nebst Fugendeckleisten besteht, sowie auch die gesprengte Stuccatur-sclialung aus 2 cm starken Laden.............

Transport . .

Jöoiumx;

th fr*    er.    -fl    O

GO GO    CO    GO    GO

O *— CO GO GO GO

05

GO

O    T-i

C5    C5

fr*

05

93

91

95

96

97

98

>o

rH

Kostenbetrag

zusammen

einzeln

fl. kr. I fl. kr.

1335 88

1011 S 44

87 I 72 2435 I 04

(X) N O Ci evi x

Ci

o

Ci

X

Ci

Ci

Ci

lO

-f

Ci

o o

Ci

509

W iO Ci Ci h CD TH 3^ ec

94

139

10

33

255

300

52

120

31

10

24

10

Einheits

preis

fl. kr.

Ci

*o o

TH t-

s?

ec

sdjuv; -siajti sap jararanji

aSnaw

99-99 92-03 153 00

100

78-12

107

09 9

ShiujbS

-ssuuw

Stück

■*

09 6

17-00

86-51

86-80

181-00

7-80

49 30

400

975

400

09-0

m¹

m²

m-

m'¹

ma

Stück

sesserasuB -JOA S9p jaomimj

105

106

107

108

Transport . . .

Tramböden, bei welchen die Träme auf den Hauptmauern und in Abständen von 85 bis 90 cm von Mitte zu Mitte liegen, einschliesslich der erforderlichen Auswechslungen sammt Sturzboden und Stuccaturschalung (beide wie in (98); an allem und jedem

a) bei 15 X 24 cm starken Trämen...........

bJ n ¹⁸ X 26 cm „    „    ...........

c) „    18X29 cm „    „    ...........

Lärchen e Tram kopfschutzkapseln aus 3 cm starken Laden, bestehend aus 2 Seitentheilen, 1 Deck- und Hirnladen sammt Luftleisten, ohne Unterschied der Tramstärke.......

2. Dachstühle.

Stehender Pultdachstuhl für das Schieferdach des Gassen-tractes, aus reinkantig behauenem Fichten- und Tannenholz mit Inbegriff der vollständigen Aufstellung. Beistellung aller Materialien einschliesslich der Klammern, Hängeisen, Schraubenbolzen und sonst erforderlichen Eisenbestand-theilen, bei einer Spannweite von 6’30 m, gemessen in der lichten Entfernung der Hauptmauern sammt eines 10%igen Zuschlages wegen der einseitigen Gesimsüberhöhung, mit Einschluss der Herstellung der Rückwand im Einheitspreise Sparrenlage für Holzcementdächer über dem Stiegenhause, derWaschkiiche und Rollkammer, bestehend aus 15 X 24 cm starken Sparren in Abständen von 0 95 m, von Mitte zu Mitte gemessen:

10 Stück ä 10*70 cm lang...............

Unterzüge aus Lärchenholz, sammt Zufuhr und Verlegen für die Sparren des Holzcementdaches: a) über dem Stiegenhause:

2 Stück zu 16 X 25 cm ä 3⁻30 m lang.......

b) über der Waschküche und Rollkammer:

2 Stück zu 20 X 29 cm ä 4'80 m lang........

Rastladen aus Lärchenholz sammt Zufuhr und Verlegen für die Sparren des Holzcementdaches: 2 Stück zu 16 X 3 cm ä 8*50 m lang......................

109 «1

Dachstühle für die übrigen Holzcementdächer, sonst wie (101)    109 b J

109 cj

Dachschalung aus 3cm starken Laden, einschliesslich der Befestigung an den Sparren, an allem und jedem

a)    für das Schieferdach mit 12'40 m Länge und 7"00 m

schräger Breite..................

b)    für die Holzcementdächer ad (102) und (103) ....

3. Verschiedene Zimmer mannsarbeiten.

Gesimseindeckung mit Tragein, 13-00 m lang und 0-60 m breit

g Ö ■g'0 § ■§ &=s

«3 Cß 0) 03

“s

2 ® ci

'S

e't -fl

Ph

-S §

ö ^

sei

02

03

^ Ci

_ 02

c3

fl

rs fl

Thüren, Zufuhr, Nägel und Handarbeit, aber ohne Tliür-

beschläge: 15⁻9 m lang und 3'lm hoch . .

Dachbodentreppe aus 5 cm dicken Pfosten sammt den er-

forderlichen Untersätzen und Absteifungen aus Polster-

hölzern; an allem und jedem

Dach bodenrinne aus 5 cm starken Pfosten sammt Deckel

aus 3 cm starken Bankladen, einschliesslich Fuhrlohn, Auf-

• fl

^3 • rt

^ I

ec

ö §

ci

03

Sh

sS

I ~

--

lärchenem Stocke aus 12 X 14 ewi starkem Holze, im Lichten

cm

1-00 m weit und 2"10 cm hoch

Kohlenrutsche aus 5 cm starken Pfosten, im Lichten 90

an allem Materiale

-hj

■a

und Handarbeit, jedoch ohne Beschläge . .

Eichener Hackstock mit einem mittleren Durchmesser von

35 cm, beide Enden mit 25 mm breiten, 5 mm dicken Eisen-

i: '

s .

CD

M .

ci

'S

sei

03

«+H

.⁰

«W

03

ei

03

'Ö

fl

“>.5

-fl o

geo

Ifl

bei den Aufbügen und Blecheinfassungen . .

Summe der Zimmermannsarbeiten . .

janmmvj

66

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Kostenbetrag

zusammen

einzeln

fl. kr. I fl. kr.

fr*

O

CO

Ci

Ci

CO

81

32

166

Ob-    X

CO tH    t“H

fr*

C.6

540

Einheits

preis

WO

fr4

fr*

fr* fr*

fr*

o o    o

^ fr*    Ci

S8JIJB4

-siaj«! sap jaraumx

aSU8J\[

00-98

21-35

59 41

054

21 25

7-50

9 80

26 5

33-00

SnnweS

-SSBBJ\[

CM •

£

cm

s

' nt²

Stück

Stück

sassBuisnB -io\ sap ja m ui nx

gen stand

VI. Spänglerarbeiten.

Eindeckung der Feuermauern, Rauchfang-und Lichthof einfassungen u. dgl. mit 5"18 kg für 1 m² schwerem, raffinirtem Zinkbleche Nr. 13, sammt Beistellung der verzinkten Wetterleistenhaken und der sonst notliwendigen dauerhaften Befestigungsmittel, einschliesslich des Ausstemmens des Mauerwerkes, um den Eingriff des Bleches auf mindestens 10 m?» in die Mauerflächen zu ermöglichen, wobei Uebergriffe und Fälze an den Stössen nicht gemessen

werden........................

Gelöthete Säume der Holzcementdächer aus minisirtem Schwarzbleche, einschliesslich Befestigen an den Saumläden, sammt Beigabe der Nägel u. s. w.: (6'95 + 10-45 + 3‘85) =

2P25 m lang und P00 m breit.............

Eindeckung der Gesimse bis zu einer verstreckten Breite von höchstens 25 cm mit Zinkblech Nr. 12, mit Beigabe der Wasserspeier, der verzinkten Befestigungsmaterialien u. s. w.,

sonst wie (115).....................

Desgleichen, bei mehr als 25 cm Gesammtbreite des Deckbleches, mit Zinkblech Nr. 13, sonst wie (117)    ......

Gesimsstirnbleche aus Zinkblech Nr. 13, einschliesslich Ausschneidens des Gesimsprofiles, Befestigung und Beigabe der verzinkten Befestigungsmittel, für die Fläche des Rechteckes aus der grössten Höhe und der grössten Ausladung gerechnet:

2 ä 0-30 X 0-60 = 0-36 2 ä 0-30X0-30 = 0-18

(154................

Dachsaumrinnen aus verzinktem Eisenblech bester Qualität, welches in glatten Tafeln 5 leg für 1 m² wiegt, die Rinne 65 cm im Umbug breit, mit eingezogenen 7 m dicken Eisenstangen, wobei der Zusammenstoss der einzelnen Rinnen-

theiJe dicht genietet und in Zinn eingebornt sein muss, mit Beigabe der verzinkten 1 kg für 1 Stück schweren Rinnenhaken, von welchen auf jeden Sparren 1 Stück mit 3 Schiftnägeln zu nageln ist; an allem und jedem, einschliesslich

der Vorköpfe und Saumstutzen.............

Attikarinne aus verzinktem Eisenblech .........

Ausfütterung der Dachbodenrinnen mit Zinkblech Nr. 12,

sannnt Beigabe der verzinkten Nägel...........

20 cm weite, bis 1 m lange Einlaufstutzen vom Dachsaume bis in die Bodenrinne, mit Beigabe des Doppelstutzens von der Dachbodenrinne bis in den Saumstutzen, alles aus Zinkblech Nr. 13, an allem und jedem........ . . .

20 cm weite Abfallrohre, Dunstschläuche und Einlaufstutzen aus Zinkblech Nr. 12, einschliesslich der Verbindungsstücke mit den Rinnen, Abortfallrohren u. s. w., der Lieferung und Befestigung der Rohrhaken sannnt den Bändern, welche höchstens in Entfernungen von 2 m anzuordnen

sind; an allem und jedem................

Wassereinlaufkessel, 50 cm hoch und 50 a« im Durchmesser, aus Zinkblech Nr. 13 sammt Deckel und Verbindung mit den Dunst- und .Abfallrohren..........

Liegende Dachbodenfenster, der Stock von Holz mit Zinkblech Nr. 13 überzogen, mit 30cm. breitem Saumblech; das Fenster im Lichten 0⁻60 X 0"60m weit, sammt verzinkten eisernen Fensterrahmen mit eisernen Charnieren, starker, verzinkter Ausspreizstange mit Kloben und Stellvorrichtung, Messinghaften für die Glastafeln; an allem und jedem . . Eiserner Schneerechen mit 30 cm hohem Drahtgeflechte aus 15 mni dickem, verzinktem Eisendrahte, mit eisernen Stützen auf jedem Sparren, deren Befestigung mit 3 Patentschrauben, einschliesslich der Beigabe und Anbringung der 30 X 30 cm grossen Unterlags- und Deckbleche aus Zinkblech Nr. 13 für die Stützen, nebst zweimaligem Oelfarbanstricli der ganzen

Construction; an allem und jedem............

Kiesleisten für die Holzcementdächer aus Zinkblech Nr. 15, bestehend aus einem 15 cm breiten Saumstreifen, einer 10 cm hohen lothrechten Wand, welche oben durch den Einbug

Transport . . .

jaraumx I

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

IS l

128

/.

r.

Kostenbetrag;

zusammen

fl. kr.

27

09

59

592

190

4133

einzeln

fl. kr

Ci GO CO GO

09

**r

O    O ^

O    O GO

r-

540

31

20

190

1261

2827

30

14

126

41

20

187

Einheits

preis

| 50

oy

85

o

GO T-H

tc

14

-siajfj sap jaunnnw;

asnaw

21-25

102-75

744-46

706-89

37-57

009

00-6

7-25

3 70

-ssbhw

711

Stück

m~

cs^

cs

g

SaSS'BBOISUB -jo^v sap .larainnisj

113, 1U

113

114

gen stand

jamuins^

Transport . . .

versteift und mit Wasserschlitzen versehen ist, einschliesslich der Versteifungen..................

129    Ventilationsrohre für die Lüftung des Raumes unter dem

Holzcementdache, 20 cm weit aus Zinkblech Nr. 13 sammt

Hut und Aufstandscheibe von 5Ö cm Durchmesser.....

Summe der Spänglerarbeiten . . .

VII. Dachdeckerarbeiten.

Schieferdach.

130    Dacheindeckung mit Ia blauem, englischem, schwefelkiesfreiem

Rechteckschiefer von mindestens 20 X 36 cm Grösse, doppelt und mit 8 cm Uebergriff auf Ziegellatten mit Verwendung von verzinkten Eisennägeln gedeckt, einschliesslich desVer-schmierens der Fugen mit Mörtel aus 1 Theil Portland-cement und 2 Theilen Flusssand; mit Beigabe und Anbringen der wenigstens 20 cm breiten First- und Gratbleche aus starkem, verzinktem Eisenblech und der auf 50 cm anzuordnenden, verzinkten, starken Kreuznägel mit 15 cm langem Kopfe. Zum wirklichen Ausmaasse der Eindeckung wird für schwierigere Arbeit und für das Mitdecken von einzelnen Glastafeln zum Beleuchten des Bodenraumes noch für jeden Meter Fuss- oder Ortsaum und Halbfirst 0 50 m hinzugerechnet:

(13-00 — 2 X 0-15 + 2 X 0-5) X (6'5 + 2 X 0’5) = 13-70X7-5 .

Summe der Dachdeckerarbeiten . . .

VIII. Tischlerarbeiten.

1. Fussböden.

weichen, trockenen, möglichst astfreien, gehobelten, 2"5 cm dicken, 15 cm breiten und 2 bis 4 m langen

Blindboden aus

131

Brettern, auf 5 X 8 cm starke Polsterhölzer genagelt, welche auf 1 m Abstand verlegt sind; einschliesslich des Eingrabens der Polsterhölzer in den Schutt und des Ausplanirens desselben, wobei die Polsterhölzer und Bretter derart zu unterstopfen sind, dass sie fest auf dem Schutte aufliegen; an allem und jedem. Alle Behelfe für das Legen der Böden (Wagrisse, Werkzeuge u. s. w.) sind vom Unternehmer zu

leisten.........................

Harte Fussböden aus 2*5 cm dicken, 7‘5 cm breiten und 45 cm langen, mit Feder und Nuth versehenen Bretteln, welche auf dem Blindboden fischgrätigartig verlegt werden, sammt Mauerfries und zweimaligem Einlassen mit lieissem

Leinöl, sonst wie (131)    . ................

Weiche Fussböden aus 2‘5 cm dicken, 15cm breiten und

3*5 m langen, gehobelten Brettern, sonst wie (131).....

Harte, dreieckige Möbelleisten sammt Änmachen.....

2. Thüren.

Hauseingangsthor, genau nach Zeichnung aus 8 cm starken, kienföhrenen Pfosten gearbeitet, mit Sockel, verstemmten Friesen, abgekröpften Füllungen, doppelten Schlagleisten, durchlaufendem Kämpfergesimse und Bildhauerarbeit, mit Oberlichte, welche in das Ausmaass eingerechnet wird, sammt Aufstellen; an allem und jedem: 4 75 m hoch und 1*9 m breit .

Zweiflügeliger Windfang aus 5 cm starkem, weichem Holze sammt Parapetstock, Kämpfer, Oberlichte mit Sockel, Fries, Füllungen und Glaslichten, nach Zeichnung gearbeitet, sammt Aufstellen: 3-30 m hoch und 2*20 m breit .    .    .    .

Zweiflügelige Hofausgangsglastlivire mit Oberlichte, wobei der mit Glas versehene Theil der Thüre und die Oberlichte nur mit 90% der Fläche in Rechnung gestellt werden, einschliesslich des 5 X 15 cm starken Pfostenstockes und der beiderseitigen Verkleidung, sammt Aufstellen; die Thüre, der Kämpfer und die Oberlichte aus Kienföhrenholz: 1-5 X (1-00 + 0'75 X 2-40) = 3-70    ..........

Transport .    .

132

133

134

135

136

137

h—

Kostenbetrag

zusammen

kr,

fl.

einzeln

kr.

fl.

87

88

35

50

0t

19

52

lO ^ CD CM D O

187

142

19

28

30

112

14

56

75

126

63

35

96

169

88 20 32    50

385

Einheits

preis

fl. kr.

50

30

80

80

15

09

>i

CM co

tH tH

O iß

cm

^ «o

tH tH

SajTJtfJ

-siajj; sap jamransj

aSnaj^

31 75

4'50

750

8-00

15 75

ozz

11-25

11-25

1875

13

SuiqpjS

-SSBBJ\[

c-^

iS

§

cs

£

§ SS

Stück

sass^Buistn? -joa sap ja raum nj

gen stand

Transport . . .

Einflügelige Wohnungsthüren aus 4 cm starken, kien-föhrenen Pfosten mit beiderseits angekehlten Friesen und Füllungen sammt Aufstellen:

a)    15 Thüren, im Lichten 1*00 m weit und 2-25 m hoch, mit einem 5 X 15cm starkem, gehobeltem Stocke und beiderseitiger gekehlter 15 cm breiter Verkleidung .

b)    3 Thüren in den Gypsdielenwänden der Küchen, im

Lichten 0 75 m weit und 2 00 m hoch, mit 8 cm breitem, gefastem Futter, ausschliesslich der Stöcke, aber nebst der beiderseitigen Verkleidung; sonst wie (a)    .    .    .

c)    5 Thüren der Aborte, im Lichten 0-75 m weit und

2⁻00 7)i hoch, mit nur einseitiger Verkleidung, die Thüren ins Futter aufgehend; sonst wie (a) .    .    .    .

d)    4 Thüren, in den Nebenraum der Waschküche und

in die Speisekammer führend, wie (c), aber l⁻00 m im Lichten weit...............

e)    7 Thüren, im Lichten 1-00 m weit und 2 25 m hoch,

mit zwei 5 X 15 cm starken, rauhen Stöcken und 60 cm breitem, gekehltem Futter, sammt gekehlter, 15 breiter Falz- und Zierverkleidung, einschliesslich des 2-5 cm dicken, eichenen verstemmten Fusstrittes .    .

f)    in das Futter aufgehende Thüre der Hausmeister

wohnung, mit 45 cm breitem Futter, sonst wie (c); mit zwei 35 X 75 cm grossen Glaslichten, für welche die Bestimmungen von (137) gelten.......

Zweiflügelige Wohnungsthüren aus 5 cm starken, kien-föhrenen Pfosten mit beiderseitiger, verleimter Schlagleiste und beiderseits angekehlten Friesen und Füllungen sammt Aufstellen:

a) 3 Thüren, im Lichten 1-50 m weit und 2 50 m hoch, mit nur einem 5 X 15 cm starkem, rauhem Stocke, mit

cm

. >-

gekehlter, 15 cm breiter Falz- und Zierverkleidung, gekehltem, 15 cm breitem Futter..........

b)    3 Thüren, wie unter (a), aber mit 2 Stöcken und

60 cm breitem Futter..............

c)    6 Thüren, wie unter (5), aber mit 1*25 m Lichtweite . Glasthüren mit Oberlichten zum Ausgange auf den Balcon

im III. Stocke, mit 2 äusseren ins Futter aufgehenden und 2 inneren Flügeln, nach den Bestimmungen von (139), bei einer Futterbreite von 30 cm, einer Lichtweite von 120 m

und einer Lichthöhe von 3 00 m.............

Eingangsthür in das Geschäftslocal, bestehend aus einem 8 X 8 cm starken, gehobelten Stocke, einem profilirten Kämpfer, 2 festen Seitentheilen, einer Glasthür in der Mitte und einer Oberlichte, nach den Bestimmungen von (139) und (140)........................

3. Fenster

aus trockenem, möglichst astfreiem Kienföhrenholz nach Muster. Im Preise ist inbegriffen das Vertragen und Einpassen der Flügel nach dem Grundiren und das Nachhelfen bei allen Bestandtheilen, das Einlassen, Verleimen und Verschrauben der Kämpfer und Wetterschenkel.

Vierflügelige Fenster mit Einschlagstücken und Wetterschenkeln, die äusseren Flügel nach aussen zu öffnen, die Kämpfer im oberen Drittel angeordnet, mit 5X15 cm starkem Pfostenstocke mit 6 Vorköpfen, mit beiderseitiger, gekehlter, mit dem Stocke verleimter und verschraubter Verdoppelung, einschliesslich des 3 cm dicken und 15 cm breiten Fensterbrettes, welches an den unteren und den beiden oberen schmalen Seiten mit Fugendeckleisten versehen ist: a) 8 Fenster von l’OOm Lichtweite und 2 20 m Lichthöhe „ 1'lOwi

Vierflügelige Fenster, die äusseren Flügel nach innen zu öffnen, sonst wie (142):

a) 6 Fenster von l‘20m Lichtweite und 2‘20m Lichthöhe „    120 m

m OZ Z “

Transport . . .

b) 13

b) 2

jararantf

138

139

140

141

142

143

r.

co

Kostenbetrag

zusammen

einzeln

Einheits

preis

fl. kr. fl. kr. I fl. kr.

385 :70

o o o CO

90

87

oo

L-

‘203

6021

CO w o 0 0^0

OG C

t- Hf< rH

t-h O *0

co co

CO O

rH

o o *o co

hJH o

rH rH

34    65

158    25

OOOOOCOt- hH *0 t- O O ^ ^ IQ H CO co co so    CO CO w w

11

N CO rfi O >0 r h ZD    CO CO O

N CO Oi W H H CO ^    O0> t- O H

rH    r-    rH

r-    0^-1    ^

O    CX t-

225

25

10 | 80

1212 131

o o

Ht- CO

T*< tH

CO

O O O t>• t- Ci CO    ?C Ot-GOO

t* T W rl o O O    GO 5ß H o d

*sfl Tfi CO H    O

O GO GO

N H ri

I rH    o

I rH    rH

sajure}

-STÖJcf 88p

jamrnn^

8Sn8j\r

10-50

10550

5 50

15

30

29

21

11

15

42

50

6-50

0-25

006

120

09

SanjinS

-SSFBp\[

Stück

m²

<1

m²

Stück

?)

sass'BBinsiiB -JOA S8p

aarauin^;

Gegenstand

Transport . . .

Seehsf 1 ügelige Fenster, deren mittlere (äussere und innere) Flügel von innen zum Herausnehmen, während die übrigen 8 Flügel nach innen zu öffnen sind; der Stock mit Kämpfer und Wetterschenkeln wie in (140) mit beiderseitiger gekehlter Verdoppelung und zwei lothrechten durchlaufenden Mittelstücken für die äusseren und zwei kurzen Mittelstücken für die oberen inneren Flügel; einschliesslich des Fensterbrettes wie in (142)

a) 2 Fenster im Erker, im Lichten 2 20 m weit und2⁻75 m hoch

1-80 m „ „ 2‘20 m „ 1'80 vi „ „ 3-75 vi „

Sechsflügelige Fenster des Stiegenhauses wie in (143), nur dass die inneren Flügel fehlen

a) 3 Fenster im Lichten, 180 m weit und 2'60 m hoch .

1-80 m

Schaufenster des Geschäftslocales, bestehend aus einem 8 X ^cm starken, gehobelten Stocke, einem mit Holzschnitzerei verzierten Mittelstücke und einem profilirten Kämpfer, einem aus Friesen und Füllungen zusammengesetzten Parapete und 4 Flügeln, sonst wie (142) .    .    .    .

Einflügelige Fenster:

a)    1 Stück in dem Gang zu den Parteienböden, im Lichten

1-10 m weit und P10m hoch............

b)    5 Stück Abortfenster, im Lichten 0 30 cm weit und 0’75 cm hoch

4. Verschiedene Tischlerarbeiten.

Abt heilungswand um den Abort und das Telephon im Geschäftslocale aus beiderseits gehobelten, 4 cm starken Laden sammt Gesimse und Sockel, mit Friesen und Füllungen, einschliesslich der Thüren; an aller Arbeit und allen Materialien sammt Aufstellen...........

175 m

b) 1

b) 6

c) 3

Stiegenanhaltstange aus hartem Holze mit gedrehten

Köpfen, polirt, ohne Unterschied des Profiles.....

Abortschlauch Verkleidung aus gehobelten, 5 cm starken

Laden sammt Abschlussleiste um den Plafond.....

Summe der Tischlerarbeiten .    .    .

IX. Schlosserarbeit.

Bedingnissen gemässes Beschlagen

des Hauseingangthores...............

der Windfangthüren..................

„ doppelflügeligen Glas- und Füllungstliüren . . . „ einflügeligen

Den

welche nach innen

Abortthüren

„ Boden- und Kellerthüren . . . . „ vierflügeligen inneren Fenster äusseren „

n    v

auf gehen .

der vierflügeligen äusseren Fenster, welche nach

aussen aufgehen....................

„ sechsflügeligen inneren Fenster.........

äusseren „    .........

r>    n

„ einflügeligen    „    „    ........

Gusseiserne Rauchfang-Putzthürchen, im Lichten 17 weit und 40 cm hoch, mit 2 hintereinander stehenden, getrennten, gusseisernen, 4 mm dicken, in Falz schlagenden und sperrbaren Thürchen, einschliesslich Pratzen und gebohrten Schlüsseln...................

cm

Stiegengriffhaken und Stiegengriffstützen sammt Befestigung .......................

Thürschutzgitter für die Glasthüren aus Messing . . . Fussabstreifgitter aus dünnem Stahlblech sammt schmiedeisernem Rahmen...................

Schliesseneisen sammt Schuber, einschliesslich Montirung,

in allem und jedem..................

Klammern.......................

Abortschlauchringe..................

Transport . . .

janmmv

144

145

146

147

148

149

150

*0*00*0*0*0*00    O    ZD zo Z£> t£>

t-1tHtHtHtH ^ H H    *“H    t-it-HtHt—^

164

165

166

167

168

169

11*

Kostenbetrag

zusammen

kr.

11.

3846 41

sS

L'-

einzeln

fl. kr.

I    ©

CO I    ©

00 oo ^ ©

t- Ci GO 1-t O

1212

172

136

224

270

150

100

1550

27

304

361

14

42

265

42

50

121

70

561

Einheits

preis

fl. kr.

© r~

~ CO

GO

cv*

CO

o o o

t- t- r-

O ‘O ^ t-

O O GO O lO i>* Ci CO    CO

co

saju'Bj -siajj sap jarauin nj

afluaj\[

1720

370

008

006

o o

O Ci

CO

435-51

516-70

20-50

42-00

50

42

5-75

136-40

18-00

41-78

99-00

2000

0-50

Sun^'cS

-ss’bww

Stück

<M <M CM    CM

s s s ~

Stück

(M IM CI    CS CS

S S S B S

CM^

sassimaisnn -joa sap ja raum nt

Gegensta

Transport . . .

Gusseiserne Abortschläuche undGainzen mit 5 mm Fleischstärke, innen getheert..................

Schmiedeiserne Keller- und Bodenthüren sammt Rahmen,

Schloss und Schlüssel, einschliesslich Anschlägen.....

1 m hohes, gusseisernes Stiegengeländer nach Muster, einschliesslich der schmiedeisernen Schienen sammt Aufstellen und Bohren der Löcher in den Stufen, Vergiessen mit Blei, in allem und jedem; 20 hg für den laufenden Meter schwer,

40 m lang.......................

Kellerfenstergitter u. dgl. aus Faijoneisen nach Zeichnung sammt Rahmen für Verglasung mit Gussglas in Kitt, Oeffnen und Schliessen, einschliesslich der Befestigung

zum

in Stein........................

Eisengerippe des Glasdaches im Lichthofe über dem Erdgeschosse aus Fagoneisen nach Zeichnung zusammengesetzt, einschliesslich der horizontalen Zierlichte und des Drahtnetzes, an aller Arbeit und allem Materiale.......

Eiserne Träger an einem Ende an einen zweiten anmon-tiren, einschliesslich Zuschneiden, Bohren der Löcher, Beigabe der Winkeleisen, Unterlagen, Nieten, Schrauben; an

aller Arbeit und allem Materiale............

Rollbalken aus gewelltem Stahlblech zum Verschluss der Fenster und der Thür des Geschäftslocales aus 1-5 mm dickem

Bleche; in allem und jedem..............

Schachtdeckel aus geripptem Blech mit Rahmen aus

Winkeleisen................

Ventilationsklappen mit doppeltem Rahmen,

der äussere mit Pratzen zum Einmauern, der innere, welcher die Klappe trägt, anzuschrauben ist, sammt Stellvorrichtung; alles in Schmiedeisen, nebst allem Zubehör, in allem und jedem.........................

von welchen

Summe der Schlosserarbeit. . .

X. Anstreicherarbeiten.

Holzflächen mit reiner, dünnflüssiger Leinölfarbe grundiren,

zweimal

die Sprünge gut auskitten, zweimal feinschleifen, nach gewählter Farbe, und zwar in zwei Farbentönen mit in Oel lasiren und zweimal mit durch-

Oelfarbe streichen,

sichtigem Kopalfirnis dicht überziehen:

a)    Thüren.................

b)    Fenster.................

c)    Abtheilungswand im Geschäfte.......

Stiegengeländer vom Roste reinigen, zweimal mit Bleiminium grundiren und zweimal mit Kupferbronze streichen

Ventilationsjalousien und -Klappen sammt Rahmen, Stellvorrichtungen u. s. w., vom Roste reinigen, zweimal mit Bleiminium grundiren und zweimal mit Oelfarbe streichen

Desgleichen die Stiegengriffstützen........

Doppelte Rauchf angputztliürchen und -Ausbrennthür dien vom Roste reinigen, zweimal mit Bleiminium grundiren und zweimal schwarz anstreichen......

Summe der Anstreicher arbeiten .    .

XI. Glaserarbeiten.

Verglasung der Fenster und Glasthüren mit reinem weissen, 3 mm dicken Solinglase sammt Einschneiden, Ver-stiften und Verkitten a) bis zu 132 cm 1) von 132 bis zu 211

c) über 211 cm    „    .........

Desgleichen mit 2 cm dickem Sodinglase

a)    bis zu 132 cm addirt ............

b)    über 132 cm „    ............

Verglasung der Kellerfenster mit reinem, weissem, geschnürltem

Gussglase von 6mm Dicke sammt Einschneiden und Verkitten mit gutem Miniumkitt............

Verglasung der Dachfenster und Lieferung von Glastafeln aus dreifachem Glase zum Eindecken der Schieferverdachung sammt Einschneiden, Verstiften und Verkitten.....

addirt

cm

Transport . . .

■iarauinx

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

Kostenbetrag

zusammen

kr.

fl.

94

189

860

414

81

4117

216

einzeln

fl. kr.

CO

O O *o O

O © r-t O

561

12

58

480

330

30

20

67

332

31

215

3871

36

210

C10Ö5C5 CO CO

101

Einheits

preis

kr.

fl.

©    o    ©

00    O    CO

x »o o

’H X H

C iC »o o CCOhO

*o

bsjtjv}

-SI8JJ S9p

jararan^

aSnaj^

100

Sanwtö

-ssb«k

CM CM

§ g

Stuck

m³ 727-50

2700

37

175

253-3

759

20

CM CM CM

§ g S

Stück

CM CM CM CM

g s s s

sassBuoisnu -joa sap aarainnw

Gegenstand

jaaiuinK

Transport . . .

188    Verglasung der Windfänge mit dessinirtem Glase (Sand

gebläse) und färbigen Ecken mit Rosetten.......

189    Verglasung des Hausthores mit 5 mm starkem Spiegelglase

Summe der Glaserarbeiten .    .    .

XII. Hafnerarbeiten.

190    Grün oder braun glasirte Kachelöfen mit Mittelgesims

sammt Aufstellen und Beigabe der eisernen, verzierten Heizgarnitur mit gusseisernem Spritzgitter, einschliesslich des Rostes und Rauchrohres:

a)    Oefen im Sockel 85 cm lang und 75 cm breit für einen

Heizraum von 180?;i³...............

b)    Oefen im Sockel 63 cm lang und 63 cm breit für einen

Heizraum von 110 m³...............

c)    Oefen im Sockel 50 cm lang und 40 cm breit für einen

Heizraum von 70 m³...............

191    Herd kacheln, blaugrau glasirt, ohne Nuth, 16X23 5 cm gross

Summe der Hafnerarbeiten . . . .

XIII. Zimmermalerarbeiten.

192    Stiegenwände und -Plafonds grundiren, mit guter Leim

farbe nach Muster rein färbein, marmoriren und spritzen, die Wände in Felder abliniren, einschliesslich der Herstellung von Faschen und Sockeln, sowie der entsprechenden Ausstattung der Plafonds und der Unterflächen der Stiegenarme, welche abzuliniren und mit einer Rosette zu versehen sind......................

193    Zimmerwände und -Plafonds abschleifen, grundiren und

mit den feinsten Farben mit Patronen nach Muster malen, einschliesslich der Herstellung eines entsprechenden Plafonds

in Farben, mit einer passenden Rosette und Ablinirens des

Plafonds und der Fensterparapete . .    .........

Vestibülwände abschleifen, sonst wie (192), aber mit Wachsfarben malen und bürsten................

Summe der Zimmermalerarbeiten . .

XIV. Tapeziererarbeiten.

Vollständige Tapezierung der Wohnräume, einschliesslich Patschokirung der neu verputzten Mauerwände mit dünnflüssigem Leim, Makulirung der Wände mit Papier in 3 Lagen, Aufziehen der Tapeten, einschliesslich der Beigabe derselben, sowie der Unterlage und des Papiers:

a)    Vorzimmer: glatte Tapeten mittlerer Güte.....

b)    Wohnzimmer: feiner, gerippter Papierstoff.....

c)    Salon und Speisezimmer: feiner, decorativer Papierstoff

Summe der Tapeziererarbeiten . .

XV. Bildhauerarbeiten.

Consolen des Hauptgesimses aus Terracotta, nach Zeichnung, sammt Consoldeckel...............

Consolen des Erkers u. dgl...............

Summe der Bildhauer arbeiten . .

XVI. Jalousien.

Holz-Zug Jalousien, bestehend aus 6\5 cm breiten, aus

Resonanzholz geschnittenen Brettchen, welche in breiten

Leinenbändern, 5 cm voneinander entfernt, auf schmalen

Bändchen ruhen und durch eine Schnur, an deren einem

Ende sich ein Kettchen befindet, geschlossen werden können,

sammt allem Zubehör, und in den Fensterstock einmontirt.

r2

.2

6 X 200

2 X 2-00 -f 3 X 2-20

Transport . . .

194

195

196

197

198

af ,3

'S

’S

'S

a

p.

'S

m Porzellanrollen

_o

1. bei Fensterbreiten von 0-50 m

l’OO m

CRC

CRC e4 C<5 Mi

rH

r.

cc

Kostenbetrag

zusammen

kr.

co

13

31

37

einzeln

Einheits

preis

fl. kr. fl. kr. I fl.

o

05

101

JN

cc

lC

201

2273

31

128

© o *- © cc ©

CO b» CO O CO CC

O WCO N >o ^

CC H ION co

O O O I o o

CO O rti I fr* i>

fri fr* xC -*

xO

CO fr*

CO fr* GO O GC

co

106

263

05 O TH

O ©

121

140

1- O O 05 I o t- fr- CO O I    00

o    co co o    ©

© © fr- co W r)< .-c

© fc-

fr* ©fr*

128

c-    O    O O

O    O    lO o

CO co CO CO co

^OiOOOCO-^O

^'Wt-t-OnWOO

O O O IO O IC O I c

£ S S S I I I °

q«

S9jixe; -SI9J«! S9p J 9 UI UI 11

9SU9J\[

o o o o

fr* ip i>. »O

M Ö O i C5 o H CO ^ ^

158-71

6750

16-30

171

23-01

23-94

21-25

200

12651’42 4304‘20 3472 99

645

1000

720

030

009

0-025

800

cs <M <T» <M

s S S s

Fenster

cs cs <M cs <M Cl

£ £ £ £ § £

zm

kg

kg

kg

kg

«ff

Stück

??

Stück

??

,”2

Ml²

SaSSBEUlStlB -JO^V S9p jararanNj

C5 CX

Transport . . .

Gegenstand

b) mit feinstem Patentgrün-Anstrich und lackirt, in feinster Ausführung

1. bei Fensterbreiten von 0*60 »i: 6X2'2    .....

„    0-73 m: 2 X 2’75.....

„    1-20 m: 14X2-2 + 2 X 245

„    1-47 m: 2 X 2 75 .....

2- „

3.    „

4- „

Ausspreizstangen aus Messing Seitenblenden.......

Summe der Jalousien......

XVII. Pflasterungsarbeiten.

Liegendes Ziegelpflaster aus gewöhnlichen Mauerziegeln, trocken verlegt, die Fugen mit Weisskalkmörtel ausgegossen, einschliesslich aller Arbeit und allen Materiales; in den Bodenräumen:

Summe (45) bis (47), (50) und (52) der Vorberechnung .

Pflaster aus Klinkern für den Haushof mit Cementmörtel vergossen, an aller Arbeit und allen Materialien.....

Kelilheimerplatten-Pflaster im Vestibül, an aller Arbeit und allen Materialien..................

Terrazzo-Fussböden, einfach melirt, in allem und jedem:

a) für die Podeste : 3 X 3 00 X 1‘90 = 17*1......

„ Waschküche...............

„ Badezimmer 3X7 98..........

Summe der Pflasterungsarbeiten . .

XVIII. Asphaltarbeiten.

IIolzcement-Dachdeckung in allem und jedem, ein-

Sandes, aber ohne der Bretterschalung und der Blechsäume, bei 3 Lagen Dachpappe mit Asphalttheeranstrich...................

schliesslich des Kieses und

Mit gutem Theer imprägnirte Pappe, welche beiderseits mit Asphalt überzogen ist, als Isolirplatte für Mauern zum Schutze gegen die Bodenfeuchtigkeit sammt Verlegen und Dichten, nach Post Nr. 13................

Summe der A s p h a 11 a r b e i t e n . . .

XIX. Eisenwaaren.

Gewalzte Träger: a) bis

6 m lang nach Post Nr. 115........

-    „ H6 ........

c)    über 7 m „    „    „    „117........

d)    Zuschlag für (P60 -f 2 X P55) = 4‘7 m Mehrlänge .    .

Abortschläuche aus Gusseisen, in heissem Zustande getheert

Emaillirte Gainzen und Ansätze aus Gusseisen.....

Wasserlaufgitter................

Ol

Summe der Eisenwaaren .    .

XX. Zinkgusswaaren.

Metallschilder mit erhabenen Lettern und Rahmen:

a)    Schild gegen Hausbettel, 16 X 9 cm gross.....

b)    Thürnummernschilder, oval, 6X1 cm gross, in Bronce

c)    Stockwerksschilder, 40 X 15 cm gross, in Zink .    .    .

d)    Hausordnung, in Zink............

e)    Briefeinwurfrahmen und Klappe mit Inschrift, in Bronze

f)    Glockenschild in verziertem Rahmen und Stockwerksbezeichnung für drei Stockwerke, in Zink, bronzirt

g)    Orientirungstafel für Visitkarten mit reichem Rahmen

in Bronze ciselirt, für drei Stockwerke.....

lt) Hausnummerschiid, 33 X 26 cm gross, lackirt .    .    .

an der Thüre der Hausmeisterwohnung,

i) Schild

25 X 10 cm, aus Zink

Summe der Zinkwaaren .    .

XXI. Schmiedearbeiten.

Scliliesseneisen sammt Durchschübe u. s. w.

19 Ul Ul 11V

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

Kostenbetrag

zusammen

kr.

<d

89

60

ZO

T-H

204 | -

497

009

009

25

2475

einzeln

^ o

GO GO

100

615

142

62

210

45

15

145

82

Einheits

preis

fl.

sajurej

-SlöJjJ Sdp J0UIUIÜ^

aSu0j\[

SaSS'BBUISTlB

-joa sap jaraumsj

gen stand

jeinoinx

o o o

H WO

O GO O CO    CO

125

65

15

205

50

35

31

145

82

20

00-02

00-8

20-00

00-8

Stück

ui

Stück 21

Stück

r>

25

XXII. Steinzeugfabrikate.

Canalröhren im Lichten 22'5 cm weit.........

Wasserlaufrohre im Lichten 15 cm weit.......

Aufzahlung für das Zweigrohr...........

Verlegen der Röhren, einschliesslich Dichtung mit getheerter Hanfschnur und fettem sandfreien Tegel oder Cement-mörtel mit Beigabe der erforderlichen Ziegel zur Unterlage, aber ohne Erdbewegung....... .    .    .    .

Schornsteinaufsätze mit einfachen Seitenrauchschlitzen und je vier Ohren, im Lichten 17⁻5 cm weit und 1*20 m hoch Summe der Steinzeugfabrikate .    .

XXIII. Badezimmereinrichtungen.

Bestehend aus:

a)    einem Badeofen mit kupfernem Cylinder von 0-4 m

Durchmesser, hart gelötlietem Feuerrohr, Messingbekrönung und gusseisernem Untersatze, einschliesslich Holländerpaar zum Rohrverbande.......

b)    einer Badewanne aus 1 mm starkem Zinkbleche mit

starker Wulst, Ueberlaufschlitz und Gitter, einschliesslich messingenem Ablassventil und Holländern .    .

c)    Armdouche mit Regenbrause........

XXIV. Abortanlagen.

Normalclosets mit plötzlicher, sturzartiger Wasserspülung regulirbarem Wasserquantum, per Spülung bis auf 4 Liter; mit Porzellanclosetschüssel, gusseisernem Geruchverschluss, derlei Sitzstützen und eisernem Spülkasten mit Messingkette, vollständig armirt

a)    mitpolirtem Holzsitz und geräuschlosem Schwimmkugelhahne

b)    „ gebeiztem

„ geräuschvollem

und

XXV. Heizanlagen.

Gemauerte Aufsatzherde für die Küchen der Wohnungen, die Herdplatten 80 X 65 cm, mit 2 Bratröhren, 1 kupfernen, innen verzinnten Wasserwanne mit Messingpippe, 1 breiten, feingefeilten Herdbrette mit Messingschützer, der Herd und die Wand darüber sind auf 60 cm Höhe verkachelt. Der ganze Herd vollständig aufgestellt sammt allen Materialien, aller Schlosser-, Kupferschmied-, Hafner-, Maurerarbeit u. s. w.,

an allem und jedem...............

Desgleichen für die Hausmeisterwohnung, die Herdplatte 50 X 45 cmi mit bloss einer Bratröhre und ohne Aufsatz Gusseiserne Zimmeröfen für die Dienstbotenzimmer .    .    .

Meidinger Doppelm an tel-Regulirfüllöfen:

a)    für 507 m³ Raum..............

b)    „    266 m® „    ..............

Summe der Heizanlagen .    .    .

XXVI. Wasserleitungsanlagen.

Sämmtliche Erfordernisse für die Versorgung des Gebäudes mit Trinkwasser: Rohrleitung, Abflussrohren sammt allen Krümmungen und Abzweigungen, Ventilen, Auslaufmuscheln u. s. w., einschliesslich Versetzens in allem und jedem .    .

XXVII. Beleuchtungsanlagen.

Sämmtliche Erfordernisse für die Beleuchtung des Gebäudes mit Gas: Rohrleitung sammt Krümmungen und Abzweigungen, Wandarme und Luster u. s. w.; in allem und jedem .    .    .

XXVIII. Elektrische Anlagen.

Einrichtung der elektrischen Zimmertelegraphen und der Verbindung des Hausthores mit dem Hausmeister, sowie der Wohnungstafel im Erdgeschosse mit den Wohnungen .    .

XXIX. Schriftenmalerarbeiten.

Beschreiben der Rauchfangputzthürchen mit den Geschoss-und Thürnummern mittels tveisser Farbe.......

XXX. Bauführung und Unvorhergesehenes.

4°/₀ aller vorstehenden Beträge, d. i. 0'04 X 61.883-52    .    . .

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

LZZ

Zusammenstellung.

Nummer

Kostenbetrag

Leistung

einzeln

zusammen

fl.

kr.

fl.

kr.

II

III

IV

VI

VII

VIII

IX

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

XXI

XXII

XXIII

XXIV XXV

XXVI

XXVII

XXVIII

XXIX

XXX

Erdarbeiten.............

Maurerarbeiten............

1.    Aufgehendes Mauerwerk.......

2.    Gewölbmauerwerk.........

3.    Verputz.............

4.    Beschüttungen...........

5.    Versetzarbeiten...........

Stückarbeiten.............

Steinmetzarbeiten............

Zimmermannsarbeiten..........

1.    Decken..............

2.    Dachstühle............

3.    Verschiedene Zimmermannsarbeiten .    .    .

Spänglerarbeiten............

Dachdeckerarbeiten...........

Tischlerarbeiten............

1.    Fussböden............

2.    Thüren.............

3.    Fenster.............

4.    Verschiedene Tischlerarbeiten.....

Schlosserarbeiten ...........

Anstreicherarbeiten...........

Glaserarbeiten.............

Hafnerarbeiten............

Zimmermalerarbeiten..........

Tapezirerarbeiten...........

Bildhauer arbeiten...........

Jalousienarbeiten...........

Pflasterungsarbeiten..........

Asphaltarbeiten............

Eisenwaaren.............

Zinkgusswaaren............

Schmiedearbeiten............

Steinzeugfabrikate...........

Badezimmereinrichtungen........

Abortanlagen.............

Heizanlagen.............

Wasserleitungsanlagen..........

Beleuchtungsanlagen..........

Elektrische Anlagen...........

Schriftenmalerarbeiten..........

Bauführung und Unvorhergesehenes .    .    .    .

Summe der Baukosten .    .

17.128 li 1.338 2.699 j 3.840 !| 1.980

1.335

1.011

87

4.133

892

791

203

57

67

55

39

14

88

72

59

88

! 50

90

2.739 i 79 26.987 ! 32

634 26 5.088 j 77 2.435 04

591;27 190 i 09 6.021 87

3.843 41 735 j 35 631 94 860: — 414 — 4.117 81

246

372

570

O l-⁴- I

261 13 2.273 31

31

128

163

615

204

497

600

600

25

2.475

£111111813

64.360 -

Die Baukosten für 1 m² bebauter Fläche betragen . 1 ?)i³ Rauminhalt

11

71

11

fl. 217-50 . .fl. 8-70

¹

Handbuch der Baukunde.

²

Weitere Angaben über Unterhaltungskosten finden sieh in: Junk, Wiener Baurathgeber; Kusyn, Kostenüberschläge für Hochbauten: Schwatlo-Osthoff, Kostenberechnungen für Hochbauten; Handbuch der Baukunde; Deutscher Baukalender u. s. w.

³

Erdgeschoss. a) Wände.

II    II

¹ Stiege, Hausmeisterwohnung, Stiege darin, '

Geschäftlocai, Hinterräume, überdeckter Lichthof, Abort, Telephon und Gang, Magazin...............

LITERATUR.

C. Busch. Die Bauführung. Berlin, Toeche, 1875.

J. Michel. Anleitung zur Kostenberechnung für Hochbauten. Wien, Gerold, 1877.

Manger. Hülfsbuch zur Anfertigung von Bauanschlägen. 4. Auflage, bearbeitet von Neumann. Berlin, Ernst und Korn, 1879.

Cremerund Delius. Handbuch der Bauanschläge von Hochbauten. Braunschweig, Schwetschke, 1879.

H. Grebenau. Anleitung zur Herstellung verlässlicher Kostenanschläge. 6. Auflage, bearbeitet von F. Kreuter. München, Lindner, 1889.

J. Röttinger. Die Bauführung. 1. Heft: Anfertigung von generellen Projecten. Wien, Brockhausen, 1890.

G. Benkwitz. Das Veranschlagen von Hochbäuten nach der vom (preussischen) Ministerium für öffeniliche Arbeiten erlassenen Anweisung. Berlin, Springer, 1883.

A. Städing. Anleitung zum Veranschlagen von Hochbauten nach der vom (preussischen) Ministerium für öffentliche Arbeiten erlassenen Anweisung. Düsseldorf, Wolfram, 1898.

Handbuch der Baukunde. Abtheilung I, Heft 1: Bauführung und Baurecht. Berlin, Toeche, 1887.

Siebert. Die Kosten ländlicher Bauausführungen. Königsberg, Ost-preussische Zeitungs- und Verlagsdruckerei, 1882.

Tiedemann. Das landwirtschaftliche Bauwesen. Anhang: Das Veranschlagen ländlicher Gebäude. Halle, Hofstetter, 1882.

Roes. Leitfaden für die Ermittelung des Bauwertes von Gebäuden. Hannover, Schmorl und Seefeld, 1882.

H. Diesener. Die Gontorarbeiten des Bautechnikers. Halle a. S., 1890.

F. Kollmann. Handbuch für die administrative Bauthätigkeit. Wien,

Berte, 1890.

Normalien.

Normalien für die Berechnung der Baumeister- und Steinmetzarbeiten. Genossenschaft der Bau- und Steinmetzmeister. Wien, Wallishauser, 1875.

Allgemeine Bestimmungen für die Berechnung der Hochbauarbeiten. üesterreichischer Ingenieur- und Architektenverein. Wien, 1877.

Sammlung von Baunormalien. Niederösterreichischer Gewerbeverein.

Wien, 1895.

Baugebührausmaass als Norm für die gesammte k. u. k. Militär-Bauadministration. Wien, k. k. Hof- und Staatsdruckerei, 1892.

Anweisung für die formelle Behandlung der speciellen Entwürfe zu Hochbauten und deren Veranschlagungen. Preussisches Ministerium für öffentliche Arbeiten. Berlin, 1881.

Nachtrag zu dieser Anweisung: Grundsätze für die Entwürfe und Kostenanschläge.

Preistabellen.

Preistarife zur Anwendung bei gewerblichen Arbeiten und Lieferungen für Rechnung der (Wiener) Gemeindeverwaltung. Wien, 1895.

A. Wach. Gemeinnütziger Baurathgeber. Prag, Tempsky, 1874.

D. V. Junk. Wiener Baurathgeber. Wien, Spielhagen und Schurich, 1894. W. Wagner. Der praktische Baurechner. Wien, Frick, 1881.

R. Kusyn. Kostenüberschläge für Hochbauten und Schätzungen der Gebäude. Prag, Rivnaö, 1892.

L. Abel. Allgemeiner Baurathgeber. Wien, Hartleben, 1893.

R. Hand: Oesterreichisch-ungarischer Baurathgeber. Wien, Perles, 1894.

G. Osthoff. Kostenberechnungen für Bauingenieure. Leipzig, Arnd, 1896. C. Schwatlo. Kostenberechnungen für Hochbauten. 10. Auflage, bearbeitet von G. üsthoff. Leipzig, Arnd, 1898.

Deutscher Baukalender. Berlin, Toeche.

Jahrbuch der Baupreise Berlins. Bund der Bau-, Maurer- und Zimmermeister

zu Berlin.

REGISTER.

C.

F.

A.

Abgrabung 11, 71.

Ablagerung 12, 13.

Abnützung der Geräthe u. Werkzeuge 81. Abrechnungsanschlag 5, 8.

Abtrag 11.

Adaptirungen 80.

Anschüttung 12, 13, 71. Anstreicherarbeiten 98.

Anweisung f. d. formale Behandlung der speciellen Entwürfe d. preuss. Minist, für öffentl. Arbeiten 9.

Arbeiten 68.

Arbeiten an bestehenden Gebäuden 117. Arbeitserfordernis 34, 41, 42. Arbeitsleistung 34.

Arbeitstage 34.

Arbeitszeit 34.

Asphaltarbeiten 101.

Auflockerung 12.

Aufsicht 72.

Auftrag 11, 12.

Ausbesserungen 117.

Ausgangshorizont 13.

Aushub 11, 13, 71.

Aussteigöffnungen 24.

B.

Bauführungskosten 104.

Bauholz 56.

Bauprogramm 1.

Bauproject 1.

Bearbeitung der Bruchsteine 78. Beleuchtung 70.

Bericht, Erläuterungs- 3. Beschlägarbeiten 96. Beschüttungen 74.

Betonirungen 77.

Bodenarten 10.

Bögen 16, 18.

Bolzungen 74.

Böschung 13.

Bruchsteine 45. Brunnenmeisterarbeiten 103. Brüstungen 16.

Canäle 16.

Chambranles 22. Chamottefabrikate 103. Classification der Bodenarten 10. Cubatur der Gewölbe 17.

D.

Dachbodenabtheilungswände 88. Dachbodenlauftreppen 88. Dachbodenrinnen 88. Dachdeckerarbeiten 24, 32, 90. Dachfenster 25, 26.

Dachstühle 23, 87.

Decken 24, 88. Decorationsgegenstände 23. Decorationsmauerwerk 79. Demolirungen 21, 81. Deponirung 12.

Dippelböden 24, 88.

Diverse Arbeiten 83. Durchbrechen von Mauern 81.

E.

Einfriedungen 89. Einheitskosten 107, 109. Eisenconstructionen 33. Erdarbeiten 10, 71. Erdtransport 76.

Fa^aden 100.

Fenster 94, 98.

Fenster, gekuppelte 97.

Fenster, Rundbogen- 97.

Fensterbretter 95.

Fensterverglasung 97.

Förderungsarbeiten 58.

Formulare 10, 28, 31, 33, 42, 64, 65, 66, 93, 110, 113, 114, 121, 124, 141, 142, 144, 172.

Fundamentmauerwerk 77.

Fundirungen, schwierige 73.

Fussböden 25, 88, 93.

Füssel, Gewölb- 21.

J.

K.

Ii.

M.

P.

Q.

R.

G.

Gebäudeinhalt 108. Geräthe 72, 75.

Gerüste 45, 81, 83. Geschosshöhe 15.

Gesimse 21, 79.

Gewinn 45.

Gewölbe 17, 78.

Gitter 99.

Glasdächer 98. Glaserarbeiten 97. Glasthüren 95, 97, 98. Glaswände 97, 99. Grubenmaass 71. Grundfläche, bebaute 107.

H.

Hafnerarbeiten 100. Handkippkarrentransport 38, 58, 61. Hohlräume im Erdreich 14. Holzjalousien 103.

I.

Isolirschichten 16.

Jalousien 103. Jalousiekästen 95.

Kachelöfen 100.

Kachelverkleidungen 100.

Kalk 53.

Kappengewölbe 19.

Kellermauerwerk 77.

Kellerthüren 89.

Kies 55.

Klostergewölbe 19.

Kostenanschlag, genereller 5, 106. Kostenanschlag, genereller, Beispiele 114, 115.

Kostenanschlag, specieller 5, 6. Kostenanschlag, specieller, Beispiel 121. Kostenberechnung 7, 68. Kostenüberschlag 5, 106.

Kreuzgewölbe 18.

Kupferschmiedarbeiten 92.

Kuppel 20.

Landenen 89.

Langtännen 89.

Lichthöfe 24.

Literatur 173.

Massenberechnung 6, 7. Materialerfordernis 27, 41, 42. Materialpreise 45.

Mauerdicke 15.

Mauerwerk, aufgehendes 14, 76. Mauerwerk, krummliniges 15. Maurerarbeiten 14, 27, 76.

Mehrleistungen 70. Minderleistungen 70. Minirung 12.

Mörtel 55. Mörtelbedarf 27. Muldengewölbe 19.

N.

Nachmauerung 21, 79. Nachtarbeit 70. Nebenanlagen 104. Neubauten 1.

Nischen 16. Nutzeinheiten 109.

O.

Oberlichten 24, 26, 98. Oeffnungen 16.

Parapete 16.

Pferdekippkarrentransport 40, 58, 62. Pflastersteine, Erfordernis 29. Pflastersteine, Kosten 46. Pflasterungsarbeiten 101. Pfostenwände 25, 88.

Piloten 25, 89.

Planirung 11, 13, 71.

Planken 89.

Platzei 19.

Preisanalyse 6, 43, 64. Preisentwickelung 6, 43, 64. Preistabelle 6, 43.

Preistarif 6, 43.

Project, generelles 3.

Project, specielles 3. Projectsverfassung 2. Prüfungsanschlag 5.

Putz 22, 82.

Quadern 48.

Quadergewölbe 79.

Quadermauerwerk 16. Quaderverkleidung 16.

Rastladen 88.

Rastschliessen 82. Rauchfänge 24. Recapitulation 105. Regiearbeiten 70. Regiekosten 44.

Riegelwände 15, 16, 77, 88. Riemencentimeter 22. Rinnen 26, 88. Rinnenausschalungen 87. Rohbau 23.

Rohre, Heizungs- 16.

Rohre, Lüftungs- 16. Rollbahntransport 58. Rollbalken 97.

Röste 89.

S.

Veranschlagung mittels Einheitskosten 107.

Veranschlagung, summarische 112.

| Veranschlagung von Arbeiten an be-i stehenden Gebäuden 117.

Verblendung der Facade 16, 77. Verbrämen der Fugen 82. Vergebungsanschlag 8.

Verkleidung, Quader- 16.

Verschiedene Arbeiten 83, 104.

: Verschiessen der Fugen 82.

Versetzungen 16, 80.

Vorarbeiten 2.

Vorausmaass 6, 7.

Vorberechnung 8, 15.

W.

Sand 55.

Sandwerren 74.

Schablonen 97.

Schächte 16.

Schindeldeckungen 24.

Schläuche 16.

Schlosserarbeiten 95. Schmiedearbeiten 104. Schornsteine 77.

Schranken 89. Schriftenmalerarbeiten 103. Schriftgiesserarbeiten 103. Schubkarrentransport 37, 58, 59. Schutttransport 74.

Setzen 12.

Sockel 16.

Spaletten 10.

Spänglerarbeiten 26, 90. Spiegelgewölbe 19.

Stacketen 89.

Steinrnetzarbeiten 23, 84. Steinschlichten 74. Steinzeugfabrikate 103. Stichkappen 21.

Stiegenhäuser 24.

Stückarbeiten 84.

T.

Taglöhnerarbeiten 7t. Tagschichte 35. Tagwerk 35. Thonfabrikate 103. Thüren 94, 99. Thürfutter 95. Tischlerarbeiten 92. Tonnen, flache 17, 78. Tonnengewölbe 17, 78. Tramdecken 24, 88. Tramkästchen 88. Transport. Erd- 76. Transportarbeiten 58.

U.

Ueberstunden 70. Umbauten 117.

Untei haltungskosten 119. Unvorhergesehenes 105.

V.

Wassertalze 27. Wasserschöpfen 75. Wasserstreifen 27.

Werfen 36, 59.

Werksteine 48.

Werkzeuge 45, 72, 75, 76.

Z.

Ziegelerfordernis 28.

Ziegelkosten 48.

Ziehen der Gesimse 22. Zimmermalerarbeiten 102. Zimmermannsarbeiten 23, 31, 86. Zusammenstellung 105.

inuiiuimpi

ÜÜII •••    •••

Kuu«* m: v :• ■ ■ •

■ '.?W

C| y t

*• .

,//p$

£m&tß

% ^Vtowii.4^

6'8D

Keller.

S-20

fROJECT eines DREISTÖCKIGEN ZINSHAUSES.

Erdgeschofs.

I. Stoclv,

Taf.I.

•)k ■

...6;0=.

>f|.

B SC .

5Ä 330

0l5\

«■pi|W

Mi

Hl

015

.13>-'

-t

0'7?

h'

III Stock.

4F

«n;,

ki /

■r

Hy

L'______.1^12^.122,_____

°:f|

ü;-'

rr

I;«i|;

2 575

____X_____

ff

_____NÜ5J_2Z______

fp- Schlaf-|zimmer

_I________

■~f------

S8.Q

i—

bi II Stock ....... J.i 0

S 0    £ ! V

jsj

:_____NüfiiÄÄ.______

p.

2'575

045/ i /««

____Nli7,X30_____V

Magazin

____NLlßJZZ_______p

1045

uv

*5^5*5— 1'35 J

ctf-ft-IZä--------125

« r¹

__W____

___fmm____

IH

Ln.

UPSpNT

Si.

! Stock

iJ-W

r™

.Tg⁷’

mr

.Jr

f-

030    ^

t......

$ 55

.....3.4.0......

.........

_____mp. m______

if Lie-

--i-

Wohn-jZimmer 9;

6; 35..

;•>

050

C3Q

7?

A?o______

........ :3. 2.S. _.

060

:S1

s.-SÜ

f-

i ~~r

..£95.

Z/tP..

0-45.

-----

S'-

i“

Hausmeister

■4__.

'ff

R.

...Äfn iii

310-8......

i Lv

4*1

T---------r

v______

r-M

yH

22 mm.

28'50

,J_.

jssut

......4 50 .......

-------.

i Küche des Hausmeisters '

jj_darüber dessen Zimmer

/£ 1    N: 25.120

—Wl~5

?!

/£ fielt

Ufe; \ n

rpm

060:

i!

iiwirU-.....

mloiö, breiig-

.—j-~i

»•.H . i; gie;?2

jrai

—«»—

;gi

. * -;X

,.i=    N'830.120

uv \|

,N. w*

Ü ßo ABC 'Luftzufuhr f. :<R5|||

.ujsa: >H:-Ci⁷3öt

•~i------0'^------1-¹-

-t-    .I3J—=

iiB........»n'läSfeÄssk

slffr t

r zs-iz-jz-

tim

St...

—---i

CO

u.

■■5

den Lichthoi

Gedeckter §;; m Lichthof *:; |||

ö⁷

jaog in den vhäftskellör

m

jg;

'1 «erd- ;-

¥^87

P™'

-o

T.

' 7 '3:85

trt

L“jsjp.^gu.

i* too°fc | jr ■

Licht

•of

4's 6

•WT--

■»I n

.15 4C

■=

^ 2

...3:20.

02-81

Hil

-iA

7-t

V“

ttr

■M

/[

4.?.?

Jl

X>o\. ..••

-AB

N:75IM

II

K!

IrAttff'

IrÄ.. :    N|5,xi8    !^. :    L-I--

j~5~

fc

VI

--Ä

■I

_____N;35..IZ2._______i

Gröfserer Hinterraum

LT1_____Nili?Z3____

';ij2

ID60

VI!!

.3 40.. .

' :X4

■ff

5.0.

. Ä jj) ?! Vorzimr

mer gfXvlR--------S'.fcö.........^

>SPs

- N46'.‘i2&

b

3-2 kg...

■fülwJl

¹ :.....!.......n.

045

: — *r

tijik

iv

i.........Z s{q

ote

^030

“TI

H-^tS I 35

“n^vt

.03O

? »

_N>33j18___

'leinerer

Hinterraum

fü

t:|sc. ...;.............j...........i..........JUl

! i    !    j    0,,?B

ISpeisekamm^^P^ ^

IQ’3*0‘S

1Z%50

L.0'60

„mf

SlZ5¥so

Dienstmädchen?

:r.i%i”S'ia:i'.7rr

-Jr-

“~r

jl-

Geschäfts -j Kelle

1.

ln

Ti

.4.3130 .

_____I?j0l30

Ed

£i

N? 12150

III

2'2j5

--1-

«TMär

i Geschäfts; - Lok a.!

a!

«i

*!

l_.

!•

.NOTJ.24.

K!55. I 24

sm&

uj

ir

in

mm

kt-

Y-...

...Y

_a

A <0-5 X

Lim'm___

[Jlitgj._____________

.3'. jj.ftl .i. 1 2.5 C1 1.7.5.    , Q3

,4:8Q.

ZT

r:8.Q

.-jfflsaE

._UsM-iä

X 0 J,s0^    .30 IU- k 0-75 . B

L- «s........v!

___T

io

1:150. f**h*M=

Äus „Der Batrconstruoteur HochbauI. (Prof.Ä.Prokop).

10 m

=1

. 13'00......

Abis J:Klinker-Pfeiler in PorTland-Cement-Miirtel.

yi

Speise-jzimmer a ä-J|

i

--T - Si -----

Saljo n

4

,«» :rfi

1%sä^82" -X^rr^sysTfS :rr~    -!%5a/s«cr:

.............S:ij?S ....................

j--------f--------j--Jr;

ff.

Li

MC30-

K- -

1.7.?......

E!

t-

.3'.?Ö .

-j-S

II

;IJT

IV

mri£-____}____Jj.8iiL.iftj-____1

— NLiöiUfij______I____J’55JLift-___ !

.. 3-.P.P.....

13 00

Hf--

..... T30

■ k.

.175.

.135.

-    -x--

..5:9.5... .

...3.49.....

ri:

;.;1

to

7«r

E:

7a"

-<DT

31

:i

: '

H. StocR

0-45

5:15.

Sj.

045

08.2'

»I

_n

i!»

n-

IXtF

ui

!;S

Schlag Zimmer

vN?87i 123

.1:50....

tu

—J.J..------------

Wohn-iZiinmer p|

.....,, 4 ’ ’ ’ "■ „ClkffK 777

..j/-    \

I y !□

<...1.....V j 5:Z2i.........1.. L tlSzSt' -i a-gp-j,

a=jyMi£j

-NS 89-, J 18 -

T-

Küche

et

Ul

^■.l⁶l3/s5377Si7ni:

kpsdiel?d

-L-|-jl

,,,

P-

.215.

J. ; t    II _    ¹ SH

ärpfß

...ä-.as........

i.

12-

Lichthof

4    15'40m⁴

IN

.17

5.... ,

XII

fROJECT eines DREISTOGKIGEN ZINS HAUSES .

1. Stock-

Dachboden

f"

-P

Taf. II,

-V

- SO

iL

! Ä--I-PS

St-

......StA'

i-

‘-'35

£.......13-

Bi......

l'S

.6:3?......

..

l-Vs

ySiJ

u.r

Ir.

mn

Lew”'.

...515

______0#

Schlaff Zimmer

t?p ...„i

s*-

!F

p.

I.

nö¹-;2 Be.

Wohn-Zimmer f

i r t#P

- N-108-I P6 ---------

...ias.....

6 36

~T~r ' ³_ü.

• , -VT”.77'777h,

V-ä

Bad

"B

Küche

y«*~

rp

p~c:

eien

«i.

n.

i'ÜT-

E"i;

FmsT

i:oo“4»o«j. j PyH i

NM

. ?.15 _____3*Ä5.

XX;

is Hl

-*äS-.....

e_

l

7;-

i -*■

-L

'T- ........£LS:f

- "T

i-

-ä

ft

htphr >Ä

"Irrt : i i i iJ-NJ

.liiLh.T

n jgj I T

1:

Ips

?■

I.Stock

37.37

III. Stock &

oi

ZSLjq ------jk-H

■A— Gang I

n-

Mi"'

...fc5D.._........

Gang

_ _ NU18122a

L---1----

T" 4 'S — -1

.3!t0.

-§ipi ■fffiUk

J,____NLPiI.22.a_.

Ä Rollkammer

Vr-r

<D

N?120I2Za

BW

k’

f.

...555

tfll

..... äAfr.................

}m *#^nB i

V.ri: C3«Ö-5    ,,^^WhÄ777¹i7a6./4'80. 7 7

Speisekammer.}.-Ml Ni

150.....

Vorzim

mer

:W

1.3Ü5öi:iVh

045

i ja jV

-lös

f> V6Q > XII

Vorzi

bri;;%zEv«eE:a;';

IT

mer

Af

"ÄL-i

^    -4--A- 1&QQ- {-j- - -f—1J

Tp~T-"4r-H

i!! ! I I I ! I '

!Q

!_r;125IZZa____

Waschküche

li

- ->r

J'ßl:

i'Z

%.so

Dienstmädchen

777i6AS43r7D77V.777.

nsuziTs

285 —

jiJ

SjjbVrä

Ä?"np

»!•«.« mä4»

fll :EUo

uffitt.

(VI

AjUl

Dienstmädchen |p|

^Prs/xsE: 7777777: ä

hl I!

«oiq

41

____ÜUZZXZZa_____•

D.

2!

iir.i

______4\Sfi....

-f:.

..ißO.—->{V[

5g

.-1.37tjp.7.7...71fl 45

i \i£2i

3'3S;

Bügelkammer

ip.

ii

--r

l n. ni-

nut l.

“f '

03 t

"T

Speise-[Zimmer

-7t

Saljon

6'30

uJ

-t

Speise-IZimmer    <a

,1

Sal-on

?

ia_

.5:3.0.....

Trockenboden

4i-

ft

_¥L

^Stotpr-s-zl

raJis.ssishi^

-iS

II

—i---

äi

CZ4

ls

si

S"™

--.--Wzr/zuss po

J?

::

st

ü

*o

CO

".6«|

s~3te?3.‘£s~s::

==

.... sU

w%®

|I 2_h

|i

gjj

' in

Balkon

“llSfccötäsrr:

T"'”“

4a

im

ri'

H

sFß

:^%5/3r«s:r~

0*30^

=g..|

0F

1?74Q

ja-

-T

1"?........

—i:P5.

...£7SL.....k-..........-3:013

.1:75.

i;55 .    .....17.?.

100 0

1:150. 1

■i

10 m

o

/

•' \

i.

N

il

•i

I

C. '•

X:xx\n\

V,

b

- • .    -i-.......... -V.vi •-    .. ..    \ ..-'i    v- *>.    • \    i2ö^>•: «ää|j V

4

vtl

f!

!

N'

.15.0.

1.8.0.....

* 3* >.

.    »530.

Schnitt A B.

ft

^ OO-t

S2Z

*---I'%₅

2JU—a.

4'25l

L~:-

015

.3:83

o*30

s.    Stufen-Höhe-20cm

21 Höhen

Sreite-30cm. 118

Tl8

Irr

DL—ID

XI

=r

-.3-. .3:75

420

rRTRI

LJ

LlX

r 20

fiia

y t«"

ry^Stufen-Höhe- 15cno >« Breite* 33 n 30 Höhen

......SU

.....7

FufebüjJen d izimmers_d._

§m

tuii

li

.§4*05.

4-5.0

120

Ilß

rill

j — Jj

'23

nr

JUL

3Ü

"Stufen-.Höhe • 15 cm.

Oil

S;

■'

015

ii

J| Ml

Hj

0*60

,6'3

120

118

!dü

spaB^

Stufen-Höhe- 15cm - Breite. 33 . 34 Höhen

Hausmeister;?

Eingang zur Hausmeister Wohnung,

‘075”' :

3IaZ6

-n

.....580

in

.3.50...

.100 . ..jon

0-75........

LJ

fROJECT eines DREISTOGKIGEN ZINSHAUSES

Schnitt C D.

jtac^ade.

Tat. HL

TU!

fiMt

p.

3 00.....1

|Jj|

llir *’

ir

i.io ..

..Iso.....

;045

.V.tP

.175

ilHjilSlIliiUlllliilillliilllilSllllilllllEliljlii

□napfcHLf

[p

Io

370

.42.0..

2-'.2;p

0’4S.    :

5;ial_

-J:

2:60

Tumsfei roisiiig

n rnn

in

,|Kt| jp:8gtf

jo

P$J

Ja ,äi

2.1-40

-------s

.40.5.

. 4 SO..

B8.S

PffQl

SIS

Xi

<110. ..

js=4

□H

□ns

1.80

I-xl

Ei

ndLJELfj

IM

U.50

ol

önz

Jlj

nz

rr

Jj

feU-ii-pOk______

,075,

,005

>'85 .

i-

. _°^fufsbodeniier_i3escWtg.- Räumte

IiOiLo

~r

¹ Stufen-Hohe-.. Breite

10 Höhen

14*5 cm. 30*0

*-!

0*60'

Stufen - Höhe . 20 cm. Breite' 30 *

16 Höhen

.3:20

400

: ; Stufen - Höh e-14cSf |5 Höhen

Breite-33 ,

JLL

200

3'itO'

-JT‘

LI

... .4.75.

0'30J

: ;J

P'75 ..... I_____470........

«...«?.. J b⁵..... 33C

.....?35

1:150.

100

'1

5 m.

*'X

Bauplatz ...........

Haushof ........... .

Iichthof......■........

Summe der Höfe Bebaute Grundfläche

Bis Höfe umfassen somit 23'9%) des Bauplatzes.

3SÖ'55 m².

72'63 m². 15'40 ,

. 88'03

280 52 m²

Lt

W.

'///

!

"n f, - •■■■■■.

i

\

•\

\

t-WW"

SH*

3

■V::.

*«!    ’ V

fV

.

:•

•>

r*

■r

.

y?

3:.

r

n

.

Im gleichen Verlage sind ferner erschienen:

Kratzert, Prof. H., Grundriss der Elektrotechnik für den praktischen Gebrauch, für Studirende der Elektrotechnik und zum Selbststudium.

I. Theil. I. Buch: 2. Aufl. Elektricitätslehre mit besonderer Berücksichtigung der praktischen Nutzanwendungen, Wechselströme und Masse. 1899. Mit 177 Abb.

fl. 2.—. M. 3.50

I.    Theil. II. Buch. 2. Aufl. Messungen, Elektrische Maschinen und Motoren für Gleichstrom, sowie für ein- und mehrphasigen Wechselstrom. 1899. Mit 319 Abbil-

fl. 4.—. M. 7.—

II.    Theil. Transformatoren, Aecumulatoren, elektrische Beleuchtung und Kraftübertragung mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Eisenbahnen. 1895. Mit 281 Abbildungen.

Mansfeld, Dr. M., Die Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel, sowie einiger Gebrauchsgegenstände. Leitfaden für den Unterricht und Hilfsbuch für die Ausübung der Nahrungsmittel-Controle im Laboratorium. 1897. Mit 24 Abb.

fl. 2.—. M. 3.40

Mikolaschek, Prof. Karl, Mechanische Weberei. Erweiterter Separatabdruck des Artikels „Weberei, mechanische” aus dem X. Bande von Karmarsch-Heeren’s Technologischem Wörterbuche, 3 Aufl. 1892. Mit 52 Fig.

Moshammer, Prof. Karl. Lehrtext für Mechanik. Für höhere Gewerbeschulen bearb.

I.    Theil: Kräfte im Raume, Elasticitäts- und Festigkeitslehre. 1890. Mit 3 Tafeln.

fl. —.90. M. 1.00

II.    Theil: Geometrische Bewegungslehre. Dynamik fester Körper. 1892. Mit 4 Taf.

fl. 1.30. M. 2.40 fl. 1.20. M. 2.—

düngen.

fl. 4.80. M. 8.—

fl. —.60. M. 1.20

III. Theil: Hydromechanik. 1898. Mit 100 Abbildungen.

Ohm, Dr. G. S., Die Galvanische Kette mathematisch bearbeitet. Neudruck mit

fl. 1.80.    M. 3.—

Pechau, Prof. J., Anleitung zur Ablegung der Heizerprüfung (Prüfung der Dampfkesselwärter)    für    Dampfkesselheizer    oder    Dampfkesselwärter,    Dampf

maschinenwärter, Kleingewerbetreibende etc. 2. vermehrte und verbesserte Aufl. 1897. cart.

Pechau, Prof. J., Anleitung zur Ablegung der Maschinenwärterprüfung (Prüfung der Wärter von Dampfmaschinen) für Maschinenwärter im allgemeinen und insbesondere für Wärter von stationären und locomobilen Dampfmaschinen und für Kleingewerbetreibende. 1894.    fl. —.60. M. 1.20

Pechan, Prof. J., Berechnung der Leistung und des Dampfverbrauches der    Zweicylinder-Dampfmaschinen    mit    zweistufiger    Expansion (Zweifach-

Expansion-Dampfmaschinen, Verbundmaschinen, Compoundmaschinen, Tandemmaschinen, Woolf-Receivermaschinen, Woolf-Compoundmaschinen. 1898. Mit 14 Fig.

fl. 4.80.    M. 8.—

Pechau, Prof. J., Leitfaden des Dampfbetriebes für Dampfkesselheizer und Wärter stationärer Dampfmaschinen, sowie für Fabriksbeamte und Industrielle. 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 1896. Mit 150 Abb.

Pechan, Prof. J„ Leitfaden der Elektromaschinentechnik mit besonderer Berücksichtigung der elektrischen Beleuchtung, für Vorträge, sowie zum Selbststudium für angehende Elektrotechniker, Maschinenwärter, Mechaniker, Monteure elektrischer Beleuchtungsanlagen, Werkmeister und technische Beamte industrieller Etablissements. 1891. Mit 144 Abb.    fl. 2.—. M. 3.60

Pechan, Prof. J., Leitfaden des Maschinenbaues für Vorträge, sowie zum Selbststudium für angehende Techniker, Maschinenzeichner, Constructeure und technische Beamte industrieller Etablissements.

Erste Abtheilung: Maschinen zur Ortsveränderung, Pressen und Aecumulatoren. 4. verbesserte und vermehrte Aufl. 1898. Mit 125 Fig. im Text und 33 Figurentafeln.

Zweite Abtheilung: Motoren. 3. verbesserte und vermehrte Aufl. 1895. Mit 305 in den Text gedruckten Holzschn. und 74 Figurentafeln.

Dritte Abtheilung: Werkzeugmaschinen und Transmissionen. 2. verbesserte und vermehrte Aufl. 1898. Mit 21 Fig. im Text und 41 Figurentafeln.

einem Vorwort von Dr. James Moser. 1887.

fl. - .90. M. 1.50

und 48 Tabellen.

fl. 1.60. M. 2.80

11. 5.40. M. 9.—

fl. 8.—. M. 14.—

fl. 5.40. M. 9.—

Peschka, Reg.-Rath Prof: Dr., Darstellende und projective Geometrie nach dem gegenwärtigen Stande dieser Wissenschaft mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse höherer Lehranstalten und das Selbststudium. Erster Band. Zweite

fl. 8.—. M. 14.—

Rusch, Prof. M., Sammlung von Aufgaben für das gewerbliche Rechnen an

Werkmeister-, Handwerker- und gewerblichen Fortbildungsschulen 1898. cart.

fl. —.50. M. 1.—

vermehrte und verbesserte Auflage. 1899. Mit Atlas.

owna

Im gleichen Verlage sind ferner

111-303497:

Rusch, Prof. M., Tabelle zur einfachen Berechnun alle auf Leifspindeldrehbänken vorkommenden G«

Sahulka, Dr. Johann. Ueber Wechselstrom-Motoren felde (Drehstrom-Motoren). Vortrag, gehalten im E Wien. 1892. Mit 38 Fig.

fl.

80. M. 1.40

Schmid, Prof. H. Die modernen Marmore und Alabaster. Deren Eintheilung, Entstehung, Eigenschaften und Verwendung nebst einer Uebersicht der wichtigsten Marmorsorten. 1897.    fl. i.—. M. 1.80

Schmidt, Doc. M. v., Anleitung zur Ausführung agriculturchemischer Analysen. Zum Gebrauche fiir landwirtschaftliche Unterrichtsanstalten. 1892. Mit Abb. cart.    fl. 1.—. M. 1.80

Schmidt, Doc. M. v.. Einführung in die qualitative chemische Analyse. Vornehmlich zum Gebrauch für landwirtschaftliche Unterrichtsanstalten. 1896. Mit

fl. 1.50. M. 2 50

Schmidt, Doc. M. v., Agrochemische Uebungen. Zum Gebrauche für landwirtschaftliche Unterrichtsanstalten. 1896.

6 Tabellen.

fl. 2.-. M. 3.40

Treadwell, Prof. Dr F. P., Kurzes Lehrbuch der analytischen Chemie in zwei Bänden

von

I. Band: Qualitative Analyse. 1899. Mit 14 Abb. und 1 Spectraltafel.

fl. 4 80. M. 8.—

Vortmann, Prof. Dr. G., Uebungsbeispiele aus der quantitativen chemischen Analyse durch Gewichtsanalyse einschliesslich der Elektroanalyse. 1899. Mit 12 Abbildungen.    fl. -.75. M. 1.25

Weselsky, Prof. Dr. P., und Benedikt, Dr. B., 30 Uebungsaufgaben als erste Anleitung zur quantitativen Analyse 2. Aufl. 1892. Mit 9 Fig. cart.

11.

75. M. 1.25.

Zipser, Prof. Julius, Apparate, Geräthe und Maschinen der Wäscherei, Bleicherei, Färberei, Garn- und Zeugdruckerei. Ein Leitfaden für den Unterricht an Textil-, Gewerbe- und technischen Hochschulen, sowie zum Selbstunterrichte. Mit einem Atlas, enthaltend 188 Originalzeichnungen auf 188 Tafeln. 1894. cart.    fl. 4.8O. M. 8.-

Zipser, Prof. Julius, Die textilen Rohmaterialien und ihre Verarbeitung zu Gespinsten. (Die Materialielire und die Technologie der Spinnerei.) Ein Lebr-und Lernbuch für textile, gewerbliche und technische Schulen, sowie zum Selbstunterrichte. Auf Grund des Normal-Lehrplanes und der Instruction für den technologischen Unterricht an k. k. Webeschulen.

I.    Theil: Die textilen Rohmaterialien. (Die Materiallehre.) 1885. Mit 23 Originalzeichnungen im Texte.    fl. —.72. M. 1.20

II.    Theil: Die Verarbeitung der textilen Rohstoffe zu Gespinsten. (Die Technologie der Spinnerei.) Erste Hälfte: Die Verarbeitung der pflanzlichen Rohstoffe. 1897. Mit 144 Originalzeichnungen im Texte.

fl. 2.—. M. 3.50

Politechnika Krakowska

Biblio-fceka GfSvna